Иван Никитко

Гараж. Строим своими руками

Предисловие

Нет такого автовладельца, который бы не мечтал о собственном гараже. Преимущества личного гаража очевидны. Во-первых, в гараже автомобиль находится в безопасности и вероятность его угона сведена к минимуму. Во-вторых, гаражное хранение машины позволяет уберечь ее от неблагоприятных климатических явлений. Ведь перепад температур, воздействие прямых солнечных лучей, дождя и града постепенно приводят автомобиль к преждевременному износу и поломкам. В-третьих, если построить гараж с погребом, то можно хранить там зимние запасы продуктов, посевные материалы. Кроме того, гаражное помещение можно использовать для хранения необходимых вещей, инструментов, запчастей и т. д.

Наконец, для многих гараж является местом отдыха, где можно заняться самыми разнообразными делами, не связанными напрямую с ремонтом автомобиля, или даже просто побыть наедине со своими мыслями.

Польза гаража неоспорима. Но как возвести гараж собственными силами, с минимальными затратами и наилучшего качества? Существует ли какая-либо специфика гаражного строительства? Отличается ли строительство гаража от возведения дома? На первый взгляд, конечно, этапы строительства гаража — закладка фундамента, возведение стен и крыши — во многом похожи на этапы строительства дома, только в уменьшенном масштабе. Но есть и существенные отличия. Например, в большинстве случаев для гаража нет необходимости строить такой же мощный фундамент, как для дома. Кроме того, нет смысла применять для теплоизоляции и внутренней отделки дорогостоящие материалы, как для жилого дома.

В этой книге рассказывается обо всех особенностях, которые необходимо учесть при возведении гаража собственными силами на каждом этапе строительства. Жизненная практика показывает, что, как правило, ошибки, совершенные на ранних этапах строительства, приводят к наиболее неприятным последствиям. При отсутствии должной строительной квалификации и опыта такие ошибки в индивидуальной стройке очень вероятны. К сожалению, некоторые просчеты совсем невозможно исправить, другие хоть и устранимы, но с большими сложностями. Поэтому лучший способ построить гараж — построить его без грубых ошибок.

Изучив эту книгу, продумайте все возможные и приемлемые варианты постройки гаража и смело приступайте к делу.

Глава 1. Выбор места и подготовка площадки для гаража

Первое правило в выборе места для строительства гаража не нуждается в разъяснениях — каждый автомобилист мечтает иметь гараж возле дома, и это совершенно естественно. Поэтому, если такая возможность есть, обязательно воспользуйтесь ею. Если же такой возможности нет, то следует рассмотреть все подходящие площадки как можно ближе к дому или же к такому месту, куда несложно попасть на общественном транспорте.

Конечно, лучшим местом для постройки гаража следует считать гаражное общество или товарищество, ведь его территория специально отведена для постройки гаража и охраняется. Но, к сожалению, далеко не во всех городах такой вариант оказывается осуществимым на практике.

Если вы живете в своем доме, то, конечно, проще всего построить гараж на собственном участке, принеся в жертву небольшую часть огорода или сада.

Выбирая место для строительства гаража, нужно прежде всего обратить внимание на расположение подъездных путей. Желательно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Гараж можно вплотную приблизить к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу.

Въезд в гараж и выезд из него должны обеспечивать хороший обзор и располагаться так, чтобы все транспортные маневры осуществлялись легко, без пересечений и без существенных помех уличному движению.

Площадка для строительства должна быть ровной, но очень полезно также иметь небольшой уклон в любую сторону, чтобы можно было обеспечить естественный сток дождевых и талых вод. Во многих случаях, к сожалению, перед началом строительства приходится проводить работы по осушению площадки для предотвращения затопления и даже заболачивания.

Проверка грунта — важнейший этап подготовительных работ перед возведением гаража. Именно из-за пренебрежения этим этапом частные гаражи вскоре после возведения начинают проседать, затапливаться и даже самопроизвольно разрушаться. И одной из причин такого разрушения могут стать грунтовые воды.

Помимо качества грунта, владелец автомобиля должен выяснить, не проходят ли под выбранным участком земли какие-либо коммуникации вроде телефонного кабеля или газопровода, иначе в будущем не избежать очень серьезных проблем.

Если же окажется, что выбранный участок свободен от подземных коммуникаций и приемлем по качеству грунта, то можно приступать к сбору документов, разрешающих постройку гаража, а также оформить собственность на него.

При строительстве гаража в сельской местности или на дачном участке необходимо иметь в виду, что размещать постройку желательно подальше от дома, причем настолько, насколько позволяют размеры участка. Эта мера необходима для того, чтобы уменьшить опасность воспламенения жилых помещений при пожаре в гараже.

Если ворота гаража выходят непосредственно на улицу, то площадку для мойки и мелкого ремонта автомобиля можно расположить в глубине участка. В таких случаях в гараже предусматривают устройство вторых ворот для сквозного проезда (рис. 1.1).

Итак, выбрав одну или несколько площадок, потенциально пригодных для возведения гаража, приступают к более детальной экспертизе, после завершения которой и принимают окончательное решение. Такой экспертизой может стать разработка генерального плана участка. На генеральном плане нужно разместить все строения на участке, включая проектируемый гараж, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных норм (рис. 1.2).

Рис. 1.1. План гаража с двумя воротами

Рис. 1.2. Пример генерального плана участка с проектируемым гаражом

Гараж можно располагать в глубине и на линии застройки участка, если двери гаража при открывании не препятствуют движению по проезжей части улицы. Он должен находиться на расстоянии не менее 1 м от границ соседнего участка, при условии, что на этот участок не попадает вода, стекающая с крыши гаража.

Согласно санитарным нормам вход в гараж должен находиться на расстоянии не меньше 10 м от окон соседних домов. Согласно противопожарным нормам располагать отдельно стоящий гараж надо не ближе 9 м от собственного дома и не ближе 15 м от строений, обработанных полимерными материалами.

Если все требования к площадке выполнены, то нужно принять окончательное решение и заняться подготовкой к строительству.

Перед началом работ можно осушить участок для предотвращения заболачивания или затапливания в будущем. Для осушения площадки необходимо вырыть дренажные канавы шириной около 50 см и глубиной 1 м, затем заполнить их строительным мусором или камнями до уровня растительного слоя и засыпать землей.

Слишком увлажненные участки можно осушить с помощью траншеи глубиной до 1 м, на дне которой будет расположена мятая глина. На глину укладывают асбоцементные трубы диаметром от 10 до 15 см. На верхней части труб делают пропилы на одну треть диаметра трубы через каждые 10–15 см. Всю эту конструкцию засыпают сначала щебнем, а затем грунтом.

Выкапывают сначала одну траншею с уклоном, чтобы вода, которая собирается в трубе, проложенной в траншее, могла вытекать. Затем к этому каналу подводят несколько боковых труб, в которые также собирается вода с участка. При прокладке труб необходимо соблюдать величину их уклона, которая не должна превышать 1 см на 2 м длины трубы.

Выбор внутреннего диаметра дренажных труб зависит от осушаемой площади. Диаметр труб колеблется от 50 до 200 мм, но наиболее ходовыми считаются трубы диаметром 100 мм.

При проектировании системы дренажа необходимо учитывать, что максимальное расстояние между дренами на глинистых почвах составляет 10 м, на суглинках — 20 м, а на песчаных почвах — до 50 м. Более близкое и мелкое расположение дрен позволяет увеличить скорость осушения участка. В идеальном варианте на участке еще при строительстве дома целесообразно оборудовать многофункциональную систему отвода воды, которая при необходимости будет включать в себя подземную ливневую канализацию, поверхностный водоотвод, пристенный и поверхностный дренаж. Единовременные затраты на монтаж многофункциональной дренажной системы быстро окупятся, сохранят дом и приусадебные постройки, включая гараж.

Степень осушения участка и уровень грунтовых вод зависит от глубины заложения дрен, а также внутреннего диаметра дренажной трубы. Оптимальная глубина заложения дрен зависит от механического состава почвы. На уклон дрен также влияет диаметр трубы. Чем больше внутренний диаметр осушающей дрены, тем выше ее пропускная способность, поэтому уклон дрен увеличивают с уменьшением внутреннего диаметра трубы. Для устройства дренажа на участке достаточно уклона 2–3 м на каждые 10 м.

Помимо дренажа, возле строительной площадки необходимо будет подготовить место для строительных материалов. Нужно также подумать о месте для хранения рабочей одежды и инструментов. С этой целью можно использовать сарай, в котором полезно оборудовать столярно-слесарную мастерскую.

Общая площадь гаража на одно машино-место с прилегающей территорией и площадкой для ремонта и технического обслуживания не должна превышать 40 м^2. В противном случае можно утверждать, что проект недостаточно продуман, и его можно и нужно рационализировать.

Глава 2. Виды и размеры гаража

Определившись с участком для строительства, нужно решить, какой гараж вы хотите построить. Необходимо учесть, для какого автомобиля или автомобилей предназначен гараж. Вряд ли следует ориентироваться только на габариты своего нынешнего автомобиля. Ведь никто не застрахован от возможности или необходимости сменить автомобиль на более просторный как через год, так и через 10 лет. Кроме того, чем просторнее будет в гараже, тем больше инструментов можно будет в нем хранить. Вы сможете свободно проходить между стеной и автомобилем и заниматься его ремонтом в гараже, а не под открытым небом.

Не существует каких-либо обязательных стандартов для размеров личного гаража. Однако для большинства легковых автомобилей подходит гараж длиной 6 м, шириной 4 м и высотой 2,5 м. Эти габариты, судя по распространенности, претендуют на то, чтобы стать неофициальным стандартом гаражного строительства.

Если позволяют средства, можно устроить гараж с навесом (рис. 2.1). Такое усовершенствование позволит в более комфортных условиях заниматься ремонтом и обслуживанием автомобиля, а также предоставит дополнительное стояночное место для второго автомобиля. На рис. 2.2 представлен вариант плана такого гаража.

Если вы предполагаете размещать в гараже два автомобиля, или микроавтобус, или джип, то размеры гаража следует увеличить. На рис. 2.3 показан вариант плана гаража на две машины. В таком гараже предусмотрен единый совмещенный объем для двух автомобилей. При необходимости можно построить раздельный гараж, что, конечно, обойдется дороже.

Помимо размеров, важна и планировка гаража. Чтобы иметь возможность удобно ремонтировать свой автомобиль и хранить продукты, рекомендуется строить гараж со смотровой ямой и подвалом (рис. 2.4). Если же нет необходимости в дополнительных хозяйственных площадях, то, конечно, дешевле построить одноуровневый гараж, без подвала и антресолей.

Рис. 2.1. Вариант плана гаража с навесом

Рис. 2.2. План совмещенного гаража на два автомобиля: 1 — автостоянка; 2 — подсобное помещение; 3 — лестница в погреб; 4 — входной тамбур

Рис. 2.3. План раздельного гаража на два автомобиля с подсобными помещениями

Принимая решение о размере гаража, следует также учесть, что, кроме вентиляции и хорошего освещения, в помещении необходимо будет предусмотреть устройство для безопасной парковки, умывальник, сливную решетку для стока воды, датчики пожарной сигнализации, противопожарное оборудование (огнетушитель и ящик с песком), достаточное количество электрических розеток, рабочую одежду, стеллажи для хранения инструмента, запасных частей и приборов, используемых для ремонта автомобиля.

Независимо от размера постройки существует несколько планировочных вариантов гаражей для строительства на участке. Так, различают отдельно стоящий, пристроенный и встроенный варианты капитальных гаражей. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Встроенный тип гаражей предусматривается еще на этапе проектирования дома и возводится вместе с домом. В других случаях устройство подобного гаража потребует перепланировки всего дома и больших материальных и трудовых затрат. Но такой вид гаражного строения позволит сэкономить площадь участка, задействовав полезную площадь для газона или сада. Кроме того, заняв подвальное пространство или часть первого этажа, такой гараж может вместить несколько автомобилей.

Рис. 2.4. Гараж со смотровой ямой и подвалом: 1 — облицовочная доска; 2 — рулонная кровля (рубероид и др.); 3 — балка перекрытия; 4 — балка навесного потолка; 5 — щит антресоли; 6 — петля навески антресоли; 7 — отмостка; 8 — фундамент; 9 — смотровая яма; 10 — подвал; 11 — верстак, стеллажи, тиски

При строительстве этого типа гаража необходимо учитывать несколько специальных требований. Поскольку это техническое помещение, оно должно оснащаться системой пожарной безопасности, все стены должны быть огнеупорными и их следует обработать специальным составом, который предотвратит попадание органических испарений в жилую часть дома. Стена, которая является общей для гаража и дома, должна быть капитальной и утепленной. Необходимо позаботиться о системах вентиляции, водоснабжения и отопления, совместимых с применяемыми в основной части дома, чтобы исключить нецелевые потери тепла.

Отдельно стоящий тип гаража имеет свои плюсы и минусы. Такой гараж можно возводить независимо от постройки дома. Место гаража и его планировка зависят только от ваших индивидуальных потребностей и желаний. Гараж можно установить непосредственно к забору, что позволит облегчить выезд на проезжую часть. Такой гараж безопаснее, так как при пожаре огонь имеет меньше шансов перебраться на дом и другие постройки. Недостаток такого гаража — уменьшение площади земельного участка, которую можно использовать в иных целях. Другой проблемой такого гаража является отопление. Ведь строить холодный гараж — не слишком радужная перспектива, а отапливать отдельно стоящую постройку дорого. Для этого придется прокладывать трубы через весь участок или ставить автономную систему отопления, что потребует не только материальных затрат, но и физических усилий.

Пристроенный гараж — промежуточный вариант между встроенным и отдельно стоящим. Пристроенный гараж отличается от встроенного в первую очередь тем, что его можно возвести после постройки самого дома. Но в то же время такой гараж сохраняет комплекс преимуществ встроенных гаражей. Здесь можно предусмотреть единую систему водоснабжения, отопления и электропроводки. У такого гаража как минимум одна общая с домом стена, не исключается и вариант общей крыши. Как правило, подобные гаражи строят с обратной стороны дома, а общая стена даже без отдельного отопления гаража обеспечит плюсовую температуру зимой.

Независимо от типа постройки правила строительства гаража будут различаться и в связи с выбором конструкционного материала. Выделяют, например, металлический, бетонный, кирпичный, деревянный гаражи, а также гараж, построенный из шлакоблока или пеноблоков. Выбор материала определяется как экономическими, так и эстетическими соображениями. Очевидно, гараж, возведенный в одном стиле с жилым домом, будет смотреться органичнее и естественнее, хотя это правило, как и все другие, не без исключений.

В первую очередь гаражи подразделяют на металлические и неметаллические.

Металлический гараж можно перевозить. При необходимости можно демонтировать гараж и установить его в другом месте. Другое достоинство металлического гаража — небольшая цена. Металл — прочный материал. Металлическая конструкция не нуждается в штукатурке стен или заливке бетонного пола, в устройстве кровли, гидроизоляции. В металлическом гараже можно хранить зимние и летние шины, различные автозапчасти, а также все предметы, которые стали лишними дома или в квартире.

Недостаток металлического гаража — низкая теплоизоляция. Как следствие, при резких перепадах температуры внутри гаража из насыщенного парами воздуха выделяется конденсат, который усиливает коррозию и металлических частей автомобиля, и самой конструкции гаража.

Кроме того, недостатком металлического гаража можно считать его пожарную уязвимость. При возгорании в непосредственной близости от гаража высока вероятность проникновения огня внутрь конструкции. Поэтому не следует располагать металлический гараж вблизи возможных источников возгорания.

Чаще всего металлические гаражи не предусматривают возможности отопления и не имеют подачи электричества. Это серьезно затрудняет ремонт и осмотр автомобиля внутри гаража. Зимой металлический гараж трудно открыть, поскольку морозы делают замки обледенелыми. Кроме того, в холодное время в таком гараже автомобиль трудно завести и прогреть.

Металлические гаражи чаще привлекают внимание взломщиков и угонщиков автомобилей. Такой гараж обычно комплектуется простым замком, саму металлическую конструкцию можно поднять домкратом. Металлический гараж нужно дополнительно защищать. Например, можно сделать металлический пол литым с остальной конструкцией гаража, установить надежные замки.

Кирпичный гараж — полноценный объект недвижимости (рис. 2.5). Строительство капитального гаража потребует дополнительных материальных затрат и займет больше времени. Но кирпичный гараж предоставляет наилучшие условия для хранения и ремонта автомобиля (рис. 2.6). Кирпич — надежный и долговечный материал, поэтому кирпичный гараж надежен и практичен, прослужит долго и исправно.

Кирпич хорошо держит тепло, но конструкция отличается высокой влажностью, поэтому такому гаражу необходимы системы отопления и вентиляции. Кроме того, строительство гаража из кирпича подразумевает устройство прочного фундамента, дополнительной теплоизоляции, специального утепления или воздушных колодцев.

Гараж из камня или кирпича (либо силикатных блоков) можно оборудовать электропроводкой, горячей и холодной водой. Кирпичный гараж труднее взломать, так как его можно оборудовать дверьми, замками и сигнализациями по индивидуальному выбору, не полагаясь на завод-изготовитель.

Все, что было сказано о преимуществах кирпичного гаража перед металлическим, можно отнести и к деревянному гаражу. Ведь современные отделочные материалы вроде металлического или деревянного сайдинга способны сделать деревянную постройку не менее эстетически привлекательной, чем кирпичную.

Рис. 2.5. Кирпичный гараж: а — общий вид; б — вид сбоку

Рис. 2.6. План кирпичного гаража

Несмотря на то что на рынке существует множество видов прочных конструкционных материалов, дерево — один из самых востребованных материалов для строительства любых сооружений, в том числе гаражей. Конечно, с точки зрения безопасности деревянный гараж не является лучшим вариантом, ведь дерево легко воспламеняется, а также портится от воды. Кроме того, такой гараж слабо защищен от грабителей. С другой стороны, в большинстве регионов дерево — это самый доступный и недорогой материал, поэтому можно дешево построить гараж самостоятельно. А проекты деревянных домов с гаражом просто обязывают использовать аналогичный материал. В то же время деревянный гараж хорош в жаркую погоду, когда владельцу нужно защитить корпус автомобиля от палящего солнца.

Теперь же, когда мы определились с типом и размерами гаража и подкрепили свое решение чертежами, приступим к разбивке плана гаража на местности.

Прежде всего нужно полностью удалить растительный грунт. После этого план гаража в натуральных размерах переносят на участок, предназначенный под застройку, используя угломерный инструмент, рулетку, шнур и деревянные колья.

Разбивку начинают с определения на местности крайних угловых точек габарита постройки. Рекомендуемые размеры — 3850 × 5500 мм. С использованием натягиваемого на обноску шнура проводят разбивку осей фундаментов под несущие стены.

Обноска (рис. 2.7) составляется из деревянных кольев толщиной 10–15 см. Их нужно вкопать в землю, а на уровне 75–100 см прибить к ним доски, выверяя по уровню горизонтальность верхней грани доски. Ширина прибиваемых досок должна быть 15–20 см, толщина — 2,0–2,5 см.

Расстояние от кольев обноски до будущих стен должно составлять от 1,5 м. Обноска может быть сплошной лишь вблизи четырех углов гаража. Она необходима для фиксации положения осей здания и отдельных его частей при последующей разбивке плана.

Рис. 2.7. Схема установки обноски: 1 — обноска; 2 — шнур

Для дальнейшей разметки указанные в проекте расстояния между осями стен гаража нужно перенести на обноску, забив гвозди в нужных местах. Между гвоздями, которые определяют грани фундаментов, необходимо натянуть шнуры. С помощью отвеса на поверхности земли намечают точки пересечения этих шнуров и в них вбивают колья, между которыми также натягивают шнур. При выполнении этой операции понадобятся рулетка и угломерный инструмент.

Измерьте диагонали прямоугольника, который размечен вбитыми в землю кольями. Если они равны, то разбивка осей выполнена правильно и стены будущей постройки будут примыкать одна к другой под прямым углом. Теперь можно начинать выемку грунта в котловане под погреб и траншеях под фундамент.

Профиль траншеи можно сохранять прямоугольным, если ее глубина не будет превышать 1 м. В противном случае следует устроить небольшой откос или уклон. Для предупреждения осыпания грунта между стенами на время выемки грунта можно установить деревянные щиты с распорками.

Грунт, извлеченный из траншеи, нужно сохранять внутри плана гаража, если не предусмотрен погреб. Завершив строительство фундамента, извлеченный грунт следует равномерно распределить между внутренними стенами фундамента, разровнять и утрамбовать.

Теперь на строительную площадку можно доставить необходимое количество строительных материалов, если, конечно, это не было сделано заранее.

Глава 3. Строительные материалы, изделия и инструменты

Прежде чем возводить гараж, необходимо запастись основными конструкционными материалами. Материалы для отделки и кровли можно, конечно, приобрести и во время возведения стен, но во многих случаях, особенно при строительстве в отдаленных сельских поселениях, оказывается выгоднее купить и доставить к месту строительства одновременно все необходимое.

Конструкционные каменные материалы

Кирпич различных видов, камень, силикатные блоки — самые распространенные материалы для возведения гаража. Они понадобятся как для кладки фундаментов, стен, так и для заполнения бетона и цементных растворов.

Бутовый камень представляет собой крупные фрагменты разнообразных горных пород (известняка, доломита, песчаника и др.).

Гравий — природный или искусственный материал, окатанные зерна размером 0,5–7,0 см с гладкой поверхностью.

Щебень — гладкие камни с максимальным диаметром 0,5–8,0 см. В отличие от гравия, зерна щебня имеют различную форму. Использование щебня кубовидной формы позволяет добиться наиболее плотной утрамбовки. Поверхность щебня шероховатая, он прочно сцепляется с цементно-песчаным раствором и бетоном.

Щебень фракции 3–8 мм («еврощебень») и 5–20 мм чаще всего встречается в железобетонных и бетонных изделиях. Более крупный щебень обычно применяют при устройстве дорог.

Строительный песок используется для приготовления бетона и цементных растворов, перед применением его нужно промывать и просеивать.

К искусственным материалам следует отнести керамические и силикатные кирпичи, блоки и камни.

У хорошего кирпича должен быть ровный красный цвет и чистый звук. Кирпич должен выдерживать удар молотка весом 1 кг или падение с высоты до 1,5 м. Если звук кирпича глухой, а цвет бледный, то кирпич обожжен недостаточно. Такой материал имеет пониженную прочность, хорошо поглощает влагу. Напротив, если кирпич пережжен, то он имеет темный бурый цвет и почти непроницаем для воды. Такой кирпич можно использовать лишь при кладке фундамента.

Силикатные блоки, кирпичи и камни производят из кварцевого песка, извести и воды. Эти материалы можно использовать для кладки стен, столбов и перегородок. Для закладки фундамента и возведения стен при высокой влажности они не подойдут.

Вяжущие вещества

К сухим вяжущим веществам относят сыпучие материалы, способные затвердевать после добавления воды в результате физико-химических процессов. Такие вещества есть в составе бетонов, силикатного кирпича, асбоцементных и других искусственных материалов, в кладочных и штукатурных строительных растворах.

Цемент — самое распространенное вяжущее вещество для приготовления строительных растворов и бетона. Цемент различается по маркам в зависимости от прочности: 300, 400, 500, 550, 600. Лучше пользоваться цементом последних трех марок. Растворы на его основе быстрее твердеют и более прочны после высыхания.

Если марка цемента неизвестна, то его качество можно проверить опытным путем. Сожмите цемент в кулаке — если материал сразу вытечет между пальцев, то это качественный цемент. Наличие зерен — признак пониженного качества цемента, бетон или кладка на его основе будут менее прочными.

Строительная известь также может потребоваться для приготовления растворов. Известь выпускается различных видов и марок. Воздушная известь подходит для побелки, гидравлическая — для изготовления кладочных растворов. Негашеная известь при контакте с водой сильно нагревается, поэтому для замеса растворов нужно применять гашеную известь.

Качество извести проверяют на растворе из одной части извести и трех частей песка. Сложите столбик из восьми глиняных полнотелых кирпичей. По прошествии четырех дней столбик осторожно приподнимите за верхний кирпич. Если при этом столбик останется целым, значит, известь хорошего качества, подойдет для штукатурки и для кладки стен.

Строительный гипс (алебастр) добавляют в известковый раствор для ускорения схватывания и увеличения прочности.

Органические вяжущие материалы. Вяжущие вещества органического происхождения — деготь темно-коричневого или черного цвета и различные виды битума. Эти материалы применяют в чистом виде или в виде смесей с растворителем и минеральным наполнителем (мастики) для гидроизоляционных работ. Битумные и дегтевые материалы водонепроницаемы, водостойки, эластичны, обладают стойкостью к атмосферным осадкам.

Органические вяжущие вещества размягчают нагревом, а после охлаждения они вновь становятся более вязкими и твердыми. Вместо того чтобы пользоваться пожароопасным и трудоемким процессом термического размягчения битума, в последние годы принято работать с готовыми растворами битума в виде мастик. После нанесения мастики шпателем или кистью на гидроизолируемую поверхность растворитель испаряется, а на поверхности защищаемого материала остается твердый влагонепроницаемый слой битума.

Изоляционные и кровельные материалы

Для защиты гаража от воздействия атмосферных осадков существует множество изоляционных материалов.

Мастичные материалы понадобятся для приклеивания рулонных кровельных материалов, а также для гидроизоляции.

Рулонные материалы — пергамин, рубероид, толь. Их разделяют по виду основы. К материалам на картонной основе относятся толь и рубероид, к материалам на стеклооснове — стеклорубероид, на основе фольги — фольгоизол, на основе асбестовой бумаги — гидроизол.

Рулонные материалы склеиваются или приклеиваются к основе с помощью вяжущих веществ, которые могут быть битумными, дегтевыми, полимерными или смешанными.

Для устройства гаражной кровли вполне можно использовать асбестоцементные листы (шифер) различной формы и цвета. Они хранятся под навесом в горизонтальных стопах на специальных поддонах или деревянных прокладках.

Для покрытия крыши гаража практически не применяется листовая сталь, однако предусмотрите ее покупку, если планируете самостоятельно изготовить коньковые элементы, желоба, трубы для отвода дождевой воды. В то же время в строительных магазинах можно приобрести и готовые металлические конструкции для водоотвода.

Теплоизоляционные материалы

В отличие от жилых помещений, в гараже можно обойтись таким дешевым и доступным теплоизоляционным материалом, как минеральная вата. Минеральная вата состоит из волокон, для удобства ее обычно применяют не в чистом виде, а в составе изделий — матов, плит на синтетическом или природном (битумном) связующем.

Лакокрасочные материалы

Лакокрасочные материалы — масляные, водоэмульсионные и эмалевые краски, лаки, олифа, растворители.

Масляные краски — густая смесь минеральных пигментов с олифой. Время высыхания масляных красок — 24 ч.

Водоэмульсионные краски в качестве основного растворителя содержат воду, поэтому почти не имеют запаха. Они подходят для окраски почти любых влажных и сухих поверхностей.

Эмалевые краски, в отличие от масляных, содержат органические смолы, способствующие скорейшему высыханию, и отличаются более гладким и прочным покрытием.

Олифа предназначена для разведения масляных красок и приготовления замазок и шпатлевок.

Растворители — органические жидкие вещества и их смеси (уайт-спирит, бензин, скипидар) для разбавления масляных красок и приготовления холодных битумных мастик.

Масляные краски, растворители, олифа должны храниться в плотно закрытой таре, так как при наличии воздуха они густеют, образуя сверху пленку, которая непригодна к работе.

Материалы для штукатурных работ

Материалы для штукатурных работ — штукатурная щипаная дрань, шпатлевка, гвозди штукатурные и др.

Штукатурная щипаная дрань бывает по толщине 0,2–0,5 см, по ширине 1,2–3,0 см. Дрань необходима для заделки щелей и других пустот.

Шпатлевка применяется для выравнивания поверхности, наносится шпателем или краскораспылителем.

Гвозди штукатурные имеют длину 3 и 4 см, толщину 1,8–2,0 мм.

Материалы и изделия из древесины

Независимо от основного конструкционного материала для строительства гаража понадобятся бревна, брусья, доски и т. д.

Количество деревянных материалов измеряют в кубических метрах. Чаще всего в строительстве применяют сосну и ель, но можно воспользоваться и досками из лиственных пород: ольхи, липы, березы.

К плиточным древесным материалам относятся столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, а также фанера. В строительстве гаража эти материалы наиболее уместны для отделочных работ, облицовки стен, потолка, дверей.

Все виды деревянных материалов требовательны к условиям хранения. Место для их складирования необходимо сначала очистить от мусора и травы, затем обработать 10 %-ным раствором железного купороса. Наконец, нужно обеспечить защиту от атмосферных осадков (навес, полиэтиленовая пленка, чехол). Бревна и доски укладывают на хранение штабелями, предусмотрев сквозное пространство для вентиляции.

Инструменты для строительства

Помимо строительных материалов, придется запастись нужными инструментами. Для строительства гаража окажется необходимым небольшой традиционный набор общеизвестных инструментов, которые можно отнести к нескольким видам.

Измерительные инструменты

К измерительным инструментам относят складной метр, рулетку, угольник, ватерпас.

Ватерпас (уровень) используется для проверки горизонтальности и (или) вертикальности плоскостей конструкций и изделий. При строгой горизонтальности поверхности пузырек воздуха располагается в центре трубки, отмеченном черточками. Ватерпас может иметь длину от 20 см до 3–4 м.

Простейший уровень с отвесом можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется школьный угольник и нить с остроконечным грузом на конце. Нить следует прикрепить к вершине треугольника, а посередине основания треугольника нанести метку. В горизонтальной плоскости острие груза будет находиться напротив метки.

Шнуровой отвес необходим для определения перпендикулярности монтажа строительных конструкций (дверные и оконные рамы, коробки ворот и т. д.). Отвес легко изготовить своими руками. С этой целью в стальную трубку диаметром 2,0–2,5 см и длиной около 5–6 см нужно вбить деревянную втулку с конусообразным наружным окончанием, а в центр противоположного конца вмонтировать крючок для веревки.

Лазерный уровень — современный и технологичный строительный прибор. Вертикальный и горизонтальный уровень определяется с помощью лазерного луча. Процесс измерения в разных моделях может различаться и обычно описан в инструкции к прибору. При работе с некоторыми моделями лазерного уровня нужно соблюдать меры безопасности и пользоваться специальными очками.

Инструменты для выполнения каменных работ

Каменные работы можно вести с использованием подручных средств, но лучше все же приобрести или изготовить самостоятельно специальные инструменты.

Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют им вертикальные швы и удаляют его излишки. Кельму можно заменить штукатурной лопаткой.

Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.

С помощью молотка и кувалды остроносой окалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их в грунт и в щели между ранее уложенными камнями. Вес молотка должен быть не менее 1 кг.

Расшивка — слегка изогнутая, насаженная на ручку трубка, которой разделывают швы между кирпичами, придавая им полукруглую форму.

Трамбовка — кусок бревна или бруска с одной или двумя ручками. Применяют для уплотнения грунта, камней, бетона и раствора.

Порядовки — деревянные, чаще всего остроганные рейки с делениями через 77 мм и цифрами по рядам кладки. При кирпичной кладке устанавливают по углам стен, в переломах и т. д. на расстоянии 10–12 м друг от друга, но так, чтобы цифры были строго на одной горизонтали. По ним натягивают шнуры (причалки) и проверяют ряды кладки, а также уровень верха и низа оконных и дверных проемов и т. д. Без порядовок ряды кладки могут быть кривыми.

Инструменты для проведения штукатурных работ

В штукатурных работах применяют самые простые инструменты, которые можно купить или изготовить своими силами.

Сокол — это щит размером 38 × 40 см с ручкой в середине. Можно изготовить щит сокола из фанеры толщиной 0,6–0,8 см. Сокол служит для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой, для выравнивания раствора и его намазывания на поверхность.

Ковш штукатурный и штукатурная лопатка предназначены для отмеривания и перемешивания материалов и растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания его с сокола на оштукатуриваемую поверхность. Лопатка состоит из полотна, ручки с коленом, черенка (колено лопатки и ковша обычно имеет высоту 5 см).

Отрезовка — лопатка для мелких ремонтных работ, снятия обоев и т. д.

Полутерки служат для разравнивания раствора. Полутерок состоит из ручки и полотна, бывает разных размеров. Полутерок для основных работ имеет полотно длиной 70 см, шириной 1–12 см и толщиной 2 см.

Терки нужны для затирки штукатурки. Ручку инструмента изготавливают по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Для тщательной затирки можно прибить к полотну терки войлок или фетр.

Правила — строганые рейки из древесины хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной формы (от 4 × 4 до 6 × 6 см). Правила предназначены для проверки штукатурки, отделки откосов, устройства маяков и других работ.

Скребки и стальные щетки используют для очистки краски, обоев, бумаги и для других работ.

Бучарда — молоток весом 1 кг или больше, два конца которого имеют насеченные зубчики. Бучарду применяют для насечки поверхностей.

Троянка — зубило, на лезвии которого имеются три зубчика. Применяется для насечки поверхностей.

Зубчатка — зубило с более широким лезвием, на котором имеется несколько зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.

Инструменты для выполнения столярных работ

Различают следующие столярные инструменты: ударные (молотки, киянки), отверточные (отвертки, гаечные ключи), режущие (топоры, пилы, ножовки, стамески, струги), вспомогательные (плоскогубцы, клещи и кусачки), направляющие и удерживающие приспособления (тиски, струбцины, зажимы, упоры, пильные стусла).

Киянка — молоток, который целиком выполнен из древесины твердых пород. Желательно использовать его при долблении древесины стамеской, потому что, во-первых, большая площадь бойка не расплющивает рукоятку, во-вторых, при применении киянки можно правильно и равномерно распределить усилие металла при ударе.

Плотничный топор применяется для предварительной (грубой) обработки древесины (например, обтесывание краев, вытесывание клиньев и т. д.). Иногда топор используется в качестве ударного инструмента при забивании большого гвоздя или костыля в стену.

Пилы и ножовки используются в качестве основного режущего инструмента при обработке древесины. Ножовка применяется при пилении дрены поперек волокон. Рекомендуется использовать ее для предварительной, более грубой обработки деревянных деталей, поскольку работа ножовкой требует определенной затраты сил (большей, чем при работе лучковой пилой). Бывают еще выкружные ножовки, которыми опиливают края отверстий и заготовок.

Стамески и долота изготавливаются из высококачественной стали с остро заточенной режущей кромкой. Долотами производятся большие, глубокие отверстия.

Струги используются для обработки древесины строганием. Для ручного строгания применяются рубанки, фуганки, шерхебели, с помощью которых обрабатывают простые и фасонные поверхности. При вырубке фальцев, пазов и четвертей используются зубели, фальцгебели, цинубели.

Столярные электроинструменты. В минимальном наборе электроинструментов домашнего мастера обязательно должна быть электродрель, но не обязательно сложная и многофункциональная. Желательно лишь, чтобы у нее был предусмотрен «ударный режим», позволяющий работать в режиме перфоратора, что важно для сверления бетона. Не помешает в наборе инструментов и ручная аккумуляторная дрель-шуруповерт.

Инструменты и приспособления для малярных работ

Традиционные малярные кисти и валики сейчас уже почти вытеснены разнообразными краскопультами и распылителями. В настоящее время выпускают краскораспылители, пригодные для использования почти всех видов лакокрасочных материалов. Для домашних малярных работ можно применять пневматический или ручной распылитель, а также краскораспылитель, работающий от бытового пылесоса.

Строительные емкости и ведра необходимы для приготовления, смешивания и хранения красок и грунтовок.

Для проведения малярных работ необходимы различные приспособления и дополнительный инструмент: емкости разного объема для разведения красочных составов и приготовления шпатлевочных растворов, нож, стальная щетка, сито или капроновая ткань, водяной уровень и лестница-стремянка.

Инструменты для электромонтажа

Для монтажа в первую очередь понадобятся отвертки. Имеется два основных вида отверток: с прямым шлицем и крестообразные. Отвертки любого типа различаются по ширине и толщине рабочей области. Наиболее распространенный размер шлица — 4 мм шириной и 0,5 мм толщиной.

Плоскогубцы, кусачки, пассатижи — инструменты для изгибания, скручивания, разрезания проволоки, фиксации мелких металлических деталей и выполнения других операций. Часто все эти функции реализуются в одном инструменте.

Основные измерительные приборы — тестер (мультиметр) и рулетка.

Инструменты для выполнения стекольных работ

Помимо уже известных инструментов, для простых стекольных работ понадобятся стеклорезы, которые предназначены для резки стекла. Алмазный стеклорез представляет собой металлический молоточек с небольшими прорезями для ломки стекла. Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки и головки с прорезями, в которые вставлены три ролика.

Плоскогубцы (клещи) необходимы для ломки прорезанного стеклорезом стекла, линейка применяется для обрезки стекла строго по прямой линии. Молоток используется для закрепления стекол при вставке их в рамы, а стамеска нужна для подготовки рамы под стекло, наложения замазки и других работ.

Глава 4. Устройство фундамента

При возведении гаража, как и любого другого строения, требуется предварительно заложить фундамент. Качественно изготовленный фундамент обеспечивает долговечность и надежность всей постройки.

Грунт, на котором возводится фундамент, должен быть достаточно прочен, плохо сжимаем. Нежелательно также, чтобы грунт оползал, вспучивался или имел склонность к проседанию. Конечно, не каждый грунт будет удовлетворять этим условиям. Ил, торфяник или другой непригодный грунт нужно заменить искусственной подушкой из крупного песка. Песок следует уложить в траншею слоем 20–30 см, затем утрамбовать и полить водой. Сама же глубина траншеи под фундамент выбирается с учетом промерзания грунта в зимний период. Это связано с тем, что многие виды грунтов, прежде всего глинистые, лессовые, супесевые, вспучиваются при промерзании, а затем неравномерно оседают. Данный процесс становится причиной трещин в фундаменте и стенах. Поэтому фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания грунта. Без учета этого обстоятельства фундамент на хороших грунтах, не склонных к вспучиванию, закладывают на глубине не менее 50 см. Разметку фундамента проводят с помощью колышков и разбивочного шнура (рис. 4.1).

Трещины в фундаменте и стенах гаража могут также возникнуть в результате вымывания грунта под подошвой фундамента атмосферными осадками и талыми водами. Поэтому, выбирая конструкцию фундамента, необходимо предусмотреть отвод воды от стен гаража, а также устроить наружную отмостку (например небольшой бетонированный уклон от стены по всему периметру сооружения, который не позволит талой и дождевой воде скапливаться у стен гаража).

Надежность фундамента определяется конструкцией гаража, применяемыми строительными материалами и правильно устроенной гидроизоляцией.

Рис. 4.1. План фундамента гаража: 1 — колышек; 2 — разбивочный шнур; 3 — фундамент

Гаражи чаще всего строят на ленточных фундаментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (из камня, кирпича, силикатных блоков и пр.).

Итак, если вы определили, что для гаража будет достаточно заложить фундамент на глубину 50 см, то при необходимости устройства подушки из слоя песка глубина траншеи должна составлять 70–80 см. Фундамент должен быть немного шире, чем стена гаража, обычно для стены толщиной 30 см достаточно устроить фундамент шириной 40 см.

Дно траншеи перед началом работ зачищают. На дно засыпают песок двумя слоями по 15–20 см, каждый из которых по отдельности утрамбовывают и поливают водой, чтобы песок спрессовывался. На приготовленную песчаную (песчано-гравийную) подушку укладывают параллельно друг другу несколько прутьев арматуры.

Прутья укладывают таким образом, чтобы их концы перекрывали друг друга не менее чем на 20 см. После укладки прутья скрепляют проволокой. Для предотвращения коррозии арматуры прутья следует расположить на расстоянии 5 см от слоя песка, поэтому перед заливкой бетоном их подвешивают на нужной высоте, положив по краям траншеи перекладины.

Залив траншеи бетоном, в фундамент вставляют металлические прутья длиной около 40 см, погружая их на половину длины. В дальнейшем они понадобятся для связки фундамента со стенами гаража. Прутья устанавливают по углам строения и между ними на расстоянии 1–1,5 м друг от друга.

В жаркую погоду поверхность застывающего бетона накрывают рубероидом или присыпают опилками, мхом либо травой и смачивают водой, чтобы он высыхал постепенно и не трескался. Как правило, гаражи строят без цоколя.

Общий вид фундамента представлен на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Общий вид устройства фундамента: 1 — гидроизоляция (два слоя рубероида); 2 — дощатая опалубка; 3 — полиэтиленовая пленка; 4 — бетонное (шлакобетонное) основание (бетон класса В15–В20); 5 — песчано-гравийная подушка

Перед закладкой фундамента следует убедиться, что площадка ровная. Если же она имеет уклон, то необходимо провести планировку, то есть снять лишнюю землю с возвышений.

Сложенный фундамент нужно защитить от воздействия воды соответствующими средствами гидроизоляции.

По виду основного материала различаются бутовые фундаменты, кирпичные, монолитные, бетонные, бутобетонные и железобетонные.

На выбор типа гаражного фундамента влияют не только характеристики грунтов, но и уровень приповерхностных вод. Если уровень грунтовых вод выше нижней отметки фундамента, то монолитный бетон и глиняный кирпич необходимо исключить из списка возможных строительных материалов.

Если принято решение заглубить фундамент ниже уровня грунтовых вод, то устраивают гидроизоляцию кирпичного фундамента как в его подошве, так и вертикально по внутренней и наружной граням, а затем выводят ее на поверхность.

При любых условиях не следует устраивать фундамент гаража из силикатного кирпича, поскольку в грунте он будет быстро разрушаться. Такой кирпич (и блоки) пригоден только для возведения стен.

Необходимо возводить фундамент как можно скорее после создания траншеи. Кроме того, следует сразу засыпать грунтом воздушные пазухи между стенкой котлована и стеной возводимого фундамента.

Атмосферные осадки не должны попадать в котлован. Дождевую воду необходимо удалять, а разжиженный грунт уплотнять путем втрамбовывания щебня, крупного песка или шлака.

Ленточные фундаменты

Кладку ленточных фундаментов ведут под залив враспор со стенками траншеи. Первый ряд (25–30 см) крупных бутовых камней укладывают непосредственно на утрамбованный грунт насухо (рис. 4.3). Затем тщательно заполняют пустоты мелким камнем и щебнем, уплотняют каменный слой трамбовкой (бревном) или кувалдой. На последнем этапе все оставшиеся пустоты заливают жидким строительным раствором.

Рис. 4.3. Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков и бутовый ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — фундаментные блоки; 4 — фундаментная плита; 5 — бутовая кладка

Сборные ленточные фундаменты составляют из стандартных железобетонных фундаментных блоков, предварительно изготовленных на строительном предприятии и доставленных к месту возведения гаража. Поскольку железобетонные блоки обладают большой массой, для их установки необходимо пользоваться автомобильным краном.

Кирпичные ленточные фундаменты возводят в сухих грунтах. Кладку стен фундамента ведут так же, как и кладку несущих кирпичных стен (рис. 4.4). Для возведения фундамента можно применять только глиняный кирпич.

Правильно устроенная гидроизоляция особенно важна при устройстве кирпичного фундамента. Цоколь и уширение основания фундамента чаще всего выполняют из монолитного бетона. Цоколь необходим лишь в условиях слабых грунтов.

Рис. 4.4. Кирпичный ленточный фундамент и монолитный бетонный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита; 5 — монолитный железобетон

Монолитные бетонные фундаменты

Монолитные бетонные фундаменты возводят в следующем порядке. Сначала вырывают траншею, затем в дно траншеи втрамбовывают щебень, поливая его сверху цементным раствором. Это делается для того, чтобы предотвратить вытекание раствора из опалубки. С этой же целью, а также для большего удобства отделения опалубки от затвердевшего бетона на внутреннюю сторону деревянных щитов можно закрепить на гвозди рубероид или другой листовой либо рулонный материал.

Сама опалубка устраивается из предварительно смонтированных деревянных щитов. Два щита высотой, равной высоте фундамента, помещают в траншею и закрепляют в вертикальном положении на расстоянии, равном ширине запроектированного фундамента.

Первоначально щиты нужно зафиксировать снаружи кольями, которые вбивают в землю и прибивают гвоздями к щитам. Затем конструкцию укрепляют сверху поперечными планками, чтобы щиты не разошлись при заливке бетона.

После того как монтаж опалубки завершен, начинают готовить бетон.

Для изготовления бетона лучше всего подходит цемент марки 300 или 400. Наиболее удачным заполнителем бетона является крупный чистый песок и гранитный щебень. При этом на одну часть цемента необходимо взять три части песка и четыре части щебня. В бетонный раствор для фундаментов добавляют немного воды с таким расчетом, чтобы он не тек в траншею, а укладывался с последующей утрамбовкой. Чем жестче бетон, тем прочнее будет фундамент. Утрамбовывать бетон нужно послойно, каждые 10–15 см укладывания.

Фундамент необходимо сформировать из бетона целиком единовременно, не допуская его высыхания до полного завершения запланированного объема. Если же работы придется прервать, то высохшую поверхность бетона перед укладкой последующего слоя нужно полить водой.

Если строят фундамент с уширением в нижней части, то заливка бетоном осуществляется в два этапа. Первоначально монтируется опалубка и бетонируется уширение, а затем поверх уширения монтируется другой комплект опалубки и снова проводится бетонирование.

Плитные фундаменты

Для строительства гаража из дерева, металла или облегченных пеноблоков совершенно не обязательно устраивать ленточный или столбчатый фундаменты. Можно остановить свой выбор на плитном фундаменте (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Конструкция плитного фундамента для деревянного или металлического гаража: 1 — грунт; 2 — глиняный замок; 3 — песчано-гравийная смесь толщиной 150 мм; 4 — отмостка из брусчатки, уложенная на цементно-песчаную смесь; 5 — отлив по цоколю; 6 — продух; 7 — цоколь из цокольных блочков; 8 — бетонная плита; 9 — сетка 300 × 300 из арматуры Ø12, шаг стоек 600 мм; 10 — уплотненная противопучинистая подушка из смеси щебня 60 % и песка 40 %, h = 250 мм

Плитный фундамент можно соорудить быстрее и дешевле, чем все другие варианты. Фундамент составляют из обычных железобетонных плит на предварительно подготовленной площадке.

Самая главная особенность возведения такого фундамента — необходимость тщательной заделки торцов плит. Лучше всего все продольные отверстия железобетонных плит заполнить щебнем, битым кирпичом или крупнозернистым отсевом песка, извести и цемента.

В некоторых случаях плиточного фундамента может оказаться недостаточно, несмотря на облегченную конструкцию стен. Тогда устраивают столбчатый фундамент из бетона (монолитные столбы), из железобетонных блоков (сборные столбы). Изготовленные заранее опоры-сваи (свайные столбцы), «шурупы» из металла вкручиваются в землю (винтовые столбцы). Самостоятельно можно взяться за два первых варианта возведения фундамента, а два последних варианта (свайный и винтовой фундамент) выполняются только опытными профессиональными бригадами.

Иногда возникает необходимость соорудить более серьезный и дорогой фундамент. Это объясняется некоторыми особенностями местности, когда грунт имеет высокую влажность, он очень слабый и подвижный, а также наблюдается перепад высот на местности более 2 м. Поэтому, решив строить деревянный гараж самостоятельно, всегда начинайте с исследования геологических особенностей местности.

Устройство отмостки

После того как любой фундамент завершен и засыпаны воздушные пазухи между стенами фундамента и траншеи, устраивают отмостку. Отмостка проводится по всему наружному периметру гаража. Это необходимо для исключения подтапливания талыми водами и осадками грунта под фундаментом.

Отмостку заглубляют ниже поверхности земли на 15–20 см. Проще всего и чаще всего достаточно устроить ее из глины, в которую помещают (втрамбовывают) щебень. Затем этот глинокаменный слой необходимо забетонировать или заасфальтировать. Ширина отмостки, как правило, составляет 60–80 см.

Отмостку делают с небольшим уклоном от стены гаража, чтобы вода не собиралась в лужи у стен, а стекала на участок.

Фундамент возводят выше поверхности земли для того, чтобы предотвратить просачивание влаги в стены и их отсыревание. Верхняя часть фундамента называется цоколем. Между цоколем и стеной обязательно устраивается гидроизоляция.

Столбчатый фундамент

Если качество грунта оставляет желать лучшего, то экономичнее устроить не ленточный, а глубоко заложенный столбчатый фундамент. Но, к сожалению, такая конструкция фундамента не позволит устроить в гараже погреб.

Столбчатый фундамент (рис. 4.6) можно соорудить из самых различных материалов. Это может быть кирпич, камень, бетон, железобетон и даже дерево. Поскольку это наименее трудоемко, чаще всего встречаются железобетонные, монолитные или сборные фундаменты.

Расстояние между столбами должно составлять 150–250 см. При этом они должны обязательно быть в углах гаража.

Деревянные столбы обычно используют для устройства в последующем деревянных стен. Для фундаментных столбов подходит сухая древесина толщиной от 20 см.

Для продления срока службы деревянных столбов предусмотрены различные варианты их предварительной обработки.

Простейший вариант обработки деревянной сваи — покрытие (покраска) битумом. Поверх слоя битума можно обернуть столб двумя или тремя слоями гидроизоляционного материала. Часто столбы обугливают на 1,5–2 см. Можно также использовать комбинированный метод — обугленную часть столба покрыть слоем битума, а затем обернуть рубероидом. Чем тщательнее обработка, тем дольше дерево прослужит в качестве фундаментных опор.

Рис. 4.6. Схема конструкции сборного столбчатого фундамента: а — нормально заглубленный фундамент; б — малозаглубленный фундамент; 1 — цементная гидроизоляция; 2 — оклеечная гидроизоляция; 3 — бетонный блок Ф 4.5.3 (380 × 500 × 280) или Ф 4.4.3 (380 × 400 × 280); 4 — грунт обратной засыпки; 5 — бетонная отмостка; 6 — песчаная подушка

Угловые столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20–30 см меньше. Столбы лучше не просто зарыть в грунт, а установить на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт.

Ямы с установленными столбами засыпают небольшими слоями грунтом и утрамбовывают послойно. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов размещают по периметру гаража аналогичным образом, заглубляя на 1,2–1,5 м в грунт. Здесь особое внимание уделяется качеству материала, поскольку силикатный и плохо обожженный глиняный кирпич в земле быстро разрушается. Для увеличения прочности столбы можно армировать по высоте через каждые 20–30 см арматурной сеткой из проволоки толщиной от 0,5 см.

Сборные железобетонные фундаменты

Фундаменты из сборного железобетона наиболее рационально возводить на сырых и заболоченных участках.

Для установки несущих столбов железобетонных фундаментов применяют железобетон или асбоцементные трубы. В последнем случае трубы армируют изнутри, а затем заполняют бетоном. Возможно также использование металлических труб, внутри заполненных цементным раствором, а снаружи обработанных горячей или холодной битумной мастикой. Для армирования рекомендуется применять стальные стержни и проволоку диаметром 0,6–1,2 см.

Бетон для таких фундаментов готовят из цемента марки 300 или 400. В качестве заполнителя лучше использовать крупный песок и гранитный щебень. Как и для других типов фундаментов, консистенция бетона должна быть тестообразной, он не должен течь. Чем жестче бетон для фундамента, тем он прочнее.

Арматуру в виде предварительно сваренного каркаса укладывают в опалубку до начала заполнения бетоном. Концы арматурных стержней с торцов должны выступать за опалубку, чтобы была возможность скрепления опорной плиты с другими для создания железобетонного пояса по верху фундамента.

Бетон нужно укладывать слоями толщиной примерно по 10–12 см. Каждый слой необходимо утрамбовать, прежде чем начинать укладывать новый.

Если нужно замедлить высыхание бетона, то поверх свежеуложенного слоя кладут влажную ткань или ветошь, а затем гидроизоляционный материал.

Для высыхания бетона в опорных столбах нужна примерно неделя. По истечении семи дней бетонные столбы можно освободить от опалубки и установить в траншею для монтажа опорной плиты.

Если столбы делают из асбоцементных труб, то поступают аналогичным образом. Армированную трубу помещают внутрь опалубки и заливают бетоном, а затем приступают к бетонированию опорной плиты фундамента.

Размер опорной плиты должен быть не менее чем в три раза больше размеров несущего столба. Размер опорной плиты можно увеличивать усилением армирования.

Монолитные железобетонные фундаменты

Монолитные железобетонные фундаменты (рис. 4.7) представляют собой объем бетона сложной конфигурации, формируемый за один прием. Принято считать, что успешное устройство фундамента из монолитного железобетона гарантировано лишь в сухих грунтах.

Рис. 4.7. Схема монолитного железобетонного фундамента: 1 — пол первого этажа; 2 — монолитное перекрытие; 3 — сварная арматурная сетка Ø5; 4 — вертикальная обмазочная гидроизоляция горячим битумом за два раза; 5 — привязка к оси; 6 — бетонная подготовка (бетон В7.5); 7 — монолитная фундаментная лента (бетон В25); 8 — выпуски арматуры; 9 — горизонтальная гидроизоляция (мастика битурел); 10 — отделка цоколя

Предварительно выкопанную яму защищают, укладывают на дно слой песка толщиной 10–15 см, который утрамбовывают. Поверх слоя песка устанавливают опалубку, помещают предварительно смонтированный арматурный каркас. После выполнения этих операций можно начинать бетонирование, в процессе которого внутрь опалубки помещают армированную асбоцементную трубу, заполненную бетоном.

Столбчатые фундаменты могут быть с рандбалкой. Такие фундаменты особенно удобны для возведения стен из кирпича.

Кладку фундамента завершают в соответствии с требованиями проекта ниже уровня поверхности на 10 см или выше его, обычно не более 10–20 см.

Фундамент под погреб

Надежный и долговечный погреб в гараже может быть устроен лишь при размещении гаража на сухом, а еще лучше — на возвышенном месте. Возводя фундамент под погреб, необходимо следить, чтобы грунтовые воды не доходили до основания (днища) погреба на 50 см.

Если участок низменный или грунт на площадке влажный, то под погребом, как и под фундаментом, необходимо сделать песчано-гравийную подушку для защиты от грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод достоверно можно определить весной, когда он наиболее высокий, или осенью, в период затяжных дождей, по уровню воды в ближайших колодцах или скважинах. Кроме того, верным признаком неглубокого залегания грунтовых вод является сочная растительность (болотные и влаголюбивые растения: камыш, хвощи, незабудки, конский щавель, мать-и-мачеха и др.), наличие комаров и мошек.

Помимо этих внешних признаков, существуют более надежные и точные способы определения наличия грунтовых вод.

Первый способ. Необходимо взять равные части серы, негашеной извести-пушонки и медного купороса (всего 800–900 г), смешать их и поместить в неглазурованный горшок, который затем закрыть крышкой, также неглазурованной. Горшок закапывают в землю на глубину 0,5–0,7 м. Через 24 ч горшок извлекают из грунта и взвешивают. Если содержимое горшка увеличило массу более чем на 10 %, то уровень воды неглубок. Чем больше прибавка в массе, тем ближе вода.

Второй способ. Обезжирить, промыть и высушить клок шерсти. Поместить его на расчищенную от дерна землю, сверху положить свежеснесенное яйцо. Такую конструкцию накрывают сковородкой, а все вместе — дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо оказываются покрытыми росой, это значит, что вода близко. Если же яйцо сухое, а шерсть мокрая — вода достаточно глубоко. Если же влага не появилась вовсе, то вода очень глубоко или ее нет совсем.

Перед выкапыванием погреба следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба. После этого приступают к рытью котлована. В сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба, и всю работу следует вести исключительно с внутренней стороны. На влажных грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.

После того как котлован подготовлен, следует выровнять его дно и утрамбовать. Если грунт сухой, то нужно приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и утрамбовать бревном. Чтобы можно было предохранить стены погреба от грунтовой влаги, размеры площадки глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба не менее чем на 10 см.

Поскольку уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, то сверху на нее следует насыпать слой влажного грунта (50–70 мм) и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку. Если грунт сырой, то, кроме вышеперечисленного, необходимо уложить два слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 10 см, а сверху положить второй слой бетона, который следует выдержать 7 суток.

Глубина погреба определяет глубину заложения фундамента, которая принимается по крайней мере на 30 см больше, чем уровень пола погреба. О дальнейших операциях по созданию погреба вы прочтете в главе 10.

Глава 5. Возведение стен

Кирпичная и мелкоблочная кладки наиболее распространены при возведении гаражных стен. Несколько реже встречаются смешанные типы кладки, кирпично-бутовая, кирпично-блочная и т. д.

Толщину кладки принято оценивать по количеству кирпичей, которые помещаются по толщине стены (рис. 5.1). Толщина кладки в один кирпич составляет 25 см, в полтора кирпича — 38 см, в два — 51 см, в два с половиной — 64 см, а 12-сантиметровая кладка называется кладкой в полкирпича.

Рис. 5.1. Кирпичная кладка: а — в полкирпича; б — в один кирпич; в — кладка столба

Кирпич укладывают вручную на слой раствора. Раствором также заполняют швы (промежутки между кирпичом). При этом толщина шва должна быть не более 12 мм, а раствор может заполнять щель между кирпичом полностью, до наружной грани стены или частично.

Для высокой кладки, помимо перечисленных выше инструментов для каменных работ, могут понадобиться специально изготовленные по размеру деревянные подмости.

Стены гаража начинают возводить после завершения строительства фундамента и устройства гидроизоляции (делают из одного-двух слоев толя или рубероида или из цементного раствора 1:2 толщиной 2 см).

Сначала с помощью раствора выравнивают поверхность фундамента (цоколя). С этой целью по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек определяют уровнем. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.

Чтобы гаражная кладка была горизонтальной, по углам будущего гаража устанавливают порядовки — деревянные рейки с делениями каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Порядовки устанавливают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки (рис. 5.2).

Порядовки можно устанавливать каждые 4–5 м, в этом случае шнур не будет провисать и кладка получится более ровной.

Приготовление строительных растворов

При изготовлении раствора следует тщательно контролировать дозировку компонентов и продолжительность перемешивания, а также время хранения готовой смеси.

Рис. 5.2. Контроль горизонтальности кладки с помощью порядовок

Дозировка компонентов строительного раствора зависит от марки применяемого цемента. В табл. 5.1 представлены составы строительных растворов для кирпичной и мелкоблочной кладки в зависимости от марки цемента.

Таблица 5.1. Составы растворов для каменной кладки

Приготовление смешанных растворов с неорганическими пластификаторами, а также цементных и известковых растворов начинают с подачи в растворосмеситель воды, затем загружают песок, вяжущее и пластификатор. Продолжительность перемешивания с момента окончания загрузки материалов в растворосмеситель для тяжелых растворов (плотностью 1500 кг/м^3 и более) составляет не менее 1 мин, для легких (плотностью менее 1500 кг/м^3) — не менее 2 мин. При приготовлении растворов с использованием органических пластификаторов сначала перемешивают пластификатор с водой (около 1 мин), а затем загружают остальные материалы и перемешивают еще не менее 1 мин до получения однородной смеси. При использовании готовых сухих смесей смесь затворяют водой и перемешивают (согласно прилагаемой инструкции), как правило, в два этапа; повторное добавление воды не допускается. Чтобы определить готовность раствора по вязкости, можно воспользоваться данными табл. 5.2.

Таблица 5.2. Данные рабочей подвижности строительных растворов

Основные правила кирпичной кладки в гараже

Кирпичная кладка применяется для выкладывания не только стен, но и углов, а также цоколей, оконных проемов, проемов для установки ворот.

Если ведется кладка в полкирпича, то следует предусмотреть в плане более широкие угловые и промежуточные столбы толщиной в кирпич. Такой тип кладки для гаража позволяет не только сэкономить строительные материалы, но и в дальнейшем более удобно произвести установку полок, стеллажей, а также монтаж оборудования в нишах между столбами.

Перевязкой называют смещение в смежных рядах кладки продольных (вертикальных) швов относительно друг друга. Перевязка швов препятствует расслоению кладки, способствует равномерному распределению нагрузки. При однорядной перевязке швов чередуются ложковые (кирпичи вдоль) и тычковые (кирпичи поперек) ряды, при многорядной — ложковые ряды перевязывают тычками через 3–5 рядов по высоте. Для устройства перевязки нужен не только целый кирпич, но и его фрагменты.

Для столбов толщиной в 1 кирпич (25 см) и 1,5 кирпича (38 см) применяют однорядную систему перевязки швов (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Однорядная система перевязки швов (при кладке в кирпич и полтора кирпича)

Для кладки в два кирпича схема перевязки швов будет выглядеть иначе (рис. 5.4).

Швы перевязываются и при кладке кирпичных столбов. Соответствующая схема представлена на рис. 5.5.

Части кирпичей получают с помощью молотка-кирочки. Сначала ударяют кирочкой по одной стороне ложка, затем по другой. Когда с обеих сторон сформируются линии от нанесенных ударов, нужно нанести по кирпичу еще один сильный удар, чтобы кирпич раскололся по линиям разметки.

Рис. 5.4. Система перевязки швов (при кладке в два кирпича)

Рис. 5.5. Система перевязки швов при устройстве кирпичных столбов

В летний период для повышения прочности кладки рекомендуют незадолго до начала работ помещать кирпичи в емкость с водой или просто поливать из лейки (к сожалению, в зимних условиях такая процедура может лишь повредить).

Помните, что кладку ниже уровня гидроизоляции можно вести только на цементном растворе, в то время как выше этого уровня — на любых доступных (известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-глиняных).

Штукатурку внутренних стен кирпичных построек выполняют прежде всего из-за высокой теплопроводности кирпича.

Укладка кирпичного ряда

Положите кирпич как можно ближе к месту укладки. Равномерно распределите стопки по всей длине будущей стены, затем разложите необходимое количество кирпичей для выполнения ложковых и тычковых рядов недалеко от стены. Следите, чтобы на фасад не вышли кирпичи с повреждениями. Проверяйте однородность цвета и текстуры кирпичей.

Кирпич можно класть порядным или ступенчатым методом. В первом случае сначала целиком выполняют один ряд, а затем кладут следующий. Этот метод применяют при кладке с однорядной системой перевязки. При втором методе полностью выкладывают первый ряд, а затем ступенями возводят следующие ряды (до 5–6). Таким способом выполняют многорядную перевязку кладки. Специалисты советуют сначала сделать первые 5–10 рядов стены порядным методом, а затем приступить к ступенчатому, чтобы нижняя часть стены, на которую приходится большая нагрузка, была прочнее.

При кладке кирпича важно следить за равномерностью нанесения раствора. Если не предусматривается оштукатуривание, то раствор может выходить из-под кирпича наружу. В противном случае лучше класть меньше связующего раствора (впустошовку), чтобы он не выглядывал из-под кирпича. Для этого раствор помещают на середину кирпича, не доводя его до края примерно на 35–40 мм. Чтобы не возникало сложностей при нанесении штукатурки, толщина швов не должна быть более 2 см. Рисунок 5.6 иллюстрирует процесс кирпичной кладки.

Рис. 5.6. Кладка кирпича: а — выравнивание раствора; б — нанесение раствора

Тщательно прижимайте кирпич. Выкладывайте и ложковые, и тычковые ряды стен из кирпича с полным заполнением и расшивкой швов. Сделайте растворное основание для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей одновременно. Часть раствора с помощью кельмы прижмите к вертикальной грани предыдущего кирпича, уложите новый кирпич на подготовленный раствор и, двигая его к ранее уложенному, прижмите к полотну кельмы. После этого уберите кельму, а кирпичом зажмите раствор между вертикальными гранями и рукой втолкните уложенный кирпич на раствор. Такая кладка получится прочной, плотной и чистой. Это трудоемкий процесс, но и более надежный, чем другие способы кладки.

Избыток раствора в шве подрежьте кельмой и набросьте на основание следующих кирпичей. Протрите поверхность кладки щеткой, придайте форму нескольким вертикальным рядам, а затем горизонтальным.

Если опыта кирпичной кладки у вас нет, то для начала поступите следующим образом: не применяя раствор, уложите кирпичи вдоль будущей стены так, чтобы между ними остался зазор шириной, равной толщине шва (10–12 мм). Затем натяните шнур, чтобы он отступал от края стены на 1–2 мм. Шнур не будет сдвигаться в процессе кладки кирпичей на раствор, и кладка получится ровной.

Затем правой рукой с помощью кельмы зачерпните порцию раствора, левой рукой поднимите уложенный предварительно без раствора кирпич, поместите на его место порцию раствора. Разгладив раствор, положите сверху кирпич, постучите по нему рукояткой кельмы, затем вдавите его в раствор так, чтобы шов стал необходимой толщины, а верхняя плоскость кирпича оказалась на одной линии со шнуром.

Поднимите второй кирпич (левой рукой), аналогичным образом на его место поместите порцию раствора, выровняйте его. Кельмой надвиньте немного раствора на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на прежнее место, также вдавливая его в раствор. Контролируйте, чтобы верхняя плоскость кирпича лежала на одной линии со шнуром.

Таким же способом продолжайте укладывать все последующие кирпичи, при необходимости приподнимая шнур. Если после вдавливания кирпича раствор будет выступать за плоскость стены, удалите его кельмой и поместите обратно в ведро.

Для возведения стен гаража необходимы столбы. Столбы выкладывают в один, полтора кирпича и более, квадратной или прямоугольной формы.

Возводить стены можно и без использования шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1–1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3–5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

Опалубка может помочь контролировать качество укладки кирпича (получать ровную кладку). Для этого с обеих сторон стены строго вертикально устанавливают стойки, к которым прикрепляют обрезные доски толщиной 25–40 мм.

Для удобства монтажа опалубки нанесите на стойки несколько рядов кладки. В дальнейшем необходимо вести кладку таким образом, чтобы верхняя плоскость кирпича находилась на одном уровне с кромками досок. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, необходимо приподнять на высоту нового ряда доски опалубки.

Можно сделать швы кирпичной кладки аккуратной полукруглой формы. Для этого нужно срезать кельмой избыток раствора (ту его часть, которая выдавилась из шва наружу), а затем провести смоченной в воде расшивкой по раствору, приглаживая и уплотняя его. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или чуть углубленными, но не наоборот — они не должны выступать за плоскость стены. Если местами раствора в швах недостаточно и образуются глубокие полости, то следует добавить его кельмой и вновь разгладить расшивкой.

Глава 6. Устройство пола

Заливка бетонного или цементного пола

К гаражному полу предъявляются особые требования. Он должен обладать высокой прочностью, поскольку его поверхность подвергается повышенным нагрузкам при движении автомобиля. Кроме того, поверхность гаражного пола должна быть химически стойкой, инертной к воздействию бензина, масел и средств ухода за автомобилем.

Если пол гаража устраивают по грунту, то прежде всего утрамбовывают слой песка или гравия толщиной 20 см. Поверх песчаного слоя кладут слой тощего бетона класса В7,5 толщиной около 10 см. Поверх бетонного слоя настилают гидроизоляционный материал (толь, полиэтиленовую пленку и т. д.), закрепляя его края за пределами поверхности пола, на стенах. На гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку, которую заливают бетоном класса В20 — В25. Толщина такой бетонной стяжки должна быть 5–15 см. Схематическое изображение узла устройства пола и отмостки представлено на рис. 6.1.

Поверх гидроизоляционного слоя отапливаемый гараж необходимо оборудовать теплоизоляционным слоем. В качестве такого слоя можно использовать пенополистирольные плиты плотностью от 30 кг/м^3 и выше, защитив его от находящейся в стяжке влаги полиэтиленовой пленкой.

Если гараж не предполагается отапливать, то более простым решением будет устройство не бетонного, а брусчатого пола. Для этого необходимо по общему правилу соорудить подушку из песка толщиной 10 см и тщательно утрамбовать этот слой. Поверх песка насыпают слой гравия толщиной 15–20 см. После этого укладывают собственно брусчатку. На завершающем этапе работы засыпают щели смесью песка и цемента. Поверхность пола должна быть шероховатой.

Рис. 6.1. Узел устройства пола и отмостки: 1 — бетон класса В15; 2 — арматура; 3 — песчано-гравийная подготовка; 4 — бетон класса В7,5

Гаражный пол можно также сделать из клинкерного кирпича. Швы между кирпичами в этом случае заполняют раствором, состоящим из цемента и песка, взятых в равном количестве. После укладки кирпича и заделки швов их нужно протереть. Для этого готовят другой, более жидкий цементно-песчаный раствор.

Цементный пол укладывают в следующей последовательности. Первоначально грунт смешивают со щебнем или гравием, равномерно покрывают им основание пола, выравнивают и уплотняют этот слой. Затем замешивают густой цементный раствор (на одну часть цемента пять или шесть частей песка) и укладывают его слоем толщиной 3–4 см.

После затвердевания цемента, примерно через 3–4 дня, цементное покрытие на гаражный пол необходимо нанести повторно. На этот раз раствор делают более жидким, смешивая одну часть цемента с 2–3 частями песка. Второй слой делают более тонким — толщиной 1–2 см. Слой необходимо тщательно разровнять и затереть.

Чтобы повысить прочность цементного пола, на протяжении последующих 3–4 суток его можно поливать водой 2–3 раза в день.

У гаражного пола обязательно должен иметься небольшой уклон в сторону ворот. Уклон нужен прежде всего для стока воды, но может оказаться полезным и для облегчения выезда из гаража накатом при отказе системы зажигания. Если нужно устроить пандус (наклонную площадку) при въезде в гараж, то лучше делать это при возведении отмостки фундамента или одновременно с цементированием пола (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Устройство пандуса перед гаражными воротами

Устройство стяжки в гараже

Стяжка пола — это обычно цементно-песчаный слой, основа для напольного покрытия. В гараже стяжка может быть финишной поверхностью, но может служить и промежуточным слоем для настила поверх него финишного покрытия.

Чаще всего стяжку в гараже укладывают на слой гидроизоляции или на гидроизоляционную пленку, покрывающую слой теплоизоляции. Стяжку делают с уклоном 1,5–2 см на 1 м длины в сторону сливной решетки или гаражных ворот. Это необходимо для обеспечения стока воды и удобства при уборке пола. Перед заливкой стяжки нужно по всему периметру гаража и вокруг выступающих элементов установить специальную компенсационную ленту для создания деформационных швов.

Отделка гаражного пола

Перед началом отделочных работ нужно удалить отслоившиеся фрагменты бетонной стяжки, заделать цементным раствором все выбоины и трещины, очистить поверхность бетона от грязи и пыли. Если основание стяжки неровное, придется уложить дополнительный выравнивающий слой толщиной от 0,5 до 3 см.

Часто такой выравнивающий слой бывает финишным, поэтому для его создания используют самовыравнивающиеся смеси. Для их укладки на очищенное основание с целью усиления адгезии наносят специальную грунтовку, а вдоль стен гаража приклеивают компенсационную ленту. Недостаток самовыравнивающейся стяжки — ее текучесть, препятствующая созданию наклонных поверхностей.

В качестве финишного покрытия гаражного пола могут быть рекомендованы мастичные композиции на основе эпоксидной, акриловой или полиуретановой смолы. Такие синтетические покрытия создают защитный слой высокой прочности и эластичности.

В отапливаемом гараже температура воздуха не должна опускаться ниже 0 °C. В таком гараже пол можно покрасить. Для окрашивания пола подходят минеральные, эпоксидные, алкидные или акриловые краски. Перед покраской основание чистят и покрывают грунтовкой. Краску наносят валиком в два или три слоя, соблюдая рекомендации предприятия-изготовителя, указанные на упаковке.

В качестве покрытия для пола в гараже можно использовать импрегнаты (грунтовки глубокого проникновения), которые применяют при укладке тротуарной плитки. Впитываясь в бетон на 2–3 мм, они защищают основание от воздействия влаги, жиров и химических соединений. На очищенное основание импрегнаты наносят валиком или кистью в два слоя.

Укладка плитки на пол в гараже

Если есть желание создать надежный и долговечный пол, то на бетонное покрытие можно уложить плитку. Плиточный пол очень устойчив к истиранию, выдерживает большие нагрузки, его легко убирать. Плитку укладывают на морозостойкий клей. Для улучшения адгезии основание пола можно загрунтовать.

Для укладки на пол в гараже подходит мелкая керамическая или клинкерная плитка, стойкая к истиранию и перепадам температуры. В гараже большой площади через каждые 6 м нужно предусмотреть деформационные швы шириной 1 см, которые заделывают эластичным герметиком. Независимо от площади пола такие швы также устраивают вдоль всех стен гаража, вокруг выступающих элементов (колонн, труб) и при переходе от одного вида покрытия к другому. При укладке плитки в гараже нужно использовать морозостойкий клеевой раствор для наружных работ.

Плитку укладывают вдоль стены, противоположной входу в гараж. Первоначально укладывают первую и последнюю плитки ряда, затем натягивают между ними шнурок, не забывая про отступ от стены. После этого начинают укладывать промежуточные плитки ряда. Клеящий раствор наносят зубчатым шпателем на основание. При желании его можно нанести и на плитку. Плитку приклеивают всей поверхностью, чтобы сформировать прочное сцепление и предупредить появление трещин.

Между плитками оставляют зазоры величиной 2–12 мм. Величина зазора зависит от размера плитки. Чтобы контролировать величину и параллельность краев зазора, используют пластиковые крестовины. При укладке второго ряда плитки их немного смещают, делая таким образом перевязку швов.

Следует предусмотреть отступ плиточного покрытия от стены. Чтобы он был ровным, можно использовать деревянную планку. Для удобства уборки пола нужно сделать плинтус высотой около 10 мм из цокольной плитки. Плитку приклеивают к стене, прижимая торцом к планке для создания шва.

В завершение укладки плитки затирают швы. Для этой операции необходим морозостойкий состав для наружных работ, так как в помещении гаража возможны большие температурные перепады и высокие механические нагрузки на пол. Специальный раствор (приобретается в строительных магазинах) равномерно распределяют по всей поверхности пола. Швы между плитками цоколя проще всего затереть вручную. После этого всю поверхность пола посыпают сухой смесью для затирки швов, которую убирают резиновым скребком через несколько минут. После высыхания швов поверхность пола протирают влажной губкой.

Для покраски бетонного пола в гараже используют матовую или глянцевую краски на минеральной эпоксидной, акриловой или алкидной основе. До нанесения краски все трещины и выбоины в основании заделывают ремонтным раствором и тщательно его очищают от грязи и пыли. Чтобы краска лучше держалась, основание грунтуют специальной грунтовкой или разбавленной краской.

Прежде всего краску наносят на цоколь стены, чтобы предохранить ее от грязи и попадания влаги. Чтобы создать красочный «плинтус» по периметру гаража, на пол, прижимая к стене, прикладывают ровную планку, вдоль которой краской наносят ограничительную линию. Далее закрашивают весь цоколь и полосу на полу, примыкающую к стене на расстоянии 10 см, чтобы при покраске валиком уже не касаться плинтуса. Затем краску выливают на пол и равномерно распределяют валиком по всей площади.

Деформационные и межплиточные швы на полу заполняют силиконовым герметиком, смачивают его водой и разравнивают. Чтобы не испачкать плитку, вдоль швов наклеивают скотч.

Глава 7. Устройство ворот

Вопрос о выборе гаражных ворот желательно решить еще в процессе проектирования, поскольку каждые ворота обладают своими конструктивными и эксплуатационными особенностями.

Гаражные ворота можно сделать металлическими или деревянными. Однако уже долгие годы деревянные гаражные ворота практически не встречаются даже в сельской местности, несмотря на их очевидные преимущества: такие ворота во время жары не нагреваются, подобно металлическим, и при правильном устройстве и эксплуатации они более долговечны. Наиболее существенный недостаток металлических ворот — их влагонепроницаемость. Зимой, при резких температурных перепадах, металлические ворота благоприятствуют накоплению внутри гаража влаги, что негативно сказывается на техническом состоянии автомобиля.

В гараже на один автомобиль можно предусмотреть одни ворота, а можно и две пары. В этом случае первые ворота будут использоваться для выезда на улицу, а вторые — на приусадебный участок, где можно оборудовать место для технического обслуживания и ремонта автомобиля.

Возможно, из-за особенностей рельефа и структуры земельного участка (наличие придорожной канавы, неровности поверхности) имеет смысл предусмотреть устройство рампы — забетонированной наклонной площадки у ворот для въезда транспортных средств в гараж. Рампа устраивается после возведения фундамента, одновременно с отмосткой, но может быть достроена и позже.

Размер створок гаражных ворот чаще всего составляет 180 × 170 см.

Лучшая конструкция деревянных ворот — каркасная. Такие ворота состоят из деревянного каркаса, обшитого вагонкой.

Вагонка бывает гладкой или фигурной. Гладкую вагонку можно сделать фигурной своими руками — для этого нужно рубанком скруглить кромки, а затем с помощью шпунтубеля (специального инструмента для выемки узких пазов, похожего на долото) с самой узкой железкой устроить пазы.

Помимо специально предназначенной для отделочных работ вагонки, можно использовать обычную обрезную доску. Такие доски должны быть одинаковой ширины, лучше всего в так называемую четверть.

Проектируя гараж, подумайте об устройстве в одной из створок ворот калитки с внутренним замком. Этот элемент может оказаться лишним усложнением, если ворота выходят на улицу, но для ворот, выходящих на участок, будет очень уместно.

Гаражные ворота, выходящие на улицу, оборудуйте снизу съемной доской, которая поможет открывать ворота зимой, во время снежных заносов.

Если вы планируете приобрести готовые ворота, то гаражные коробки в виде отдельных конструктивных элементов могут входить в комплект поставки. Если же у вас в планах самостоятельное изготовление ворот, то придется делать и короб. Об устройстве дверных и оконных коробов будет сказано далее, после обзора возможных типов гаражных ворот.

Имеющиеся на рынке готовые ворота можно разделить на следующие виды: откатные, распашные, секционные, подъемно-поворотные, рулонные.

Откатные ворота устанавливаются в гараже при наличии свободного места, равного длине створки, в том направлении, куда сдвигаются ворота (рис. 7.1).

Створка ворот откатывается в сторону благодаря роликовой системе. Откатные ворота можно монтировать с внешней или с внутренней стороны гаража. Полотно ворот изготавливают из алюминиевого профиля, другие детали — из оцинкованной стали. Такие ворота при желании можно обработать деревом, но, исходя из условий долговечности, это имеет смысл лишь в условиях сухого климата и отсутствия резких температурных перепадов.

Рис. 7.1. Откатные ворота, поднимаемые вверх

Откатные ворота бывают и решетчатыми. Прутья для ворот можно изготовить из профильной трубы размерами от 20 × 20 мм до 80 × 80 мм.

Ворота откатного типа экономят пространство перед гаражом, водителю не нужно расчищать снег перед каждым въездом в гараж. К недостаткам таких ворот можно отнести необходимость дополнительной длины стены гаража для отъезжающей створки. В длину этот участок должен быть не менее чем в полтора раза больше ширины проема. Это значит, что при ширине проема 3 м длина стены гаража должна быть не менее 5 м.

Складчатые ворота названы так потому, что при закрывании они складываются гармошкой, причем как вверх, так и вбок (рис. 7.2, 7.3). Между секциями таких ворот сверху, снизу и по бокам устанавливаются уплотняющие прокладки. Секции обычно выполняются из металлических листов. Наиболее часто применяется такой тип ворот, у которых секции складываются вверх, а затем закрепляются под въездным проемом. Реже устанавливают ворота, складывающиеся в стороны, поскольку в этом случае уменьшается ширина для въезда. Складчатые ворота состоят минимум из трех створок, которые открываются на 90 и 180°. При повороте на 90° створки ворот занимают часть пролета.

Рис. 7.2. Секционные ворота, складывающиеся вверх

Рис. 7.3. Секционные складчатые ворота

К достоинствам ворот такого типа следует отнести экономию пространства — для раскрывания створок по горизонтали нужно меньше пространства, чем для открытия распашных ворот. Вертикальные ворота экономят место перед гаражом, не требуется расчистка от снега пространства для въезда в гараж. Кроме того, прокладки обеспечивают дополнительную теплозащиту помещения.

Недостатком можно назвать необходимость добавочного пространства в гараже — до 0,5 м при складывающихся вверх воротах. Кроме того, надежность таких ворот сравнительно низка — нежесткая конструкция из нескольких створок менее устойчива к ударам, чем сплошное полотно.

Распашные ворота наиболее популярны из-за простоты конструкции и сравнительно низкой цены. Створки ворот обычно открываются наружу для экономии пространства гаража. Обычно гаражные ворота делают двустворчатыми, но можно устроить и одностворчатые ворота. В этом случае створка ворот начнет провисать из-за возникновения крутящего момента. По причине вспучивания некоторых грунтов в зимнее время ворота устанавливают выше уровня земли приблизительно на 100 мм. При необходимости в распашных воротах можно предусмотреть калитку.

Основа створок ворот — каркас, чаще закрытый металлическим листом. В другом варианте створки могут быть сделаны из сэндвич-панелей с минеральной ватой или пенопластом между металлическими листами.

При проектировании гаража не забудьте спланировать смещение створок ворот к одной из стен. Это поможет удобнее выходить из машины внутри гаража. Планируя устройство автоматических ворот, также не забудьте предусмотреть место для размещения соответствующих устройств (рис. 7.4).

Секционные ворота имеют максимальную высоту до 3–4 м в зависимости от применяемой системы. При открывании все полотно ворот укладывается вверху вдоль потолка или слева и справа (рис. 7.5). Секционные ворота состоят из четырех или шести горизонтальных или вертикальных секций шириной от 35 до 61 см и длиной секции в пределах 5 м. Можно набирать из секций полотно ворот, имеющее высоту, кратную 11 см. Размер полотна зависит от высоты проема.

Рис. 7.4. Раздвижные ворота

Рис. 7.5. Секционные складывающиеся ворота с механическим приводом

Секции соединяют между собой шарнирными петлями. По краям секций закрепляют ролики со встроенными подшипниками. Ролики движутся по направляющим вверх (с разворотом под потолок) или влево/вправо.

В продажных секционных воротах секция обычно представляет собой сэндвич-панель толщиной 40 мм. Стенки секции изготавливают из оцинкованного стального листа, а пространство между ними заполняется пенополиуретаном. Такой состав обеспечивает прочность конструкции. По всему контуру ворот проложен эластичный уплотнитель. Секционные ворота открываются вручную или автоматически. В секционных воротах несложно устроить калитку, в которой также предусматривают окно из акрилового материала. Секции ворот могут быть изготовлены из алюминия или дерева.

Секционные ворота позволяют экономить место как в гараже, так и на подъезде к нему. Ведущие производители ворот заботятся об их хороших теплоизоляционных качествах. К недостаткам секционных ворот следует отнести необходимость очищать участок перед въездом на ширину раскрытой створки, сравнительно высокую устойчивость к взлому.

Рулонные, или роллерные, ворота встречаются относительно редко. Такие ворота состоят из ламелей — профилированных горизонтальных полос из алюминия размером 77 × 19 мм, соединенных в гибкое полотно (рис. 7.6).

Рулонные ворота устанавливают при высоте проема 2–2,5 м, короб с валом места внутри помещения не занимает. Полотно ворот перемещается по направляющим, установленным в защитном коробе над проемом ворот, и наматывается на приводной вал. Приводной вал можно разместить внутри или снаружи гаража. Во втором случае его необходимо установить в защитный короб. Рулонные ворота поставляют с электрическим приводом и системой управления, однако небольшие ворота, до 3 м шириной, легко открывать и вручную. Рулонные ворота особенно удобны при наличии больших проемов, до 6 м в ширину.

Рис. 7.6. Роллерные ворота

Подъемно-поворотные ворота — сплошное полотно (обычно до 2,2 × 6 м), закрывающее всю площадь проема, которое открывается с помощью шарнирно-рычажного механизма.

При подъеме створка ворот движется на роликах по направляющим рельсам, закрепленным сбоку проема, а также под потолком гаража. Ворота чаще всего работают от привода. Если ворота открыты, то полотно параллельно потолку гаража.

Подъемно-поворотные ворота выгодно отличаются от других конструкций компактностью, позволяют экономить место в гараже и на подъезде к нему. Такие ворота легко монтировать, они подойдут к гаражу любой конструкции. Но подъемно-поворотные ворота относительно легко взломать, они плохо держат тепло — даже в отапливаемом гараже в зимнее время может образовываться наледь на полотне, что затруднит открывание или закрывание ворот. Кроме того, при таких воротах есть весьма ограниченные возможности утепления и защиты от сквозняков, так как техническое устройство ворот требует наличия зазоров для открывания. Открытое полотно не дает возможности подъехать на машине вплотную к въезду в гараж, так как полотно выдвигается в сторону улицы приблизительно на 1 м, гараж должен быть длиннее минимум на половину высоты створки, и, наконец, при ремонте нельзя заменить часть полотна ворот, только целиком.

Гаражные окна

Гаражные окна обычно имеют небольшой размер, их размещают в верхней части боковых стен. Для того чтобы окна были прочнее, их лучше сделать из стеклоблоков или стеклопакетов. Из соображений безопасности гаражные окна проектируют прямоугольными, горизонтальными, небольшими по высоте.

Стеклоблоки монтируют без переплетов на цементно-песчаном или полимерно-цементном растворе. Стеклопакеты устанавливают с помощью замазки или прокладок из пластмассы либо резины, а затем фиксируют металлическими штапиками.

В деревянных переплетах стекло также обычно укрепляют с помощью металлических шпилек или деревянных штапиков.

Оконные коробки могут быть одинарными — в них можно поместить один переплет, или двойными, в которые можно вставить два переплета. Коробки изготавливают отдельно для каждого переплета или для двух переплетов сразу. В кирпичных зданиях оконные коробки собираются на шипах и вставляются в оконный проем.

Отдельные коробки находятся в оконном проеме на расстоянии 10–20 см. Ширина четвертей, которые делают в брусках коробки, должна быть равной толщине брусков переплета. Глубина четвертей — около 2 см.

Паз шириной 2 см и глубиной 1 см необходим для установки слива из кровельной стали. Такой паз делают на ребре нижнего бруска внешней коробки.

Чтобы сделать коробку, нужно прежде всего заготовить бруски одинаковых размеров и формы. На этих заготовках, как это описано выше, размечают и выделывают четверти и пазы. На концах брусков устраивают шипы, проушины и собирают коробку (чаще всего клей не используют).

Если коробка предназначена для кирпичного гаража, то ее изготавливают из досок толщиной 40–60 мм. Такую коробку смолят с оборотной стороны, сбивают в два-три слоя толем или покрывают битумом. Затем готовую коробку помещают в оконный проем, с помощью уровня укладывают ее строго горизонтально и проверяют отвесом или уровнем вертикальность брусков.

Установив коробку в проем, ее фиксируют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.

Коробку для ворот делают из досок толщиной 5–6 см и шириной не менее 10 см. Аналогичным образом в коробке ворот нужно устроить четверти глубиной, равной глубине двери, и шириной 2–3 см. Отдельные детали ворот соединяют между собой прямыми либо косыми шипами, тщательно контролируя прямой угол.

Готовую коробку устанавливают в проеме, контролируя уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность. Когда коробка установлена ровно, ее фиксируют сначала клиньями, а затем ершами. Ерши вбивают в швы кладки.

Размер ворот и оконных переплетов обычно немного больше расстояний между параллельными сторонами коробок, поэтому их нужно подгонять, снимая излишки древесины. Только после подгонки по размерам коробки можно навешивать на петли переплеты и ворота, прикреплять ручки, задвижки, врезать замки.

Чтобы подгонка была правильной, сначала нужно измерить расстояния между четвертями коробки, затем перенести эти расстояния на переплет. На завершающем этапе следует срезать лишнюю древесину таким образом, чтобы переплет плотно входил в коробку.

Процедура подгонки ворот выглядит примерно так же, как процедура подгонки переплета. Створки ворот плотно соединяют, затем переносят на них все необходимые размеры, удаляют лишнюю древесину.

Створки и переплеты после завершения подгонки можно навешивать на петли, которые подбирают по размерам. Закрепляют петли шурупами, причем шурупы следует выбирать такого размера, чтобы они плотно входили в отверстия в петлях.

Петли могут быть шарнирными, которые, в свою очередь, можно разделить на глухие и съемные, и полушарнирные, которые могут быть только съемными. У съемных петель шарнир можно извлечь целиком из петли, в то время как у полушарнирных стержень закреплен в одной из петель. Поэтому съемные петли более удобны. Чтобы уменьшить трение при открывании ворот, на стержень часто крепят кольцо из бронзы или латуни.

Левые полушарнирные петли устанавливают на переплетах или створках, которые открываются влево, правые — вправо. Если же створки открываются в разные стороны, то нужно использовать только шарнирные петли.

Место для крепления петли выбрано правильно, если оно расположено на расстоянии длины петли от угла коробки или створки. Если же в этом месте имеются шипы, нужно прикрепить петлю ниже шипов не менее чем на 1 см.

Чтобы установить петлю, ее прикладывают к выбранному месту и обводят карандашом. Затем стамеской вырезают древесину на толщину, равную толщине половины петли, после чего половину петли устанавливают на место, намечают шилом места для шурупов. Сначала нужно завернуть один или два шурупа.

Когда в коробке закреплены обе половинки петель, можно приставить створку ворот и прижать ее к верхней четверти с помощью клиньев. После этого на створке ворот карандашом отмечают положение закрепленных на коробке половинок петель, затем между этими отметками помещают вторые половины петель и таким же образом размечают. Аналогичным образом стамеской удаляют излишки древесины, одним-двумя шурупами крепят вторые половинки петель, навешивают створку ворот. Только после того, как створки ворот будут отрегулированы (нужно проверить их на возможность свободного открывания и закрывания), можно завернуть оставшиеся шурупы.

Гаражные замки

Как и петли, различают левосторонние и правосторонние замки. При выборе владелец гаража может руководствоваться лишь соображениями удобства.

По конструкции гаражные замки могут быть накладными, врезными и висячими. Накладной замок чаще всего устанавливают на высоте 150 см от пола, врезной — на высоте 90–100 см.

Замок монтируют на боковом брусе открывающейся створки. Порядок установки замка зависит от его конструкции и описан в инструкции к замку. Для установки любого замка будут необходимы дрель, сверла (цилиндрические или винтовые), долото (или стамеска), киянка, отвертка, линейка и карандаш.

Проще всего установить накладной замок. Такие замки прикручивают шурупами к поверхности створок с внутренней стороны. Чтобы установить накладной замок, нужно лишь просверлить отверстие для поводковой планки. Затем замок следует поместить на край створки и закрепить на шурупы.

На противоположной створке крепят запорную коробку накладного замка. Если ширина створки ворот оказывается больше длины поводковой планки, то замок необходимо утопить в створке на нужную глубину. Для этого следует нанести на створку разметку (контуры замка) и удалить лишний материал (дерево — с помощью стамески).

Не должно возникать трудностей и с установкой висячего замка. Для этого нужно лишь прикрепить к створкам ворот специальные накладки, ушки или кольца. Проще всего закрепить их на внешней стороне створок, но надежнее, хотя и немного сложнее, — на боковых ребрах или даже, если позволяет конфигурация, одновременно на боковых ребрах и на внутренней стороне створок. Для этого следует прежде всего выдолбить гнезда, сделав их заподлицо с поверхностью.

Сложнее всего установить врезной замок. Его помещают в паз, который выдалбливают в боковом торце створки. Если на створке ворот уже есть ручка со скважиной для ключа, то по местоположению этой ручки определяют и размечают паз для замка. Если же ручка без скважины, то место для замка можно выбрать произвольно.

Чтобы разметить паз, нужно приложить замок к створке плашмя. При этом отверстие в ручке и отверстие в замке должны совпасть. Если же ручка имеет другую конструкцию, то отверстие для ключа накалывают на створке шилом, затем обводят контуры. После этого с помощью угольника нужно перенести линию разметки на торец створки (боковое ребро), измерить толщину замка и разметить ее на торце таким образом, чтобы замок попал точно в середину ребра.

В соответствии с полученной разметкой устраивают паз для замка. Лучше и проще сначала высверлить его, а затем выровнять стамеской. По диаметру сверло должно совпадать с толщиной замка.

Замок должен плотно входить в паз. Поместив замок в готовый паз, нужно очертить его переднюю планку, для которой стамеской сделать углубление. Планку следует закрепить на уровне поверхности ребра, чтобы она не выступала и не утопала.

Чтобы закрепить запорную планку во второй створке, на кромке первой створки нужно обозначить границы передней планки замка. Затем створку следует прикрыть, а отметки перенести на вторую створку, наметить расположение запорной планки, сделать для нее углубление и привинтить планку. Только зафиксировав планку, можно начинать делать паз для язычка замка и для ригеля-фиксатора.

Чтобы правильно разметить место для замочного ригеля, поступите следующим образом. Возьмите лист плотной бумаги и вырежьте из него прямоугольник, по площади равный торцу ригеля. Одну сторону бумажного прямоугольника нужно смазать клеем, а другую — водой. Затем приложите прямоугольник к торцу ригеля стороной, смоченной водой. Закройте ворота, поверните ключ, прижимая ригель к торцу створки. Бумажный трафарет приклеится к створке, обозначив место для устройства паза для ригеля.

Есть и другой способ. Раскатайте кусочек пластилина в пластину размером 5 × 6 см. Прикрепите пластилин на торец створки, противоположной замку. Старайтесь попасть точно напротив засова. После того как вы выдвинете засов до упора, его язычок оставит четкий след на пластилине. Теперь можно выдалбливать паз для засова.

Гаражные ворота можно также оборудовать механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным или радиоуправлением с электрическим или пневматическим приводом.

Глава 8. Устройство крыши

Существует много конструктивных вариантов гаражной крыши, но прежде всего нужно определиться, односкатной или двускатной будет крыша (четырехскатные, шатровые и т. п. крыши встречаются в гаражных постройках крайне редко). И двускатная, и односкатная крыши для гаража в равной степени приемлемы и удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гаражам.

Односкатная крыша чаще всего выбирается при ограничении по площади участка под гараж, а также при желании сэкономить финансовые средства и время, которых при устройстве двускатной крыши требуется больше. Однако, если предполагается построить гараж в виде отдельно стоящего здания, а не пристройки, лучше пойти на дополнительные издержки и устроить двускатную крышу.

Несущая конструкция (система стропил и др.) односкатной крыши опирается на две противоположные стены различной высоты. Двускатная крыша (иначе ее называют «щипцовой») составлена из двух расположенных на одном уровне плоскостей, которые опираются на стены. Треугольные части торцевых стен называются фронтонами или «щипцами».

Чердачное перекрытие, как правило, состоит из балок, наката (потолочная плоскость) и засыпки. Дерево, применяемое для изготовления балок чердачного перекрытия, должно быть сухим. Чем меньше влаги содержится в древесине, тем она прочнее и тем меньшие деформации будут наблюдаться под нагрузкой. Чаще всего для балок выбирают сосну, ель или лиственницу.

Чтобы предотвратить прогибание балок, необходимо укладывать их между собой не далее 1 м. Известно, что высота самой прочной на изгиб балки — 7 м, ширина — 0,5 м.

Если под рукой нет бруса, то для устройства балки его можно заменить двумя досками с общим сечением, эквивалентным брусу. В таком случае доски следует соединить гвоздями, располагая их в шахматном порядке. Вместо бруса также можно применить простые широкие доски, установив их на ребро. Общая схема устройства узла кровли представлена на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Узел устройства гаражной кровли: 1 — рубероид; 2 — профнастил; 3 — обернутый толем конец балки; 4 — скрутка (крепить к гвоздю); 5 — балка; 6 — обрешетка

Балки при устройстве гаражного чердачного перекрытия можно соединить со стенами, просто положив их края на стены или поместив в специально подготовленные гнезда. Эти гнезда в кирпичных стенах должны быть немного шире балок, чтобы концы балок не загнивали. Еще лучше выровнять нижнюю часть гнезда бетоном и защитить поверхность от влаги, положив 2–3 слоя рубероида или другого гидроизоляционного материала.

Если стены гаража возведены из кирпича, то гнезда для балок обычно устраивают глубиной 25 см, а концы балок, помещенные в эти гнезда, должны быть не менее 15 см.

Стропила — основу любой крыши — обычно делают из дерева хвойных пород. Предварительно материал нужно просушить и обработать антисептиком, а при желании — и специальными противопожарными и гидроизоляционными составами.

Система стропил односкатной крыши называется наклонной системой. В отличие от двускатной крыши, в этом случае необходимо рассчитывать перепад высоты противоположных стен. Этот расчет можно выполнить по формуле:

[величина перепада стен] = [ширина гаража] × [тангенс угла наклона крыши].

Если, например, ширина гаража составляет 5 м и необходимо обеспечить уклон ската 25° (это зависит от местности и кровельного материала), то величина перепада стен будет равна 5 × tg 25° = 2,33 м. Таким образом, одна стена гаража должна быть выше другой на 2,33 м.

Непосредственно перед укладкой концы балок необходимо обтесать, обработать антисептиком, просушить, просмолить и обернуть двумя слоями толя. Торцы балок обрабатывают аналогичным образом, но не смолят и не защищают толем.

После укладки концов балок в гнезда боковую и верхнюю стороны балки нужно замазать раствором со щебенкой. Необходимо также предусмотреть зазор не менее 5 см между стеной и крайними балками. Его следует заделать рейкой, а между рейкой и балкой поместить полоску толя или рубероида.

На балки укладывают накат. Перед укладкой к балкам следует прикрепить гвоздями так называемые черепные бруски сечением 4 × 4 см. Доски наката должны плотно прилегать одна к другой. Обязательно также контролировать их расположение — они должны находиться на одном уровне с нижней стороной балки. Если потолок не предполагают штукатурить, то доски наката строгают.

Для экономии досок конструкция наката иногда предусматривает устройство засыпки. В этом случае накат предварительно нужно обработать смазкой, состоящей из смеси песка и глины. После высыхания в промежутки между досками помещают стружку, опилки, сухие листья и т. п., посыпая сверху слоем песка или шлака толщиной не менее 5 см. Поверх балок также желательно устроить разреженный дощатый настил для предотвращения смещения засыпки.

Утепление чердачного перекрытия проще всего выполнить из огнестойких плиточных материалов.

Итак, и двускатная, и односкатная крыши состоят из деревянных наклонных поддерживающих балок (стропил), на которые кладут обрешетку (настил, доски шириной 4–5 см), и наружного покрытия, или кровли.

В односкатных крышах наклонные стропила фиксируются с помощью двух внешних опор, расстояние между которыми может достигать 4,5 м. Если же требуется большее расстояние, то под стропила нужно установить подкосы (рис. 8.2).

Нижние концы висячих стропил опираются на стены, в то время как верхние сходятся между собой в коньке. Их соединяют здесь вполдерева или прорезным шипом. Висячие стропила могут быть простой и сложной конструкции. Простая конструкция — это пара стропил, которые упираются в горизонтальный брус, или затяжку (рис. 8.3).

При изготовлении стропил нужно использовать древесину без сучков, не ниже первого сорта. Толщина доски выбирается в зависимости от расстояния между стропилами, длины стропильной ноги, веса кровли и т. д.

Предназначенные для стропильных ног бревна должны быть немного длиннее шаблона, чтобы можно было исправить неудачное соединение. Для соединения сначала делают вырубки на нижних концах стропил, затем соединяют их с затяжкой или мауэрлатом (балками, уложенными по всему периметру наружных стен). После этого врубают верхнюю часть, удаляют излишек древесины и снова разбирают конструкцию. Толщина направляющих балок-мауэрлатов составляет обычно 100 × 100 либо 120 × 120 мм.

Рис. 8.2. Устройство стропил: а — наклонные стропила; б — наклонные стропила с подкосами

Рис. 8.3. Простые висячие стропила с затяжкой

Стропила на мауэрлате крепят шиповым соединением. С этой целью первоначально устанавливают две крайние пары стропильных ног, после чего по коньку крайних пар натягивают шнур (или прибивают доску). После установки промежуточных стропил их выравнивают, а затем тщательно прикрепляют к стене.

Чтобы скрепить стропила со стеной, на них набрасывают проволочный хомут (диаметр проволоки — 4–6 мм) и соединяют его с костылями, заделанными в стены.

Для того чтобы на стены гаража не попадала дождевая вода, необходимо предусмотреть устройство карниза. Ширина карниза должна быть минимум 50 см. Предусматривая карниз, нужно удлинить стропильные ноги на величину карнизного свеса. Для этого вполне подойдут деревянные обрезки, к которым и крепят доски карниза. К стене карниз следует крепить предельно плотно, не допуская перекосов и щелей.

На рис. 8.4 изображены распространенные типы карнизов.

Основа кровли — обрешетка (деревянный настил, сплошной или вразрядку). При сплошной обрешетке доски укладывают на стропила горизонтально к коньку. Можно также горизонтально к коньку уложить бруски (каждые 50–100 см) и уже на них настелить вдоль доски. Доска для устройства обрешетки должна быть не ниже второго сорта, шириной 4–5 см.

Угол наклона односкатной крыши зависит от местного климата и типа кровельного материала. Величина этого угла не должна быть меньше 5 и больше 60°. В средних широтах односкатная крыша обычно делается под углом 25–30°.

Тот или иной кровельный материал также требует своего наклона. Для рубероида это минимум 5°, для металлической кровли — 18–30°, для шифера — 20–35°, для черепицы и металлочерепицы — не более 20–30°.

Рис. 8.4. Виды деревянных карнизов: а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; в — карниз по прибитым деревянным обрезкам

Укладка кровли

Каждый кровельный материал обладает своими преимуществами и недостатками. Например, очень несложно монтируется шиферная крыша. Она может прослужить 30–40 лет, но сравнительно с современными кровельными материалами, металлом и даже рубероидом смотрится хуже, особенно если не окрашена и поражена грибком.

Несложно также смонтировать фальцевую металлическую кровлю. Она надежна, традиционна и гигиенична, но это не самый дешевый вид кровельного покрытия, хотя, возможно, наилучший. Кроме того, капитальный каменный гараж иногда кроют черепицей — любой ее разновидностью (с учетом кровли близлежащих жилых зданий).

Наиболее же распространены рубероидное и толевое покрытия гаражей. Эти недорогие материалы прочны, укладка не отнимает много времени и не требует профессиональных навыков. Рубероидная крыша может прослужить до 15 лет, а «еврорубероид» и «рубемаст» — 30–40 лет. Технология укладки этих новых материалов почти не отличается от работы с рубероидом.

Чтобы правильно уложить рубероид, соблюдайте рекомендуемую технологию. Сначала необходимо промазать битумной мастикой основу крыши и параллельно ее коньку уложить слой рубероида. Полосы рубероида укладываются внахлест с перекрытием приблизительно 15 см. По краям рубероид нужно подогнуть под свес карниза не меньше чем на 10 см и закрепить под ним. После этого крышу следует промазать повторно и уложить второй слой рубероида. Наклеивая очередные полосы, следите, чтобы величина нахлеста была одинаковой по всей длине. Полосы второго слоя кладут перпендикулярно первому слою, таким же образом края материала подгибают под карниз и фиксируют под ним. Аналогично кладут последний, третий слой. Нижний и верхний слои прибивают шиферными гвоздями через каждые 40–50 см. Чтобы предотвратить вспучивание покрытия, наклеивая каждую полосу, следует тщательно разглаживать материал, как это делается при оклейке стен обоями. Особенно тщательно нужно промазывать мастикой края рубероидных полос.

Горячую битумную мастику готовят только из строительного битума (он отличается от дорожного более высокой температурой размягчения — от 70 °C для средней полосы) в специальных варочных котлах, добавляя минеральные наполнители и специальные добавки (табл. 8.1). Если используют смесь битумов, то сначала в котел кладут битум мягких марок (I–III), затем постепенно загружают расколотый на куски твердый битум или битумный пек.

Таблица 8.1. Температура горячих мастик при приготовлении и применении

Если планируете пользоваться более удобными холодными битумными мастиками (растворами битума в органических растворителях), то выбирайте кровельные мастики с температурой размягчения для средней полосы не менее 75 °C (у гидроизоляционных мастик температура размягчения может быть значительно ниже). В выборе мастик для приклеивания рубероида и толя может помочь табл. 8.2. В табл. 8.3 приведены требования к кровельным мастикам в зависимости от климатического региона страны.

Таблица 8.2. Марки мастик для толя и рубероида в зависимости от уклона кровли и наивысшей летней температуры воздуха

Таблица 8.3. Температура размягчения мастик

Примечание. К южным районам относятся районы с максимальной летней температурой выше 30 °C, к северным районам — с максимальной летней температурой не выше 30 °C.

На рис. 8.5 изображено устройство кровли на гараже с односкатной крышей.

Рис. 8.5. Устройство гаражной кровли (односкатная крыша): 1 — козырьки для защиты от дождя; 2 — деревянные балки

Уложив третий слой рубероида, нужно очистить его от мусора и нанести слой кровельной мастики (кровельные мастики нужно отличать от простой гидроизоляционной битумной мастики наличием синтетических полимерных добавок, которые стоят дороже) толщиной 3–5 мм (рис. 8.6).

Затем готовую горячую кровлю можно посыпать мелким гравием или крупнозернистым песком и утрамбовать его в кровлю.

Крышу отапливаемого гаража можно дополнительно утеплить. Утеплитель (например, минеральную вату) следует укладывать изнутри гаража между брусьев каркаса крыши. После этого переходят к внутренним отделочным работам, то есть к отделке потолка. Потолок гаража чаще всего обшивают фанерой или влагостойким гипсокартоном, но можно использовать и обычную доску.

Рис. 8.6. Наклеивание рубероида по мастике

Особенности устройства кровли и навеса из профилированного листа

В последние полтора-два десятилетия металлический профилированный лист (профнастил) составляет в нашей стране серьезную конкуренцию традиционным кровельным материалам. Профнастил — металлический лист оцинкованной стали, подвергнутый профилированию для повышения жесткости.

Листы профнастила различают по толщине листа, высоте «ребер» и расстоянию между ними. Кроме того, их можно разделить на несколько видов по исходному материалу. Например, существуют стальной профилированный лист без защитного покрытия, профилированный лист горячеоцинкованный, профилированный лист горячеоцинкованный с дополнительным защитно-декоративным покрытием, профилированный лист специального назначения (с фактурным тиснением, перфорацией, гнутый) и т. д.

По сравнению с привычной кровельной жестью и асбоцементными плитами профилированные листы обладают множеством преимуществ. Они предельно просты в монтаже. При отделке фасадов или кровли этим материалом можно легко компенсировать неровности поверхности. Наконец, благодаря использованию полимерных покрытий профилированные листы могут быть любого цвета и оттенка, что намного сложнее для других материалов.

Конечно, профнастил не лишен и недостатков. Прежде всего при работе с ним возникает «эффект барабана», то есть сильное усиление звука, что вызывает дискомфорт при использовании профилированного листа в качестве кровельного покрытия. Этот недостаток устраняется при монтаже кровельного пирога, обустраиваемого с применением минеральной ваты, строительного материала, которые имеют хорошие звукоизолирующие характеристики. Кроме того, повреждение защитных покрытий стального профнастила может привести к потере коррозийной стойкости кровли, а профилированные листы из алюминия, меди, хромоникелевой стали достаточно дороги.

Особенности обращения с профнастилом начинаются уже на этапе погрузочно-разгрузочных работ. При погрузке и разгрузке материала целой пачкой необходимо использовать мягкие стропы, а если длина листа более 5 м — траверсы. При разгрузке вручную нужно не менее двух человек на лист. Запрещается сильно перегибать листы и тащить их волоком. Профилированные листы необходимо переносить строго в вертикальном положении.

Чтобы не повредить профнастил при подъеме на кровлю, важно помнить следующие правила:

• нельзя поднимать профнастил на кровлю в ветреную погоду;

• поднимать профнастил на кровлю нужно с помощью лаг, установленных от земли до кровли;

• поднимать материал нужно только по одному листу.

Подняв на кровлю необходимое количество листов, надо сделать контрольные обмеры на прямолинейность кровельных скатов и плоскостность скатов кровли. Отклонения не должны превышать 5 мм.

Ходить по кровле следует только в мягкой обуви. Саморезы нужно вкручивать в прогиб волны профлиста. В местах сколов и срезов листов надо нанести эмаль для полимерных покрытий.

Важно удалить с поверхности кровли всю металлическую стружку, которая возникает при вкручивании саморезов в лист, чтобы, ржавея, она не испортила весь лист.

Лист профнастила нельзя резать болгаркой и абразивными кругами, поскольку такая процедура испортит материал, подвергая его очень быстрой коррозии. Резку профнастила можно вести ручными ножницами по металлу (до 0,6 мм), ножовкой с мелкими зубьями, электроножницами, электролобзиком, дисковой пилой с мелкими зубьями (рис. 8.7).

Технология устройства кровли из профнастила для жилого и гаражного помещения отличается прежде всего требованиями к тепло— и пароизоляции.

В любом случае обрешетка укладывается сверху на гидроизоляцию. Обрешетку делают из бруса 50 × 50 и доски 32 × 100, заранее обработанных пожаробезопасным раствором и антисептиком от жучков. Сначала к стропилам поверх гидроизоляции прибивается так называемая контробрешетка из бруса 50 мм, затем прикрепляются непосредственно доски. В особо важных местах — дымоходы, ограждения — устраивается сплошная обрешетка. Для профнастила она делается с шагом 35–50 см.

В первую очередь необходимо уложить по стропилам гидроизоляционную пленку. Тогда теплоизоляция будет устраиваться по потолку гаража, горизонтально, и чердак останется холодным. В этом случае вы будете защищать теплоизоляцию пароизоляцией со стороны помещения. Стыки должны быть герметичны (проклеены). Для хорошей вентиляции чердака важно обеспечить специальные вентиляционные выходы, устроить дополнительную вентиляцию через слуховое окно и через щели в карнизе (рис. 8.8).

Рис. 8.7. Инструменты для укладки профилированного листа: а — ножницы по металлу; б — ножовка с мелкими зубьями; в — электроножницы; г — электролобзик; д — дисковая пила с мелкими зубьями; е — угловая шлифовальная машина (болгарка)

При укладке теплой кровли используются гидроизоляционные мембраны. При устройстве гидроизоляции для начала необходимо раскатать рулон мембраны на всю длину. Раскатывайте мембрану от карниза по направлению к коньку, чтобы место непосредственного стыка приходилось на стропила и нахлест составлял 15 см.

После того как устроена гидроизоляция для крыши из профнастила, устанавливаются маты гидроизоляции враспор между стропилами крыши. Для резки теплоизоляции применяется специальный нож. Кроме того, лучше использовать маты для теплоизоляции, а не рулонную теплоизоляцию.

Рис. 8.8. Устройство кровли из профнастила в нежилых помещениях: 1 — вентиляция канализационного стояка; 2 — вентиляция помещений; 3 — вентиляция подкровельного пространства; 4 — вентиляция чердачного помещения; 5 — теплоизоляция; 6 — пароизоляционная мембрана или пленка; 7 — гидроизоляционная мембрана или пленка

На внутренние поверхности стропил прикрепите пароизоляционные пленки, тем самым устроив пароизоляцию теплоизоляции. Пароизоляцию следует укладывать внахлест и крепить специальной соединительной лентой. Все щели, оставшиеся после монтажа, необходимо перепроверить и тщательно загерметизировать. После этого можно устраивать внутреннюю отделку. Для подшивки используют влагостойкую ориентированную стружечную плиту (OSB) толщиной от 9 до 12 мм. Плиты следует укладывать и пришивать поперек стропил. Ориентированную стружечную плиту шурупами крепят к стропилам с шагом 20–30 см.

Глава 9. Устройство стен и крыши деревянного гаража

Устройство стен

Деревянные гаражи разделяют по виду материала (из оцилиндрованного бревна, из бруса и из досок), а также по типу конструкции (каркасный и цельный).

Монтаж каркаса деревянного гаража начинают сразу после готовности фундамента. На фундаменте по общим правилам устраивается гидроизоляция из рубероида, затем горизонтально укладывается и выравнивается брус. После этого устанавливаются вертикальные стойки, также выполненные из брусьев. Для устойчивости они крепятся наклонными связями из брусков меньшего сечения или досок. Поверх каркаса возводится крыша, которая покрывается кровлей. Крыша должна быть с уклоном для стока воды. Стены гаража выполняются из обрезной доски или отделываются сайдингом. Пол заливается бетоном, по которому делается деревянный настил. При необходимости перед устройством пола можно вырыть смотровую яму. Чтобы вставить ворота, нужно установить дополнительные стойки из брусьев, к которым будет крепиться блок ворот.

Чаще всего бревенчатый гараж напоминает старинную избу, только с правильными формами. Постройка деревянного гаража подобного типа заключается в сборке конструктора из пронумерованных бревен, которые уже подогнаны под размер и обработаны специальным защитным составом. Сборка такого сооружения не представляет особой сложности.

Нетрудно собрать и гараж из бруса. Для такого типа строения подходят строительные материалы в виде цельного и клееного бруса. Цельный брус получается из бревна после его распилки на станке и подгонки под необходимый размер, а клееный изготавливается при склеивании некоторого количества отдельных частей.

Снаружи и внутри стены такого гаража имеют гладкую поверхность, но по желанию стены можно обшить листовым материалом. Это несложно, поскольку брусья плотно прилегают друг к другу. Чаще всего стены изнутри обивают листами гипсокартона, не применяя металлические профили.

Строительство гаража каркасного типа начинается с возведения каркаса. С этой целью выбирают брус сечением до 5 × 10 см. Каркас состоит из нижней и верхней обвязки, раскосов, основных стоек, промежуточных стоек и скрепляющих ригелей (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Деревянный каркас гаража: 1 — верхняя обвязка; 2 — стойка; 3 — нижняя обвязка; 4 — балка; 5 — пол

Обвязки предназначены для фиксирования стоек. Это простейший вид опоры, который выполняется из досок и балок. Доски и брусья крепятся таким образом, чтобы можно было вставить между ними стойку. Для усиления этого узла по внутренней стороне цокольной обвязки крепят дополнительную планку.

Стойки для коробки деревянного гаража устанавливаются по периметру на расстоянии от 0,5 до 1,5 м. Чтобы скелет каркаса был достаточно жестким, возле углов с двух сторон необходимо установить подкосы в виде досок, которые врезаются заподлицо в обвязку.

Верхняя обвязка крепится на стойки специальными шипами. Допускается также крепить верхний пояс скобами, гвоздями и анкерами.

При монтаже каркаса в первую очередь выполняют нижнюю обвязку. Ее устанавливают на балки цокольного перекрытия. Можно закрепить обвязку и непосредственно на цоколь, сформировав на нем слой гидроизоляции.

Верхнюю обвязку фиксируют по верхней линии стоек. Основные стойки размещают с интервалом не менее 1,5–2 м. Элементы каркаса соединяют стальными скобами, гвоздями, шурупами. Для усиления конструкции в углах устраивают подкосы.

Чтобы облегчить каркас, вертикальные стойки нужно размещать друг от друга на постоянную величину. Тот же прием, использующийся для крепления балок чердачного перекрытия, позволит применять для сборки нижней и верхней обвязки брус меньшего сечения.

После того как каркас установлен, его необходимо обшить. С этой целью используют гипсокартон, фанеру, ДСП, ДВП, строганые доски. Обшивку устраивают так, чтобы она служила надежной защитой от попадания внутрь дождевой воды и была способна снизить теплопроводность стен постройки. Поэтому элементы обшивки качественно сплачивают с перекрываемыми горизонтальными и вертикальными стыками. При необходимости устанавливают водосливные приспособления на выступающих элементах стен и с помощью пленочных материалов (полиэтилена) между деталями обшивки и утеплителем прокладывают гидроизолирующий слой.

Внешнюю стену гаража можно обшить вагонкой или строганым тесом. Доски лучше установить горизонтально, тес — внакладку с выступом, необходимым для стока дождевой воды, вагонку — вплотную к стойкам каркаса.

Для утепления лучше всего воспользоваться огнестойкими материалами, которые не могут быть повреждены грызунами и не сгниют, например минеральной ватой. При необходимости можно также взять солому, стружку, опилки, обработав их антисептическим препаратом.

Если в качестве материала для стен выбран оцилиндрованный брус, то придерживаются стандартной технологии строительства стен из него. В этом случае важно качественно заделать паклей пространство между брусьями.

Сооружение крыши

В деревянных гаражах чердачные перекрытия также делают из древесины, усиливая конструкцию стальной решеткой и подшивным потолком. Подшивку утепляют керамзитом, шлаком или плитами из минеральной ваты.

Деревянные гаражи, как и кирпичные, могут иметь односкатную (для пристроенных гаражей) или двускатную крышу.

Односкатные крыши устраивают из деревянных балок, которые покрывают досками. Уклон кровли при этом должен составлять 1:20. Сначала необходимо закрепить торцевую и фасадную горизонтальные балки, затем промежуточные. Поверх балок, толщина которых не менее 4–5 см, кладут настил из досок. Настил обрабатывают холодной битумной мастикой (бензино-битумным раствором). Гидроизолирующее покрытие представляет собой три слоя рубероида, скрепленных между собой битумной мастикой.

Двускатную крышу чаще всего выполняют для отдельно стоящих гаражей, устройство такой крыши более трудоемко. Конструктивно двускатная крыша состоит из фермы, обрешетки и подкоса (рис. 9.2). Стропильные фермы изготавливают из досок сечением 5 × 10 см.

Рис. 9.2. Двускатная крыша для гаража: 1 — ферма; 2 — обрешетка; 3 — подкос

Сначала отдельно соединяют стропила, применяя для скрепления «ног» и затяжки железные скобы или строганые доски шириной не менее 25 см и посадив их на гвозди или шурупы. Затем раму из собранных вместе стропил (интервал между ними — не более 1,5–2 м) поднимают и устанавливают на месте будущей крыши.

Раму прикрепляют поверх устроенного предварительно гидроизоляционного слоя из рубероида. Стропила крепят, установив их в пазы и на столбы. Устойчивость конструкции обеспечивается за счет подкосов.

После закрепления рамы на стропилах устраивают деревянную обрешетку из брусьев сечением 5 × 5 см с интервалом 55 см. Поверх обрешетки располагают кровельный материал, как описано в предыдущей главе.

Ворота деревянного гаража

Поскольку гаражная конструкция из дерева или бруса не относится к разряду капитальных строений, от металлических ворот для гаража лучше отказаться. Предпочтительнее использовать секционные или роллетные ворота. Масса ворот такой конструкции меньше, а по стойкости к взлому она ненамного уступает традиционному металлу. Если в отсутствие хозяев в гараже не хранится ничего ценного, можно воспользоваться и обычными деревянными воротами распашного типа.

Внутренняя отделка и оборудование деревянного гаража выполняются аналогично отделке гаража из кирпича, силикатных блоков или любого другого материала.

Глава 10. Устройство погреба и смотровой ямы

Чтобы погреб или смотровая яма в гараже не доставили много неприятностей, их можно устраивать только в том случае, если уровень грунтовых вод на гаражном участке ниже 2,5 м.

Удобнее всего совместить стены погреба с ленточным фундаментом, а потолок — с цокольным перекрытием. Стены погреба можно сделать из бетона любого вида или, если на участке под строительство гаража сухой грунт, из глиняного кирпича, тщательно обожженного и полнотелого. В этом случае стены лучше оштукатурить.

При возведении бетонных стен погреба не обойтись без опалубки. Ее изготавливают из досок, как и при укладке фундамента. Поскольку бетон укладывают слоями толщиной 30 см, секции опалубки имеют высоту 35–40 см.

Укладывая каждый последующий слой бетона, возводят соответствующую секцию опалубки, крепя ее к предыдущей гвоздями и рейками.

В процессе укладки бетона его трамбуют, а опалубку обстукивают.

Перекрытие над погребом, как правило, делается из железобетона. Стены погреба, потолок и люк нужно утеплить. Люк желательно загерметизировать.

Чтобы в погребе не было сыро, необходимо произвести его гидроизоляцию. Если во время выкапывания погреба были обнаружены источники воды, их следует заделать жирной глиной на глубину 50 см. Чтобы собирать воду на дне котлована, нужно вырыть специальные приямки или устроить дренаж.

Гидроизоляцию можно устраивать одновременно с возведением кирпичной стены погреба, набивая в промежуток между стенкой и котлованом слой глины толщиной 15–20 см. Облицовку кирпичом ведут до уровня балок пола, а сверху оборудуют железобетонное перекрытие с люком.

Если грунт сухой, а уровень грунтовых вод лежит ниже пола погреба, то для гидроизоляции погреба достаточно обмазать его стены горячим битумом или холодной битумной мастикой. Если же грунт сильно увлажнен, то необходимо поверх слоя мастики оклеить стену рубероидом или другим листовым гидроизоляционным материалом, а вокруг стен устроить замок из плотной желтой глины.

Если грунтовые воды лежат выше пола погреба, то придется произвести гидроизоляцию из многослойных рубероидных ковров.

Полы в погребе настилаются, как правило, по грунту. В сухих подвалах с этой целью нужно вынуть грунт на глубину 10 см, засыпать вместо него песок, утрамбовать его, а затем забетонировать пол, уложив слой бетона толщиной около 10 см.

Пол в погребе можно также сделать из глины. Глина укладывается в два слоя: 25 и 15 см. Слои разделяются толевой гидроизоляцией. На основание из бетона или железобетона можно уложить дощатый пол, плитку и т. п.

В погребе обязательно нужно предусмотреть систему вентиляции, устроив в стенах цоколя или нижнего уровня стен гаража вентиляционные окна или установив специальные вентиляционные устройства.

Естественную вентиляцию погреба можно устроить, предусмотрев сооружение двух вертикальных каналов для тока воздуха, приточного (у пола) и вытяжного (под потолком) (рис. 10.1).

Необходимо, чтобы верхний конец приточной трубы размещался у поверхности земли, а выход вытяжного канала — над крышей гаража. Минимальный размер каналов — 14 × 14 см.

Поддержание постоянной температуры в погребе можно обеспечить укладкой по перекрытию погреба слоя полимерной пленки или рубероида, засыпав его сверху слоем земли толщиной 30–50 см.

Рис. 10.1. Погреб с вытяжными каналами: 1 — приточная труба; 2 — вытяжная труба; 3 — железобетонная плита; 4 — грунт; 5 — люк-лаз; 6 — крышка

В верхней части стен погреба можно устроить несколько ниш для хранения продуктов.

Перед закладкой осеннего урожая овощей в погреб его необходимо просушить. Простой способ сушки — сжигание в погребе 10–12 таблеток сухого горючего.

Не рекомендуется оборудовать в гараже смотровую яму. Это связано с тем, что испарения из ямы вследствие перепада температур будут образовывать коррозионно-активный конденсат, который в короткие сроки может повредить металлические части днища автомобиля. Но если яма необходима, можно устроить ее в стороне от места стоянки автомобиля. В крайнем случае оборудованная под местом стоянки автомобиля смотровая яма должна закрываться крышкой. Для удобства пользования крышка может состоять из нескольких частей.

Глава 11. Отделочные работы

Все отделочные работы, с которыми можно столкнуться при постройке гаража, можно отнести к внутренним и наружным. Внутренние — штукатурные и малярные работы, наружные — штукатурные и облицовочные.

Штукатурные работы

Штукатурка — это ровный слой строительного раствора, нанесенного в один или несколько приемов на поверхность стены. По назначению различают обычную и специальную штукатурку, по виду связующего — цементную, известковую, цементно-гипсовую, цементно-известковую.

Штукатурка защищает стены от неблагоприятного влияния окружающей среды (осадки) или внешних повреждений (возгорание). Штукатурка играет роль теплоизолирующего слоя. За ней необходим уход, а после длительной эксплуатации потребуется и ремонт.

Оштукатуривание начинается с подготовки поверхности. Стену очищают от грязи, пятен и наплывов раствора. Непосредственно перед оштукатуриванием стену следует промыть водой. На стене, сложенной из кирпича, топором насекают швы глубиной не менее 1 см или обрабатывают стальными щетками для получения шероховатой структуры. Если площадь стены велика, то для ее обработки применяют пневмомолоток со скарпелем или троянкой. Затем поверхность стены обметают стальной щеткой.

Стены и другие конструкции, предназначенные для оштукатуривания, можно очистить от сажи и копоти 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем ополоснуть чистой водой. От масляных следов стену защищают, обмазывая глиной (иногда несколько раз). Перед штукатурными работами можно также обработать стены паром или песком под давлением.

При необходимости поверхность под штукатурку армируют сеткой. Сетку крепят гвоздями или скобами каждые 15 см к деревянным рейкам. Рейки крепят гвоздями к оштукатуриваемому основанию или привязывают к стальным стержням, которые формируют каркас из ячеек со стороной 15 см. Сетку закрепляют мягкой проволокой толщиной от 0,8 мм. Чтобы защитить ее от коррозии, можно использовать сурик или лак.

Поскольку штукатурка плохо держится на деревянных поверхностях, их обивают дранкой или специальными щитами. Для усиления теплоизоляции перед обивкой поверхности защищают теплоизоляционным материалом.

Чтобы определить толщину штукатурного слоя, нужно выполнить процедуру провешивания стен и потолков. Для этого в верхней части стены на расстоянии 30 см от каждого угла (по горизонтали) вбивают по гвоздю так, чтобы шляпки гвоздей выступали на толщину штукатурки. Со шляпок этих гвоздей опускают отвес на расстояние 30 см (по горизонтали) от пола, где забивают два гвоздя. Протянув шнур по диагоналям и горизонталям, определяют толщину штукатурки (рис. 11.1).

По линии шнуров забивают промежуточные гвозди, уровнем выравнивают шляпки гвоздей в одной плоскости. Вокруг гвоздей из штукатурного раствора формируют «марки» диаметром 8–9 см на 3–5 мм выше шляпок. Когда штукатурный раствор схватится, его срезают до уровня шляпок гвоздей. Порядок установки марок или обустройства маяков зависит от материала поверхности. Если поверхность под штукатурку выполнена из бетона, в который нельзя вбить гвоздь, то используют полые алебастровые марки в виде усеченной пирамиды с основанием 5 × 5 см. Для создания маяков можно также применять инвентарные деревянные правила сечением 3 × 4 или 4 × 4 см, прикрепляя их к основанию раствором.

Рис. 11.1. Схема провешивания стен отвесом: 1–12 — гвозди; 13 — маяк; 14 — правило; 15 — марки

Нанесение штукатурки. По технологии следует штукатурить сверху вниз. На практике чаще штукатурят снизу вверх. Первоначально наносят обрызг и грунт, ориентируясь на маяки. Нужно учитывать, что этот подготовительный слой по своей прочности не может быть ниже, чем накрывочный (рис. 11.2).

Толщина обрызга по дереву должна быть не ниже 9 мм, по бетонным, кирпичным и каменным поверхностям — 5 мм. Грунт — не тоньше 7 мм при растворе, содержащем известь, и 5 мм — при цементном. Перед оштукатуриванием поверхность нужно увлажнить для лучшего сцепления обрызга.

После выравнивания подготовительный слой уплотняют и «волной» наносят горизонтальные борозды. Глубина этих борозд должна составлять 4 мм, а расстояние между ними — 2,5 см. Затем 2–3 раза в день на протяжении недели первый слой увлажняют и выдерживают от 7 до 12 дней.

Рис. 11.2. Виды штукатурки: а — простая; б — улучшенная; в — высококачественная; 1 — основание; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка

Перед нанесением последнего (накрывочного) слоя штукатурный раствор рекомендуется процедить через сетку со стороной ячейки 1 мм. При механизированной штукатурке стен используют форсунку, при оштукатуривании своими руками делают это кельмой с сокола или ковшом. Разглаживание производят штукатурно-затирочными машинами или гладилками со шпатлеванием. Накрывочный слой не должен быть толще 2 мм.

При нанесении слоев известковую смесь наносят после того, как побелеет предыдущий слой, остальные растворы — после схватывания предшествующего.

Металлические балки армируют сеткой, а перед оштукатуриванием на них наносят слой бетона. Не нужно разглаживать цементную штукатурку металлической гладилкой, потому что тогда на поверхности штукатурки образуется цементный слой, который усаживается заметнее, чем внутренние слои.

При выполнении штукатурных работ (рис. 11.3, 11.4) емкость с раствором располагают на расстоянии 1 м от стены. В левой руке держат сокол, в правой — кельму. Один конец сокола нужно положить на борт емкости с раствором, а другой приподнять немного выше. Если раствор жидкий, держите сокол горизонтально.

Рис. 11.3. Разравнивание раствора полутерком

Возьмите кельмой порцию раствора и уложите ее сначала на поднятую, а затем на нижнюю часть сокола. Подойдите к намеченному месту стены, возьмите кельмой порцию раствора и бросьте его на поверхность стены. Держите сокол немного наклонно, следите, чтобы раствор не стекал и не падал на пол.

Бросок кельмой выполняется кистью руки. Не нужно делать сильный взмах. Остановите движение руки у стены, чтобы не разбрызгать раствор. Удобнее всего наносить раствор слева направо. Разровняйте раствор на стене соколом или полутерком.

Раствор можно намазать прямо с сокола. При этом обычно его слой одновременно разравнивают, используя полутерок, который нужно приставить к поверхности со штукатурным раствором, затем поднять верхнее ребро и с нажимом вести по стене снизу вверх, а по потолку — на себя.

Ровность штукатурки проверяют правилом, прикладывая его к штукатурке во всех направлениях. В местах неровностей раствор наносят повторно.

Завершающие этапы штукатурных работ — накрывка и затирка (см. рис. 11.4). Раствор накрывки можно намазывать прямо с сокола тонкими слоями.

Рис. 11.4. Затирка штукатурки: а — вкруговую; б — вразгонку

Для затирки берут терку, которую плотно прижимают к поверхности штукатурки и которой выполняют круговые движения против часовой стрелки, срезая неровности ребром. В местах с выпуклой поверхностью на терку нужно нажимать сильнее, с вогнутой — слабее. В итоге должна получиться ровная, гладкая поверхность, без следов потеков раствора и вдавливаний инструмента.

Для защиты штукатурки от растрескивания пользуются армирующими сетками и лентами. Наилучшими считаются лавсановые (50 г/м^2) сетки, сетки из стекловолокна или на базальтовой основе. Их укладывают методом втапливания на глубину 5 мм. Размер ячейки сетки должен быть не менее 5 × 5 мм. Полотна кладут внахлест, заводя друг на друга минимум на 10 см. Поверх сетки наносят завершающий слой штукатурки.

Поверхность можно отделать методом облицовки сухой штукатуркой. В настоящее время в продаже есть несколько видов листовой штукатурки: гипсовые плиты, древесно-волокнистые плиты (прессованные из измельченных отходов древесины), гипсоволокнистые плиты (88–90 % гипса и 10–12 % бумажного волокна).

Листовую сухую штукатурку крепят на кирпичные стены клеящей мастикой, которую можно приобрести в строительных магазинах или изготовить самостоятельно. Чаще всего для оклейки применяют гипсовые, гипсомеловые или гипсоопилочные мастики.

Штукатурные работы нельзя проводить при температуре ниже +8 °C, поэтому в холодное время года нужно удалить со стен и потолков наледь, прогреть помещение. После укладки штукатурку следует высушить, поэтому поддерживают температуру между 10–30 °C. Сушка известковой штукатурки может занять до 12 дней, при этом необходимо проветривать помещение не менее трех раз в день, так как для отвердения нужен небольшой объем углекислого газа.

Штукатурные растворы на основе цемента сохнут примерно неделю. В этом случае, напротив, не рекомендуется проветривать помещение, поскольку для твердения цемента требуется влажный воздух.

При оштукатуривании наружных стен возможно добавление противоморозных добавок, применяемых по инструкции производителя.

Малярные работы

При устройстве гаража малярные работы понадобятся как для внешней, так и для внутренней отделки. Лакокрасочные материалы, применяемые для малярных работ, делят на основные (краски, эмали и лаки) и вспомогательные. Основные материалы предназначены для окончательной отделки, вспомогательные (растворители, шпатлевки, колер-пасты, олифа и т. д.) — для подготовки поверхности и корректировки свойств основных материалов.

Грунтовки используются для модификации поверхности перед покраской. Ими заполняются поры, поверхность выравнивается и становится способной создавать более прочную связь с последующими слоями краски.

Если планируется окраска масляной краской, то в качестве грунтовки можно использовать олифу с небольшой добавкой красителя. Это позволит визуально контролировать равномерность нанесения олифы.

Когда предполагается использовать эмаль, в качестве грунтовки можно взять разбавленную основную краску. Жидкая консистенция краски позволит ей лучше проникать в поры. Любую грунтовку наносят очень тонким слоем, поочередно в двух противоположных направлениях (для древесины — сначала поперек волокон, затем вдоль).

Для качественной окраски после грунтования поверхность необходимо зашпатлевать. Шпатлевкой устраняются всевозможные мелкие дефекты поверхности — царапины, вмятины, щели. Наносить шпатлевку нужно шпателем — металлической или деревянной пластиной с острой рабочей кромкой. Деревянные шпатели больше подходят для шпатлевания по штукатурке, а металлические — по дереву.

Первоначально слой шпатлевки должен составлять 3–4 мм, затем шпателем ее разглаживают равномерно по всей поверхности слоем не более 1 мм. Шпатлевка — очень густой материал, поэтому нажимать на шпатель нужно предельно сильно, при необходимости держа инструмент двумя руками, под углом к обрабатываемой поверхности.

Шпатлевку можно приобрести или изготовить самостоятельно. Главное требование к материалам шпатлевки — тонкий и однородный помол. Второе требование — рабочая консистенция. Хорошая шпатлевка должна прилипать к шпателю и к вертикальной поверхности. Самая простая по составу шпатлевка состоит из двух компонентов — мела (70 %) и олифы (30 %). Она почти универсальна и может применяться как для наружных, так и для внутренних работ.

Непосредственно перед окрашиванием поверхность необходимо отшлифовать, если важно получить высококачественный красочный слой.

Густотертую масляную краску перед употреблением следует развести олифой. Готовую к употреблению краску следует хорошо размешать, в ней не должно быть осадка.

Масляные краски обычно наносят кистью или валиком. Конец кисти помещают в емкость с краской, аккуратно отжимают ее о край отверстия в крышке банки или о проволоку, после чего ровным широким мазком наносят вдоль обрабатываемой поверхности. После этого краску растирают легкими касаниями поперек мазка (растушевывают), а затем окончательно наносят снова вдоль. При окраске вертикальной поверхности нужно сначала сделать мазок сверху вниз.

При окрашивании древесины поверхность получится гладкой, если окраску вести вдоль волокон.

Любые краски, но прежде всего масляные, нужно наносить тонким слоем. Лучше нанести два или три тонких слоя (с просушкой каждого слоя отдельно), чем один толстый слой.

Окрашивание нитрокрасками имеет свои особенности. Так, механическую подготовку металлической и деревянной поверхности перед окраской проводят таким же образом, как и при использовании масляных красок, но следует применять специальные грунтовки и шпатлевки (нитрогрунтовки и нитрошпатлевки).

Нитрокраски продаются в полностью готовом для употребления виде. Они очень быстро высыхают, поэтому лучше всего использовать краскораспылитель. При окрашивании кистью нужно быстро нанести два слоя (по дереву — вдоль волокон) с интервалом 30–50 мин.

Лаки применяют для улучшения внешнего вида красочного покрытия (блеск, глянец, матовость и т. д.). Перед нанесением лака высохшую от краски поверхность нужно подготовить, протерев ветошью, смоченной в смеси равных количеств олифы и растворителя для масляных красок. Лак наносят после полного высыхания краски, обычно в два тонких слоя. Первый слой лака можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, а затем нанести второй слой.

Для окраски кирпичных стен в технических помещениях часто применяют побелку из извести. Однако лучше использовать краски, желательно не содержащие растворителя. Краски на основе растворителя долго сохнут на кирпичной поверхности. Наиболее долговечные покрытия по кирпичу получают из силикатных, цементных и полимерных красок.

Наружная отделка гаража

Наружная отделка гаражных стен из кирпича чаще всего включает в себя штукатурку (в том числе специальную декоративную), укладку камней или плитки, облицовку листовыми материалами (вагонка и т. п.).

Различают несколько видов декоративной штукатурки: каменную, терразитовую, известковую, известково-песчаную и т. д. В качестве декоративного наполнителя каменных штукатурок используют гранитную и мраморную крошку, а цементное вяжущее в них модифицируется добавкой 10–20 %-ной извести для придания раствору большей пластичности. Штукатурка кельмой накладывается в 2–4 слоя, в общем, по той же схеме, как и при использовании обычной штукатурки. Итоговая толщина слоя должна составить примерно 1 см.

Поверхность из каменной штукатурки можно разделить на отдельные камни, размечая линии раздела мелованным шнуром или линейкой. Русты между камнями можно сделать различной формы: прямоугольными, ромбическими, квадратными.

Чтобы пробить руст линейкой, ее нужно приложить к линии разметки и вдавить молотком в свежую штукатурку на 0,5–1,0 см, после чего аккуратно извлечь линейку.

Если штукатурка успела затвердеть, можно воспользоваться ножовкой длиной 20–30 см. Приложите к линии разметки правило и по линии пропилите русты шириной до 15 мм.

Известково-песчаные декоративные штукатурки предназначены для нанесения на грунт с небольшим содержанием цемента. Штукатурки этого типа включают в себя 10–15 % цемента, 5–7 % минерального цветного пигмента, кварцевый песок, известь. Блестящие штукатурки содержат специальный пигмент на основе природной слюды или искусственных материалов.

Свеженанесенную штукатурку можно обработать циклей, валиком или штампами для придания поверхности желаемой фактуры. Для предотвращения прилипания валик с фактурным рисунком смазывают мыльным раствором.

Известна технология декорирования набрызгом. Раствор сметанообразной консистенции веником наносят на стену, набрызгивая его несколько раз в одно и то же место поверхности. В качестве трафарета можно взять металлическую сетку с ячейками. Ее необходимо закрепить в деревянной рамке и зафиксировать на небольшом расстоянии от стены. В штукатурный раствор можно по желанию добавить сухие щелочестойкие пигменты или окрашенный песок.

Терразит — готовая сухая строительная смесь (мелкозернистая, среднезернистая, крупнозернистая), содержащая слюдяной пигмент. Перед применением смесь нужно развести водой. На подготовленное основание сначала наносят обрызг жидким раствором, затем, примерно через 1–2 ч, еще три слоя грунта, разравнивая и уплотняя их полутерком или правилом. На завершающем этапе следует нанести накрывку, аккуратно разровнять, а после схватывания затереть этот слой.

Сравнительно несложна технология декорирования каменной крошкой. Ее наносят правилом по свежему слою грунтовки, предварительно смочив водой для лучшего сцепления.

Если стены гаража имеют недостаточную плотность или утеплены снаружи, то лучше облицевать их листовыми материалами. Листы декоративного материала обычно приклеивают к стене различными мастиками.

Глава 12. Оборудование гаража

Электроэнергию в гараж можно провести из жилого помещения, если гараж примыкает к дому. Если же это отдельное удаленное строение, то проводите электричество от местной линии надземной электросети. Для этого в месте отвода на столбе устанавливают предохранитель и фарфоровые воронки, которые фиксируются в стенах гаража. Вводные изоляторы следует устанавливать на высоте не менее 3,5 м. Кабель вводят внутрь гаража через специальные изоляционные трубки с металлической оболочкой. Внутри гаража сразу после ввода кабеля устанавливают электрический счетчик.

Чтобы выполнить эти работы, а также последующие операции по ведению проводки и установке приборов, понадобятся комплекты гаечных ключей, отверток, кусачки, пассатижи, монтажный нож, электропаяльник, монтажное зубило, шлямбур, молотки, сверла, электродрель и электроточила.

Проводом в электротехнике принято называть несколько проволочных жил из любого металла, изолированных или неизолированных. Шнур, в отличие от провода, должен быть гибким, то есть жила должна быть многопроводной. Помимо этого, жилы в шнуре соединяются скруткой или общей оплеткой. Кабелем называют несколько изолированных проводов в герметичной оболочке изолятора. Правильное соединение многопроволочных жил можно понять из рис. 12.1.

Рис. 12.1. Соединение многопроволочных жил

Виды электрической проводки

Электрическая проводка может быть скрытой или открытой (внешней).

Открытая проводка ведется двужильным проводом, причем каждая жила должна иметь отдельную оплетку, чтобы провод можно было легко закрепить на вмонтированные в стены изоляторы. Бывают алюминиевые и медные жилы. Медные дороже, но позволяют проводить ток большей плотности. Кроме того, медные провода значительно прочнее на разрыв (в 2–3 раза).

В проводах для открытой проводки одна из жил обычно цветная, чтобы было удобнее вести монтаж. Изоляторы в форме роликов закрепляют на стенах или потолке шурупами. Прежде чем закреплять изоляторы, необходимо нанести разметку расположения лампочек, розеток и выключателей, а затем — проводов. При ведении электропроводки допускаются только прямые углы, причем провода должны быть перпендикулярны полу и потолку. Расстояние между роликами должно быть не более 80 и 70 см при ведении соответственно вертикальной и горизонтальной прокладки.

Чтобы закрепить ролик, нужно электродрелью или шлямбуром сделать гнездо, заполнить его гипсовым раствором и поместить в него шуруп с намотанной на резьбу проволокой. После застывания раствора шуруп нужно вывинтить, надеть на него ролик и снова вкрутить в гнездо. Допустимо использовать деревянную пробку или магазинный или самодельный пластмассовый (обычно из ПВХ) дюбель.

После установки роликов на них навешивают провода. Навеску начинают с крайнего ролика, ближайшего к точке энергопотребления. Ответвления проводки, в том числе для розеток (параллельные) и выключателей (последовательные), нужно устраивать у роликов.

Чтобы соединить провода, нужно снять с их концов изоляцию, зачистить проволоку и скрутить ее концы между собой. Провода из скрученных жил необходимо пропаивать, чтобы предотвратить окисление или раскручивание, поскольку это может привести к искрению и даже возгоранию. Места соединений проводов защищают обмоткой изоляционной лентой, они не должны располагаться рядом.

Устройство скрытой проводки более трудоемко, чем открытой. Для этого потребуется плоский провод в полихлорвиниловой изоляции. Провод укладывают в канавки, проделанные в стенах и потолке инструментами, соответствующими материалу. После укладки провод нужно закрепить гвоздями, вбив их в изоляцию между жилами (при возможности), а затем замазать всю канавку строительным раствором или гипсом.

Выключатели и розетки для скрытой проводки также сложнее в установке, они крепятся в специальных монтажных коробках. Нужно сначала выдолбить в стене отверстие, соответствующее размеру монтажной коробки, затем зафиксировать ее в этом отверстии гипсом и только потом привинчивать выключатели и розетки. Скрытая проводка размечается так же, как и открытая.

Канавки можно выдолбить зубилом. Их глубина должна составлять 5–6 мм, а ширина — чуть больше ширины провода. В углах, где провод нужно согнуть, канавку можно сделать глубже. После заполнения канавок гипсом поверхность стены следует тщательно разровнять шпателем.

Выключатели (независимо от типа) устанавливаются рядом со входом на высоте 1,5 м. Если выключатель нужно закрепить на оштукатуренной стене, то штукатурку следует пробить шилом до основания, чтобы она не осыпалась. Розетки устанавливают на высоте 50–100 см от пола. Их размещают подобно роликам — сначала любым способом делают отверстие в стене, затем заполняют его гипсом, деревянной пробкой, пластмассовыми дюбелями.

Чтобы правильно соединить провода и контактные зажимы электроприборов, нужно срезать с конца провода изоляцию, а затем тщательно зачистить его. Край оплетки необходимо обмотать изолентой, а зачищенный конец изогнуть либо свернуть в кольцо, в зависимости от конструкции зажимов.

Известно много схем подключения к сети электрических приборов. Последовательное соединение — простейший способ включения в сеть нескольких устройств. Последовательно устанавливают лампу и выключатели, а розетку при таком соединении размещают до лампы, чтобы она не отключалась вместе с лампой (рис. 12.2, 12.3).

Рис. 12.2. Схема включения розетки

Рис. 12.3. Способ присоединения лампы с выключателем и розетки к сети

На рис. 12.4 показан способ включения и выключения лампы из двух разных мест. На рис. 12.5 показана схема включения приборов из разных мест.

Рис. 12.4. Способ включения и выключения лампы из двух разных мест

Рис. 12.5. Схема включения приборов из разных мест

При устройстве скрытой проводки электрические приборы можно присоединить так же, как и при открытой проводке.

Независимо от типа проводки все соединения и ответвления должны быть в соединительных и ответвительных коробках.

Потолочные плафоны закрепляют с помощью специальных крючков, зафиксированных в отверстиях перекрытий, чтобы питающие провода не испытывали механической нагрузки. Собственно плафоны изолированы от этих крючков.

Повреждения патронов для ламп накаливания — самая распространенная и неприятная неисправность системы электроснабжения гаража. Эти повреждения происходят прежде всего по причине плохого контакта или зажима провода либо плохого зажима лампы (неправильного положения контактного лепестка). Чтобы снять поврежденный патрон с трубки плафона, его следует разбирать на месте. Для этого нужно ослабить винт в корпусе патрона или контргайку в резьбовой трубке, иначе патрон можно сломать.

Автоматические пробки — обязательный элемент любой современной электрической цепи. При возникновении какой-либо неисправности автоматическое устройство отключит сеть. Устранив неисправность, нажмите кнопку, чтобы снова подать ток.

Охранное оборудование

Чтобы свести к минимуму риск угона автомобиля, следует тщательно выбирать замок. Он должен быть нестандартным. Важно, чтобы конструкция замка имела накидную щеколду, которая препятствует взлому с помощью лома.

Эффективное средство защиты от взлома — электронная сигнализация, особенно в сочетании с устройствами для психологического воздействия.

Простейшую систему сигнализации можно изготовить самостоятельно, хотя необходимость этого в наши дни весьма спорна из-за изобилия систем отечественного и иностранного производства, предлагаемых в розничной сети.

На гаражных воротах нужно закрепить микровыключатели. Затем их следует присоединить к электронной схеме, включаемой тумблером, который установлен снаружи в потайном месте. При попытке взлома микровыключатели замыкаются и включают мультивибратор. Он прерывисто включает реле, которое, в свою очередь, через реле автомобильного сигнала прерывисто включает автомобильный сигнал и лампу. Лампу лучше зафиксировать где-нибудь на крыше гаража, например на коньке, защитив металлической сеткой и красным пластиковым колпаком.

Чтобы микровыключатели (рис. 12.6) не выдавали ложный сигнал при рассыхании или набухании деревянной двери, в местах соприкосновения створки ворот и головки микровыключателя можно положить куски резины.

Рис. 12.6. Установка микровыключателя: 1 — головка микровыключателя; 2 — створка ворот

На тот случай, если злоумышленник отключит электросеть, можно дополнить автомобильным аккумулятором выпрямитель, питающий схему.

Глава 13. Устройство вентиляции

Отсутствие в гараже вентиляционной системы может заметно повлиять на техническое состояние и срок службы автомобиля из-за избытка влаги, характерного для невентилируемого помещения.

Помимо влаги, в гараже присутствуют газы, связанные с работой автомобиля. Взаимодействуя с влагой, многие из этих газов превращаются в кислоты, разрушающие металлические части автомобиля. Наконец, в невентилируемом помещении не только некомфортно, но и небезопасно находиться длительное время, не говоря уже о невозможности выполнять какие-либо работы.

Итак, вентиляционная система — обязательный элемент проекта любого гаража.

Вентиляционная система, устроенная своими руками, позволит создать комфортную и безопасную атмосферу для работы, защитить гаражное помещение от скапливания разнообразных токсичных соединений, от распространения плесени и всевозможных микроорганизмов. Проектировать вентиляционную систему нужно с учетом требований, предъявляемых к гаражным помещениям.

Среди этих требований важнейшим является контроль температуры воздуха, которая в холодное время года не должна опускаться ниже 5 °C, и интенсивности воздушного обмена, который по нормам для гаража на один автомобиль составляет 180 м^3/ч.

Гаражная система воздухообмена может быть естественной, искусственной или комбинированной.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция гаражных помещений — наиболее экономичный вариант (рис. 13.1, 13.2). Для устройства такой системы необходимо с наветренной стороны на стене гаража создать отверстие, требуемое для притока свежего воздуха. Отверстие нужно разместить ближе к углу гаража, приблизительно в 20 см над землей, и закрыть его решеткой.

Рис. 13.1. Естественная вентиляция гаража, поперечный разрез гаража со смотровой ямой: 1 — направление воздуха; 2 — обрешетка; 3 — яма

Рис. 13.2. Естественная вентиляция гаража, продольное сечение гаража без смотровой ямы: 1 — направление воздуха; 2 — вентиляционные отверстия в двери гаража; 3 — вентиляционный короб

С противоположной стороны гаража в потолке монтируется воздуховод, который предназначен для удаления из гаражного помещения загрязненного воздуха. Внутри гаража воздуховод крепится на расстоянии 20 см ниже потолка, а снаружи, над крышей, примерно на 50 см выше. Сверху воздуховод следует накрыть колпаком (рис. 13.3).

Рис. 13.3. Колпак вытяжной трубы: 1 — труба; 2 — хомут крепления; 3 — конусная насадка; 4 — лапка крепления колпака; 5 — колпак; 6 — колпак с двойным конусом

Несмотря на кажущуюся простоту, такая система будет функционировать лишь при соблюдении важных правил. Во-первых, нужно соблюсти разницу между высотами, на которых располагается оголовок вытяжной трубы и приточное отверстие, — она должна составлять не менее 3 м. Во-вторых, нужно правильно подобрать диаметр вентиляционных труб для отвода воздуха. В качестве расчетного норматива принято считать 15 мм трубы на один квадратный метр площади гаража. Значит, если площадь гаража 10 м^2, нужно воспользоваться трубой диаметром 15 см.

Система естественной вентиляции обычно практикуется в неотапливаемых гаражах.

Если в гараже есть подвал, то для его вентиляции следует спроектировать независимую систему. Чтобы воздух свободно проникал в подвал, нужно предусмотреть небольшой наклон воздуховода. Нижняя часть воздуховода должна быть размещена примерно на 20 см выше пола подвала, а верхняя его часть должна выступать из гаражной стены на 20 см, лучше с наветренной стороны.

Недостаток системы естественной вентиляции — зависимость от погодных факторов (температура воздуха, направление и сила ветра), что приводит к неодинаковой эффективности системы в разное время года и суток. Очевидно, что летом эффективность будет существенно ниже, поэтому все приточные и вытяжные отверстия должны быть открыты.

Комбинированная вентиляция

Комбинированная система вентиляции гаража представляет собой сочетание механической вытяжной системы и системы естественной приточной вентиляции. От уже рассмотренного варианта ее отличает наличие вытяжного вентилятора небольшой мощности (до 100 Вт).

Приточные решетки размещают в нижней части торцевой стены. Вытяжной вентилятор может монтироваться в стену (так называемый осевой вентилятор) или устанавливаться на крыше гаража (на утепленном участке воздуховода, проходящем через кровлю).

Комбинированный метод вентиляции также имеет недостатки. Главный из них заключается в том, что в зимнее время очень сильно выхолаживается помещение. Кроме того, необходимо предусмотреть периодическое включение и выключение вентилятора. Поэтому следует установить дополнительный электрический прибор — электронный таймер (рис. 13.4). Впрочем, в последние годы стоимость таких приборов невелика. Таймеры программируются на включение и выключение в течение суток, до 10 раз в течение недели, что очень удобно.

Рис. 13.4. Электронный таймер

Вентилятор монтируется на кронштейнах к стене или потолку. Лучше приобрести центробежные вентиляторы, которые имеют большее давление по сравнению с осевыми.

Недостаток комбинированной системы, помимо необходимости установки реле или таймера, заключается в отсутствии предварительного подогрева воздуха в зимний период. При низкой температуре наружного воздуха это может привести к местному переохлаждению гаража. Кроме того, эта система в своем классическом виде не предусматривает фильтрацию воздуха от пыли.

Положительные стороны — простота устройства, высокая эффективность вентиляции гаража (по сравнению с системой естественной вентиляции), небольшой расход электроэнергии, небольшие материальные затраты.

Механическая вентиляция

Система механической вентиляции гаража лишена недостатков, перечисленных в двух предыдущих вариантах. Приток и удаление воздуха выполняются отдельно приточной и вытяжной системой. Такая система вентиляции может эффективно работать в любое время года, вне зависимости от погодных и других факторов.

Приточную установку и вентилятор монтируют под потолком. Для забора и выброса воздуха в стенах гаража (или крыше) делаются отверстия. Для распределения воздуха используется система воздуховодов. Приток воздуха ведется из нижней зоны помещения. Чаще всего приточный воздуховод размещают на уровне пола, а вытяжной — прокладывают под потолком. В воздуховод вставляются решетки.

Единственный недостаток механической системы вентиляции — сравнительно высокая цена.

Приточную вентиляционную систему вы можете оборудовать в гараже своими руками. Для этого необходимы как минимум электрический калорифер, фильтрующий элемент и мощный вентилятор.

В приточной вентиляционной системе воздух первоначально поступает в вентиляционный канал, затем попадает в приточную установку, в которой выполняется фильтрация и нагрев воздуха. Очищенный теплый воздух подается в воздухораспределитель.

Вытяжная система может представлять собой или один осевой вентилятор, или канальный вентилятор с воздуховодом. Во втором варианте воздух равномерно распределяется по объему гаража, однако этот вариант более трудоемкий и требует наличия свободного пространства под потолком.

В больших гаражах рационально оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию. Все воздуховоды выполняются из жести. Отработанный воздух из гаражей удаляется в верхней и нижней частях помещения в равных пропорциях. Иногда система комплектуется датчиками угарного газа. При превышении допустимой концентрации система вентиляции переходит в повышенный режим.

Если затруднительно подвести горячую воду или есть ограничения по электроэнергии, то для обеспечения вентиляции гаража можно использовать агрегаты на природном газу, дизеле, керосине или отработанном масле.

Типичная автономная установка представляет собой стационарный обогреватель («шкаф» с мощным вентилятором), к которому ведет приточный воздуховод.

Можно также использовать приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором тепла. В корпус таких устройств вмонтированы приточный и вытяжной вентиляторы, электрический калорифер для нагрева свежего воздуха и фильтры.

Глава 14. Теплоизоляция и гидроизоляция

От продуманной и правильно устроенной тепло— и гидроизоляции зависит как долговечность самого гаража, так и сохранность находящегося в нем автомобиля.

Теплоизоляция состоит из основного теплоизолирующего слоя, внешнего защитного слоя и системы креплений.

Основной теплоизолирующий слой устраивают из разнообразных материалов с низкой теплопроводностью. Внешний защитный слой предохраняет основной теплоизоляционный слой от повреждения, прямого попадания влаги, и, следовательно, должен устраиваться из механически прочных материалов. На практике это чаще всего строительные растворы, обычные и окрашенные, синтетические пленочные покрытия, стеклопластик, асбоцемент и т. п. Система креплений фиксирует вышеназванные материалы, обеспечивая определенную прочность всей конструкции.

Перед тем как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо подготовить изолируемые поверхности. Прежде всего нужно очистить их от пыли и грязи, выровнять неровности, а затем хорошо просушить.

Для теплоизоляции горизонтальных поверхностей очень экономично и эффективно использование керамзита или перлита. Эти материалы укладывают полосами шириной 2–3 м, ограничив маячными рейками. Сыпучие материалы разравнивают рейками, затем уплотняют вручную катками.

Поверх теплоизоляционного слоя устраивают цементно-песчаную защитную стяжку для фиксации слоя.

Для теплоизоляции вертикальных поверхностей применяют засыпную изоляцию из стеклянной или минеральной ваты, диатомитовой крошки, перлитового песка и т. д.

Защищаемую поверхность ограждают кирпичами, блоками или сетками и в образовавшееся пространство засыпают изоляционный материал. Такая засыпная теплоизоляция достаточно эффективна, проста в устройстве, но характеризуется небольшой прочностью. Кроме того, она неустойчива к вибрации.

Сборно-блочная теплоизоляция выполняется из сборных формованных изделий: диатомита, асбозурита, трепела, торфа и других теплоизоляционных материалов. В продажу она поступает в виде плит, блоков, кирпича и др. Один или несколько слоев таких материалов укладывают друг на друга или в виде блоков.

Первый слой плит наклеивают между деревянными пробками на горячий битум. Деревянные пробки следует предварительно закрепить в стене, соблюдая интервал, равный габаритам изоляционной плиты. Необходимо, чтобы концы пробок выступали из стены на толщину первого слоя наклеиваемых плит. Затем устраивают второй слой. Для этого поверх первого слоя теплоизоляции к пробкам прибивают вертикальные рейки шириной 5 см и толщиной, равной второму слою плит.

Второй и при необходимости последующий слой теплоизоляции наклеивают между рейками так, чтобы швы нижележащего слоя перекрывались. В трехслойной изоляции по установленным вертикальным рейкам гвоздями фиксируют горизонтальные рейки каркаса. Между ними укладывают плиты или блоки третьего изоляционного слоя. Швы каждого слоя промазывают битумной мастикой или смесью мастики (или горячего битума) и мелкой крошки из материала плит.

После укладки последнего слоя, заделки швов и сплошной обработки битумными материалами поверхности к рейкам каркаса гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками 10 × 10 см под штукатурку. Для внешней защиты изоляции применяют покрытия из металла, асбоцементных изделий, рулонных материалов, стеклопластиков и синтетических пленок.

Устраивая теплоизоляцию стен, перекрытий и балок, нужно соблюдать непрерывность изоляции при переходе от одной конструкции к другой.

Теплоизоляция стен из кирпича в значительной мере достигается оштукатуриванием (толщина слоя штукатурки 2–3 см). Наружную штукатурку получают из известкового, известково-цементного или известково-гипсового растворов. Те же составы растворов подойдут и для внутренних штукатурных работ, с той лишь разницей, что размеры зерен песка и (или) шлака не должны превышать 2 мм, поэтому песок и шлак нужно просеивать.

Гидроизоляция гаража необходима для защиты стен, крыши, фундаментов и подвальных помещений от проникновения влаги. Различают вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.

В гаражах без подвала достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию по всему периметру гаража на уровне верхнего обреза фундаментов, выше поверхности земли примерно на 15–25 см. Такая гидроизоляция может быть устроена из двух слоев рубероида, наклеенных на горячий битум или холодную битумную мастику.

Если в гараже имеется подвал, то нужно предусмотреть дополнительные меры по защите от влаги. Кроме горизонтальной гидроизоляции в уровне верхнего обреза фундаментов, нужно устроить горизонтальную гидроизоляцию в уровне низа фундаментов под наружные стены, а также вертикальную гидроизоляцию внешней грани наружных стен подвала. Наружные поверхности фундаментов выравнивают цементным раствором, а затем дважды — битумными материалами.

Если пол подвала расположен ниже уровня грунтовых вод, необходимо принять меры против затопления. В таком случае гидроизоляция должна представлять собой сплошную замкнутую оболочку.

Прежде всего следует устроить изоляцию в нижней части фундамента, затем забетонировать пол подвала и выровнять его поверхность цементной стяжкой. После этого на пол наклеивают два слоя рубероида на битумной мастике, которые тщательно склеивают горячим битумом с рубероидом, уложенным под подошвы фундаментов. Теперь необходимо оклеить наружные поверхности фундаментов рулонным ковром и совместить вертикальную гидроизоляцию с гидроизоляцией под подошвами фундаментов, объединив их затем в сплошную влагонепроницаемую систему. Поверх гидроизоляции можно устроить как бетонный, так и цементный пол.

Если в пределах одного гаража фундаменты имеют разную глубину заложения или подвал расположен не под всем гаражом, то следует предусмотреть плавный переход от одной глубины фундаментов к другой. Такой переход выполняют в виде уступов. Высота уступа в плотных грунтах не должна быть более 1 м, а отношение высоты уступа к его длине — не более 1:1. Если грунт неплотный, то нужно уменьшить высоту уступа до 50 см, а отношение высоты к длине — до 1:2.

Если подвал планируется использовать в качестве погреба для хранения овощей и фруктов, нужно обработать стены обмазкой, стойкой к плесени и грибкам.

Рецепты биостойкой обмазки:

• битум — 70 %, антраценовое масло — 10 %, цемент — 20 %;

• битум — 67 %, фтористый натрий — 3 %, соляровое масло — 10 %, цемент — 20 %;

• битум — 55 %, бустилат — 2 %, фтористый натрий — 3 %, бензин — 25 %, цемент — 15 %.

Битум и бензин для изготовления биостойких обмазок можно брать любых марок, цемент — низкомарочный. Для приготовления обмазки расплавляют битум при 150–170 °C, затем добавляют остальные компоненты. Смесь тщательно перемешивают в течение 20 мин, после чего используют в горячем виде. Если вместо битума взять его смесь с гудроном в равной пропорции, то качество обмазки значительно возрастет.

Деревянные конструкции нужно обработать водоупорной пропиткой:

• натуральная олифа — 10 частей, парафин — 1 часть, скипидар — 2 части;

• натуральная олифа — 10 частей, воск — 1,5 части;

• натуральная олифа — 1 часть, керосин осветительный — 1 часть.

Выбранную смесь разогревают и ею пропитывают древесину 2–3 раза с интервалом одни сутки. После полного высыхания пропитки древесину можно красить масляными красками.

Хорошей влагостойкостью обладают многие современные промышленные краски, из которых следует прежде всего отметить кремнийорганические эмали. Кроме того, неплохо зарекомендовали себя изопреновые (бутилкаучуковые) краски, например К4-132, которые можно наносить на любые поверхности (дерево, бетон, штукатурка, металлы без грунта).

Content

Иван Никитко
Гараж. Строим своими руками

Предисловие

Глава 1. Выбор места и подготовка площадки для гаража

Глава 2. Виды и размеры гаража

Глава 3. Строительные материалы, изделия и инструменты

Конструкционные каменные материалы

Вяжущие вещества

Изоляционные и кровельные материалы

Теплоизоляционные материалы

Лакокрасочные материалы

Материалы для штукатурных работ

Материалы и изделия из древесины

Инструменты для строительства

Измерительные инструменты

Инструменты для выполнения каменных работ

Инструменты для проведения штукатурных работ

Инструменты для выполнения столярных работ

Инструменты и приспособления для малярных работ

Инструменты для электромонтажа

Инструменты для выполнения стекольных работ

Глава 4. Устройство фундамента

Ленточные фундаменты

Монолитные бетонные фундаменты

Плитные фундаменты

Устройство отмостки

Столбчатый фундамент

Сборные железобетонные фундаменты

Монолитные железобетонные фундаменты

Фундамент под погреб

Глава 5. Возведение стен

Приготовление строительных растворов

Основные правила кирпичной кладки в гараже

Укладка кирпичного ряда

Глава 6. Устройство пола

Заливка бетонного или цементного пола

Устройство стяжки в гараже

Отделка гаражного пола

Укладка плитки на пол в гараже

Глава 7. Устройство ворот

Гаражные окна

Гаражные замки

Глава 8. Устройство крыши

Укладка кровли

Особенности устройства кровли и навеса из профилированного листа

Глава 9. Устройство стен и крыши деревянного гаража

Устройство стен

Сооружение крыши

Ворота деревянного гаража

Глава 10. Устройство погреба и смотровой ямы

Глава 11. Отделочные работы

Штукатурные работы

Малярные работы

Наружная отделка гаража

Глава 12. Оборудование гаража

Виды электрической проводки

Охранное оборудование

Глава 13. Устройство вентиляции

Естественная вентиляция

Комбинированная вентиляция

Механическая вентиляция

Глава 14. Теплоизоляция и гидроизоляция