Полы, арки и перегородки в современном доме

Автор-составитель В. С. Котельников

Введение

Все когда-то сталкиваются с необходимостью начать ремонт в своей квартире или доме. Если вы приняли такое решение и вам предстоит нелегкая задача освоить самостоятельное устройство пола, возведение арок и перегородок – данная книга станет вам верным и надежным помощником. Порой бывает трудно разобраться, с чего начать ремонт, какие материалы выбрать, на что стоит обратить особое внимание. Чтобы проще представить себе сам процесс, вам необходима также определенная теоретическая база, подкрепленная примерами, иллюстрациями и подробными схемами, и данная книга призвана помочь в этом.

Здесь вы найдете подробное описание отделки пола, начиная от работ по заливке стяжки и заканчивая выбором и монтажом напольного покрытия. Особое внимание уделено современным технологиям: монтажу теплого пола, устройству наливных 3D-полов и т. д. Необходимо отметить, что разобраться в новшествах строительства будет просто даже человеку, не посвященному в тонкости этого дела.

В книге есть разделы, представляющие вниманию читателя технологии создания перегородок и арок, где подробно описаны не только методы их возведения, но и варианты отделки.

На страницах издания вы найдете полезные советы профессионалов. Кроме того, вся предоставленная информация дана с учетом возросших требований к долговечности, влаго– и износостойкости, пожаробезопасности и т. д.

Имея под рукой данное издание, вы с легкостью отремонтируете жилище, даже не имея строительного опыта. Используя полезные советы из этой книги, вы сможете воплотить в жизнь все самые яркие дизайнерские идеи, не потратив при этом лишних средств.

Полы

В современном дизайне особую роль играет качественная отделка пола. Сегодня уровень технологий, а также используемые строительные материалы позволяют создать надежный, функциональный и максимально комфортный пол, который будет соответствовать стилю всего помещения. Помимо такого требования, как эстетичность, полы должны соответствовать некоторым техническим нормам. Конструкция пола должна быть достаточно жесткой, прочной, исключающей деформации и прогибы. Покрытие следует выбирать износостойкое, отвечающее функциональному назначению помещения.

В конструкцию перекрытий должны входить звукоизолирующие материалы: древесноволокнистые или минераловатные плиты. Поддержать микроклимат в отапливаемом помещении поможет устройство в полах теплоизолирующей прослойки или покрытия с небольшим тепло поглощением. В зависимости от степени сохранения тепла можно выделить следующие разновидности пола:

– теплый (с ковровым или деревянным покрытием);

– средний (с покрытием из поливинилхлорида, пробкового линолеума и т. д.);

– холодный (на бетонной основе из плитки или цементной стяжки).

Любое покрытие выполняется по цементной или бетонной стяжке, которая должна быть сухой и идеально гладкой (рис. 1).

Рис. 1. Бетонная стяжка: 1 – адгезионный мост;2 – бетон; 3 – полимерное покрытие; 4 – пескобетон

Цементно-песчаные и бетонные стяжки изготавливают на основе раствора марки 50-100 или бетона. Предварительно готовится слой звуко– и теплоизоляции из песка, шлака или пористого бетона, на который, собственно, и укладывается стяжка. Толщина ее слоя устанавливается проектом. Рекомендуемое значение составляет 20–40 мм, хотя использование тонкозернистых сухих смесей позволяет получить прочное основание и при толщине стяжки до 5 мм. Также применяются смеси, выполненные по сетке, или с армирующим (волокнистым) наполнителем.

Как правило, основание пола изготавливается из ДСП, ДВП, гипсобетонных панелей, гипсоволокнистых и цементно-стружечных плит. В процессе эксплуатации происходит их деформация, вызванная высокой гигроскопичностью. Кроме того, они подвержены воздействию влаги и требуют основательной заделки швов, чтобы предотвратить в дальнейшем образование трещин.

Основания из легких бетонов отличаются более высоким качеством. Достаточно часто стяжки делаются из керамзитобетона.

При этом выравнивание такой поверхности требует большого расхода мастики. Если же использовать для выравнивания цементно-песчаный раствор, то теплотехнические характеристики пола значительно ухудшатся.

Для создания «теплых» стяжек используется легкий поризованный бетон. Применять сочетание газообразователя с целью поризации цементнопесчаных растворов не рекомендуется, поскольку в результате возникает неравномерное вспучивание, которое приводит к неравномерной толщине стяжки.

Практичнее использовать легкобетонные стяжки, в состав которых входят ПАВ (поверхностноактивные вещества) и мелко– или среднезернистые пористые заполнители (перлит, вспученный веркулит, опилки хвойных пород деревьев, гранулы вспененного полистирола и т. д.).

За счет невысоких коэффициентов теплоусвоения и хорошей прочности их можно просто загладить без шпаклевания и шлифования.

Для выравнивания бетонного пола разработаны новые технологии – сухие растворные смеси, которые изготавливаются на цементной основе (из различных видов и марок портландцемента), а также из тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и добавок (пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения).

После того как все подготовительные работы по созданию стяжки и основания завершены, можно переходить непосредственно к выбору покрытия.

Рассмотрим подробнее технологию устройства различного вида стяжек и монтажа напольных покрытий.

Стяжка

Сухая стяжка

Сухая стяжка представляет собой укладку специального листового материала на основу, состоящую из насыпи изоляционного материала (рис. 2).

Такую стяжку без труда можно сделать самостоятельно, так как все материалы для нее довольно легко приготовить и не требуется замешивать большого количества цементных растворов.

Рис. 2. Стандартные схемы стяжек: а – контактный пол; б – пол на разделительном слое; в – пол на тепло– и звукоизоляции; г – пол в системе напольного отопления

Подготовка поверхности пола

Первоначально необходимо снять старое напольное покрытие, если оно имеется. Следует обратить внимание, что снимать нужно не только само покрытие, но и часть старой стяжки до основания. Если после этого обнаружатся большие щели или какие-либо повреждения между плитами перекрытия, то их необходимо тщательно заделать цементным раствором или специальными смесями.

Совет мастера

Не нужно пытаться выровнять углубления или перепады, образованные в результате неверно положенных строителями плит, все эти участки в дальнейшем будут выровнены с помощью насыпного слоя.

Далее поверхность пола следует очистить от мусора и пыли.

Рекомендуется использовать сухой метод очистки либо с использованием слегка влажной тряпки. Непосредственно перед устройством стяжки пол должен быть не только чистым, но и сухим.

На стене по периметру комнаты необходимо сделать разметку уровня, на который может подняться стяжка, а также обозначить дополнительные отметки на высоте, например, равной 20 см выше уровня пола, что пригодится в дальнейшей работе.

Устройство гидроизоляционного слоя

Устройство гидроизоляции очень важно, так как все проблемы в дальнейшем обычно возникают из-за того, что в сухой стяжке пола по разным причинам вода проникает в слой насыпи.

Это приводит к набуханию и дальнейшей деформации всего напольного покрытия. Качественно проложенная гидроизоляция не допустит попадания влаги в стяжку.

В качестве материалов для паро– и гидроизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку. Если сухая стяжка размещается на деревянном настиле, лучше всего остановить свой выбор на целлюлозной бумаге с пропиткой битумом. Изоляционный материал следует укладывать с захлестом на стену в высоту немного больше, чем уровень будущей стяжки. Примерно это составляет 6 см. Полосы полиэтилена необходимо располагать с захлестом на соседние полосы на 15–20 см. Закреплять пленку нужно только в верхних точках захлеста на стену, так как любые крепления по плоскости пола нарушат целостность гидроизоляции.

Далее необходимо приготовить полосы, толщина которых должна быть равна глубине сухой стяжки из пенополиэтилена или тонкой минеральной ваты. Они будут закрепляться по всему периметру. Полосы служат в качестве амортизации неизбежных тепловых деформаций пола, а также обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.

Подготовительные работы и устройство основы

В качестве материала насыпи рекомендуется использовать крошку керамзита, величина частиц которого составляет от 1 до 5 мм. Благодаря значительному разбегу в размере частиц он плотно и равномерно заполнит всю поверхность пола. Также для равномерного распределения насыпи можно использовать специальную рейку или правило. От того, насколько правильно будет выполнена насыпь, зависит ровность будущей стяжки. Поэтому не стоит пренебрегать системой маячков, в роли которых могут выступать либо специальные маячковые профили, либо деревянные рейки одинаковой ширины. Идеальным будет использование маячковой рейки, укрепленной на широкой (5–7 см) деревянной рейке.

Далее поверх пленки на пол нужно высыпать необходимое количество песка и керамзита. За ориентир можно брать сделанные ранее отметки. Керамзит необходимо насыпать слоем на 20–25 мм ниже уровня будущего пола.

Рейку с маячковым профилем следует расположить под одной из стенок поверх керамзита и, ориентируясь по разметке на стене, углубить до тех пор, пока верхняя граница маячка не встанет на необходимое место. Вторая рейка должна быть расположена параллельно первой на расстоянии на 20 см меньшем, чем планка для выравнивания. Выравнивание поверхности с помощью правила и маячков необходимо начинать с дальних углов комнаты, а заканчивать около входной двери.

Установка гипсоволокнистых листов

Поверхность сухой стяжки формируют из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), которые представляют собой спрессованную смесь гипса с распущенными целлюлозными волокнами. Такие листы крепче гипсокартона. Для их соединения между собой необходима фальцевал кромка. В месте захлеста кромки на соседний лист соединение нужно проклеить специальным клеем и закрепить шурупами. Работу по укладке листов рекомендуется начинать от входной двери. Для монтажа первых листов может потребоваться место поверх насыпи. Чтобы оно осталось ровным, сверху необходимо положить лист ГВЛ размером не меньше чем 50 х 50 см, чтобы на него можно было спокойно вставать. Далее каждый лист нужно укладывать на насыпь один за другим, прокручивая шурупами все места стыков с частотой в каждые 5 см (рис. 3).

Рис. 3. Установка ГВЛ

После того как все листы будут уложены на пол и прочно скреплены, можно переходить к обрезке выступающей части полоски изолятора по всему периметру пола. Для этого рекомендуется использовать обычный канцелярский нож. В зависимости от того, какое верхнее напольное покрытие будет использоваться, нужно провести еще ряд необходимых мероприятий.

При использовании сухой стяжки в ванной комнате или на кухне необходимо установить еще один слой гидроизоляции: пленку или битумное покрытие. Если будет укладываться кафель в коридоре или жилой комнате, то никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. В таком случае следует просто уложить кафель с помощью клеящих составов поверх стяжки.

Если будет использоваться не керамическая плитка, а любое другое покрытие (ламинат, линолеум, наливные полы и т. п.), в таком случае стыки между листами ГВЛ и все шляпки шурупов нужно зашпаклевать.

Для устройства сухой стяжки пола своими руками достаточно одного дня.

В итоге получится готовая ровная поверхность для дальнейших отделочных работ. Но все же рекомендуется дать сухой стяжке отлежаться хотя бы сутки.

Полусухая стяжка

Для оптимизации процесса укладки полов и максимального упрощения технологии стяжки в последнее время стала широко применяться «европейская» технология, представляющая собой метод нанесения полусухой стяжки (рис. 4).

Проще говоря, она представляет собой обычный раствор цемента и песка, при замешивании которого требуется меньшее количество воды. С данной консистенцией смеси можно производить засыпание, а не заливку. Такой метод позволяет экономить время и деньги.

Рис. 4. Устройство полусухой стяжки: 1 – полиэтиленовая пленка; 2 – полусухая стяжка; 3 – верхнее покрытие;4 – железобетон

Чтобы полученная смесь была более прочной, рекомендуется применять армирующие полипропиленовые волокна.

Благодаря тому, что полусухая стяжка пола подразумевает уменьшенное количество воды, есть определенные преимущества ее устройства. Готовая смесь высыхает гораздо быстрее, следовательно, сокращается время, необходимое для подготовки пола под финишное покрытие.

Необязательно использовать гидроизоляционные материалы, так как данный вид стяжки не допускает возможности протечки. Более того, уменьшение количества воды в составе способствует увеличению плотности материала. В таком случае не будут образовываться лишние пустоты и поры, которые появляются при испарении влаги. Благодаря полусухой стяжке не происходит усадки материала. Полный цикл засыхания поверхности составляет всего 3 дня. В процессе работы нет сырости и грязи. Относительно дешевая стоимость готовой смеси и ее более низкий вес также являются несомненными преимуществами «европейской» технологии стяжки. Полусухая стяжка может укладываться даже на пол с уклоном или с неровностями, так как в дальнейшем при разравнивании она сформирует идеально ровную поверхность.

Есть, конечно, и ряд недостатков у данной методики укладки стяжки. Так как масса не обладает текучестью, ее сложно замешивать, к тому же при недостаточном уплотнении стяжка может начать крошиться. Если будет наблюдаться недостаток воды, процесс гидратации цемента не завершится, поэтому может повыситься его кристаллизация, что приведет к деформации покрытия.

Полусухая стяжка является новым методом, который все-таки имеет больше преимуществ, чем недостатков. Работы по устройству такого варианта пола не займут много времени.

Рассмотрим технологию устройства полусухой стяжки подробнее.

Непосредственно сам процесс укладки полусухой стяжки мало чем отличается от устройства традиционной мокрой. Всю работу условно можно разделить на несколько этапов:

– предварительная подготовка основания пола;

– укладка гидроизоляционного слоя;

– установка маяков и отметок для определения уровня;

– замешивание раствора и нанесение его на поверхность пола;

– выравнивание стяжки и ее последующая затирка.

Каждый из этапов технически прост, но все же нужно иметь представление о всех тонкостях.

Подготовка поверхности пола

Подготовку поверхности рекомендуется начать с демонтажа старой стяжки, если она имеется. После этого основание необходимо тщательно очистить от пыли и грязи. Желательно прогрунтовать очищенную поверхность.

Совет мастера

Перед заливкой стяжки необходимо заблаговременно продумать все нюансы и этапы рабочего процесса, подготовить необходимые инструменты и оборудование, так как полусухая смесь начинает застывать уже через 45 минут. Поэтому и выравнивание поверхности, а также ее шлифовка должны проходить оперативно.

Далее нужно рассчитать требуемое количество раствора для замеса. На стенах с помощью строительного уровня следует обозначить маркировочные отметки, по которым будет определяться горизонтальный уровень. Если есть возможность, рекомендуется использовать лазерный нивелир, который проецирует выставленные по уровню лазерные точки на всех стенах. Это облегчает процесс выставления уровня и нанесения отметок.

Совет мастера

Благодаря правильно выставленному уровню (с использованием лазерной технологии) можно точнее определить количество необходимого раствора.

Приготовление раствора

Для приготовления полусухой смеси понадобятся следующие компоненты: портландцемент, промытый карьерный песок, вода, полипропиленовые волокна наполнителя для армирования смеси. Песок должен иметь естественную влажность, которую можно определить только на глаз. Желательно использовать портландцемент марки 400Д20.

Если в дальнейшем на напольное покрытие будет оказываться частая нагрузка, то рекомендуется приобрести марку 500Д20. Для замешивания песка и портландцемента подходит обычная водопроводная вода.

Если нет возможности использовать бетономешалку, то можно сделать емкость для смеси из подручных материалов.

Для этого понадобится фанерный лист или ОСБ, из которого можно вырезать элементы для фанерного короба. Их необходимо соединить между собой с помощью металлических уголков и покрыть изнутри строительным полиэтиленом, чтобы предотвратить прилипание смеси к стенкам. Толщина листов должна быть не менее 8 мм, чтобы не допустить излишнего давления на стенки.

Смесь можно приготовить следующим образом. В емкость необходимо поочередно засыпать по 3 лопаты песка и 1 лопату цемента. При этом получится своеобразная горка. Сухие компоненты нужно равномерно перемешать. В заранее подготовленную воду засыпают армирующее фиброволокно (из расчета 80 г фибры на 10 л воды). В сухую смесь небольшими порциями следует добавить воду, чтобы получилась смесь необходимой густоты. Полусухая стяжка по консистенции должна быть слипающейся, т. е. при сжатии комка смеси выделяется влага, но при этом масса сохраняет полученную форму.

Совет мастера

Так как самой распространенной ошибкой при замешивании полусухой смеси для стяжки является излишняя вода, то ее необходимо добавлять аккуратно и небольшими порциями. В противном случае излишек жидкости приведет к разжижению состава.

Процесс укладки стяжки

После подготовки и очистки поверхности необходимо приступать к устройству гидро– и теплоизоляционного слоя. В качестве материала для его основы лучше всего использовать обычную строительную пленку из плотного полиэтилена. Полосы должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием стыков краев. Края пленки обычно имеют захлест на стену и располагаются выше укладываемого финишного слоя. Поверх пленки нужно уложить теплоизоляционный материал. Желательно, чтобы это был керамзит. Он негорючий, экологичен и относительно недорог. Рекомендуется смешивать сорта разных фракций – от щебня до керам-зитного песка для заполнения пустот разных размеров.

При использовании технологии полусухой стяжки не требуется дополнительного армирования или укрепления конструкции. После создания теплоизоляционного слоя основа готова для устройства стяжки. Далее необходимо установить сигнальные маяки для определения уровня. Так как полусухая стяжка имеет большую плотность, то следует использовать специальные Т-образные маяковые профили, которые отличаются жесткостью конструкции. Первый подобный профиль должен быть установлен на расстоянии 30 см от стены, следующие уже можно располагать по удобству. Закреплять маячковые рейки разрешено на тот же цементный раствор, который будет использоваться для стяжки.

Совет мастера

Желательно (для большей оперативности), чтобы работа по заливке стяжки проводилась двумя людьми, так как из-за уменьшенного количества влаги раствор быстрее засыхает. В идеале работа должна быть распределена таким образом, чтобы один человек осуществлял укладку полусухой смеси в свободное между маяками место, а другой в это время готовил новую порцию раствора для стяжки.

Сначала смесь необходимо распределить по периметру между маяками, одновременно разравнивая и утрамбовывая ее с помощью рейки. Раствор должен заполнить все пространство пола, включая маяки, которые после заливки должны оставаться на полу до их удаления уже после затирки.

Завершив выравнивание, следует перейти к затирке подготовленной поверхности. Для этого рекомендуется использовать дисковую шлифовальную установку, что значительно сократит время и увеличит эффективность работы.

Если под рукой не окажется подходящего инструмента, то можно воспользоваться обычным кругом для затирки, с помощью которого круговыми движениями нужно начать растирать поверхность, удаляя при этом остатки полусухой смеси и ее наплывы.

После укладки стяжку рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы дольше сохранить необходимый микроклимат.

Есть и другой способ поддержания требуемой влажности – периодическое нанесение влаги на готовую поверхность полусухой стяжки. Для этого рекомендуется регулярно понемногу протирать пол слегка влажной тряпкой.

Смесь начнет схватываться уже через 12 часов, при этом она уже будет способна выдерживать нагрузки. В это время и следует удалить сигнальные маяки, а пустоты затереть с помощью более жидкого цементного раствора.

Стяжка полностью высохнет спустя 4 дня, тогда уже можно будет приступать к финишной отделке пола. Финишные работы представляют собой непосредственно укладку напольного покрытия.

Данный этап работ является самым легким. Идеально ровная поверхность отлично подходит под непосредственную укладку на нее любого материала, будь то ламинат, пробка, паркетная доска или кафель.

Совет мастера

Чтобы не допустить образования трещин на поверхности готовой стяжки, в момент ее устройства следует нарезать в материале специальные усадочные швы, которые позволят избежать появления разломов и трещин.

Глубина таких швов должна составлять не менее 1/3 от всего уложенного слоя стяжки.

Мокрая стяжка

Устройство мокрой стяжки пола по особенностям подготовки поверхности, ее типу и формированию окончательного слоя можно разделить на четыре основных вида:

– вязаная стяжка. Ее чаще всего используют для квартиры, где стяжка обустраивается поверх плит перекрытия;

– стяжка с наличием гидроизоляционного слоя. Данный вид подходит для устройства в ванной или на кухне, где присутствует повышенная влажность и есть вероятность попадания на пол большого количества воды. Слой стяжки при этом располагается на уложенном гидроизоляционном материале;

– стяжка с наличием теплоизоляционного слоя. Ее используют в основном в квартирах и домах для ограждения от подвальных или других неотапливаемых помещений, а также на всех первых этажах;

– стяжка с финальным наливным покрытием. В данном случае после выполнения основной стяжки применяется тонкий слой из жидкого раствора, который способен сформировать идеально ровную поверхность. Это особенно важно, когда речь идет о выравнивании пола под ламинат или линолеум, при использовании которых не должно быть ни малейших неровностей.

Можно, конечно, попытаться сделать самовы-равнивающиеся полы на основе жидкого раствора, который под силой тяжести сам способен равномерно распределиться по всей поверхности. Но все же не рекомендуется устраивать только наливные полы без заливки основной стяжки.

Что касается толщины стяжки, то она зависит от типа перекрытия или необходимого значения теплоизоляции и прочности. Ограничением может служить, например, нагрузка стяжки на перекрытия. Особенно это важно учитывать в старых домах, где еще могут сохраниться деревянные перекрытия. Также могут быть ограничения по результирующей нагрузке на саму стяжку.

В новостройках рекомендуется придерживаться указаний проекта строительства. Если же новая стяжка формируется взамен старой, то необходимо соблюдать характеристики старой и в допустимых нормах стараться усовершенствовать ее, например, путем добавления теплоизоляционного слоя или установки системы «теплый пол». Толщина слоя цементного раствора может варьироваться в пределах от 25 до 80 мм, но она ни в коем случае не должна быть меньше 25 мм. Иначе стяжка может оказаться хрупкой и непрочной.

Не менее важным является правильный расчет количества необходимых материалов. Для слоя толщиной более 30 мм рекомендуется применять бетон на основе песка, гравия, щебня, так как только данный материал способен сформировать столь толстый слой и при этом не дать трещин.

Подготовка поверхности

Старую стяжку необходимо демонтировать, особенно если на ней присутствуют трещины или другие повреждения. После этого плиты перекрытия следует тщательно очистить от грязи и пыли и прогрунтовать. Грунтовку нужно наливать прямо на основание пола и разравнивать по всей поверхности с помощью валика или широкой кисточки. Затем необходимо выждать в течение 5 часов. За это время грунтовка высохнет, после чего можно будет сформировать слой из керамзита или песка.

Толщина слоя песка должна составлять не менее 10 см. Затем всю поверхность необходимо утрамбовать. Слои насыпи рекомендуется смочить водой. Это обеспечит нормальную усадку.

С использованием насыпи из керамзита расход раствора становится экономичнее, поэтому и вся стяжка за счет использования таких материалов выйдет дешевле.

Совет мастера

Если ремонтные работы ведутся в ванной комнате или туалете, то на этапе подготовки поверхности пола необходимо произвести монтаж и разводку канализационных труб слива или труб водопровода. А последующие теплоизоляционные и гидроизоляционные слои должны укладываться с обходом всех коммуникаций.

Устройство теплоизоляционного слоя

В качестве теплоизоляции применяются либо насыпь керамзита, либо плотные плиты пенополистирола. Главное требование к утеплителю – достаточная жесткость. Керамзит долговечнее и надежнее, но он проигрывает в плане тепло– и звукоизоляции. Но его все равно можно использовать при устройстве мокрой стяжки. Утепление плит перекрытия в квартире производить необязательно, здесь все зависит от желания хозяина.

Устройство гидроизоляционного слоя

Гидроизоляционный слой представляет собой уложенные полосы толстой пленки или рубероидные рулоны. Полосы материала должны быть размещены внахлест примерно по 10–15 см. Нахлест на стены, выходящие трубы водоснабжения и канализационные сливы, если они имеются, должен составлять 10 см. При этом трубы и материал теплоизоляции необходимо смазать герметиком или мастикой чуть выше уровня, до которого будет наливаться цементный раствор. Установка гидроизоляционного слоя обязательна для таких помещений, как ванная, туалет и кухня. В других комнатах он понадобится только лишь для защиты квартиры на первых этажах.

Армирование

Производится усиление слоя стяжки с помощью армирования лишь в случаях укладки на грунт. Выполняется с помощью формирования сетки из сваренной арматуры или специальной стальной сетки. В качестве альтернативы можно поместить в раствор бетона или цемента добавку в виде фибрина, который представляет собой волокнистый материал из металла или пластика.

Установка дополнительного оборудования

Если необходимо установить систему «теплый пол» или распределить проводку, то это выполняется именно на данном этапе. Все работы производятся с учетом технологических особенностей. Прокладываются и закрепляются трубы для водяного подогрева пола или размещаются нагревательные элементы для электрического теплого пола.

Процесс укладки стяжки

Для создания ровной стяжки необходимо использовать систему маяков, которые следует распределить по полу (рис. 5, 6).

Рис. 5. Штыревые маяки: 1 – натянутые шнуры; 2 – уровень верха стяжки; 3 – саморез; 4 – строительный уровень

Рис. 6. Маяки из направляющих профилей: 1 – демпферный слой; 2 – гидроизоляция; 3 – раствор;4 – ПН-профиль

Для установки маячковой рейки можно использовать раствор, которым впоследствии будет заливаться стяжка. В пол следует вкрутить шурупы по прямой линии параллельно стене. При этом нужно соблюдать отступ от стены в 20 см. Шляпки шурупов должны располагаться на одном уровне. Это можно проверить с помощью ручного или лазерного уровня. Шляпки должны располагаться на высоте ниже результирующего слоя стяжки на 6 или 10 мм, в зависимости от высоты реек. Расстояние между шурупами обычно варьируется в пределах 60–80 см, чтобы маяки, установленные на них, не прогибались.

Следующая линия с шурупами должна находиться уже на расстоянии 1–1,5 м от предыдущей.

Расстояние должно быть немного меньше, чем длина правила, с помощью которого выравнивается слой стяжки. Далее необходимо залить раствором шурупы, а поверх него закрепить маячковую рейку. Когда все рейки окончательно будут находиться в одной плоскости по уровню, нужно будет дождаться высыхания раствора, на котором они расположены. Маяки необходимы в любом случае, даже при небольшой площади помещения, так как выравнивание всегда должно происходить по уровню.

Для раствора можно использовать готовые смеси для выравнивания пола. В настоящее время они представлены в продаже в большом количестве. Многие из них обладают дополнительными свойствами. К каждому товару приложена своя инструкция.

Что касается обычной цементно-песчаной стяжки, то здесь главное – соблюдать пропорции цемента и песка 1: 3. Для достижения большей прочности рекомендуется добавить еще мешок клеевой смеси для плитки. В результате полученный раствор не должен сильно растекаться, но его консистенция не должна быть излишне сухой. Бетон не рекомендуется делать самим, экономичнее и качественнее будет заказать готовый. К тому же бетонная стяжка хороша только для частных домов и первых этажей многоквартирных.

Сам процесс заливки пола в отдельно взятом помещении должен быть выполнен за один заход. При этом необходимо иметь ввиду, что цементный раствор схватывается примерно за 40–60 минут. Если времени пройдет больше, то его уже нельзя будет выровнять, а также добавить воду. Все это скажется на качестве.

В первую очередь должна быть заполнена полоса между маяками в дальней стороне от двери. Тогда можно будет приступать к разравниванию поверхности с помощью правила, которое при этом должно упираться краями на маяки и с небольшими подвижками из стороны в сторону проводится вдоль них.

По мере укладки раствора его необходимо добавлять в те места, где его не хватает. Далее можно будет переходить к заполнению следующих полос между маяками.

После выравнивания очередного участка нужно в некоторых местах проткнуть проволокой слой раствора, чтобы выпустить воздух, который мог попасть во время распределения и разравнивания.

Наступать на поверхность стяжки разрешается только через сутки после ее устройства, особенно в случае использования обычного цементно-песчаного раствора. Для создания так называемого «опорного островка» можно использовать лист ДСП или гипсокартона. В это время можно удалить маяки из слоя стяжки и залить образовавшиеся канавки раствором. Поверхность в этих местах нужно выровнять с помощью кельмы или с использованием затирки.

Если в качестве материала заливки используется бетон, то необходимо отшлифовать его поверхность после полного высыхания. Благодаря этому поверхность будет ровной и готовой для дальнейшей укладки напольного покрытия. При выравнивании бетонного пола можно ограничиться только теми местами, где заметны неровности. Шлифовку рекомендуется проводить с использованием специального круга, установленного на угловой шлифмашинке (болгарке).

Поверхность стяжки можно считать полностью готовой для дальнейших работ только через 1–2 недели после заливки. Запрещается начинать последующие работы до того момента, пока стяжка полностью не высохнет.

Ни в коем случае нельзя искусственно ускорять процесс высыхания раствора, так как основная прочность бетона и цементного состава образуется не за счет испарения воды, а благодаря сцеплению и адгезии.

Наоборот, если в течение первого дня видно, что поверхность высохла значительно, лучше увлажнить ее с помощью валика.

Для полного высыхания бетонной или цементной стяжки необходим месяц, в течение которого следует сохранять помещение от сквозняков, а поверхность пола – от механических повреждений. Из-за сквозняков или излишнего нагрева бетон может растрескаться. Если трещины все-таки появятся, их стоит незамедлительно увлажнить и затереть раствором.

Для того чтобы избежать любых повреждений поверхности стяжки, рекомендуется вместо цемента применять сухие смеси, содержащие специальные добавки, придающие бетону большую вязкость, прочность и влагостойкость.

Система «теплый пол»

Инновационные технологии вошли в нашу повседневную жизнь и изменили представление о ремонте и создании уютного жилища. Еще 10 лет назад теплый пол в квартире считался роскошью, а сейчас это, пожалуй, необходимость. Данное покрытие позволяет экономить на обогреве помещения, особенно в панельных и монолитных домах. Теплый пол можно установить не только на этапе капитального ремонта, но и во время обычного косметического. Причем сделать это самостоятельно вполне под силу любому человеку.

Виды теплого пола

Различают две разновидности теплого пола – водяной (с обогревом с помощью труб с горячей водой) и электрический (с обогревом с применением электрокабеля). Водяные теплые полы используются в основном в частных домах с независимой системой отопления, а электрические разрешено монтировать в любом помещении. Преимуществом электрического теплого пола является возможность регулировки уровня тепла.

Электрический пол

Электрический пол, в свою очередь, также может быть нескольких видов: кабельный, пленочный

и стержневой. По принципу обогрева различают пол конвекционный и инфракрасный. Инфракрасный пол обладает рядом преимуществ: ионизируют воздух, но не сушат его, оказывают антиаллергенный эффект, равномерно распределяют тепло по высоте помещения.

Кабельный теплый пол

Данный вид полов подразумевает наличие нагревательных секций, матов и кабелей (рис. 7).

Рис. 7. Кабельный теплый пол

В устройство пола монтируется электрический нагревательный кабель, к которому через терморегулятор происходит подключение электричества. Внешне кабель похож на обычный, но он необходим для преобразования электрического тока в тепло. При этом важным техническим свойством нагревательных кабелей, на которое стоит обратить внимание, является выделение мощности на единицу длины кабеля. Нагревательный кабель в некотором роде похож на нагревательный элемент.

Секции кабельного пола устанавливаются в цементно-песчаную стяжку, а нагревательные маты – в слой плиточного клея на старую стяжку. В секциях и матах используется два типа кабеля: одножильный или двухжильный. При укладке одножильного кабеля оба конца необходимо вернуть в одну точку, а при монтаже двухжильного второй конец кабеля возвращать в исходную точку не нужно.

Пленочный теплый пол

Отличие данного вида пола состоит в том, что в качестве нагревательного элемента в нем используется специальная пленка (рис. 8). Существуют два типа пленочного пола: углеродный и биметаллический.

Рис. 8. Пленочный теплый пол

Углеродный пол представляет собой резистивный элемент, вмонтированный между двумя слоями лавсановой пленки. Греющую пленку легко укладывать, поэтому ее можно использовать как в качестве основного, так и дополнительного отопления. Ее разрешено укладывать даже под чувствительные к температурному воздействию покрытия (ламинат, ковролин). При этом специальная заливка стяжки не требуется.

Пленочный пол легко смонтировать даже во время косметического ремонта.

Совет мастера

Максимальная температура для деревянных покрытий на теплый пол составляет 28 C. Если она будет выше, то со временем дерево может начать сохнуть.

Биметаллический пол – тонкая пленка из полиуретана, внутри которой располагается двухслойное соединение. Нижний слой представляет собой сплав алюминия с добавками, а верхний – сплав меди (также с добавками).

Пленка скручивается в рулон, разделенный на квадратные секции (0,58 м х 0,54 м), которые можно разрезать. Структурно они состоят из разомкнутой токоведущей шины, которая располагается по краям и соединена зигзагообразным проводником толщиной 1 мм и с шагом в 1 мм. Такая пленка подходит для укладки под декоративные покрытия (ковролин, ламинат, линолеум), но не предназначена для монтажа под керамическую плитку. Рекомендованная температура на терморегуляторе составляет 27 °C.

Ультратонкий теплый пол

Часто при монтаже системы «теплый пол» для устройства стяжки невозможно увеличить толщину пола даже на несколько сантиметров. Тогда рекомендуется использовать ультратонкий теплый пол, который представляет собой электрическую кабельную систему на основе нагревательного мата. Такой мат укладывается прямо в раствор для крепления плитки и не требует залива цементно-песчаной стяжки.

Подобный сверхтонкий теплый пол используют только в качестве дополнительного средства обогрева при наличии основной системы отопления.

В состав системы ультратонкого теплого пола входят одножильный или двухжильный нагревательные маты, терморегулятор с датчиком контроля нагрева пола и гофрированная трубка для его монтажа (длина – 1,5 м).

Пленочный нанотеплый пол

В основе электрической системы «теплый пол» может быть не только кабель, но и нагревательная пленка. Принцип работы такого пола аналогичен кабельному: благодаря протеканию тока по проводнику происходит нагревание пленки и, соответственно, напольного покрытия.

В последнее время появилось большое количество новинок среди пленочных теплых полов,

в том числе и созданных с применением нанотехнологий.

В отличие от других видов пленочного пола, где используются карбоновые проводники, в нанополу проводником является металл. Его преимуществом является равномерный и быстрый прогрев поверхности. Благодаря расположению проводников с шагом 1 мм нагрев пленки происходит равномерно по всей площади.

Такой пол прост в монтаже. Устанавливается он под напольные покрытия, которые кладутся без стяжки и клея (например, ковролин, ламинат, линолеум или паркетная доска). Еще одним преимуществом пленочного нанопола является то, что он не поднимает уровень поверхности, так как толщина пленки составляет около 1 мм.

В состав комплекта пленочного теплого пола входят: нагревательная пленка, зажим, скотч для изоляции и концевых соединений, изоляционная и сервисная коробки и монтажный провод. Отдельно предстоит выбрать только терморегулятор.

Совет мастера

Если нагревательный кабель по какой-либо причине впоследствии будет поврежден, не стоит задумываться о смене всей системы. С помощью специального оборудования можно локализовать место повреждения, вскрыть покрытие пола и установить ремонтную муфту.

Нагревательные кабели

Главным элементом теплого пола является нагревательный кабель, необходимый для преобразования протекающего по нему электрического тока в тепло.

Во время работы теплого пола он может нагреваться до 60–70 °C, а материалы изоляции и оболочки выдерживают температуры выше 10 °C.

От надежности нагревательной системы и муфты, соединяющей холодные провода с нагревательным кабелем, зависит срок службы всей системы «теплый пол». Как правило, он составляет не менее 15–20 лет.

Наиболее распространенными являются одножильная и двухжильная экранированные конструкции резистивных нагревательных кабелей. Нагревательная система из одножильного кабеля содержит две муфты и два «холодных конца». Система с двухжильным кабелем на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом находится муфта и «холодный конец». Схема укладки двухжильного кабеля более простая.

Правила выбора системы «теплый пол»

Выбирая систему «теплый пол», необходимо учитывать следующие факторы:

– будет ли теплый пол использоваться только в качестве подогрева, или он полностью заменит систему отопления;

– особенности помещения;

– мощность электропроводки;

– какой вид термостата необходим;

– теплоизоляцию какого вида предпочтительнее использовать в данном помещении;

– стоимость нагревательного кабеля.

Различные системы предназначены для установки на определенную площадь. При этом нужно учитывать, что нагревательную секцию помещают на расстоянии 10–20 см от стен для того, чтобы расположить в этой зоне мебель. Поэтому площадь обогрева следует определять с вычетом неотапливаемых зон.

Рассчитывая мощность, стоит обратить внимание на особенности помещения: первый или последний этаж, большое остекление, покрытие пола толстыми плитами керамогранита и т. п. В таких случаях требуется увеличение мощности системы. Что касается деревянного пола или паркетной доски, то из-за низкой теплопроводности дерева стандартной удельной мощности теплого пола может быть недостаточно. Но ее также не следует излишне увеличивать, так как под деревянным покрытием в пространстве между лагами температура на поверхности кабеля, как правило, повышается и происходит нежелательный нагрев дерева.

Правила выбора датчика температуры

Различают два типа датчиков температуры – пола и воздуха. Выбор, как правило, делают в зависимости от того, показания какого датчика учитываются при работе всей системы.

Если теплый пол предназначен только для поддержания комфортной температуры пола, то целесообразно использовать датчик пола. Если важна температура воздуха и система заменяет основное отопление, то необходим датчик воздуха.

При монтаже терморегулятора с датчиком температуры воздуха для получения наиболее точных данных рекомендуется выбирать место установки, учитывая воздушные потоки и возможные сквозняки.

Правила выбора терморегулятора

Задача терморегулятора – обеспечивать поддержание или регулирование в помещении нужной температуры.

Согласно нормам предельно допустимая мощность бытовых терморегуляторов для теплого пола составляет 3 кВт.

Не рекомендуется устанавливать программируемый терморегулятор в ванной или туалете, так как мощность системы там, как правило, небольшая (не более 400 Вт), а отрегулировать настройку по времени включения и выключения проблематично: так как понадобится помещение может в любое время суток. Программируемые терморегуляторы подходят для использования в таких помещениях, как спальня или гостиная.

Также лучше не использовать дешевые «электромеханические» терморегуляторы, которые отличаются неточностью своего биметаллического термочувствительного элемента.

Наиболее популярны комнатные электронные термостаты с датчиком пола (рис. 9). Они отличаются простотой в использовании и надежностью.

Рис. 9. Подключение терморегулятора: 1 – фаза; 2 – ноль; 3 – датчик температуры пола; 4 – кабель нагревательный

Для обогрева зонированных помещений, например кухни-столовой или гостиной-столовой, рекомендуется обратить внимание на терморегулятор с управлением по двум независимым датчикам пола. Особенно это актуально при использовании разных типов напольного покрытия с различными теплопроводящими характеристиками.

Режимом обогрева можно управлять с помощью одного контроллера. Один такой теплопорт может независимо управлять двумя зонами обогрева.

В каждой зоне можно задавать программу подогрева на неделю. Последние новинки техники оснащены возможностью управления контроллером через СМС-сообщения.

Монтаж теплого пола

Система «теплый пол» состоит из нагревательной секции, термостата с датчиком температуры, специальных аксессуаров для облегчения и ускорения монтажа (монтажная лента, гофрированная пластиковая трубка и т. п.), теплоизоляции (рис. 10).

Монтаж системы осуществляется на выровненный и очищенный черновой пол, на который предварительно уложена теплоизоляция, а поверх нее закреплена монтажная лента.

1 – терморегулятор; 2 – керамическая плитка;3 – цементно-песочная стяжка; 4 – нагревательный кабель; 5 – трубка с датчиком пола; 6 – теплоизоляция; 7 – перекрытие

Именно с помощью такой ленты происходит крепление нагревательной секции. Для соединения с термостатом «холодные концы» необходимо вывести на стену. Предварительно следует определить место установки термостата, а затем уложить рядом с ним между двумя нитками нагревательного кабеля гофрированную трубку для установки датчика температуры.

Совет мастера

Рекомендуется сделать предварительный эскиз укладки, на котором должны быть указаны места расположения муфты и термодатчика. При возможном повреждении системы (например, при последующем ремонте) эта схема будет очень полезной.

Нагревательную секцию необходимо проверить на целостность с помощью обычного тестера. Затем следует приступить к заливке цементно-песчаной стяжки, толщина которой не должна превышать 3 см. Для полного затвердевания стяжки по требованию СНиП необходимо не менее 28 дней. Только после этого можно включать установленную систему «теплый пол». Также непосредственно перед включением рекомендуется с помощью специального тестера проверить целостность нагревательной секции. При первом включении желательно прогреть стяжку в течение суток для того, чтобы испарилась оставшаяся влага.

При использовании специальных сухих смесей для теплых полов вместо цементно-песчаной стяжки времени на затвердевание требуется гораздо меньше. Сухие смеси предпочтительнее использовать, если толщина стяжки будет составлять более 5 см, так как при неравномерном застывании могут появиться трещины.

При монтаже системы «теплый пол» важно правильно выбрать и установить теплоизоляцию. Благодаря ее использованию можно сэкономить до 30 % расходов на эксплуатацию. Особенно необходима установка теплоизоляции в случае, если теплый пол является основной системой отопления в помещении. В таких случаях рекомендуется использовать твердые пенополистирольные плиты толщиной 5-10 см. Поверх плит обязательно следует уложить парогидроизоляцию и залить «плавающую» стяжку, при которой раствор кладется не на поверхность основания, а на слой тепло– и/или звукоизоляционного материала.

Если нет возможности уложить толстый слой теплоизоляции, то рекомендуется использовать фольгированные материалы толщиной от 3 до 10 мм. Благодаря их применению можно сэкономить до 20 % электроэнергии. При этом нужно, чтобы материалы поверх фольги были проложены лавсаном, иначе слой фольги из-за наличия щелочной среды после заливки стяжки разрушится в течение месяца.

Монтаж электрического теплого пола запрещено производить при повышенной влажности и температуре ниже 0 °C.

При монтаже системы нельзя перегибать термопленку на 90° на участке шириной 5 см, а также накладывать ее полосы друг на друга. Прежде чем подключить пленку к сети, необходимо проверить линии отреза, изоляцию контактов, а также напряжение в сети. Категорически запрещено устанавливать и ремонтировать терморегулятор, не отключив напряжение.

Армирование стяжки

Для дополнительной прочности и жесткости, а также с целью предотвращения образования трещин на теплоизоляцию необходимо укладывать металлическую сетку.

Армирование стяжки нужно при монтаже основного отопления посредством кабельной системы, а также при установке теплого пола на лоджии, где используется такая же конструкция пола, как и при основном обогреве (рис. 11).

Армирование стяжки для теплого пола:1 – хомут; 2 – покрытие пола; 3 – стяжка; 4 – утеплитель; 5 – гидроизоляция; 6 – плита

Рис. 11.

Если нагревательные маты монтируются без залива стяжки, теплоизоляция не нужна, в противном случае может наблюдаться растрескивание клеевого слоя небольшой толщины.

Совет мастера

При монтаже теплого пола с кабельными системами обогрева следует обратить внимание на то, чтобы нагревательный кабель не соприкасался с гидроизолирующим материалом.

Способы крепления секции и мата Нагревательные секции крепятся с помощью специальной монтажной ленты, которая бывает двух видов (с шагом 25 мм и 17 мм) (рис. 12).

Рис. 12. Крепление секций с помощью монтажной ленты

Для того чтобы обеспечить равномерный шаг и плотное прилегание кабеля к стяжке, ее необходимо разложить отрезками по площади обогрева на расстоянии от 50 см до 1 м друг от друга. Монтажную ленту следует закрепить на полу с помощью гвоздей или жидкого клея.

Нагревательный кабель разрешено закреплять на армирующей сетке, а нагревательные маты и вовсе не требуют крепления к полу, они могут быть зафиксированы с помощью алюминиевой самоклеящейся ленты.

Правила выбора напольного покрытия

При выборе напольного материала следует учитывать его теплопроводность. Чем она выше, тем более выраженным будет эффект от работы теплого пола и меньше времени уйдет на его прогрев. Наиболее универсальными материалами для напольного покрытия являются керамическая плитка и натуральный камень.

Если система «теплый пол» является основным видом отопления в помещении, то следует использовать покрытие только с высоким коэффициентом теплопроводности. Не рекомендуется производить монтаж системы «теплый пол» под паркет, доски, а также пробку.

Если у напольного покрытия низкая теплопроводность, то система будет не столько отдавать тепло, сколько предотвращать его потерю через пол. Для ее обустройства в данном случае будет необходимо залить стяжку толщиной 50–80 мм, а удельная мощность системы должна составлять 80 Вт/м^2.

Обеспечение безопасности теплого пола Для обеспечения безопасности при устройстве системы должны быть выполнены определенные требования. Необходимо использовать только экранированный нагревательный кабель, где сечение экрана по меди должно быть эквивалентно 1 мм^2. В квартире должно быть заземление с сопротивлением растекания не более 4 Ом, а на щитке следует установить УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на ток утечки не более 10 мА.

Необходимо, чтобы разводка питания для системы «теплый пол» была проложена отдельно от осветительной сети. Не рекомендуется самостоятельно выполнять работы по установке электрического оборудования, лучше доверить это квалифицированному электрику.

Совет мастера

Не стоит забывать и о том, что для монтажа системы «теплый пол» необходимо приобретать только сертифицированную продукцию, которая прошла многократные испытания.

Что касается влияния электрического и магнитного поля при работе системы, то при наличии экранированного кабеля напряженность электрического поля минимальна и является абсолютно безопасной. Параметры напряженности магнитного поля также ничтожны. Но для помещений с постоянным или длительным пребыванием в них людей (например, в детских комнатах или спальне) рекомендуется использовать двухжильные нагревательные кабели.

Теплый пол в ванной комнате Ванная комната считается наиболее популярным местом для установки системы «теплый пол» (рис. 13).

Рис. 13. Пример расположения системы «теплый пол» в ванной комнате: 1 – двухжильный кабель для нагрева; 2 – монтажная лента; 3 – заглушка; 4 – датчик температуры пола; 5 – гофрированная труба; 6 – концевая муфта

Чаще всего в роли напольного покрытия выступает плитка или керамогранит, из-за которого пол становится холодным. Поэтому только с помощью теплых полов можно легко устранить эту проблему.

Керамическая плитка, обладая высокой теплопроводностью, прекрасно пропускает тепло от системы нагрева.

Как правило, в ванной комнате установочная мощность теплого пола на 1 м^2 составляет 140160 Вт. Этого обычно достаточно, чтобы быстро устранить образующуюся на полу влагу.

Для монтажа системы подходят как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции. Они укладываются в слой бетонной стяжки. Также можно установить тонкие нагревательные маты, не требующие стяжки, которые укладываются сразу под керамическую плитку.

Теплый пол на кухне

В последнее время большой популярностью в качестве напольного покрытия на кухне стала пользоваться керамическая плитка или керамогранит (особенно выполненные под фактуру натурального дерева).

Для достижения наибольшего комфорта в таких случаях также рекомендуется использовать систему «теплый пол».

Нередкими стали и случаи полного отказа от водяного отопления на кухне в пользу данной системы.

Обычно установочная мощность на 1 м^2 на кухне составляет 110–130 Вт (при условии, что присутствует еще и центральное отопление), а в случае, когда теплый пол является единственной системой отопления, – 180–200 Вт.

Для монтажа системы «теплый пол» на кухне подходят как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции.

Теплый пол в прихожей

В прихожей систему «теплый пол» устанавливают, как правило, для быстрого устранения влаги от мокрой обуви.

Обычно установочная мощность на 1 м^2 составляет 120–140 Вт. Нагревательные секции для пола в прихожей ничем не отличаются от тех, которые устанавливают на кухне.

Теплый пол на балконе и лоджии

Если имеется возможность, многие люди стараются объединить балкон или лоджию с общей площадью квартиры. Нередко их переоборудуют в небольшой кабинет, утеплив данное помещение.

В таком случае не обойтись без устройства теплого пола. Но при его установке не следует забывать о том, что необходимы также теплые рамы со стеклопакетами и утепление внешних стен. Тогда температура зимой внутри помещения не будет опускаться ниже 18 °C.

В качестве основного нагревательного элемента на балконе или лоджии можно использовать инфракрасный пленочный теплый пол. Его преимущества по сравнению с другими системами отопления очевидны. Он наиболее экономичен в плане потребления электроэнергии. Такой пол выделяет тепло, не сжигая воздух. Есть возможность контролировать температуру с помощью терморегуляторов.

Важно соблюдать последовательность укладки теплого пола. Во-первых, в стыках необходимо с помощью металлизированного скотча приклеить пароизоляционный слой. При этом нужно следить за тем, чтобы его стыки не были угловыми, иначе в помещение будет проникать холодный воздух. Далее должен идти слой утеплителя для создания эффекта термоса с целью предотвращения утечки тепла из помещения. Также это необходимо для того, чтобы при уличной температуре -20 °C не возникало конденсата на полу по контуру замерзания.

Кабельные системы обогрева или электрические маты не рекомендуется использовать для создания теплого пола на балконе. Это невозможно, потому что цементно-песчаная стяжка в таких помещениях может быть толщиной не более 45 мм, в противном случае может возникнуть нагрузка на плиту перекрытия. Установочная мощность на 1 м^2 пола на балконе или лоджии при наличии батареи центрального отопления составляет 150–180 Вт. А в случае, когда теплый пол является единственной системой отопления, – 180–250 Вт.

Следует обратить внимание, что под нагревательный кабель в целях экономии электроэнергии обязательно нужно положить слой теплоизоляции твердых сортов, например пенопласт толщиной не менее 3 см.

Для установки системы на балкон или лоджию подойдут как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции, а также тонкие нагревательные маты, не требующие стяжки.

Водяной теплый пол

Водяной теплый пол представляет собой полноценную систему отопления и вполне может заменить радиаторную. Он является универсальным, поэтому монтировать его можно как на стадии строительства, так и в готовой квартире. Подключение осуществляют как к теплоцентрали, так и к автономным отопительным системам.

Благодаря равномерному распределению тепла можно использовать более низкие температуры теплоносителя, что способствует экономии энергопотребления.

В настоящее время возможно использовать водяной теплый пол для любых типов зданий. В квартирах его монтаж осуществляют путем подключения через теплообменные узлы, которые рассчитываются таким образом, чтобы не происходило нарушения гидравлической целостности централизованной системы отопления.

Преимуществом водяного теплого пола по сравнению с электрическим является возможность монтажа в зонах под мебелью, при этом не происходит ее рассыхания.

Кроме того, не стоит опасаться возникновения коррозии или отложений, так как трубы для водяной системы обогрева выполнены из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Система водяного пола постоянно совершенствуется, создаются новые тонкие трубопроводы диаметром от 8 мм, а также легкие сборные системы, не требующие заливки бетоном.

Водяной теплый пол разрешено укладывать под любое покрытие, в том числе и паркет, главное – придерживаться определенных правил монтажа и автоматизации системы.

Водяной пол легко совместить с существующей автономной системой отопления. При уже имеющейся радиаторной системе отопления теплый пол можно устроить в любой комнате. Но следует помнить, что его нельзя устанавливать в квартирах, подключаясь напрямую к сети центрального отопления или горячего водоснабжения.

Преимуществом водяного теплого пола является равномерное поступление тепла и распределение его в помещении. Воздух прогревается таким образом, что пыль не кружит по комнате. Это является несомненным плюсом для семей с маленькими детьми, а также для аллергиков и астматиков.

Водяные полы отличаются долговечностью. Обычно система напольного отопления из полимерных труб имеет срок службы не менее 40–50 лет. Но не следует забывать о соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации.

Еще один положительный момент при использовании водяного теплого пола – это возможность саморегулирования температуры.

В помещении становится возможным поддерживать желаемый температурный режим без постоянных регулировок. Логично, что чем ниже температура воздуха в помещении, тем больше тепла отдаст система нагрева.

Однако теплый пол не сможет прогреть воздух сильнее, чем нагрет он сам. Например, если температура системы составляет 26 °C, то в комнате воздух не может прогреться больше чем до 26 °C.

Водяной теплый пол довольно прост в монтаже. Установка элементов отопительной системы, раскладка труб и подготовка стяжки не требуют специальной подготовки.

Так как водяной теплый пол чаще всего применяется в качестве основной системы отопления, то он может использоваться с любым видом чистового покрытия, кроме теплоизоляционных материалов.

Монтаж водяного теплого пола

В настоящее время применяется бетонная система монтажа водяного теплого пола (рис. 14), когда трубы контуров закрываются с помощью бетонной стяжки.

Рис. 14. Водяной теплый пол в разрезе: 1 – бетонная стяжка; 2 – демпферная лента; 3 – труба; 4 – полистирольная плита; 5 – полиэтиленовая пленка

Перед тем как переходить непосредственно к монтажу системы, необходимо разграничить помещение. Если его площадь большая, то следует произвести деление на участки до 40 м^2. Деление также во многом будет зависеть от геометрии помещения. При этом соотношение сторон каждого участка должно быть не менее 1: 2. Это связано с тем, что под воздействием температурных изменений стяжка может расширяться. Затем предварительно очищенную черновую поверхность пола нужно покрыть изоляционным материалом для того, чтобы избежать потери тепла. Наиболее распространенным материалом является пеноплекс и полистирол. Толщина изоляционного слоя должна составлять 50-150 мм.

После этого по периметру и между секторами следует проложить демпферную ленту, которая необходима для компенсации теплового расширения стяжки. Сверху необходимо поместить полиэтиленовую пленку. Последняя обладает гидроизоляционным эффектом, а также уменьшает проникновение вредных веществ от пенополистирольной плиты.

На этом этапе нужно переходить к укладке арматурной сетки и монтажу труб. Ячейки в сетке должны быть размером 150 х 150 мм и сечением 5 мм.

В зависимости от заданного плана трубу можно укладывать с шагом 300–750 мм. С помощью пластиковых хомутов трубу следует прикрепить к арматуре, а там, где находятся компенсационные швы, ее нужно поместить в гофрированную трубу. Существует несколько вариантов укладки контуров труб: по спирали, по спирали со смещенным центром и змейкой, а также двойной змейкой (рис. 15). Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло, то и шаг укладки возле них рекомендуется делать в 1,5 раза меньше, если общий шаг укладки не равен 10 мм (рис. 16, 17, 18). Расход трубы из расчета на 1 м^2 при шаге в 200 мм составляет 5 м.

Рис. 15. Пример монтажа системы водяного теплого пола

Рис. 16. Уменьшение шага укладки возле наружных стен

Рис. 17. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 2)

Рис. 18. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 3)

После завершения монтажных работ следует провести опрессовку теплых водяных полов. Она необходима для выявления возможных механических дефектов или повреждений, возникших во время установки системы.

Совет мастера

Водяной теплый пол легко установить в собственным доме или в новостройке, где это предусмотрено проектом. В других случаях может потребоваться согласование с ЖКХ и БТИ.

После проведения опрессовки можно приступать к заливке бетонной стяжки, при этом давление в системе в течение суток должно составлять 3–4 бар. Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм.

После того как бетонная стяжка высохнет, необходимо переходить к монтажу чистового покрытия пола.

При монтаже полистирольной системы водяного теплого пола в пазы следует установить специальные алюминиевые пластины, с помощью которых фиксируются трубы контуров. Покрытие состоит из полистирольных плит 30 х 300 х 1000 мм с пазами. При таком способе монтажа укладка чистового покрытия не требует бетонной стяжки.

При укладке линолеума или керамической плитки сначала необходимо проложить плиты ГВЛВ толщиной не менее 10 мм.

Монтаж деревянной системы водяного теплого пола бывает двух типов: модульным и реечным. При работах по модульному типу применяют ДСП с предварительно подготовленными каналами для дальнейшего монтажа трубы, что необходимо для фиксации алюминиевых пластин и создания жесткой поверхности.

Совет мастера

Перед монтажом системы водяного теплого пола необходимо помнить, что для достижения желаемого эффекта понадобится дополнительная теплоизоляция. Потеря тепла не должна составлять больше 100 Вт/м^2 пола. В противном случае нужна будет дополнительная или комбинированная система отопления (например, может потребоваться установка радиаторов).

Полосы необходимо укладывать в соответствии с проектной документацией. Обычно используют полосы шириной 130, 180, 280 мм в зависимости от шага трубы. Алюминиевые пластины обладают специальным профилем с защелками для трубы. Их размеры варьируются от 150 до 300 мм. Поверх пластин укладывают слой гипсоволокнистых плит. Но можно обойтись и без них, если в качестве чистового покрытия используется ламинат или паркет.

При реечном типе монтажа применяют полосы из досок толщиной 28 мм или ДСП, а алюминиевые пластины должны быть с шагом укладки 150, 200 и 300 мм.

Деревянный пол

Деревянный пол считается одним из самых популярных и традиционных видов покрытий. Так как он состоит из натуральных материалов, то и на бюджете для его создания не приходится экономить. Зато в доме всегда будет тепло и комфортно, ведь приятно ощущать естественную природную текстуру древесины. Деревянный пол обладает устойчивостью и прочностью к механическим нагрузкам. К тому же при необходимости можно легко заменить любой поврежденный элемент.

Деревянный пол на лагах

Шпунтованные доски могут быть произведены из высушенной в автоклаве цельной древесины или из ДСП, которая облицована шпоном из дорогих древесных пород. С одной стороны досок на гранях располагаются шипы, с другой стороны имеются пазы, с помощью которых их легко уложить друг к другу. Получается красивое качественное единое покрытие без каких-либо щелей или зазоров.

Лаги представляют собой деревянные бруски продолговатой формы стандартных размеров – 40 х 60 мм или 50 х 50 мм.

Установка лаг

Лаги должны быть установлены горизонтально непосредственно на бетонное основание пола на расстоянии друг от друга, равное примерно 50–60 см. Для их укладки необходим уровень, который позволит придерживаться горизонтальности (если возникнет необходимость, то под лаги можно дополнительно поместить обрезки фанеры или доски) (рис. 19).

Рис. 19. Установка лаг на бетонное основание

Необходимо позаботиться и о звукоизоляции будущего пола. Для этого нужно воспользоваться специальной подложкой. К бетонному основанию лаги можно крепить двумя способами: с использованием дюбелей или анкерных болтов длиной большей, чем высота бруска, на 5–6 см.

Утепление пола

Утеплить пол можно, проложив в промежутках между лагами теплоизоляционные маты или засыпав сверху керамзитом. В качестве утеплителя также рекомендуется использовать пенополистирол, изовер или минеральную базальтовую вату.

Укладка досок

Сборку пола необходимо начинать с угла комнаты. Предварительно нужно сделать схематический чертеж комнаты с указанием расположения лаг и расстояния между ними. Используя подобную схему, работать будет легче.

В первом ряду доски должны быть повернуты шпунтом к стене, а между стеной и досками нужно оставить небольшой зазор, деформационный шов, необходимый на случай сжимания или расширения дерева (0,8–1 см). Второй ряд должен укладываться с учетом смещения по отношению к предыдущему на 1–2 лаги. Таким образом, можно заметно уменьшить количество отходов материала. Не стоит забывать о подгонке полотен друг к другу с помощью молотка и бруска.

В доски, расположенные вдоль стен, можно завинчивать шурупы сверху, так они все равно будут закрыты плинтусом. В других рядах прикручивать их следует к лагам с использованием саморезов через нижнюю стенку паза.

Каждая доска должна быть выровнена относительно другой не только по стыкам, но и по основанию, чтобы во время эксплуатации не было разницы в высоте.

Укладка регулируемых конструкций

Чтобы избежать больших перепадов, особенно в старых домах, рекомендуется использовать регулируемые лаги (рис. 20). Благодаря им проще и быстрее производить монтаж, под полом образуется пространство, в которое можно спрятать коммуникации, значительно снизится нагрузка на несущие конструкции и улучшится теплоизоляция.

Рис. 20. Регулируемые лаги

Регулировать лаги можно с помощью пластиковых болтов и стоек, на которые они опираются. Для того чтобы собрать данную конструкцию, необходимо предварительно сделать отверстия в лагах, куда будут ввинчиваться болты-стойки. На 2 м нужно примерно 5 отверстий. Раскладывать их следует с тем же шагом. Под крепящие дюбель-гвозди в перекрытии нужно просверлить отверстия, причем сверло должно обязательно проходить через отверстия для болтов-стоек по направлению от краев к середине лаги. Дюбель-гвозди (3–3,5 см) необходимо расположить по уровню и вбить до упора в перекрытие.

Если у болтов-стоек будут выделяться выступающие части, то их необходимо срезать. Далее на полученную конструкцию следует уложить доски будущего пола.

Благодаря данной технологии монтажа можно скрыть различные коммуникации, например электропроводку, телефонный или интернет-кабель и т. п. К тому же именно данная методика укладки досок помогает сгладить различные перепады уровня пола.

Но данный вид выполнения пола не подходит для низких потолков, так как деревянный настил на регулируемых лагах отнимает 7–9 см от высоты помещения.

Укладка массивной доски на стяжку

Для того чтобы уложить массивную доску на стяжку, поверхность пола должна быть максимально ровной, в противном случае невозможно будет добиться плотного прилегания деревянных планок. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые 2 м может быть не более 2 мм. Если стяжка недостаточно ровная, то ее можно дополнительно выровнять с помощью самовыравнивающихся смесей.

Кроме того, показатель прочности цементнопесчаного основания должен составлять не менее 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие. Если влажность начнет колебаться, то деревянные планки будут подвергаться деформации и изменятся в размерах, что станет причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием.

Если стяжка непрочная, она может отслаиваться, в ней образуются пустоты и, следовательно, уложенный пол начнет скрипеть и разрушаться.

Очень важно, чтобы бетонная стяжка была сухой, так как в условиях избыточной влажности деревянные планки начнут деформироваться, а поверхность пола может вздуваться.

Для измерения влажности основания применяют специальные влагомеры. Также можно проверить состояние бетона и подручными средствами. Резиновый коврик необходимо положить на стяжку и прижать блоком из бетона и кирпича. Через сутки его следует отодвинуть и осмотреть поверхность: бетон не должен потемнеть.

Бетонное основание нужно очистить от мусора, пыли, краски, возможных пятен и т. д. Если на поверхности останется мусор, сцепление на ней будет слабым, что отразиться на качестве будущего деревянного покрытия.

Когда подготовительный процесс будет завершен, необходимо выложить доски на поверхность и дать им отлежаться несколько дней перед укладкой для «акклиматизации» в данном помещении.

Обеспыленную поверхность стяжки рекомендуется покрыть полиуретановым составом, который благодаря хорошей впитываемости в пористую структуру основы не допускает проникновения влаги.

Совет мастера

Хороший гидроизоляционный барьер можно создать, если уложить на основание пола пленку из вспененного полиэтилена. Но при этом нужно следить за тем, чтобы соблюдалась также изоляция стыков полотен.

Укладка массива на фанеру

Под доски необходимо проложить водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм. Ее листы следует раскроить на полосы в 40–60 см по направлению меньшей стороны и уложить «вразбежку» с зазором, который между полосками должен составлять 5 мм, а у стены – 8-12 мм.

Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры можно осуществлять с использованием шурупов и дюбелей, утапливая их головки вглубь фанеры на 3–4 мм.

Если по основанию расположены коммуникации, то саморезы их могут повредить, поэтому крепление нужно производить на клей (рис. 21). Для лучшего сцепления клея с поверхностью листы рекомендуется пригружать.

Рис. 21. Основание из фанеры по стяжке: 1 – доска; 2 – гвоздь; 3 – клей; 4 – фанера; 5 – клей

Нужно дать время на полимеризирование клея, а фанеру в это время следует отшлифовать и обеспылить. Для лучшей сцепляемости фанеру необходимо прогрунтовать. Когда грунтовка высохнет, можно наносить клей. Лучше, если это будет двухкомпонентный состав.

Первую доску, начиная от стены, нужно расположить шипом к стене, оставив деформационный зазор. Во всех последующих рядах доски необходимо притягивать саморезами под углом примерно 45–50° с шагом 20–30 см, утапливая его головку на глубину 3 мм. Деформационный зазор нужно по окончании работ зашпаклевать и закрыть плинтусом.

Если массив стыкуется с керамической плиткой на одном уровне, рекомендуется прокладывать компенсационную ленту из пробки, тогда не понадобится декоративный порожек. А при расширении доски компенсационная нагрузка перейдет на пробку.

Укладка массива на стяжку

Массивную доску можно укладывать на стяжку без применения фанеры или предварительной укладки лаг. Но данный вариант подходит только для помещений, расположенных выше второго этажа. При этом основание пола должно быть практически идеальным: ровным и прочным. Рекомендуется использовать только двухкомпонентные клеи: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые или полиуретановые эластичные.

Перед нанесением клея поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором на эпоксидной основе. Это придаст полу прочность, усилит пароизоляционные качества, обеспечит надежную сцепляемость.

В отличие от деревянного основания, доски на стяжку можно монтировать как в направлении от стены, так и от середины помещения.

Совет мастера

Так как двухкомпонентный клей имеет ограниченный срок сцепления, процесс укладки с двух сторон является более выгодным. Пока происходит склеивание нескольких рядов, уложенных с одной стороны, с другой стороны можно подготовить и уложить следующие доски.

Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен следует тщательно регулировать. После наклеивания доски нужно оставить под грузом до окончательного схватывания клея. Вся дальнейшая работа должна проводиться с ориентиром на полученную закладную линию.

Производя укладку, не следует забывать о необходимом зазоре между доской и стеной: по продольной стороне он должен составлять 10–15 мм, а с торцевой части – всего 5-10 мм, так как сезонная деформация древесины в продольном направлении небольшая.

Так как укладка массивной доски имеет большие объемы, то необходима предварительная подгонка и подборка. Все элементы рекомендуется собрать сначала всухую, без клея. Планки нужно разложить на основании и проверить их расположение, правильность стыковки и сочетаются ли они по рисунку дерева. Особое внимание следует обратить на торцы, где не должно быть трещин и сколов.

Затем необходимо приступить к закреплению элементов пола. Можно использовать как жесткое, так и «плавающее» крепление. При жестком креплении массив нужно подтянуть к основанию с помощью саморезов, закрепив их с шагом 20–30 см.

Варианты раскладки массивной доски

Существует несколько вариантов раскладки массивной доски (рис. 22). Есть традиционная палубная укладка массивной доски, которая имеет разную длину. Панели при этом должны быть размещены вразбежку, т. е. исключается расположение стыков одного над другим.

Рис. 22. Варианты раскладки массивной доски

Второй способ такой же, но он предназначен для материала различной ширины. Ряды покрытия при этом способе располагаются параллельно стенам, при этом они имеют разную ширину и чередуются в произвольном порядке. Еще один способ – укладка планок с различной длиной по диагонали. Но этот вариант неэкономичный – остается много отходов материала.

Замковая массивная доска

Замковая массивная доска проста в монтаже и идеальна в эксплуатации. Для устройства пола по замковой технологии не требуется ни большой физической силы, ни особых навыков или инструментов. Единственным недостатком такого покрытия является его относительная дороговизна.

Материал, предназначенный для клеевой укладки, стоит значительно дешевле, однако он не подлежит демонтажу с возможностью последующей повторной укладки.

Преимуществами замкового соединения кроме простоты в укладке является экономия времени, так как не требуется время на высыхание клея. Соединение панелей между собой обеспечивает менее заметное, но более надежное крепление. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа. Смонтированная из досок по замковой системе плоскость составляет единое покрытие, которое не пружинит и не скрипит при ходьбе по нему.

Легкий демонтаж возможен благодаря наличию специальных торцевых стыковочных пазов и гребней на замковой системе. Механизмы соединений различные, но все они по способу фиксации делятся на замки типа «Lock» и сборно-разборные типа «Click».

Замковая система типа «Lock»

Доски, которые оснащены защелками типа «Lock», являются наиболее экономичным вариантом (рис. 23). Благодаря простоте конструкции и надежной стыковке, такая система стала самой популярной в последнее время. У данного способа соединения есть и другое название – «забивное», так как оно отражает особенности сборки пола.

Суть подобного замка-защелки состоит в следующем: на одной доске покрытия располагается паз, а на другой – шип, оснащенный специальным гребнем, который обеспечивает его прочную фиксацию внутри паза. Такое прочное соединение даже без использования клея получается неразрывным. Оно выполняется в горизонтальной плоскости.

Рис. 23. Замковая система типа «Lock»

Для этого необходимо только забить шипы в пазы с помощью деревянной или резиновой киянки.

Стоимость конструкций с Lock-защелками сравнительно невысокая, но для их монтажа требуется идеально ровное основание. К тому же есть еще один недостаток – негативное влияние постоянных нагрузок на прочность соединения элементов. В этом случае происходит длительное трение, которое может привести со временем к образованию щелей в замках.

Система типа «Click»

Соединение типа «Click» считается наиболее прочным и менее подверженным появлению щелей (рис. 24). К тому же данная система очень удобна в монтаже. Замки функционируют следующим образом: шип планки необходимо вставить под углом в 45° в паз предыдущей планки и слегка нажать, двигая вниз и вперед. Защелкивание замка должно сопровождаться характерным щелчком. Для этого не требуется предпринимать особых физических усилий, а также не нужны никакие специальные инструменты.

Рис. 24. Система типа «Click»

Во время нагрузок данная система не испытывает трения, она находится под воздействием силы сжатия, отчего не образуется щелей и расхождений, а наоборот – дополнительно увеличивается прочность соединения.

Замковая система типа «Click», безусловно, более усовершенствованная по сравнению Lock-замком. Сборка и разборка происходят легко и быстро, не требуются никакие дополнительные профессиональные навыки. Разобрать такой пол может практически любой человек.

Допустимый перепад высот при укладке полов, оснащенных Click-замком, составляет до 3 мм/м. Массивная доска такими замками при правильной укладке с соблюдением всех технологических требований и с учетом оптимального направления панелей обладает эффектом монолитного пола.

Главным недостатком, определяющим незначительную популярность системы по сравнению с Lock-замками, является высокая стоимость.

Рис. 25. Универсальный замок типа «UniClick»

Совсем недавно появился еще один вид замковой системы полов – универсальный замок типа «UniClick» (рис. 25), который запирается, как «Click» (поворотом) или как «Lock» (забиванием). Он размещается на всех четырех кромках планок – как торцевых, так и длинных.

Ламинат

Ламинат в настоящее время является одним из самых популярных видов напольного покрытия. Он во многом превосходит по своему качеству другие материалы. Ламинат благодаря внешнему сходству с деревом поможет создать в интерьере атмосферу комфорта и уюта. Главным его достоинством является низкая по сравнению с паркетом цена, но при этом у него высокий показатель твердости. В состав смолы ламината входят фракции натурального корунда – сверхпрочного материала, который применяется при огранке алмазов.

За ламинатом несложно ухаживать: практически все загрязнения можно удалить с помощью моющего средства или специального растворителя без ущерба декоративным качествам внешнего покрытия.

Единственными недостатками ламината является низкая способность поглощать звук и невозможность его использования в помещениях с повышенной влажностью. Стоит также напомнить, что ламинат – полностью искусственный материал, поэтому в редких случаях он может вызывать аллергическую реакцию.

Ламинат состоит из нескольких слоев (рис. 26). Верхний защитный слой представляет собой прочную пленку из акриловой или меламиновой смолы. Благодаря стойкости этого слоя к истиранию рисунок на ламинате сохраняется в течение очень долгого времени. Срок эксплуатации ламинированного покрытия составляет не менее 10–12 лет. Верхний слой может быть как матовым, так и глянцевым. Внешне по своему рисунку он часто напоминает деревянные доски для пола, а по виду практически не отличается от натурального паркета. Бывают также необычные рисунки: «под камень» или «под плитку». Радует также разнообразие цветов и оттенков при выборе ламината.

Рис. 26. Ламинат в разрезе: 1 – слой акриловой краски;2 – слой декоративной бумаги; 3 – пленка для влагостойкости; 4 – панель ДВП; 5 – влагостойкая бумага

Основной слой ламината – это ДВП (древесноволокнистая плита) или ДСП (древесностружечная плита), благодаря которому обеспечивается прочность материала при высоких нагрузках. Именно от этого слоя зависит толщина изделия, которая варьируется от 8 до 12 мм.

Нижний слой покрытия состоит из пропитанной смолами бумаги или пластика. Он необходим для защиты листов ДВП или ДСП от влаги и колебания температуры в помещении.

Также у разных производителей могут быть включены в состав ламината дополнительные слои или компоненты. Так, с целью повышения прочности в верхний слой часто добавляют микрочастицы диоксида алюминия или корунда.

По форме ламинат представляет собой доску длиной 1200–1300 мм, шириной 190–200 мм и толщиной 7–8 мм. Но в последнее время появляются и другие варианты: например, ламинат в форме квадрата. Таким образом, есть возможность подобрать покрытие под любой интерьер и стиль.

Особенности эксплуатации ламината

Перед тем как приступить к укладке ламината, необходимо удостовериться, что он подходит для выбранного помещения. Укладку ламината следует проводить только в отапливаемом помещении без резких колебаний температуры и в отсутствие повышенной влажности. В период эксплуатации материала температура в помещении должна быть не ниже 15 °C, но не выше 30 °C, а влажность варьироваться в пределах от 40 до 70 %.

Основой для ламината может служить ровный деревянный или бетонный пол. Максимальный перепад поверхности пола по высоте не должен превышать 2 мм на 1 м, а уклоны не должны быть более 4 мм на каждые 2 м. Если наблюдаются большие неровности, то требуется выровнять пол под ламинат с помощью стяжки или системы наливных полов. Ни в коем случае нельзя производить укладку ламината на неровную поверхность, в противном случае это приведет к его деформации. Нельзя класть ламинат поверх электрического теплого пола, так как в случае их совмещения части ламината будут усыхать и деформироваться. Недопустим нагрев нижней части ламината свыше 27 °C. Если необходимо установить теплый пол, то рекомендуется отдать предпочтение гидравлическим системам. Они способствуют равномерному распределению тепла и не допускают перегрева ламината. Но следует учитывать, что расстояние между элементами теплого пола и нижней части ламината должно быть не менее 3 см.

Сама технология укладки ламината очень проста. Если пол деревянный, то на подготовленную ровную поверхность необходимо расстелить подложку из вспененного полиэтилена, а поверх него уложить элементы напольного покрытия. Для бетонного основания нужно дополнительно под вспененным полиэтиленом разместить еще и гидроизоляцию (специальную мембрану).

Для укладки ламината понадобятся следующие материалы: грунтовка, вспененный полиэтилен, полиэтиленовая пленка, клинья для создания технологических зазоров, клей, крепления для плинтуса и сам плинтус. Если нет в наличии специальных клиньев, то можно использовать куски гипсокартона или обрезки ламината. Все они должны быть одинаковыми по размеру – 10–15 мм. Клей потребуется не для фиксации ламината к основе, а только для сцепления элементов в некоторых местах.

Совет мастера

Ламинат необходимо приобретать с небольшим запасом, так как практически всегда у начинающих мастеров возникают те или иные ошибки при монтаже, при которых может быть испорчено несколько элементов.

Чаще всего это происходит при вырезании ламели в местах изгибов стены или выхода коммуникаций.

Укладка ламината

Перед монтажом ламината поверхность пола необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Для этого рекомендуется воспользоваться строительным пылесосом. Далее следует прогрунтовать ее. При этом не имеет значения, на какую поверхность будет укладываться ламинат: на деревянные полы или бетонную стяжку. После того как грунтовка подсохнет, деревянные полы необходимо обработать антисептиком. В случае с бетонной поверхностью на нее нужно уложить гидроизоляционную пленку. Полосы гидроизоляционного материала рекомендуется укладывать с нахлестом в 20 см, а стыки проклеивать скотчем. Далее следует настелить вспененный полиэтилен.

Рис. 27. Виды укладки ламината

Рассмотрим основные виды укладки ламината (рис. 27).

Совет мастера

Перед тем как укладывать ламинат, рекомендуется дать полежать материалу в течение двух суток в той комнате, где он будет монтироваться. Это нужно для того, чтобы сбалансировать температуру и влажность материалов.

Прямая укладка ламината

Укладку ламината рекомендуется начинать от окна. Подложку под ламинат можно настилать этапами: сначала только на участке пола, где в данный момент идет монтаж покрытия, а затем – докладывая по мере продвижения. Подложка под ламинат с целью создания полосы амортизации должна быть чуть больше периметра полов, т. е. необходимо примерно на 2–3 см находила на стены. Далее полосы вспененного полиэтилена нужно прикреплять встык к предыдущим и фиксировать с помощью скотча. Очень важно помнить о том, что ламинат, имеющий в своем составе звукоизолирующую подложку, нельзя класть на подкладку из вспененного полиэтилена. Гидроизоляционный слой необходим только в том случае, если в качестве основания выступает бетон.

Начинать монтаж ламината следует с укладки первой ламели в углу комнаты со стороны окна. При этом необходимо вставить колышки между первой ламелью и стенкой, в том числе и с торца. После этого нужно добавить до конца в ряд цельные полосы. Главное – следить за правильностью соединения элементов.

На торцах ламелей располагаются пазы. Каждую следующую ламель необходимо равномерно без перекосов подводить под небольшим углом и плотно закреплять, вставив в уже установленную. При этом дополнительных усилий, например забивания молотком, не понадобится. Бывают случаи, когда до стены остается определенное расстояние, а цельный кусок ламината не помещается в него. Тогда его необходимо заполнить отрезком (рис. 28).

Для этого следует перевернуть ламель по короткому торцу и расположить ее сверху на уложенных элементах пола таким образом, чтобы она упиралась

в стену. На обратной стороне, находящейся сверху, нужно отметить линию разреза, учитывая также необходимый зазор до стенки в 10–15 мм. Ламель требуемой длины можно отрезать с помощью электролобзика или ножовки. После этого ее нужно вмонтировать в общий ряд. Второй ряд должен начинаться с части, которая осталась от прошлого ряда, но только если она имеет длину не менее 30 см. В противном случае необходимо отрезать половину новой ламели.

Рис. 28. Укладка ламината

Все элементы второго ряда должны укладываться изначально без защелкивания замка с первым рядом, а только задев его за край торца. Весь ряд должен стыковаться по аналогии с первым. Только после этого слегка приподнимая части второго ряда, их нужно завести до упора в замок и защелкнуть по всей длине.

Использовать молоток при этом не рекомендуется. Но в крайних случаях, когда замок в некоторых местах не полностью защелкнулся, разрешается приложить в этом месте деревянный брусок к внешнему торцу полосы ламината и аккуратно постучать молотком до полной стыковки рядов.

Таким образом нужно заполнить все пространство пола.

Укладка ламината по диагонали

Укладка ламината по диагонали дает эффект визуального увеличения пространства, к тому же такой способ монтажа можно использовать при реализации нестандартных дизайнерских решений. Единственным недостатком данного типа укладки является увеличение расхода материала. Для того чтобы правильно подсчитать нужное количество ламината, необходимо прибавить к площади комнаты еще 8 %. Подготовительные этапы непосредственно перед монтажом такие же, как и при обычной укладке. Сначала необходимо выбрать угол рядом с окном, откуда затем протянуть леску строго под углом 45° к стенам для дальнейшего выравнивания при укладке ламината.

В первой полосе ламината следует обрезать края под углом в 45°. Ее укладывают в угол с обязательной установкой клиньев для теплового зазора. Далее необходимо взять две полосы ламината и отмерить их таким образом, чтобы стык между ними находился в середине первого ряда, а края, обрезанные под углом в 45°, примыкали к стене с зазором. Таким образом нужно заполнить все пространство пола. Ориентируясь на леску и стыки предыдущих рядов, первоначально можно выложить только цельные куски, а затем приступать к обрезке и заполнению участков вдоль стен. Это поможет в ситуации с неровными стенами, когда при укладке от них может появиться разбег в стыках соседних рядов.

Совет мастера

Очень редко можно встретить идеально ровные помещения без выступов или вывода коммуникаций. В таких местах приходится вырезать из элементов ламинированного пола фигурные элементы. Для этого под рукой всегда должны быть специальные инструменты: электролобзик, строительный нож, уголок и карандаш.

Обход труб отопления

Для того чтобы аккуратно уложить ламинат около труб отопления, необходимо, так же как и в случае с подрезкой ламелей, перевернуть ее по длине и приложить поверх уже смонтированных. С помощью уголка нужно отметить на ламели линии расположения труб по ширине, затем приложить ее сбоку от труб, сделав упор через колышек к стене.

В этом положении с помощью строительного уровня можно начертить вторую линию (расстояние от труб до стены). В результате будут видны места с пересечением линий, которые и обозначат расположение отверстий под трубы. Первоначально рекомендуется с использованием специальных сверл «балерин» просверлить сами отверстия. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр труб.

Существует два способа обхода: уложить ламель с зазором вокруг труб или же использовать специальные пластиковые вставки для ламината (тогда отверстия должны быть по размеру вставок). После этого, ориентируясь на середину отверстия, необходимо отрезать поперек часть ламели, чтобы получилось два куска. Один из них нужно вставить между полом и трубой, а второй закрепить между стеной и трубой. Для более прочного скрепления элементов рекомендуется использовать клей, который нужно наносить только на торцы ламелей (рис. 29). Затем их следует плотно прижать друг к другу. Существуют также специальные декоративные обводки для труб (рис. 30).

Обход выступов стены

Для того чтобы правильно уложить ламели, упирающиеся краями в неровность на стене или ее поворот, необходимо с помощью электролобзика вырезать по ламели нужную форму.

Более проблематично обойти колонну или стену, обшитую гипсокартоном или пластиком, а также места под радиаторами центрального отопления. В этом случае желательно подрезать низ обшивки и завести доску ламината до основания стены, но чтобы при этом оставался зазор.

Рис. 29. Обход труб отопления

Рис. 30. Декоративные обводки для труб

Для того чтобы правильно завести торец ламели под обшивку или радиатор, необходимо подправить замок у соседней ламели, срезав выступающую грань на нижней части торца. В таком случае не нужно приподнимать всю ламель для защелкивания замка. Но соединение будет уже не столь прочным, поэтому стыки ламелей рекомендуется промазать клеем и плотно прижать друг к другу.

Особенности укладки ламината на большую площадь

Если размеры помещения превышают 8 х 8 м, то возникает необходимость в формировании компенсационных швов. Для этого следует между двумя не связанными друг с другом участками уложенного ламината закрепить на пол специальные профили. Верхняя часть разделительного профиля, по сути, представляет собой накладку для порожков в дверных проемах.

Установка профилей необходима, так как происходит температурное расширение материала. Кроме того, следует ограничивать максимальную площадь единого скрепленного участка ламината с целью уменьшения общей деформации.

Монтаж плинтуса

Когда ламинат будет уложен по всему пространству пола, необходимо убрать все клинья, расположенные по периметру, и подрезать выступающие края подложки (более 2 см). Затем необходимо приступить к закреплению плинтуса. Главным отличием установки плинтусов на ламинат является отсутствие фиксации непосредственно к ламинату и полу. По всему периметру его нужно закреплять только к стене.

Совет мастера

Учитывая то, что плинтус полностью повторяет контуры стен, при далеко не ровных стенах рекомендуется использовать пластиковый вариант. Так, при монтаже не появится щель, которая испортит внешний вид.

Варианты крепления плинтуса к стене зависят от фирмы-производителя, поэтому в каждом случае нужно следовать инструкции.

При прокладке проводов под плинтусом его необходимо закреплять в специальные пазы, чтобы не попасть в зазор между стеной и ламинатом.

Паркет

Хотя паркет широко используется уже не одно столетие, этот материал остается популярным среди потребителей. Производители выпускают новые виды, которые отличаются повышенной износостойкостью и красотой. Паркет относится к дорогостоящим покрытиям, но он этого заслуживает, так как долговечность и качество материала до сих пор остаются высокими.

Основное достоинство материала заключается в том, что он производится из натуральной древесины, а это особенно ценно сегодня, когда нас окружает синтетика и переработанное сырье. Кроме того, паркет отличается экологической чистотой и неповторимым внешним видом.

Чтобы паркетные полы радовали глаз как можно дольше, необходимо обратить внимание не только на их качество, но и на правильность монтажа, особенно на подготовительном этапе, который заключается в стяжке и укладке.

Паркет обладает следующими техническими характеристиками:

– теплостойкостью;

– звукоизоляцией;

– прочностью;

– гигиеничностью;

– долговечностью;

– безопасностью в использовании.

Виды паркета

Производится паркет из различных пород древесины. Сначала дерево подвергается распилу, затем проходит три этапа обработки и «превращается» в паркет.

Существует несколько классификаций материала. В зависимости от типа распила различают радиальный, смешанный и тангенциальный паркет.

Самый дорогостоящий – это паркет, полученный в результате радиального распила. Распиливание дерева производится перпендикулярно стволу. В результате заготовки получаются однородными по цвету и текстуре, а рисунок в виде параллельных линий выходит на удивление симметричным.

Восприятие рисунка может меняться в зависимости от того, как на паркет падает свет. Кроме того, радиальный распил отличается повышенной сопротивляемостью различным негативным факторам окружающей среды.

Тангенциальный распил имеет волнообразные линии волокон. Такой материал обладает повышенной прочностью.

Смешанный распил обычно используется для создания фантазийного паркета, внешний вид которого зависит от замысла дизайнеров и художников. Рисунок у такого материала может быть как радиальным, так и тангенциальным.

Стоимость паркета не всегда определяется его качеством. Часто бывает, что материал, изготовленный из ценной породы дерева, уступает по качеству более дешевому покрытию.

Качество паркета можно определить, зная, к какой категории он относится. Различают высшую и первую категории. К высшей относится паркет без недостатков (сучков, трещин). Такое покрытие обычно производится из дуба или экзотических пород. Для первой категории характерно наличие некоторых изъянов (небольшого брака, сучков). Такое покрытие изготавливается из бука, ясеня, граба, вяза, березы.

Совет мастера

Форма паркета, выбранного для укладки, должна быть безупречной. Для того чтобы проверить геометрию планок, необходимо сложить их вместе. Планки хорошего качества будут совпадать и состыковываться без щелей. Невозможно будет добиться идеального пола, если исходный материал имеет зазоры и шероховатости, даже если они на первый взгляд незаметны.

Укладка паркета

Для укладки паркета необходимы следующие инструменты: зубчатый шпатель, молоток со скошенным обушком, гвозди длиной 40 мм и диаметром 1,8 мм, клей паркетный.

Укладка начинается с тщательной подготовки основания, так как от подготовительных действий зависит качество и долговечность покрытия. С помощью современных цементных растворов необходимо выровнять основание пола. Сначала по всему периметру помещения через каждые 1–1,2 м устанавливаются маячки. Затем производится заливка специальным раствором. Делать это нужно быстро и без перерывов.

Далее необходимо дождаться полного высыхания состава и уложить сверху гидроизоляцию и фанеру. Толщина слоя должна быть в пределах 10–18 мм. Закрепить фанеру нужно с помощью шурупов. После того как основание готово, можно приступать непосредственно к укладке паркета.

Сам материал необходимо принести в помещение за несколько дней до начала работ, так как паркет должен «адаптироваться» к температурному режиму и влажности комнаты.

Способов укладки существует несколько: «елочка» (рис. 31), «квадрат» (рис. 32), разбежка диагональная и прямая. Следует предварительно подготовить предполагаемый вариант рисунка на листке бумаги.

Укладку следует производить слева направо, начиная от самой длинной стены помещения. Паркетный клей наносится на основание с помощью зубчатого шпателя, а сверху приклеивается паркетная дощечка.

Рис. 31. Укладка паркетных планок способом «косая елочка»

Рис. 32. Настил паркета «квадратом»

Для прочности в выступ паркета вбивается гвоздь. Далее следует вторая дощечка, которая выступом вставляется в паз первой доски и также приклеивается к полу. Рекомендуется постучать по материалу молотком, чтобы убедиться, что паркет прикреплен прочно и можно продолжать работу. Остальные дощечки приклеиваются аналогично.

После того как будут приклеены все дощечки, необходимо обработать готовый пол с помощью специальной циклевочной машины. Таким образом, паркет будет отшлифован. Далее его нужно зашпаклевать.

Для этого в шпаклевочную массу следует добавить опилки, оставшиеся после шлифовки, и заделать смесью все щели. Затем пол необходимо отшлифовать еще раз.

Для того чтобы паркет сохранился максимальное количество времени, в конце укладки его покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Линолеум

Линолеум представляет собой рулонный материал, который можно настелить практически в любом помещении. Такое покрытие стало популярным благодаря его потребительским качествам: хорошей тепло– и гидроизоляции. К тому же линолеум не подвержен гниению, выдерживает значительное давление, поэтому на него смело можно ставить тяжелые предметы мебели.

Виды линолеума

Линолеум бывает с основой и без нее. Последний стоит дешевле, но качество его заметно уступает основному. Он быстрее изнашивается, а также в процессе эксплуатации у него нередко наблюдаются изломы. Линолеум на основе является многослойным. Один слой представляет собой специальную ткань, обеспечивающую его долговечность и хорошую теплоизоляцию.

В зависимости от технологии производства различают линолеум гетерогенный и гомогенный. Гетерогенное покрытие состоит из нескольких слоев, одним из которых является стеклохолст, придающий материалу дополнительную прочность. Расцветки полотна отличаются большим разнообразием. Гомогенный линолеум производится из ПВХ-полотна и наполнителя, в качестве которого может использоваться доломит, мел или кварцевый песок. Гомогенное покрытие чаще всего однотонное.

В зависимости от состава современный линолеум бывает нескольких разновидностей. Состав покрытия может отличаться: в него могут входить льняное масло, древесная смола, джутовая ткань, известняковый порошок и различные пигменты. Вид линолеума зависит от выбора связующего вещества для перечисленных компонентов. Особой популярностью пользуется новинка среди напольных покрытий – натуральный линолеум, в котором отсутствует связующее вещество.

Глифталевый линолеум изготавливается с добавлением алкидных смол. Он имеет высокие показатели тепло– и звукоизоляции, но не отличается износостойкостью.

Коллоксилиновый линолеум на нитроцеллюлозной основе обладает высокой эластичностью, прочностью и износостойкостью. Его можно укладывать даже в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие отличается особым глянцевым блеском.

Релин производится из переработанных отходов резины и битума и является самым долговечным видом линолеума. Он состоит из двух слоев. В верхний слой добавлены пигменты и синтетический каучук, которые и придают ему привлекательный внешний вид.

Подготовка основания для укладки линолеума

Линолеум отличается эластичностью, поэтому даже небольшие погрешности основания могут негативно сказаться на его внешнем виде и заметно сократить срок эксплуатации данного материала. Поэтому очень важно качественно подготовить основание пола для укладки линолеума.

Линолеум можно укладывать практически на любую поверхность (главное, чтобы она была ровной): готовую бетонную плиту, стяжку, деревянный пол, основание из ДСП или влагостойкой фанеры, керамическую плитку или линолеум в хорошем состоянии.

Выравнивание деревянного основания

Циклевание поверхности

Выравнивание деревянного пола путем его циклевания является наиболее трудоемким процессом. Ручное циклевание – кропотливая работа, поэтому быстрее и эффективнее проводить его с помощью циклевальной машины для выравнивания деревянного пола (рис. 33).

Рис. 33. Выравнивание деревянной поверхности пола с помощью циклевальной машины

Перед началом работ необходимо полностью освободить комнату. Поверхность пола следует проверить на наличие металлических предметов. Имеющиеся шляпки гвоздей с помощью молотка нужно вбить ниже уровня пола. В противном случае они могут стать причиной затупления лезвий машины.

При циклевании пола необходимо соблюдать меры безопасности. Для защиты от древесной пыли нужно обязательно использовать респиратор, а защиты от шума – наушники. Начинать процесс циклевания следует от угла помещения, перемещаясь «змейкой» вдоль дальней стены.

Непосредственно в углах комнаты полы должны быть обработаны вручную. После снятия верхнего грязного слоя необходимо зашпаклевать имеющиеся отверстия и трещины в полу. После того как шпатлевка высохнет, процесс циклевания нужно повторить. Когда пыль осядет, поверхность следует очистить с помощью пылесоса, после чего можно переходить к обработке древесины антисептическими препаратами, а затем – лаком.

Выравнивание поверхности шпаклевкой

Для выравнивания деревянного пола можно применять шпаклевочные составы, произведенные на основе древесных опилок, разведенных клеем. Это обойдется гораздо дешевле по сравнению с использованием самовыравнивающихся смесей. Перед началом работ поверхность пола необходимо очистить и отшлифовать. Затем нужно набить направляющие рейки, заполнив пространство между ними смесью опилок с клеем.

Перед использованием опилки необходимо увлажнить. Консистенция смеси опилок с клеем должна напоминать густую сметану. Если толщина слоя составляет более 2 см, то смесь должна наноситься в несколько этапов после высыхания предыдущего слоя.

Насколько ровная получается поверхность, можно проверить с помощью уровня. Единственным недостатком данного способа выравнивания пола является большое количество затрачиваемого времени.

Выравнивание с помощью фанеры

Основными характеристиками фанеры являются относительно небольшой вес, достаточная твердость поверхности материала, устойчивость к внешним нагрузкам, идеальная ровная поверхность (благодаря высококачественной шлифовке материала), влагостойкость (у определенных ее видов), отсутствие специфических запахов, удобство в монтаже.

Фанера является практически незаменимым материалом для выравнивания деревянных полов. Кроме доступной цены и перечисленных характеристик, у нее есть еще ряд преимуществ, которые необходимы для таких работ. Благодаря перпендикулярному расположению соседних слоев фанерные листы по всем направлениям обладают высокой прочностью.

Использование крупногабаритных листов фанеры позволяет производить монтаж на больших площадях гораздо быстрее. Фанерные листы, обладая хорошей гибкостью, при этом не ломаются. Они удобны для транспортировки и не вызывают трудностей при эксплуатации.

Совет мастера

Для укладки фанеры на деревянный пол необходимо наличие следующих инструментов: шуруповерта, электролобзика, уровня, рулетки, саморезов с дюбелями.

До того как приступить непосредственно к выравниванию деревянного пола фанерой, рекомендуется проверить, пригодно ли основание для использования. Если возникнет необходимость, то следует заменить старые гнилые доски или отремонтировать скрипящие. Нужно еще раз проверить, является ли основание достаточно ровным, а также определить максимальный перепад поверхности. Незначительные отклонения можно сгладить с помощью специальной подложки. Если перепады составляют более 1 см, то необходима укладка лаг точно по горизонтали. Выставлять их следует, используя водяной уровень. Выбор фанеры напрямую зависит от типа напольного покрытия, укладываемого поверх него. Если это будет линолеум, то можно использовать тонкие листы.

Следующим этапом является определение необходимой марки фанеры в соответствии с влагостойкостью материала. Марки ФБ и ФОФ применяют для промышленного строительства. А для индивидуальных строительных работ следует остановить свой выбор на фанере марки ФК и ФСФ.

При производстве фанеры ФК применяется клей без применения фенолов. Поэтому данный вид фанеры отличается своей экологичностью и может использоваться в спальнях и детских комнатах.

Кроме того, такая фанера устойчива к механическим воздействиям и имеет средний уровень водостойкости. В продаже встречается как в шлифованном виде (Ш1 – отшлифованная с одной стороны, Ш2 – с двух сторон), так и в нешлифованном (НШ).

Фанера марки ФСФ отличается повышенной водостойкостью, хорошей износоустойчивостью и механической прочностью. На ее характеристики не влияют даже перепады температуры и влажности. Такими свойствами она обладает благодаря содержанию в ней фенолформальдегидных клеящих смол. Но это является и ее минусом, так как данные смолы довольно токсичны. Поэтому следует воздержаться от использования такой фанеры в жилых помещениях.

Первым этапом при укладке фанеры является ее «раскрой» в соответствии с размерами помещения. При этом необходимо учитывать размер демпферных швов: по 3–4 мм между заготовками и по 1 см около стен.

В противном случае из-за перепадов температуры и влажности может произойти «вспучивание» готового основания. По окончании раскроя следует проверить торцы заготовок. У них не должно быть расслаиваний и других дефектов. Испорченные листы не рекомендуется использовать, лучше всего их заменить.

Затем необходимо приступать к укладке фанеры. Выполнять это нужно в том порядке, в каком листы будут крепиться. Не рекомендуется делать стык четырех углов. Листы фанеры нужно укладывать со сдвигом – по типу кирпичной кладки. Далее необходимо пронумеровать все листы. Взяв за ориентир стыки между листами, следует обозначить места расположения лаг, а затем убрать заготовки. Стыки фанерных листов должны находиться на уровне середины лаг.

Рис. 34. Лаги для выравнивания деревянного пола

Лаги для выравнивания пола должны быть выполнены из фанеры шириной 3–4 см. Располагать их необходимо по специально сделанным отметкам (рис. 34).

Лаги к полу можно крепить помощью специального клея для деревянных изделий или на саморезы. В процессе укладки могут образоваться зазоры между полом и лагами. Их следует заполнить кусками фанеры, подходящими по толщине. Перед укладкой обе ее стороны нужно смазать клеем.

То же самое необходимо сделать, если основание имеет заметные перепады по высоте. Горизонтальное расположение лаг можно определить, используя уровень. От данного процесса зависит то, насколько ровным будет пол. После укладки лаг следует сделать обрешетку, размер которой должен соответствовать размеру фанеры. Пространство между лагами можно заполнить уплотнителем.

После того как лаги будут установлены, можно переходить непосредственно к креплению фанеры к деревянному полу. Перед этим заготовки должны быть обработаны антисептиком.

Крепление нужно осуществлять, используя саморезы с пластиковыми дюбелями. Для того чтобы сохранить фанеру при работе молотком, в местах вкручивания шурупа рекомендуется просверлить отверстие, равное диаметру дюбеля. А затем нужно сделать отверстие большего диаметра, в которое и уйдет шляпка самореза.

Заключительный этап обработки фанеры зависит от выбранного напольного покрытия. Для линолеума фанерное основание необходимо тщательно отшлифовать, а затем покрыть защитным лаком.

Применение самовыравнивающихся смесей

Благодаря использованию самовыравнивающихся смесей можно получить ровное основание толщиной от 5 до 20 мм. Перед их нанесением пол необходимо подготовить. Во-первых, нужно укрепить доски, заделать все имеющиеся трещины и отшлифовать поверхность. Во-вторых, после высыхания шпаклевки пол следует покрыть грунтовкой.

Низ стен нуждается в оклейке изоляционной лентой. На порожек необходимо прикрепить ограждающую планку высотой не ниже уровня будущего пола. Используя уровень, следует выставить высоту наливного пола. С помощью строительного степлера нужно прикрепить армированную сетку.

Приготавливают самовыравнивающуюся смесь, следуя указаниям в инструкции. После тщательного перемешивания массу необходимо оставить на 10–15 минут, а затем снова перемешать. Затем смесь нужно вылить на подготовленную поверхность. Для удаления пузырьков воздуха в процессе заливки необходимо прокатывать поверхность игольчатым валиком. Период полного высыхания состава зависит от толщины слоя и температуры воздуха в помещении.

Выравнивание бетонного основания

Бетонная стяжка также подходит для выравнивания основания под укладку линолеума. Первоначально необходимо подготовить основание. Для этого нужно очистить поверхность от старой облупившейся стяжки, возможных пятен, зашпаклевать трещины и сколы. При необходимости нужно провести полный ремонт бетонной стяжки.

Следующим этапом является установка маяков. При их монтаже нужно следить за тем, чтобы их верхний край совпадал с уровнем будущего пола. Далее на маяки следует установить правило. Приготовив бетонную смесь, можно переходить к заливке пола. Начинать рекомендуется от дальнего входа относительно угла. Высоту заливки нужно контролировать, используя правило.

После окончания заливки готовую стяжку в течение недели ежедневно рекомендуется смачивать водой. Примерно через 3 дня можно убрать маяки, а образовавшиеся пустоты прогрунтовать и залить раствором. Укладку линолеума разрешено проводить только после полного высыхания поверхности.

Укладка линолеума

Основание под линолеум должно быть тщательно очищено и просушено. Прежде чем приступать к настилке, линолеум следует раскатать, чтобы он мог «адаптироваться» к температуре и распрямиться. Лишь после этого следует измерить комнату и нарезать полотна линолеума с запасом 10 см.

Способ настилки линолеума зависит от размера помещения. В больших комнатах (более 20 м^2) оправдано приклеивание покрытия.

Рассмотрим основные способы укладки линолеума.

Бесклеевой способ

Метод укладки линолеума без посадки на клей является самым быстрым, простым, но ненадежным. Его рекомендуется использовать только в небольших помещениях площадью до 12 м^2. В таком случае хорошо выровненное покрытие достаточно просто прижать по периметру плинтусами.

Совет мастера

Чтобы линолеум был мягким и податливым и с ним легче было работать, можно воспользоваться промышленным феном. Направляя струю горячего воздуха в место стыка, края склеивают с помощью специального шнура. Это позволяет провести укладку быстро и качественно.

Благодаря фиксации на двухсторонний скотч возможно продлить срок эксплуатации материала. Клейкую ленту необходимо сначала наклеить по периметру помещения, а затем в виде решетки со стороной около 50 см – по всей поверхности пола. Защитную бумажную пленку со скотча можно убрать только непосредственно перед приклеиванием линолеума. И не сразу по всему периметру, а постепенно, по мере «продвижения» рабочего процесса. Каждый участок поверхности материала нужно прижать и тщательно разгладить.

Для надежности двухсторонний скотч по краям можно наклеить не на поверхность пола, а прямо на линолеум (рис. 35).

Рис. 35. Приклеивание линолеума на липкую ленту

Клеевой способ

Наиболее надежным и долговечным является клеевой способ укладки линолеума. Он идеально подходит для больших помещений. Рассмотрим данный способ подробнее.

Сначала необходимо произвести разметку и разрезать линолеум с запасом около 5 см для каждой из сторон. После того как линолеум отлежится в комнате, лишний материал можно будет отрезать. Далее подготовленное полотно нужно завернуть основой вверх, освободив при этом примерно половину площади основы пола для нанесения клея. Рекомендуется очертить карандашом на основании вдоль завернутого края границу нанесения клея, чтобы не заходить на нее. С помощью зубчатого шпателя следует нанести на основание клей, соблюдая очерченную границу. Выдержав необходимый промежуток времени, который обычно указан в инструкции к клею, необходимо уложить линолеум на «фиксирующий» слой и тщательно разгладить поверхность: сначала вручную, а затем – прокатав валиком. Прокатку покрытия следует осуществлять сначала в поперечном направлении, а далее – в продольном. Аналогично нужно поступить и со второй половиной полотна.

Если помещение большое, то, вероятно, понадобятся два или три листа линолеума. Это будет немного сложнее, но весь принцип укладки остается прежним – сначала необходимо приклеить и прижать одну половину полотна, затем вторую. Единственный нюанс: каждое последующее полотно должно укладываться внахлест на предыдущее (примерно 2 см). Это позволит одновременно обрезать обе кромки и добиться идеально стыкуемых швов.

Прирезку стыков можно проводить только спустя 2–3 дня после укладки линолеума. Для этого понадобятся длинная металлическая линейка и специальный острый нож. Полученные швы следует очистить от выступившего состава и прижать материал в местах стыков доской и грузом до полного высыхания.

Совет мастера

Температура в помещении, перед тем как производить укладку линолеума, должна быть стабильной не менее чем в течение 48 часов. Желательно, чтобы она была выше 18 C. Температура основания при этом не должна опускаться ниже 15 C. Также необходимо следить за уровнем влажности в помещении. Рекомендуемая влажность воздуха составляет 40–60 %.

Советы по уходу за линолеумом

Чтобы увеличить срок службы линолеумного покрытия, необходимо соблюдать следующие правила. Не рекомендуется использовать для влажной уборки активные чистящие вещества. Они могут стать причиной растрескивания и потускнения поверхности материала. Для очистки линолеума лучше всего использовать либо специальные составы, либо просто регулярно по мере загрязнения мыть полы простой влажной тряпкой без добавления каких-либо средств.

Во избежание преждевременного старения покрытия можно использовать мастики и полироли. Защитить покрытие от царапин и прорывов можно, если на ножки мебели надеть специальные защитные «колпачки» из мягкого материала.

Плитка

Самым распространенным плиточным материалом для пола является керамическая плитка, но в последнее время ее начинают вытеснять другие, не менее достойные внимания. Да и сама керамическая плитка бывает разных типов: полированная, неполированная, матовая и рельефная. Кроме того, современные производители предлагают в качестве сопутствующих материалов декоративные элементы – бордюры и вставки. Новинкой среди напольных покрытий является плитка с корундовым напылением, которое выполняет антискользящую функцию. Итак, рассмотрим подробнее виды напольной плитки.

Виды плитки

Мраморная и гранитная плитка

Такой отделочный материал, как плитка из мрамора, известен еще с давних времен. Плитка, изготовленная из травертина, мрамора или оникса, актуальна и в наши дни благодаря своей прочности и привлекательным внешним характеристикам. Кроме того, сегодня выпускаются разновидности каменной плитки, которые полностью отвечают возросшим требованиям потребителя. Популярность плитки из натурального камня легко объяснима: этот строительный материал одновременно практичен и эстетичен. Уникальные свойства, присущие природному камню, позволили этому облицовочному материалу завоевать статус элитного.

В плане прочности, красоты и уникальной фактуры плитка из натурального камня значительно превосходит все искусственные материалы. Поэтому с древних времен и до наших дней она считается превосходным вариантом для тех, кто ценит роскошь и привык к комфортным условиям.

Главным преимуществом плитки из натурального камня является ее долговечность. Мраморная или гранитная плитка устойчивы к перепадам температуры, влажности и механическому воздействию. Несомненным достоинством плитки из натурального камня являются ее декоративность.

Хорошие прочностные характеристики гранита позволяют использовать его во многих сферах. Повредить его очень сложно, а оставить на поверхности царапины возможно только с помощью алмаза или куска другого гранита.

Чтобы сохранить внешний вид такой плитки, достаточно регулярно мыть ее жидким низкощелочным мылом. Уникальны и декоративные характеристики плитки из камня. Она известна прежде всего своей «естественностью». Помимо оригинального рисунка, каменная плитка отличается широкой палитрой естественных и мягких оттенков. Богатство тонов и рисунков позволяют плитке из натурального камня стать гармоничной и неотъемлемой частью любого интерьера, будь то античный стиль или хай-тек. Главное – правильно подобрать цвета, фактуру и размер каменной плитки.

Способы обработки плитки из камня

Внешний вид плитки из натурального камня и состояние ее поверхности напрямую зависят от способа ее обработки. Ta^ придать каменной плитке благородный глубокий блеск поможет полировка.

В результате цвет фона материала немного потемнеет, а рисунок станет более выраженным и четким. Если такая плитка укладывается на пол, то следует учитывать, что при намокании она станет скользкой. Для шлифованной каменной плитки характерна шероховатая поверхность. Данный материал является прекрасным вариантом для пола в прихожей или в ванной комнате. При этом он практически не скользит. Лощеная плитка гладкая, но не блестит. Она отличается матовой поверхностью, которая кажется немного бархатистой. Данный вид обработки применяется для камня светлых сортов, обладающих мягким рисунком. После нее у светлого и однотонного мрамора проявляется рисунок.

Наиболее изысканным вариантом обработки поверхности камня считается искусственное состаривание. Этот способ используется преимущественно для изделий из мрамора, который в результате приобретает благородный и изысканный вид.

Отделка из гранита

Самая прочная каменная плитка производится из гранита. Она не боится мороза, жары, влаги, агрессивных химических сред и механического воздействия. Гранитная плитка сохраняет свой первоначальный внешний вид в течение длительного промежутка времени. Отличительной чертой плитки из гранита является то, что при воздействии жира, воды или кислоты на ней не остается пятен. Это позволяет использовать ее на кухне. За такой плиткой намного проще ухаживать, чем за отделкой из другого вида камня. Гранитная плитка отличается и декоративными свойствами (рис. 36). В зависимости от стилистики интерьера и личных вкусов можно подобрать материал с контрастными крупными вкраплениями или же однотонный камень с мелкими зернами такого же оттенка, как и общий фон.

Рис. 36. Двухцветный пол из гранитных плиток (а – прямая настилка; б – диагональная настилка): 1 – задeлка; 2 – фриз; 3 – фон пола

Отделка из мрамора

Плитка, изготовленная из мрамора, менее стойкая к химическому и механическому воздействию, чем гранитная. Однако такой материал обладает множеством полезных и уникальных качеств.

Плитка из мрамора устойчива к перепадам температур, что дает возможность применять ее для облицовки пола в ванных комнатах. Мраморная плитка обладает особым свойством – бактерицидностью. Особую ценность данная характеристика приобретает при отделке помещений с высокой влажностью.

Бактерии на мраморной поверхности не способны существовать и размножаться даже в благоприятной для себя среде – например, в теплой ванной комнате, насыщенной паром. Такая отделка обеспечивает высокий уровень гигиеничности ванных комнат при минимальных усилиях.

Совет мастера

Мраморная плитка требует особого ухода на кухне. Это связано с тем, что поверхность данного камня хорошо впитывает жир. В результате оставленные жиром пятна достаточно сложно удалить. Поэтому мраморную плитку нечасто используют для создания кухонного интерьера.

Мраморная плитка, в отличие от гранитной, не обладает зернистостью. Ее рисунок образуется с помощью большого количества мелких прожилок, которые бывают как яркими и контрастными, так и едва заметными.

Отделка из оникса

Плитка из оникса занимает промежуточное положение между гранитной и мраморной по своим прочностным характеристикам. Она широко применяется как в ванных комнатах, так и на кухне, но в основном ее используют для небольших участков отделки пола. Оникс отличается неповторимыми декоративными свойствами. Изящные контрастные линии волнообразной формы производят неизгладимое впечатление. Такая отделка пола прекрасно впишется в любой интерьер.

Отделка из травертина

Хотя плитка из травертина уступает по прочности таким отделочным породам, как гранит, мрамор и оникс, по сравнению со многими искусственными материалами она более долговечна и прочна. С течением времени состарившаяся поверхность этого материала становится все более красивой. Отделка из травертина подходит для пола в ванных комнатах, поскольку она не боится высокой температуры и влаги. Травертин отличается пористой поверхностью, что придает ему бархатистый вид. В его цветовой гамме преобладают теплые оттенки. Различным сортам травертина присущи разные цвета – от кремового до темно-орехового. Данное свойство позволяет использовать этот материал в сочетании с отделкой из дерева.

Рельефная плитка

Рельефная керамическая плитка стала чрезвычайно популярной в последние годы. Это объясняется наличием у нее многих положительных черт, таких как необычный внешний вид и практичность. Кроме того, современную рельефную плитку можно использовать практически в любых помещениях. Комната, пол в которой облицован с помощью этого материала, приобретает особое неповторимое очарование. Внешняя сторона такой плитки обычно украшается рельефными картинками и узорами, мотивы которых могут быть как современными, так и напоминать о временах античности. Чаще всего рельефное покрытие используется в сочетании с каким-нибудь другим материалом. Нередко можно увидеть ультрасовременную рельефную плитку, которая имитирует древесину, камень или кожу.

Совет мастера

Если дизайн домашнего интерьера выполнен с соблюдением современных тенденций, то для напольного покрытия подойдет керамическая рельефная плитка с реалистичным 3D-эффектом.

Иногда потребители отказывают себе в удовольствии облицевать пол в ванной комнате или коридоре керамической плиткой, так как ее основной недостаток – скользкая поверхность. Это может быть небезопасно, особенно если дома есть дети. Проблему решает рельефная плитка: ее поверхность препятствует скольжению.

Новинкой в производстве напольных покрытий стала специальная плитка для людей с ослабленным зрением. Такое покрытие является особым носителем информации о направлении движения между комнатами, а также может предупреждать о возможной опасности. С помощью плитки ярких расцветок можно акцентировать внимание на какой-либо определенной детали интерьера или части помещения.

Сегодняшнее рельефное покрытие может быть обычным, матовым, глянцевым или керамогранитным. Ассортимент плитки у каждого производителя огромен, поэтому стоит выбирать конкретный вид в соответствии с условиями того помещения, в котором покрытие будет эксплуатироваться. Например, в ванной комнате, коридоре или прихожей влажность и степень истирания будут отличаться.

Истираемость поверхности плитки также имеет немаловажное значение. Там, где необходимо покрытие с высокой стойкостью к истиранию, следует выбирать материал из второй группы по PEI. Для ванной комнаты и спальни подойдет плитка из первой группы: она создана для полов, которые не подвергаются нагрузкам. Необходимо помнить, что плитка из третьей и пятой групп не предназначена для использования в домашних условиях.

Мозаика

Самым распространенным видом данного покрытия является стеклянная мозаика. Она относительно недорогая, имеет приятный внешний вид и изготовлена из высокопрочного стекла. Смальтовая мозаика отличается от стеклянной тем, что для ее производства применяются другие компоненты. Она более стойкая, поэтому используется в местах с большими нагрузками. Керамическая мозаика обладает такими же свойствами, как и обычная керамическая плитка. Отличие заключается только в размере и внешнем виде. Необычным и интересным материалом является каменная мозаика, изготовленная из разных пород камня. Но ее очень редко используют для отделки пола внутри помещений.

Применение мозаичной плитки очень разнообразно. На полу ее используют в основном для зонирования помещения или его декорирования (рис. 37). Кроме того, мозаику можно применять в качестве декоративных бордюров.

Рис. 37. Разметка пола перед укладкой мозаики

Плитка с твердой древесиной

Обычная плитка для полов обладает высокой теплопроводностью, поэтому она на ощупь холодная, что особенно неприятно, если полы в доме без подогрева. Но в то же время у современной плитки есть масса положительных качеств, которые делают ее практичной.

Новые разработки в данной области позволили решить проблему холодной кафельной плитки. Сегодня на рынке отделочных материалов появился современный аналог – плитка с твердой древесиной. За счет того что такое покрытие состоит в основном из древесины, оно прекрасно хранит и отдает тепло, обладая при этом всеми преимуществами обычной плитки.

Плитка из дерева состоит из монтажной сетки, где расположена полиуретановая подложка, на которую, в свою очередь, установлена пиксельная сетка из натурального дерева (рис. 38). Плитка пропитывается специальным составом, который позволяет укладывать ее даже в помещениях с повышенной влажностью – на кухне и ванной комнате.

Для производства плитки используется новейший метод термообработки дерева, который является на сегодняшний день самым эффективным способом создания устойчивого к разного рода воздействиям материала.

Плитка из древесины обладает еще одним немаловажным качеством: она относится к экологически чистым материалам, так как при ее создании не используются химические вещества.

Рис. 38. Плитка из дерева

Кроме того, нет необходимости обрабатывать такое покрытие специальными защитными средствами для дерева, потому что после термической обработки грибок в нем не заведется.

Служит данный материал в 25 раз дольше, чем любое другое деревянное покрытие. Плитка из дерева обладает, помимо всего прочего, повышенными теплоизолирующим, влагоотталкивающим и противопожарным свойствами.

Технология производства плитки из древесины следующая: дерево нагревается до 220–230 °C, вследствие чего происходят изменения на молекулярном уровне (разлагаются полисахариды). При этом необходимы лишь два компонента – вода и, конечно, высокая температура.

Таким образом, можно выделить несколько положительных характеристик плитки из твердой древесины: долговечность, влагоотталкивающие

свойства, стабильность размеров (плитка не меняет своей геометрии в процессе эксплуатации), экологическая чистота, устойчивость к биологическим поражениям, отсутствие питательной среды для микроорганизмов.

Плитка с твердой древесиной способна украсить собой любое помещение. Насыщенный цвет натурального дерева и ярко выраженная текстура покрытия привнесут тепло и уют в кухню, ванную комнату и другие помещения нового дома.

Инструменты и материалы, необходимые для укладки плитки

Инструменты

Прежде чем приступить к плиточным работам, следует приобрести необходимые инструменты. Список нужных средств формируется в зависимости от типа работ, выбора облицовочного материала, состояния поверхности, с которой необходимо работать, а также зависит от других нюансов. В арсенал оснастки и инструментов для проведения плиточных работ входят:

– рейка длиной 2 м (используется для определения неровностей поверхности);

– топорик (применяется для выравнивания поверхности и нанесения насечки);

– рулетка (понадобится для проведения измерений);

– угольник (необходим для проверки прямых углов);

– молоток небольшого веса (для забивания гвоздей, подтески и отколки плитки и ее осадки);

– уровень (применяется для нанесения отметок);

– шнуры и отвесы (используются для установки вертикальных маяков и их проверки);

– емкость для замеса раствора (небольших размеров, поскольку раствор замешивается постепенно, по ходу работ);

– малярная кисть (применяется для увлажнения обратной стороны плитки и поверхности, по форме кисть может быть плоской или круглой, тогда как щетина обязательно должна быть жесткой);

– стеклорез (позволяет разрезать плитку);

– ножовка (подойдет для распила, должна быть острой и с мелкими зубьями);

– кусачки и щипцы (пригодятся, чтобы отломить от плитки кусочек);

– точильный брусок (для обработки острых краев);

– мастерок или лопатка (необходимы для нанесения раствора и его выравнивания);

– штырьки (для контроля размеров швов);

– резиновый шпатель (применяется для заделки стыков между плитками, он должен быть упругим и эластичным);

– валиковый каток с эластичной и жесткой резиновой насадкой (для прижимания плиток из ПВХ);

– ветошь или тряпка (понадобится для вытирания кафеля);

– шлифовальная шкурка (с мелкими и крупными зернами, для черновой и окончательной шлифовки).

Материалы

Клеевые составы

При проведении плиточных работ используются современные клеевые составы нескольких разновидностей.

Универсальный клей для плиток на основе цемента со специальными добавками: с его помощью производится облицовка внутренних поверхностей оснований пола керамической плиткой, впитывающей воду. Эластичный плиточный клей на основе цемента со специальными добавками отличается высокой прочностью.

Данный состав подходит для работы с керамогранитом и керамической плиткой. Высокопрочный быстротвердеющий плиточный клей на основе цемента со специальными добавками особенно эффективен в случае проведения срочного ремонта, когда требуется быстрая готовность поверхности, например для коридоров, санузлов и т. д. Используется для керамогранита и любой керамической плитки. Белый высокопрочный плиточный клей на основе цемента со специальными добавками прекрасно подходит для работы с плитами из мрамора, полупрозрачной плиткой или мозаикой на основании пола.

Есть некоторые правила для использования клеевых составов. Сначала определяется впитываемость плитки путем нанесения на ее тыльную поверхность нескольких капель воды. Плитка считается впитывающей, если вода впиталась, и невпитывающей, если жидкость осталась на поверхности этого отделочного материала. Не рекомендуется смачивать ее водой непосредственно перед укладкой. Когда на поверхности нанесенного клея образуется тонкая подсохшая пленка (при касании он не остается на пальцах), то его необходимо убрать и нанести новый слой.

В процессе укладки на больших площадях во время наружных работ необходимо помнить о деформационных швах. После работы все инструменты и оборудование следует промыть водой.

Заполнитель швов

Кроме клеевых составов, для плиточных работ понадобится заполнитель швов. Он используется для заделки стыков между керамическими плитками шириной до 6 мм при облицовке пола. На 1 м^2 расход материала составляет от 0,6 до 1,2 кг в зависимости от размеров плитки и ширины швов. Пользоваться заполнителем швов необходимо следующим образом. Первые две недели поверхности, заделанные с помощью заполнителя швов, чистятся только водой. Попадание струи воды, например при включении душа, допускается как минимум через неделю. Чистка облицовочного покрытия разрешается только спустя две недели.

Особой тщательности требует обработка затиркой, поскольку остаточная влага в основании, неравномерное содержание влаги в растворе или клее могут привести к образованию пятен и изменению цвета. Для шероховатых, пористых и матовых покрытий производится пробная заделка швов, которая позволяет избежать изменения пигментации на поверхности. После работы инструменты и оборудование следует промыть водой.

Грунтовка

Грунтовка глубокого проникновения за счет хорошей проникающей способности применяется для начальной обработки гигроскопических оснований, к которым относятся гипсовая штукатурка, наливные полы, гипсокартонные листы и другие покрытия, хорошо впитывающие влагу. В результате улучшается адгезия при укладке керамической плитки и укрепляется поверхность. Грунтовка других разновидностей используется для обработки оснований, не впитывающих влагу, например бетона.

Битумная гидроизоляция

В сферу применения битумной гидроизоляции пола входят:

– гипсовые основания (пазогребневые плиты, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы и т. д.);

– изоляция мест, которые подвержены попаданию воды (например, в ванной – до укладки облицовочной плитки).

К несомненным преимуществам битумной гидроизоляции относятся ее ценные характеристики: она не опасна для здоровья, имеет слабый запах, не содержит растворителей. Также она устойчива к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям и перепадам температуры от -20 °C до +80 °C.

Укладка плитки

Подготовительные работы

Любые работы начинаются с тщательной подготовки поверхности. В случае с плиткой поверхность должна быть выровнена с помощью штукатурных смесей или плиточного клея.

Пол следует очистить от пыли и грязи и вымыть, с бетона нужно удалить отслоения. Если есть остатки неводостойкой краски, то их необходимо убрать. Если же краска водостойкая, то ее достаточно просто зачистить.

Для полов существуют специальные ровнители. После очищения на подготовленную поверхность наносится грунтовка. Если поверхность гладкая и ровная, то грунтовку перед применением нужно разбавить водой в отношении 1: 2.

Совет мастера

Если необходимо обработать места, где возможно прямое попадание влаги, на основание из гипсокартонных листов рекомендуется нанести гидроизоляцию.

Облицовка пола плиткой

Перед началом работ следует найти середину помещения. Для этого необходимо определить параметры комнаты. По отметке будет удобно выравнивать керамические плитки (рис. 39).

Рис. 39. Варианты раскладки плитки

Также следует рассчитать количество плиток, которые уместятся в один ряд.

Сначала необходимо без клея разложить все элементы на поверхности, чтобы определить, в каком месте лучше поместить прирезанную плитку. Такая «примерка» поможет и в случае выкладывания сложного орнамента.

Произведя все необходимые замеры, на пол с помощью кельмы или шпателя можно равномерно наносить клей.

Для получения клеевой смеси однородной массы без комочков выбранный порошкообразный материал необходимо засыпать в емкость с водой и перемешать, используя строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Не следует сразу готовить большое количество клея, так как из-за контакта с воздухом раствор затвердеет и потеряет эластичность. Перемешивание рекомендуется производить в два приема, между которыми следует сделать десятиминутный перерыв для постепенного вступления всех молекул смеси в связь с водой.

Необходимо наносить умеренное количество клея. Клеевой состав прочесывается зубчатым шпателем. Шпатель-гребенку следует выбирать, исходя из размеров кафеля. Для крупной напольной плитки нужны крупные гребни клея (рис. 40).

Рис. 40. Крупные гребни клея для укладки габаритной плитки

Ширину задает гребенка, а высоту можно регулировать с помощью разных углов наклона шпателя. Стандартный угол составляет 45°, но чем больше угол, тем глубже получится рельеф.

Клей рекомендуется наносить на небольшой участок пола (не больше 0,8 м х 0,8 м) ровной стороной шпателя, а затем зубчатой стороной нужно переходить к формированию гребенчатого рельефа. Гребни способствуют равномерному распределению связующего материала по тыльной поверхности кафеля и улучшают сцепление.

Первая плитка кладется около стены или по оси помещения. По первой плитке выравнивается первый ряд. Плитки необходимо вдавить в клей и постучать по ним резиновым молотком (рис. 41).

Рис. 41. Постукивание резиновым молотком по поверхности уложенной плитки

Для того чтобы ряды получались ровными, сначала выкладывается первый ряд плиток слева направо. По этим плиткам закрепляется направляющий шнур, по которому выкладывается следующий ряд. После фиксации каждой плитки следует проверять соблюдение горизонтального уровня, прикладывая к двум или более элементам облицованной поверхности простой брус или ватерпас (рис. 42).

Рис. 42. Проверка соблюдения горизонтального уровня

Подрезанные плиточные элементы рекомендуется располагать в зонах установки сантехники, выхода труб, установки мебели, т. е. в тех местах, где это необходимо или где это будет незаметно. Подрезку толстого напольного кафеля следует производить болгаркой с алмазным диском, так как после плиткореза может остаться неровный некрасивый край (рис. 43).

Рис. 43. Резка плитки

В местах пересечения плиточного покрытия с трубопроводом для аккуратной подрезки необходимо сделать шаблон из картона в натуральную величину. Отверстие в кафеле должно быть овальным. Для заполнения участка между стеной и трубой требуется дополнительный подрезанный кусок кафеля.

Совет мастера

Учитывая необходимую прирезку и вероятность случайной порчи нескольких плиток, к рассчитанному по площади помещения количеству кафеля нужно прибавить 15 %.

Обработка швов

Во все соединительные швы нужно поставить пластиковые крестовины. С их помощью можно сформировать ровные и красивые технологические зазоры между плитками. Таким образом, кафелю будет достаточно пространства на случай тепловых подвижек. По контуру комнаты также необходимо оставить зазор в 1 см. Для этого нужно установить небольшие деревянные клинья. Крестики из пластика следует убрать, когда клеевой материал начнет затвердевать.

Швы на полу нуждаются в заполнении. Для этого затирку необходимо нанести на швы с помощью резинового шпателя. Остатки материала следует снять с помощью влажной тряпки. Через неделю можно будет убрать установленные по контуру клинья, заполнить отверстие вспененным полистиролом и положить плинтус.

Особенности облицовки пола мозаикой

Во-первых, для данного вида плитки используется специальный клей. Конечно, в прочности склеивания никаких отличий от обычного плиточного клея не существует. Клей для мозаики белого цвета, а стеклянная или смальтовая мозаика прозрачна или, по крайней мере, частично прозрачная. Поэтому обычный плиточный клей не подойдет, а мозаичный создаст белый фон, который идеально сочетается с данным видом напольного покрытия. Даже если мозаика непрозрачная, при ее наклеивании часть клея может выйти за пределы швов. А так как их множество и они достаточно мелкие, то затирать их будет довольно сложно. Клей темного цвета все равно виден сквозь затирочную смесь. Поэтому необходимо использовать плиточный клей с обозначением «для мозаики».

Сама технология укладки мозаики практически не отличается от укладки обычной керамической плитки. Мозаика выпускается в пластинах, поверх которых на наружной поверхности находится клейкая пленка. После приклеивания плитки и полного высыхания клея ее необходимо удалить.

Иногда для мозаики используется плотная бумага с множеством просечек. Она, как правило, наклеена с тыльной стороны мозаичных пластин. В этом варианте можно наклеивать пластины, не отрывая данной бумаги. Также вместо бумаги производителями может использоваться тонкая пластиковая сеточка, расположенная на внутренней стороне пластины.

Укладка мозаичной плитки производится аналогично тому, как укладывается обычный кафель. На заранее подготовленную поверхность следует нанести клей, выровнять его зубчатым шпателем и приклеить пластину мозаики. Необходимо обратить внимание на то, что пластина мозаики может быть, например, размером 30 х 30 см, однако это не одна плитка, а целый их набор, состоящий из множества мелких. Несмотря на то что приклеить их несложно, нужно постоянно следить за тем, чтобы плитки находились в одной плоскости. Для этого необходимо каждую пластину прокатывать после наклейки резиновым валиком. Швы между ними должны быть не больше, чем швы между отдельными элементами в пластине.

Если к углу стены не умещается целая мозаичная пластина, то можно отрезать ее часть с помощью обычного ножа, прорезав склеивающий материал. Но в том случае, если осталась в углу щель в 1 см, необходимо будет подрезать каждую плитку отдельно. После полного высыхания можно затирать швы.

Если мозаика вставляется в качестве декора между рядами обычной керамической плитки, то следует учитывать, что толщина последней больше, чем толщина выбранного мозаичного декора. Поэтому первоначально нужно выложить всю плитку, оставив место для вклеивания мозаики. Когда плитка высохнет, необходимо заполнить образованное место клеем для мозаики и вклеить туда декор. После прокатывания валиком по плитке мозаика встанет в уровень с ней. Если же не придерживаться данной технологии, а просто наклеить мозаичную плитку между обычными, то может получиться некрасивый перепад.

Также следует обратить внимание на то, что выравнивать мозаику по горизонтали нужно не ватерпасом или брусом, а листом фанеры.

Работы по облицовке в нестандартных условиях

Приклеивание плитки в помещениях с повышенной влажностью воздуха

Необходимо тщательно подготовить основание. Оно должно быть обезжиренным, чистым и твердым. Для этого рекомендуется использовать гидроизоляцию: ее следует нанести одним слоем. Затем в углах и в местах соединения гипсоволокнистых и гипсокартонных листов нужно уложить уплотнительную ленту.

Далее следует нанести еще пару слоев гидроизоляции. Интервал между нанесением слоев должен составлять 3 часа. К облицовочным работам приступают не ранее чем через 12 часов.

Приклеивание плитки на плитку

Иногда приходится приклеивать новую плитку на старую. Для этих работ необходимо использовать особо прочный клеевой состав. Основание следует очистить от грязи и пыли. Клеевой состав наносится поверх, выравнивается и прочесывается. Затем уже можно приступать к укладке плитки.

Приклеивание плитки на лестнице

После того как будет нанесен слой клея, первыми должны быть уложены кромочные плитки для ступеней. Затем можно использовать остальные. Далее необходимо тщательно заполнить угловые, компенсационные и соединительные швы с помощью герметиков.

ПВХ-полы

Полы из ПВХ производятся из пластической массы, в состав которой входят пластификаторы, связующие элементы (поливинилхлорид), наполнители (карбонат кальция, каолин, тальк), красители и разбавители.

ПВХ-покрытия сегодня представлены на рынке в широком ассортименте. Они отличаются высокой прочностью, износостойкостью, малой теплопроводностью, устойчивостью к гниению, гигиеничностью и разнообразием рисунков.

ПВХ-покрытие неустойчиво к воздействию высоких температур, ацетона и сильных растворителей, поэтому не рекомендуется монтировать его рядом с отопительными системами.

Безосновное покрытие представляет собой тонкое полотно толщиной 1,5–3 мм. Укладка такого материала требует тщательной подготовки пола, поскольку из-за неровностей отделка начинает протираться и рваться.

Также ПВХ-покрытия производятся на основе из тканей, нетканевых и вспененных материалов.

Вспененный ПВХ не подвержен усадке, устойчив к воздействию влаги и является хорошим звуко-и теплоизолятором.

Существует несколько разновидностей плиточных модулей из ПВХ, в том числе квадратные и прямоугольные. Как и рулонные покрытия, они бывают гетерогенными и гомогенными. Иными словами, данный материал может представлять собой линолеум, нарезанный в виде плит. Цветовая палитра и размерный ряд ПВХ-плит отличаются широким разнообразием (рис. 44).

Рис. 44. ПВХ-плитка с рисунком

Виды ПВХ-покрытий

В зависимости от сферы применения ПВХ-покрытия бывают:

– бытовые (используются в жилых помещениях с малыми эксплуатационными нагрузками);

– полукоммерческие (для помещений со средней проходимостью: прихожих, детских комнат, гостиниц, кафе, небольших офисов);

– коммерческие (предназначены для общественных помещений, выдерживают высокую нагрузку вокзалов, магазинов, офисов и т. д.);

– специальные (используются в помещениях с особыми требованиями электробезопасности, звукоизоляции, огнестойкости и т. д.).

Напольные ПВХ-покрытия представлены в основном в виде плитки. За счет одинаковой толщины плитку используют для создания различного рода комбинаций, которые сложно получить с помощью натуральных материалов, например камня или дерева. Кроме того, она легко поддается резке, поэтому, применив фантазию и мастерство, с ее помощью можно выкладывать различные узоры и рисунки. Широкий выбор и большое разнообразие фактур позволяют с помощью данного материала воплотить самую яркую дизайнерскую идею в жизнь. А конечный результат превзойдет все ожидания.

Состав ПВХ-плитки

ПВХ-плитка представляет собой многослойное покрытие, в основе которого лежит поливинилхлорид (рис. 45). Этот синтетический полимер отличается высокой прочностью, что обеспечивает универсальность его применения. На полученную основу из ПВХ наносится рисунок, поверх которого накладываются защитные слои. Многослойность обеспечивает длительный срок службы отделки.

Рис. 45. Состав ПВХ-плитки: 1 – защитный слой;2 – рисунок; 3 – вспененный слой из ПВХ; 4 – стекловолокно; 5 – подложка

В некоторых типах покрытия в качестве основы выступает плита из измельченного кварца, который повышает эксплуатационные свойства материала. Современная плитка из ПВХ поступает в продажу в виде планок прямоугольной формы длиной до 1 м и шириной около 15 см.

Также она может быть в виде квадратных пластин, размер которых не превышает 0,5 м. Износостойкость плитки зависит от толщины защитного слоя, который может составлять от 0,1 до 0,7 мм. Для отделки жилых помещений достаточно толщины до 0,2 мм; для коммерческих же помещений выбирают покрытие с толщиной защитного слоя до 0,5 мм. Плитка с толщиной слоя 0,7 мм выдерживает нагрузки, которые приходятся на залы аэропорта.

Компоненты материала определяют и другие его качества: пластичность, гибкость, устойчивость к внешним повреждениям, растяжению, деформации и воздействию влаги. ПВХ-плитка не подвержена усадке и растяжению, что позволяет использовать ее в помещениях с высокой влажностью и на подогреваемых полах, температура которых может достигать 27 °C. Очень низкие температуры (к примеру, на балконе зимой) могут привести к образованию зазора до 1 мм. Однако плитка принимает исходный вид при повышении температуры.

Совет мастера

В последнее время появилась новая разновидность ПВХ-плитки – с click-системой, которая позволяет производить укладку без использования клея. Она еще более проста в монтаже, поэтому ее легко можно укладывать, даже не имея никакого опыта работы с подобным материалом.

Укладка ПВХ-плитки

Монтаж плитки к основанию пола осуществляется с помощью клея. Поверхность пола при этом должна быть без видимых повреждений и дефектов (например, трещин или выбоин). Перед укладкой ее необходимо обеспылить и просушить.

Монтаж можно производить только в том случае, если пол не прогибается и не деформируется под возникающим давлением (например, при постановке тяжелых предметов или ходьбе по нему). В противном случае первоначально следует залить качественную стяжку или заменить основание. Также необходимо обратить внимание на места, где могут выступать гвозди. Их следует удалить, а стыки досок – выровнять специальным средством. При шпаклевании трещин и выбоин на бетонном полу нужно следить за уровнем влажности пола. Он не должен превышать 2,5 %.

Если на полу имеется старый ковролин, линолеум, паркетное или ламинатное покрытие, то его необходимо снять и удалить все остатки клея на поверхности. В качестве основания все-таки рекомендуется использовать бетонную стяжку либо фанеру. Не стоит забывать о нанесении грунтовки.

Укладку ПВХ-плитки необходимо начинать с середины помещения. Для осуществления ровной кладки, после того как будет готов первый ряд, нужно провести линию параллельно стене, а также по диагонали.

Клей рекомендуется наносить с помощью зубчатого шпателя с мелким шагом (толщиной около 1 мм), равномерно распределяя его. Ряды следует выкладывать по направлению от себя, как бы двигаясь по уже уложенной плитке. Дополнительная обработка стыков не требуется.

При выборе клея необходимо учесть рекомендации производителя плитки. Клей наносится на площадь пола. Завершить работы вы сможете уже спустя час, поскольку клей быстро высыхает. Выложив одну плитку, ее необходимо прижать с помощью тяжелого валика и подождать пару минут. Затем можно переходить к следующей. Между стеной и покрытием нужно оставлять небольшой зазор (примерно 1–2 мм).

Прежде чем уложить на клей следующую плитку, ее нужно вплотную подогнать к предыдущей. Чтобы покрытие получалось ровным, необходимо ориентироваться на проведенные стартовые линии (рис. 46).

Когда основное пространство будет заполнено, следует переходить к укладке плитки по краям. Для этого необходимо нарезать ее на части требуемой величины. После укладки рекомендуется нанести 2–3 слоя полирующего средства. Пол можно вымыть с помощью моющих средств.

Рис. 46. Укладка ПВХ-плитки

Совет мастера

Запрещается сразу после укладки ПВХ-плитки накрывать ее полиэтиленовой пленкой, в противном случае может возникнуть парниковый эффект и клей не возьмется. В таком случае плитка не приклеится.

Особенности укладки ПВХ-плитки на фанеру

Для укладки ПВХ-плитки на фанерный пол необходимы шлифовочный инструмент, саморезы (по дереву), клей, гидроизоляционный материал и раствор для затирки.

Желательно, чтобы толщина фанеры была не менее 3 см. Фанерное основание должно быть ровным, гладким, без явных дефектов, так как от этого зависит качество укладки ПВХ-плитки и, собственно, сцепление клея.

Фанеру рекомендуется прочно закрепить на основании с помощью саморезов и тщательно очистить до того, как приступать непосредственно к облицовочным работам. Между основанием пола и фанерой можно проложить слой специального гидроизоляционного материала.

Кроме того, необходима шлифовка фанерного основания, которая отлично подготовит поверхность и исключит возможность образования неровностей. Благодаря этому сцепление клея будет гораздо лучше.

Далее укладка производится обычным способом, с соблюдением всех правил. При монтаже ПВХ-плитки, так же как и любой другой, необходимо фиксировать интервал с помощью крестиков, они помогут обеспечить ровные швы, которые впоследствии необходимо будет заполнить с помощью затирки.

Следует также постоянно помнить о необходимости соблюдения уровня.

Пробка

В последнее время наиболее популярными стали экологически чистые напольные покрытия, такие как пробка. В ее состав входит кора пробкового дуба, выделяющая особое вещество при нагревании до высоких температур, которое и выступает в качестве связующего компонента.

Пробковое покрытие для пола имеет ряд преимуществ. Оно экологичное, долговечное, устойчиво к химическому и механическому воздействиям. Пробка обладает хорошей звуко– и теплоизоляцией, бактерицидным, антистатическим и амортизирующим свойствами (на покрытии не будет оставаться вмятин от мебели).

Данное покрытие идеально подходит для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми, так как пробка противодействует скольжению. К тому же данный материал отличается разнообразием цветов и фактуры.

Совет мастера

Пробковое покрытие не рекомендуется использовать в ванной, так как в результате колебаний температуры и влажности в нем могут образоваться микротрещины, по которым будет проходить влага. В результате может начаться отслоение.

Состав пробкового покрытия

Пробковое покрытие состоит из нескольких слоев. В зависимости от структуры материала различают «плавающую» или клеящуюся пробку. В «плавающем» материале присутствует дополнительный слой из древесноволокнистой плиты. Плотность данного слоя может быть высокой или средней. Он выполняет функцию несущей основы, благодаря чему покрытие отличается высокой прочностью и приобретает устойчивость к механическим повреждениям. Для изготовления верхнего слоя материала используется как пробка, так и древесина ценных пород.

Виды пробкового покрытия

Цельный пробковый шпон

Самым дорогим материалом является цельный пробковый шпон (пробковая доска), покрытый износостойким лаком. По сути, это срез коры пробкового дуба. Как правило, в продаже его можно найти в виде больших (до 6 м^2) пластов толщиной примерно 5 мм или в рулонах, а также в виде плитки. С изнаночной стороны материал бывает покрыт виниловой пленкой, которая обеспечивает легкий монтаж на бетонный пол.

Панели МДФ с пробкой

Панели МДФ с пробкой относятся к среднему ценовому диапазону материалов. В быту их также часто именуют пробковой доской, хотя в действительности такие панели представляют собой пробковый многослойный ламинат. Его основа состоит из МДФ, затем расположен слой обработанной сухим горячим прессованием пробковой крошки, далее – пробковый шпон толщиной примерно 3 мм, а сверху материал покрыт специальным защитным лаком и/или виниловой пленкой. По своим свойствам такое покрытие практически равноценно цельному шпону, но для него не так важно качество подстилающей поверхности.

Пробковый ламинат

Пробковый ламинат напоминает обычный, он имеет те же размеры и толщину.

Прессованная пробковая крошка

Из прессованной пробковой крошки производится недорогая пробковая плитка, которая отличается мелкозернистой текстурой, внешне напоминающей материал винной пробки. Но данное напольное покрытие практически не уступает по качеству аналогичному из цельного шпона, поэтому является оптимальным вариантом для бюджетного пробкового пола. Наиболее распространенные размеры пробковых плиток – 30 х 30, 60 х 60 и 60 х 90 см.

Монтаж пробкового пола

Любое пробковое покрытие необходимо укладывать на ровную, гладкую, чистую и сухую поверхность. Не рекомендуется производить монтаж только на выровненную бетонную стяжку, так как она имеет шероховатости. Поэтому желательно застелить пол мармолеумом, механические характеристики которого совпадают со свойствами пробки. Если на поверхности ранее уже был уложен линолеум, ламинат или фанера, то лучше их и не демонтировать, а укладывать пробку поверх них.

Монтаж клеящегося и плавающего пробкового покрытий происходит по-разному.

Монтаж плавающего пола

Плавающее покрытие может крепиться путем клеевой или бесклеевой системы стыковки. При клеевом способе монтажа создается конструкция по типу «паз-шип», а укладка бесклеевого покрытия производится с помощью замковой системы пазов и гребней. Такой пол является универсальным, так как может быть впоследствии разобран и перенесен в другое помещение.

Совет мастера

Укладку пробкового пола рекомендуется проводить при влажности воздуха в помещении не более 60 %. При влажности в 75%с монтаж пробки недопустим.

Базовый пол необходимо застелить пластиковой пленкой с перехлестом в 20–30 см и с захлестом на стены в 10–15 см. Стыки кусков пленки нужно склеить с помощью скотча. Дощечки неполного по ширине ряда следует обрезать в размер со стороны гребня шпунта. Паз при этом должен оставаться нетронутым.

При укладке со сдвигом шва наполовину часть крайних досок необходимо распилить по длине на две равные части.

Монтаж дощечек пробкового ламината рекомендуется начинать от дальнего угла поперечными рядами со сдвигом швов на треть или половину длины доски. Как и при укладке обычного ламината, гребень последующей доски следует вставлять в паз предыдущей, держа ее под углом, слегка нажимая и затем опуская (рис. 47).

Далее следует аккуратно подтянуть материал до места с помощью правила и резиновой киянки. Отступ от стен должен быть не менее 20 мм. Крайняя перед стеной доска подтягивается распорными клиньями, а излишки пленки обрезаются.

Рис. 47. Укладка пробкового пола

После того как покрытие будет уложено, к стене следует с помощью монтажного клея прикрепить пробковый плинтус. Устанавливать его нужно не вплотную к полу, а оставив 1–2 мм. Для этого рекомендуется использовать спички или зубочистки.

Монтаж клеевого пола

Укладку клеевого пробкового пола необходимо начинать от центра комнаты и двигаться по спирали. С помощью шпателя следует ровным слоем нанести клей на основу пола, уложить пробковую плитку, подтянуть руками или с помощью правила и прикатать валиком. Затем нужно взять уровень и два раза по диагоналям проверить горизонтальность расположения плитки. Если какая-то плитка слегка отстает, то необходимо аккуратно постучать резиновой киянкой. Лишний клей, выступивший наружу, легко удалить с помощью лоскута ткани, смоченного сольвентом. По периметру необходимо сделать отступ – как и для «плавающего» пола. По окончании всех работ рекомендуется выждать в течение 1 суток, а затем закрепить плинтус.

Ковролин

Несмотря на то что ковролин, или ковровое покрытие, появился сравнительно недавно, он уже успел завоевать популярность. Благодаря тому, что данный материал мягкий и приятный на ощупь по нему можно ходить босиком. К тому же ковролин обладает рядом преимуществ. Он обеспечивает высокий уровень шумоизоляции и звукопоглощения, в результате чего в квартиру проникает меньше звуков и шаги внутри квартиры становятся практически неслышными. Кроме того, ковролин обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Его плотная основа и ворсяное покрытие способствуют накоплению тепла, которое впоследствии в течение длительного времени передается всему помещению. Ковролин также помогает предотвратить проникновение холодных воздушных потоков в комнату (особенно это важно для квартир в панельных домах или на первом этаже) и одновременно препятствует оттоку теплого воздуха из помещения. Данный материал имеет большой ассортимент расцветок, отличается долговечностью, простотой в уходе и укладке.

Виды ковролина

Ковролин представляет собой ворс, закрепленный на основании – вспененной резине. Ворс может быть как натуральным, так и синтетическим. От этого и зависит стоимость данного напольного покрытия.

Ковролин с натуральным ворсом считается гипоаллергенным и экологически чистым материалом, который не накапливает статического электричества. Натуральный ворс может быть шерстяным или смесовым.

Шерстяное ковровое покрытие отличают упругость, низкая воспламеняемость и простота в уходе. Но ковролин из натуральных материалов, в отличие от синтетических, обладает низкой износоустойчивостью.

По технике производства различают тафтинговый, тканый и иглопробивной ковролин. Нити тафтингового ковролина прикреплены к основанию с помощью клея (рис. 48), тогда как в тканом нити переплетены с сетчатой джутовой основой (рис. 49). В иглопробивном ковролине нити с помощью иголок вбиты в резиновую основу. Этот вид материала является самым износостойким и, следовательно, самым дорогостоящим.

Рис. 48. Тафтинговый ковролин

Рис. 49. Тканый ковролин

Рис. 50. Тафтинговый петлевой ковролин

Одной из разновидностей тафтингового ковролина является петлевое покрытие (рис. 50), верхние жесткие петли которого устойчивы к истиранию. При этом длина ворса не влияет на эксплуатационные характеристики.

Она может варьироваться от 2 до 5 мм и даже более. Длинным считается ворс от 5 мм, средним – длиной 3–5 мм, а коротким – 2–3 мм.

Ковролин с коротким ворсом рекомендуется использовать в прихожих, гостиных и других помещениях с высокой проходимостью. А напольное покрытие со средним и длинным ворсом лучше всего постелить в гостиной или спальне.

Укладка ковролина

Для того чтобы правильно высчитать необходимое количество материала, нужно измерить помещение. Если оно имеет нестандартную конфигурацию, то нужно быть готовым к тому, что придется отрезать большие куски покрытия. Перед укладкой ковролина следует очистить помещение от мебели и подготовить поверхность. Плинтус легко демонтировать, выкрутив шурупы из пазов, которые держат его.

Для укладки ковролина необходимы специальный клей, двусторонний скотч, ролик, шпатель и острый канцелярский нож для разрезания полотна. Использование клея необязательно, но с ним материал будет плотнее прилегать к полу. Для демонтажа применяют специальные средства для отклеивания.

Если пол ровный (без трещин и других дефектов), то его необходимо просто очистить от пыли с помощью влажной тряпки. Если же имеются углубления, то их следует зашпаклевать и затереть.

Перед окончательной укладкой ковролин необходимо расстелить на полу и оставить на несколько дней для распрямления.

Монтаж следует начинать со стороны, противоположной входной двери. Расправлять его нужно сначала вдоль одной стены, а затем уже по всему периметру помещения. Ковролин нужно укладывать под плинтус с нахлестом в 1–2 см. В дверных проемах и нишах монтаж рекомендуется производить без припусков, сразу обрезая материал. Разрезать ковролин нужно только после того, как он будет подогнан под все помещение.

Для достижения ровного края ковролина нужно обрезать его по доске острым канцелярским ножом. В труднодоступных местах, например около труб и радиаторов, необходимо аккуратно прорезать перпендикулярные полосы, а на основание наклеить двусторонний скотч, чтобы ковролин не загибался в этих местах.

Бесклеевой способ укладки

Бесклеевой способ укладки ковролина подходит для помещений с небольшой площадью – до 20 м^2. Если поверхность больше, то покрытие со временем может начать сдвигаться или вздуваться. Для надежности можно, конечно, воспользоваться двусторонним скотчем.

После раскладки ковролина необходимо вернуть на место снятый плинтус, закрепив его с помощью новых, более длинных шурупов, но в старые пазы. Затем можно будет окончательно обрезать неровные края полотна и избавиться от мелких погрешностей.

Клеевой способ укладки

При клеевом способе укладки ковровое покрытие следует уложить по описанной схеме, затем загнуть один край до половины и смазать его клеем с помощью шпателя.

После этого ковровое покрытие необходимо прижать к полу и разгладить с помощью ролика. При этом двигаться следует по направлению от середины к стенам. Затем необходимо поднять второй край покрытия, промазать клеем и уложить аналогичным образом.

Пол со стеклянной витриной

Необычным дизайнерским решением является сооружение пола со стеклянной витриной, в которую можно поместить картину, мозаику, сухие цветы и многое другое (рис. 51).

Не стоит опасаться за прочность пола, это только с виду он выглядит хрупким. На самом деле при правильном монтаже он может выдержать большие нагрузки.

Рис. 51. Пол со стеклянной витриной

Монтаж пола

Витрина может занимать как все пространство, так и часть поверхности пола, например в центре. В последнем случае стяжку необходимо делать в два этапа, осуществляя ее второй раз только по периметру.

При этом нишу, где будет располагаться витрина, в самом центре нужно отделить металлическими уголками. В результате по краям образуется выступ, а в центре – небольшое углубление.

Далее по периметру пола необходимо закрепить демпферную ленту, которая будет препятствовать деформации стяжки (рис. 52).

Рис. 52. Использование демпферной ленты при заливке стяжки

После этого можно переходить к заливке, предварительно приготовив состав из сухой строительной смеси на гипсовой основе, разведенной в воде. Для того чтобы обозначить высоту стяжки, необходимо с помощью строительного нивелира выставить регулируемые металлические маячки. Составом нужно залить поверхность и вертикальными движениями с помощью щетки с жесткой щетиной удалить из него пузырьки воздуха.

После высыхания стяжки пол по периметру необходимо обшить фанерой (рис. 53), а сверху на нее лучше уложить ламинат или массивную доску.

Теперь можно приступать к оформлению центральной части, где будет располагаться стеклянная витрина.

Рис. 53. Отделка пола по периметру фанерой

Рис. 54. Установка металлического каркаса

В нише следует смонтировать несущий металлический каркас, который разделит углубление на четыре равные части (рис. 54).

Каркас просто необходим, так как именно он примет на себя основную нагрузку при ходьбе, а также при расположении мебели в данной части комнаты. К тому же он будет служить опорой для стеклянных панелей.

Металлическую конструкцию можно выполнить из стального профиля. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы стеклянная витрина шла вровень с оставшейся частью пола.

Стальной профиль можно окрасить в желаемый цвет. Лучше всего для этого использовать матовую краску, которая не дает бликов. Стяжку внутри металлического каркаса также можно окрасить в аналогичный цвет.

В четырех ячейках, которые разделены каркасом, можно расположить фотоработы, панно, имитации картин, мозаику, сухие цветы и т. д. Затем всю композицию нужно закрыть прозрачным триплекс-стеклом, общая толщина которого составляет не менее 23–25 мм. Оно должно состоять из трех слоев и быть предназначенным специально для изготовления пола.

Стеклянные слои в нем, как правило, скреплены между собой полимерной пленкой, которая при ударе способна удержать на себе все осколки.

Фиксация стекла и пленки происходит с помощью прессования при нагреве, поэтому триплекс-стекло ударопрочное и устойчиво к царапинам.

Совет мастера

Все сегменты остекления рекомендуется сделать с еврокромкой, т. е. с полированными краями. Стыки между панелями можно оформить с использованием металлической раскладки.

Отделка

Оформить стеклянную витрину пола можно и сверху с помощью рисунка по стеклу, используя специальные краски.

Для имитации витража или создания декоративного эффекта на поверхность стекла необходимо предварительно нанести контурный рисунок. Он нужен для создания границы для растекающейся витражной краски.

Витражные краски различаются тем, как ложатся на стекло. Одни распределяются по поверхности равномерно и тонким слоем, а другие обладают рельефным эффектом. Краски с эффектом рельефного витража толстым слоем вровень с контурами наносятся на обезжиренное стекло непосредственно из тюбика. На больших поверхностях в качестве контуров рекомендуется использовать витражные ленты.

Существуют также матовые витражные краски, которые наносятся на стекло с помощью губки и трафарета.

Витражные краски любого вида бывают «запекаемыми» и «незапекаемыми». Первые более сложны в применении, так как они в основном выпускаются на водной основе. Поэтому для надежного закрепления на стекле необходимо пройти процесс нагревания в печи. А «незапекаемые» краски можно защитить от влаги и механического воздействия, покрыв рисунок специальным защитным лаком. Такие краски чаще всего производят на основе растворителя.

Наливной пол

В настоящее время все большую популярность приобретают наливные полы. И это неудивительно, так как с помощью новых технологий стало возможным создавать потрясающее декоративное покрытие, которое, кроме всего прочего, может обладать 3D-эффектом.

Наливной пол состоит из четырех слоев, у каждого из которых своя функция. Первый слой представляет собой эпоксидную пропитку, второй состоит из мелкозернистого песка и пигментов, благодаря чему пол становится гладким и у него отсутствуют швы. В третий слой добавлен нужный пигмент, а четвертый слой представляет собой износоустойчивый лак, благодаря которому покрытие отличается долговечностью.

Такое современное покрытие, как наливной пол, не кладется подобно плитке или паркету и не застилается, как ковролин или линолеум. При использовании этой технологии подготовленное основание заливается полимерной смеси, которая выравнивается самостоятельно. В результате получается ровная и гладкая поверхность без швов.

Преимущества наливных полов очевидны: это эстетичность, простота и гигиеничность ухода, длительный срок службы, который составляет около 40 лет, легкость монтажа, устойчивость к воздействию влаги, химических веществ и ультрафиолету, пожаробезопасность, а также высокая способность к адгезии. К недостаткам можно отнести трудоемкость процесса подготовки основания и сложность демонтажа.

Декоративные свойства наливных полов играют особо важную роль при создании интерьера жилых помещений. Стандартная палитра цветов, которую предлагают производители, не отличается разнообразием и состоит менее чем из двадцати оттенков. Но некоторые компании производят окраску по палитре цветов RAL в зависимости от предпочтений заказчика.

Совет мастера

Если есть необходимость в создании в своем доме оригинального пола, который невозможно будет встретить где-либо еще, можно использовать так называемые «чипсы» – кусочки акриловой краски различной формы, размера и цвета, которые укладываются на залитый пол и покрываются сверху прозрачным лаком.

Виды наливных полов

От полимерного материала, который является основой наливного пола, зависят технические характеристики покрытия:

– цементно-акриловый пол (жидкий полимерный компонент и сухая строительная смесь);

– метилметакрилатный пол (на базе метилмета-криловых смол);

– полиуретановый пол (на базе полиуретановых смол);

– эпоксидный пол (на базе эпоксидных смол).

Цементно-акриловые и метилметакрилатные полы применяются для промышленных помещений, тогда как остальные разновидности являются наиболее популярными и встречаются повсеместно.

Технология создания наливных полов

Поверхность, подлежащую заливке, необходимо очистить от пыли и прогрунтовать два или три раза с помощью грунтовки глубокого проникновения. Для более грубой обработки можно воспользоваться бетоноконтактом. Когда гидроизоляция высохнет, можно переходить непосредственно к устройству наливного пола.

Начинать работы следует с дальнего угла помещения, двигаясь к выходу. Чтобы процесс был непрерывным, рекомендуется производить заливку вдвоем: один человек будет замешивать раствор, а другой – выливать его на пол, выравнивать шпателем и прокатывать игольчатый валик, который поможет избавиться от пузырьков воздуха и равномерно раскатать полимерную смесь (рис. 55).

Чтобы получить качественный результат, необходимо следить за временем. Чем быстрее будет залит пол, тем равномернее ляжет смесь и тем выше будет качество покрытия.

На заметку!

По наливному полу можно ходить спустя 4–6 часов. Через 1–2 суток разрешается укладывать на пол плитку, а спустя 3–4 дня – ламинат и паркетную доску.

Рис. 55. Технология нанесения наливных полов

Наливной пол с 3D-эффектом

Заливка основания

Для создания полов с 30-эффектом на поверхность наносятся декоративные рисунки, которые покрываются бесцветным полимерным слоем.

В итоге создается реалистичное трехмерное изображение, которое смотрится очень эффектно. Рассмотрим подробнее технологию создания таких полов.

Первый этап является подготовительным. Необходимо залить или отремонтировать стяжку пола, устранить все неровности. Поверхность нужно обеспылить. Если имеются масляные пятна, то их следует удалить с помощью эмульгирующих средств и воды. Если же обнаружатся трещины, их рекомендуется расшить, выбоины и раковины очистить от осколков бетона, а крупные дыры заполнить смесью притирочной массы и чистого кварцевого песка. Мелкие трещинки можно устранить, заполнив эпоксидным составом. Затем на основание пола необходимо дважды нанести эпоксидную грунтовку. Для этого рекомендуется использовать кисть, но также подойдет валик или шпатель, обшитый войлоком. После этого необходимо дать грунтовке высохнуть. Обычно для высыхания достаточно 1 суток.

Далее можно приступать к смешиванию компонентов полиуретановой смеси. Для этого лучше всего воспользоваться строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Когда смесь будет готова, ее необходимо вылить на основание, равномерно распределить резиновой шваброй по всей поверхности, а затем разровнять раклей, предварительно выставив необходимую толщину слоя. Теперь только следует дождаться окончания полимеризации.

Нанесение 3D-рисунка на пол

Различают три главных способа нанесения рисунка для полов с 3D-эффектом.

1. Нанесение красками – это затратный способ, так как необходимы специальные краски, устойчивые к длительному воздействию ультрафиолета, а также могут потребоваться услуги художника.

2. Печать на виниловой пленке – это самый экономичный способ, рисунок легко наносится, необходимо только закрепить на черновой поверхности самоклеящуюся виниловую пленку.

3. Термопечать на баннерной ткани – это довольно затратный способ, но он обеспечивает прочность изображения. Рисунок наклеивается на черновое основание, а сверху наносится небольшое количество финишного прозрачного покрытия.

Нанесение финишного прозрачного слоя

Специальный финишный состав наносить следует в идеально чистых условиях. После заливки поверхности полиуретановым составом его необходимо разровнять с помощью ракли или правила, а затем выполнить прокатку валиком, имеющим мягкую резиновую игольчатую насадку.

Для того чтобы минимизировать передвижения по новому слою полиуретана, ручка у валика должна быть длинной.

Завершающим этапом работ является нанесение слоя защитного матового или глянцевого лака на окончательно полимеризированный прозрачный финишный слой трехмерного пола.

Наливной антистатический пол

Еще одной разновидностью наливных полов является антистатический пол, который предназначен для помещений, где крайне нежелательно накопление статического электричества, например в местах с повышенной пожароопасностью или большим количеством компьютерной техники и электроники.

Этапы заливки пола

Первоначально необходимо подготовить пол. Затем следует залить бетонную стяжку, а после ее высыхания – обеспылить поверхность, удалить возможные масляные пятна, расшить и залатать обнаруженные трещины, отшлифовать.

С помощью войлочного шпателя или флисового валика с коротким ворсом нужно нанести на поверхность эпоксидную грунтовку.

Если необходимо, то ее можно смешать с кварцевым песком. Затем нужно заземлить покрытие, используя самоклеящиеся медные полоски.

Совет мастера

Чтобы полностью закрыть имеющиеся поры, сухие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать в несколько приемов. Высокопористые основания следует пропитывать высоковязкими грунтовками. Для бетонных поверхностей лучше всего подойдет двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, которая не содержит минеральных наполнителей и растворителей. Пропитку основания грунтовкой необходимо проводить только в хорошо проветриваемых помещениях с постоянной температурой.

Далее поверхность следует залить токопроводящим покрытием, разровнять его с помощью ракли, а затем прокатать игольчатым валиком, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки воздуха.

Если есть необходимость, рекомендуется нанести защитный слой, который одновременно будет выполнять и декоративную функцию.

Плинтус

Когда самый трудоемкий процесс ремонта – укладка напольного покрытия – позади, остается еще один, заключительный этап – подбор плинтуса. На первый взгляд, это очень просто, но на самом деле все зависит от материала покрытия пола и многих других нюансов. Рассмотрим их подробнее.

Существует несколько видов плинтусов: напольный ЛДФ, мягкий из ПВХ, керамогранитный, напольный МДФ и деревянный.

Плинтус из ЛДФ

Высокоэстетичный декоративный классический ЛДФ представляет собой спрессованные опилки сосны и эвкалипта. Он обладает рядом преимуществ. Во-первых, у него незначительный вес. При ограниченности нагрузки на опорные конструкции, когда необходимо рассчитывать каждый килограмм давления на пол, такой плинтус является просто идеальным решением. Он и легкий и одновременно декоративный. Во-вторых, данный материал отличается прочностью состава.

Плинтус изготовлен таким образом, что отвечает всем эксплуатационным показателям. При этом, в отличие от древесины, он не меняет своих габаритов даже при повышенной влажности и колебаниях температуры воздуха. С течением времени ЛДФ не рассыхается и не дает усадки.

Из данного вида материала можно создать высокий плинтус в интерьере любой комнаты, если этого требует дизайнерская задумка.

Для воплощения многих классических стилистических идей необходимы изящные модели плинтуса для обрамления пола. И именно использование ЛДФ-плинтуса позволяет достичь желаемого эффекта. Монтаж можно осуществлять всеми доступными методами: как на гвозди или саморезы с дюбелями, так на жидкие гвозди или специальный монтажный клей.

Финишное покрытие на профилях не предусмотрено, они покрыты грунтовкой, которая повышает их прочность снаружи и увеличивает адгезию к последующей покраске.

Красить плинтус из ЛДФ рекомендуется обычными эмалями для деревянных поверхностей.

Плинтус из ПВХ

ПВХ-плинтусы бывают двух видов: мягкие и жесткие. Мягкий плинтус продается в виде рулонного материала, который можно монтировать на криволинейных поверхностях и плоскостях, можно также оформлять с помощью него неровные стены и различные колонны, пьедесталы и подиумы. Жесткий же выглядит, как обычный плинтус, только состоит он из полимерного материала.

Мягкий плинтус из ПВХ

Мягкий плинтус из ПВХ представляет собой гибкую ленту из профиля ПВХ, которая выкладывается практически бесшовным методом по всему периметру (рис. 56). В принципе, это лучше, чем использование штучного материала, ведь при такой отделке швы отсутствуют каждые 2,5 м.

Рис. 56. Мягкий плинтус – гибкая лента из профиля ПВХ

Однако внешний вид данного плинтуса неприглядный, поэтому чаще всего его используют в офисных и административных помещениях, а не в жилых домах.

Еще одним его преимуществом является гибкость и возможность проводить бесшовный материал на любую длину. Такой плинтус подходит к любым стенам, даже самым неровным. К тому же он обладает защитными функциями – от мелких повреждений и нанесения царапин. Кроме того, такой плинтус служит своеобразным барьером. Данный вид плинтуса пользуется спросом также благодаря низкой цене и экологичности: нетоксичная смола в его составе считается экологически чистым и безвредным материалом. С помощью плинтуса из профиля ПВХ можно легко оформить округлые детали интерьера – колонны, полукруги, подиумы, пьедесталы.

Монтаж плинтуса из профиля ПВХ осуществляется с использованием финишной шпаклевки или полиуретанового клея.

Плинтус из жесткого ПВХ

Плинтус из жесткого ПВХ производится из поливинилхлорида и обладает самыми высокими эксплуатационными характеристики, присущими этому материалу.

Главным образом он отличается прочностью и износостойкостью. Он довольно гибкий по сравнению с натуральным деревом. Если нужно подобрать плинтус к определенной цветовой гамме пола или стен, это не составит труда, так как присутствует полное изобилие расцветок. Плинтус легок в монтаже. Его форма и габариты не меняются даже под воздействием влаги или температурных колебаний. В большинстве случаев в нем располагается кабель-канал для маскировки проводов.

Монтаж такого плинтуса осуществляется с помощью дюбель-гвоздей, а в некоторых случаях допустимо использование жидких гвоздей.

Керамогранитный плинтус

Во время выбора декоративного варианта плинтуса для ванной, кухни или прихожей с кафельным полом лучше обратить внимание на тот же материал, из которого выложены полы – керамогранит. Различные марки кафельной плитки имеют в своем ассортименте множество аксессуаров: разнообразные фризы, различные виды плинтуса и уголки. Они идеально подходят под выбранный рисунок и плитку. Одновременно важно обращать внимание на то, чтобы он был из одной партии с напольным покрытием.

Керамический фриз для пола представляет собой примерно то же самое, что и сама плитка – по составу, формованию, оформлению краев и общему внешнему виду, различаются только габариты.

В отличие от стандартных плинтусов, штучный керамогранитный плинтус имеет размеры, альтернативные плитке. Таким образом, различные длины предлагаемых вариантов подбираются в точном соответствии с длиной плитки и с целью точного совмещения швов.

Основными свойствами керамогранитного плинтуса являются водонепроницаемость, стабильные формы и параметры, хорошие эксплуатационные качества, долговечность.

Монтаж такого материала происходит аналогично плитке – с помощью клея типа Cerezit СМ 11 или других его аналогов. Для плотного прилегания плинтус прибивается легким резиновым или деревянным молоточком и фиксируется до момента окончательного приклеивания. Швы необходимо замаскировать с помощью обычной или водостойкой затирки.

Плинтус из МДФ

Наилучшим сочетанием с полом из ламината, натурального дерева или линолеума считается плинтус из МДФ, который представляет собой натуральную целлюлозу, спрессованную с приданием определенной формы профиля и покрытую водоотталкивающей закрепляющей пленкой. Данный материал достаточно влагостойкий и имеет вполне приличные эксплуатационные характеристики, несмотря на свою низкую цену и простой состав.

Однако, если серьезно воздействовать на такой материал, например, крупным предметом мебели, то он может сломаться или по крайней мере надломиться. Если же применять его в помещениях, где не планируется частое передвижение мебели, то его можно смело укладывать.

Основными свойствами плинтуса из МДФ является низкая цена, относительно малый вес, легкая транспортировка. К тому же дизайн его внешне близок к натуральному деревянному плинтусу.

Крепление осуществляется стандартным методом с использованием дрели, дюбелей, саморезов и шуруповерта.

Деревянный плинтус

Натуральный деревянный плинтус чаще всего изготавливается из массива хвойных пород древесины. Сверху он покрыт высококачественным шпоном из различных сортов. В продаже можно встретить деревянный плинтус любого цвета. Конечно, это самый дорогостоящий вид, который используют в помещениях с дорогой отделкой. На натуральном деревянном полу такой плинтус просто незаменим. Но он требует деликатного обращения, так как дерево считается достаточно ранимым материалом, реагирующим на влажность и перепады температур. Однако если соблюдать все климатические требования, в помещении с натуральным деревом такой плинтус может прослужить не один десяток лет.

Особенно сложно подобрать плинтус для паркета. Кроме технологической задачи, он выполняет и сложную эстетическую функцию. Без него сопутствующая отделка пола будет выглядеть незавершенной, а неправильно подобранный плинтус испортит привлекательный вид паркета. Плинтус для паркета, как и для другого материала, скрывает зазоры или щели, образованные при укладке покрытия пола. Но есть некоторые нюансы. Имеются особенности древесины, из которой изготавливают паркет. Она сильно подвержена деформациям: от влаги древесина способна набухать, от недостатка воды – ссыхаться. Поэтому паркет не укладывают вплотную к стенам, в противном случае древесину «поведет». Так, паркетные плашки необходимо укладывать с небольшим зазором в местах, где он соприкасается со стенами, колоннами и другими выступами.

Для правильного выбора плинтуса для паркетного пола необходимо учитывать несколько факторов: гармоничность сочетания оттенков, качественное соответствие материалов плинтуса и пола.

Плинтус для паркета бывает двух видов: из массива и шпонированный.

Изделия из массива дерева в основном производятся с использованием цельной древесины таких ценных пород, как дуб, бук, красное дерево, венге. Это наиболее дорогое решение для оформления пространства. Но такой плинтус идеально сочетается с дорогим паркетом: это полностью натуральный и экологичный материал. Наибольшей популярностью пользуется плинтус из дуба.

Структура древесины позволяет не только покрывать плинтус лаком или маслом с воском, но и производить тонировку с использованием полупрозрачных морилок или цветных масел.

Самым надежным способом крепления планок из массива считается крепление на саморезы или специальные финишные гвозди. Массив древесины обладает заметным внутренним напряжением, поэтому профиль может слететь с клипс или жидких гвоздей.

Некоторые модели обладают декоративным накладным молдингом, который маскирует элементы крепления.

В современном интерьере наиболее популярны плоские профили. А высота планки тем больше, чем потолки выше. Угловые профили применяются в основном при замене старых, когда между стеной и паркетом образуются большие щели в 3–4 см.

Виды и процесс крепежа

Высокие изделия (более 80-150 мм) крепятся с использованием саморезов.

После утопленного в дерево самореза на поверхности планки остается отверстие, которое заделывают, используя воск той же цветовой гаммы. Шаг крепления саморезов выбирается в зависимости от размеров (30–50 см).

Финишные оцинкованные гвозди имеют небольшую головку округлой формы, которую утапливают вовнутрь, оставляя при этом маленькое отверстие (диаметром примерно 2 мм). Его, как и в случае с саморезами, необходимо заделать цветным воском.

Рассмотрим крепление плинтуса из массива дерева подробнее.

Следует учесть, что влажная древесина плохо поддается шлифовке, а на ее поверхности остаются многочисленные торчащие волокна. Через некоторое время она будет высыхать, а плинтус деформируется.

Запрещается укладывать плинтус сразу после покупки, так как требуется адаптация профилей к температуре и влажности помещения, где будет проводиться установка. Для этого материал нужно оставить в комнате на несколько дней.

Существует общая схема расчета для измерения количества необходимого плинтуса: значение периметра помещения с вычетом длины дверных проемов делится на длину одного изделия и округляется в большую сторону. Не следует забывать и о запасе: необходимо еще примерно 20 %.

Так как у натуральной древесины могут быть естественные дефекты, например сучки или небольшие отличия по цвету, то первоначально плинтусы необходимо отсортировать. Лучше заблаговременно сгруппировать схожие по цвету и отложить планки с дефектом для использования в незаметных местах, например за мебелью или около радиатора.

Затем на плинтусе следует выполнить небольшие ямки (потаи) для крепежных элементов, в качестве которых чаще всего выступают саморезы или металлические дюбельные гвозди. Такие ямки можно сделать сверлом чуть большего диаметра, чем диаметр шляпки, но той же глубины.

Для тепло– и шумоизоляции полов к нижней части профиля рекомендуется приклеить кусочки утеплителя или линолеума, который разрезан на кусочки в 5 см. Их нужно приклеить таким образом, чтобы остался небольшой зазор.

Для крепления деревянного плинтуса понадобятся следующие инструменты. Для высверливания отверстий всегда нужны:

– в монолитных, панельных и каменных домах – перфоратор;

– в блочных и кирпичных домах – дрель с боем или перфоратор;

– в деревянных, обшитых гипсокартоном, панелями домах – дрель и сверла с различным диаметром.

Для затягивания крепежа необходимы дрель с насадкой, шуруповерт и отвертка. Для нарезки планок потребуется ножовка по металлу или стусло. Дополнительно можно использовать шлифовальную машину, строительный уголок, нож и т. д.

В отличие от пластикового профиля деревянный не имеет дополнительной фурнитуры, с помощью которой можно было бы облегчить оформление углов и стыковку. Поэтому главное – безошибочно, правильно нарезать профили. Для большей точности рекомендуется использовать стусло.

Первоначально стусло нужно закрепить через монтажные отверстия на ее станине. Профиль

с помощью специальных зажимов нужно прочно прижать к корпусу стусла (рис. 57). При малейшем движении срез может получиться неправильным, тогда при стыковке элементов снизу или сверху появится щель. Затягивая планку, необходимо обратить внимание на расположение ее задней плоскости. Она должна очень плотно примыкать по вертикали к корпусу станины.

Рис. 57. Зажим плинтуса

Далее из двух планок нужно наставить прямой угол. Не переворачивая планки, их нужно приставить к внешней стороне стусла и вырезать последовательно: сначала внутренний левый угол, затем – правый. Режущее полотно необходимо выставить в нужное положение и сделать зарез стыка. После этого готовые профили следует примерить к отделываемому углу, так как, возможно, какой-то из них понадобится еще немного доработать. Аналогичным образом нужно нарезать изделие для внешнего угла.

Если заметно, что углы значительно отличаются от прямых, то необходимо первоначально приложить планку к одной стене и провести линию по краю, а затем – ко второй стене и снова разметить край плинтуса.

В любом случае желательно прирезать профили сначала по наружным углам и с запасом в несколько миллиметров, затем, при необходимости, разрезы нужно подшлифовать, желательно с использованием шлифовальной машинки.

Шаг крепления в зависимости от сечения изделия необходимо выбирать из промежутка 60–80 см, но если пол и стены недостаточно ровные, то расстояние следует сократить до 45–55 см.

Далее нужно переходить к установке на саморезы. Сначала следует вкрутить их в отмеченные места – саморезы должны появиться с противоположной стороны.

Затем необходимо приложить планку к стене и полу и максимально прижать. В результате на стене должны остаться углубления, в которых нужно просверлить отверстия и вставить дюбели. Далее следует вновь приложить плинтус к стене и окончательно прикрутить саморезами (рис. 58).

Обычно перекрыть с помощью одного плинтуса стену не получается и приходится использовать по два-три куска.

Промежуточную стыковку необходимо производить не по прямой, а под углом 45°. При этом нужно учитывать качество планок: в местах соединения они должны быть без сучков и одинаковой толщины.

Рис. 58. Крепление плинтуса на саморезы

При установке на финишные гвозди особых отличий в технологии от варианта с саморезами не наблюдается. Только пластиковые дюбели нужно заменить на нагели – цилиндрические палочки из той же древесины. Место крепежа в этом случае будет практически незаметным. Однако, если стены рыхлые и неровные, деревянные чопики не всегда удерживаются.

Для идеально ровных стен подойдет и крепление на жидкие гвозди.

Шпонированный плинтус

Использование плинтуса из шпонированного дерева является более бюджетным решением. Его внутренняя сторона выполнена из соснового или елового недорогого массива, а сверху он покрыт шпоном из ценной породы древесины. В принципе, такой плинтус по внешнему виду сложно отличить от более дорогого из массива, но показатели влагоу-стойчивости у него намного выше. Данный материал отлично сохраняет первоначальную геометрию и прост в уходе. Разнообразие оттенков и профилей позволяет подобрать подходящий вариант к любому паркету. Размеры его по высоте и ширине составляют 40–95 мм и 15–40 мм.

На заметку!

В настоящее время особо популярен белый цвет. Широкие белые планки отлично сочетаются с элементами декора. И в этом случае идеальным вариантом для паркета является шпонированная фурнитура.

Преимуществами использования плинтуса из шпонированного материала является его натуральность, экологичность, точность геометрических параметров. Хорошая сушка основы и технология производства обеспечивают стабильность размеров планки, она не изогнется и не выкрутится во время монтажа и дальнейшей эксплуатации. В основе конструкции – сосна или ель, т. е. недорогая древесина, соответственно и стоимость шпонированного варианта будет значительно ниже стоимости массивного. Имеется возможность выбора по форме – изогнутая (сапожок) или прямая (евро), а также по высоте (40–95 мм).

Рис. 59. Клипса для установки шпонированного плинтуса

Крепится шпонированный плинтус на специальные установочные клипсы (рис. 59), которые поставляют вместе с дюбелями и саморезами, либо монтируется на жидкие гвозди.

Первый вариант дает возможность закрепить планку без повреждения ее лицевой поверхности. На планке у основания существует прорезь, с помощью которой ее «надевают» на клипсу. Клей, который применяется для монтажа, в основном гибридный на полимерной основе. Он не только быстро застывает, но также быстро становится прочным и не оставляет пятен на поверхностях. Его можно применять самостоятельно или как дополнение к финишным гвоздям или клипсам. Из-за своей конструкции плинтус данного типа стабильный: не подвержен сужению и не расширяется.

Арки

Арка является одним из древнейших архитектурных элементов, который стал очень популярным в современном интерьере. Она представляет собой открытый проем в стене.

Именно с помощью арки можно не только создать уникальный дизайн, но и «добавить объем» небольшому помещению либо, наоборот, разделить комнату на функциональные зоны большой площади.

В зависимости от функции межкомнатные арки могут быть различных размеров и форм: от прямоугольной до неправильной асимметричной. Красивая арка может выгодно подчеркнуть красоту дома, сделать его интерьер оригинальным.

В качестве материала для создания арок применяется гипсокартон, кирпич, дерево, фанера, доска, МДФ, пластик и другие материалы.

Самым простым и надежным вариантом изготовления арки является ее монтаж из листов гипсокартона. Из этого материала очень просто добиться изгибов любых форм, так как он не нуждается в тщательной обработке. Можно, конечно, сделать арку

из бетона или кирпича, но для этого потребуется больше времени и навыков.

Рассмотрим подробнее самые распространенные варианты создания арок.

Арки из гипсокартона

Арка «Портал»

Такую арку соорудить проще всего, так как она создается на основе проема. Для этого необходимо просто снять дверь и отделать ее гипсокартоном.

После снятия двери нужно также убрать старые наличники, открутить дверные петли. Затем следует определиться с тем, нужно ли демонтировать старую деревянную дверную коробку. При этом необходимо руководствоваться желаемой шириной арки и состоянием дверной коробки. Если все-таки она подлежит демонтажу, то после этого проем нужно будет выровнять с помощью цементного раствора и дать ему высохнуть.

Если дверной проем намного шире желаемой ширины арки, то рекомендуется установить так называемые доборы. Для их монтажа потребуются 2 полосы из ДСП длиной, равной высоте проема (минус 2–3 см), и шириной, равной толщине стены (минус 1–2 см).

Полосы следует прибить гвоздями по бокам проема к дверной коробке. Также можно использовать для их крепления к стене дюбели (в том случае, если коробку демонтировали). Если толщины доборной планки не будет достаточно для уменьшения проема до необходимой ширины, то под планки следует установить обрезки деревянного бруса нужной толщины.

Пространство между доборной планкой и стеной требуется заполнить монтажной пеной. Когда пена высохнет, ее выступающие излишки следует срезать. Когда проем арки будет готов, можно приступать к ее отделке.

Арка данного типа хотя и является наиболее простой в изготовлении, выглядит довольно выигрышно – в основном благодаря прямым линиям и визуальному расширению пространства.

Сводчатая арка

Разработка проекта арки

Проект арки следует выбирать, исходя из особенностей помещений, между которыми она устанавливается. Например, если арку планируется смонтировать на входе в кухню из коридора, то следует учитывать, насколько выбранная форма арки будет сочетаться еще и со стилем отделки коридора. Также не стоит забывать и о размерах дверного проема. Если по высоте он меньше 2 м, то дверная арка еще больше «отхватит» и от без того небольшого пространства. В таком случае нужно устанавливать полноценную арку, а лучше просто закруглить верхние углы в проеме. Арка будет органично смотреться только в том случае, если расстояние между притолокой проема и полом будет больше 2,5 м.

Во время разработки проекта арки необходимо не только определиться с высотой ее установки, но и рассчитать диаметр, ориентируясь на выбранный стиль. Удобнее будет нарисовать дверной проем на листе бумаги в нужном масштабе, а затем на основе полученного рисунка вырезать из цельного или склеенного из нескольких кусков картона шаблон арки в натуральную величину. С помощью него не только можно увидеть, как будет выглядеть арка в деле, но также макет пригодится во время изготовления каркаса для гипсокартона.

Проем арки

При установке сводчатой арки использовать в качестве основы дверной проем не получится. Высоту в любом случае необходимо увеличивать, а пропорционально ей следует расширить и сам проем. Существует два варианта: расширить уже имеющийся проем в стене или снести стену и возвести заново новую специальную декоративную стену из гипсокартона.

Совет мастера

Следует помнить о том, что частично или полностью демонтировать разрешено только декоративные межкомнатные перегородки. Ни в коем случае не нарушается целостность капитальной (несущей) стены.

Если все-таки приходится расширять проем, то для начала нужно разметить его границы вокруг имеющегося проема. Ширина его должна составлять на 3–4 см больше предполагаемой ширины будущей арки. Высота проема должна быть равна высоте в верхней точке арки плюс также 3–4 см.

Сделав разметку, перфоратором нужно пробить по ней в стене сквозные отверстия на расстоянии около 10 см. Далее расширить проем можно с помощью кувалды или используя специальную дисковую пилу.

Основание для боковых панелей необходимо вырезать из гипсокартона, установив его на П-образ-ный профиль. Затем можно переходить к монтажу свода.

Что касается создания декоративной стены из гипсокартона, то она монтируется следующим образом. На несущей стене, к которой будет примыкать стена из гипсокартона, под отвес следует нанести вертикальную разметку – ось торца будущей стены. С помощью прямой планки (например, обрезка профиля) разметку нужно перенести на противолежащую стену. По разметке к стене на дюбели необходимо смонтировать П-образный профиль. К полу от бокового профиля следует прикрутить отрезки профиля длиной, равной ширине будущей стены до проема. Аналогичным образом нужно укрепить профиль на полу и от противолежащей стены. По потолку профиль должен проходить от стены до стены. От профиля на потолке необходимо опустить две рейки к краям отрезков профиля, расположенных на полу. Это будут основания для боковых панелей арки.

Таким образом получится рама, на которую нужно смонтировать поперечные профили с шагом около 20 см. Это требуется для того, чтобы гипсокартонные листы не проваливались. С двух сторон от проема арки следует смонтировать на каркас листы гипсокартона.

Далее можно приступать непосредственно к установке свода арки.

Рис. 60. Виды арок: а – классическая; б – модерн; в – арка «Романтика»; г – призматическая; д – стрельчатая

Свод арки

Свод арки считается наиболее трудоемкой в изготовлении частью конструкции. От ее формы главным образом зависит вид сооружения в целом. Кроме арки-портала, в зависимости от формы свода различают следующие виды арок (рис. 60):

– романская (классическая) арка, свод которой имеет форму половины окружности;

– арка в стиле модерн, свод которой представляет собой отсеченную хордой дугу окружности. Такая

арка напоминает классическую, но она более «приплюснутая» и «придавленная» к низу;

– арка «Романтика» подходит для очень широких проемов. Ее свод представляет собой две дуги, соединенные прямым участком;

– призматическая арка та, свод которой не имеет изгибов, а состоит из прямых линий под различными, чаще всего тупыми углами;

– стрельчатая арка: свод составлен из двух «приставленных» друг к другу дуг окружности.

Существует также большое количество разных редко употребляемых видов арок – восточная, мавританская, многочисленные комбинированные арки. В принципе, с помощью гипсокартона можно создать практически любую форму, лишь бы была фантазия.

Боковины свода арки выполняются из листов гипсокартона, внизу которых вырезается выемка необходимой формы.

Для этого можно использовать приспособление из карандаша и веревки.

Проще всего сделать призматический свод, состоящий из прямых участков. В этом случае основа свода складывается из прямых отрезков профиля, снизу свод закрывается прямыми же полосами гипсокартона.

С округлым сводом гораздо сложнее. В нижней части его нужно обшить выгнутыми листами гипсокартона. Так как лист этого материала необходимо изгибать по форме каркаса, то для обшивки нижней части арки рекомендуется использовать потолочный гипсокартон. Он имеет намного меньшую толщину по сравнению со стандартным его видом, поэтому гнется гораздо проще. Способов аккуратного и неразрушающего сгибания гисокартона существует несколько. Рассмотрим основные из них.

При небольшой глубине арки и незначительной кривизне изгиба (например, для арки типа модерн) рекомендуется использовать сухой метод (рис. 61).

Рис. 61. Метод сухого изгиба гипсокартона: 1 – лицевая сторона; 2 – ГКЛ; 3 – шпицы, заполненные шпаклевкой;4 – опора для ГКЛ; 5 – шаблон

Для этого необходимо надрезать материал поперек изгиба параллельными линиями на расстоянии 1 см друг от друга. Затем лист следует надломить по линиям разреза и выгнуть по месту. При монтаже такого ломаного листа необходимо проявить особую внимательность, так как сегменты соединены только лишь листом картона.

Рис. 62. Метод мокрого изгиба гипсокартона:1 – обрешетка для фиксации; 2 – изгиб (продольное направление); 3 – уголок-профиль; 4 – полоски из ГКЛ; 5 – срезанная плита

Если радиус изгиба небольшой, то рекомендуется использовать мокрый метод изгиба гипсокартона (рис. 62). Для этого лист следует перфорировать с одной стороны специальным игольчатым валиком. Затем его нужно смачивать водой до тех пор, пока впитывание ее не прекратится. Окончание впитывания будет заметно по глянцевой «зеркальной» поверхности листа.

Если глубина арки небольшая (до 25 см), то лист нужно согнуть прямо по месту и зафиксировать. В противном случае изгиб листа необходимо осуществлять через шаблон, форма которого должна соответствовать форме свода арки. Создать такой шаблон можно из того же профиля, который используется для монтажа каркаса свода арки и фанеры.

Совет мастера

Шаг поперечных профилей каркаса свода при обшивке с использованием гипсокартона гнутым мокрым способом рекомендуется уменьшить до 10 см. Благодаря этому можно будет избежать коробления гипсокартона при высыхании.

Отделка арки

После того как арка будет готова, можно приступать к отделочным работам. Самым простым и доступным способом отделки является оклейка арки обоями.

Технология оклейки обоями, с одной стороны, не вызывает вопросов, а с другой – есть некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание.

С прямой частью арки проблемы вряд ли возникнут. В районе свода оклейка обоями стен возле проема арки осуществляется таким образом, чтобы лист частично выступал в проем. При этом выступающую часть нужно обрезать, оставив 2–3 см, и нарезать полосками шириной 1–2 см. Эти полосы необходимо загнуть внутрь проема и приклеить к внутренней стороне свода. Далее следует переходить к оклейке внутренней части арки. Желательно, чтобы была закрыта сразу вся внутренняя плоскость одной полосой. Если размер арки этого не позволяет, то можно использовать две полосы таким образом, чтобы стык находился в верхней точке свода. Полосы нужно отрезать с запасом, так, чтобы смещая их, можно было максимально «подогнать» рисунок.

Дополнительно декорировать оклеенную обоями арку можно с использованием фриза из бумаги, пластика или шпона.

Еще одним популярным способом является отделка арки декоративной штукатуркой. При этом первоначально обрабатываемую поверхность необходимо зашпаклевать. Абсолютно ровной поверхности можно не добиваться, достаточно просто зашпаклевать швы, места, где присутствуют шляпки саморезов и заметные неровности. Затем поверхность нужно тщательно прогрунтовать. И только после того, как грунтовка полностью высохнет, на что может уйти около 1 суток, можно будет приступать непосредственно к нанесению штукатурки.

Сначала штукатурку следует нанести только на внутреннюю плоскость проема, в противном случае слой будет выступать в проем. Дав штукатурке слегка подсохнуть, можно приступать к оштукатуриванию и стен вокруг арки. После полного высыхания (не менее чем через 1 сутки) декоративную штукатурку можно покрасить. Для этого рекомендуется воспользоваться красами, специально предназначенными для покраски поверхности декоративной штукатурки.

Еще одним вариантом отделки является отделка арки декоративным камнем. Такой дизайн сделает любой интерьер поистине неповторимым, но для создания подобного покрытия требуется немало сил и времени. С одной стороны, отделка декоративным камнем не требует тщательного выравнивания поверхности стен. В некоторых случаях идеально ровную поверхность желательно искусственно сделать неровной. Но одновременно могут возникнуть трудности при отделке внутренней части проема и особенно свода арки. В любом случае, если придерживаться следующих советов, выполнить отделку камнем будет проще.

Для отделки арки лучше использовать мелкий или узкий камень. Слишком ровная поверхность только вредит, поэтому плоскость необходимо покрыть слоем шпаклевки, нанеся ее с помощью зубчатого шпателя. Образованные на поверхности стены зубцы обеспечат лучшее сцепление удерживающего камень раствора с поверхностью. Начинать укладку камня необходимо снизу проема, со стыка арки и стены. Ряды камней на стене и в проеме должны располагаться внахлест, поочередно выступая за габарит. После укладки раствору нужно дать время на схватывание. Как правило, на это требуется не менее 1 суток, затем швы и стыки следует затереть специальным раствором. При этом оказывать чрезмерное давление на шпатель не нужно.

Готовые комплекты межкомнатных арок

Если есть желание изготовить межкомнатную арку своими руками, но возникают сомнения в собственных силах, то можно использовать стандартные либо изготовленные на заказ готовые комплекты. Детали, входящие в комплект, могут быть выполнены из различных материалов: дерева, пластика, ДСП, МДФ. Они имеют различную конструкцию, отличаются цветом, фактурой и дизайном.

Внешне очень красиво выглядит арка из цельного деревянного массива, но цена такого комплекта будет высокой. Кроме того, массив является тяжелым материалом как физически (т. е. обладает высокой плотностью), так и технологически – работать с ним довольно сложно, поэтому лучше прибегнуть к помощи профессионалов.

Для сборки своими руками рекомендуется использовать комплект из древесноволокнистой плиты (ДВП или МДФ). Этот материал изготавливается из прессованных при высокой температуре древесных волокон и обладает фактурой и «теплотой» дерева. При этом у него нет недостатков, присущих массиву дерева, т. е. он прост в обработке и имеет сравнительно небольшой вес.

Стандартный комплект межкомнатной арки для прямоугольного проема, как правило, включает в себя две панели сводов, наличники, внутренние пластины арки и свода, соединительные элементы, которые могут быть выполнены, в зависимости от общего стиля арки, в виде строгого карниза либо витой капители.

Для того чтобы выбрать комплект, следует измерить высоту, ширину и глубину проема. Необходимо также учитывать минимальное значение замера по ширине и высоте, а по глубине – максимальное значение.

Выполнение межкомнатной арки из готового комплекта состоит из следующих этапов. Сборку арки необходимо начинать сверху. Сначала нужно, используя имеющиеся в комплекте деревянные шканты, собрать свод, который, как правило, состоит из двух пар панелей. Для соединения рекомендуется применять столярный клей ПВА.

Для более надежного соединения частей следует наносить клей не только на сами шканты, но и тонким слоем на торцы соединяемых деталей. После попарного склеивания панелей свода нужно дождаться высыхания клея, а затем можно приступать к приклеиванию в нижней части карниза свода. Гибкая пластина внутренней части свода из комплекта должна быть подпилена по глубине проема, при этом нужно обязательно оставить запас около 10 мм, который будет служить припуском на паз в панелях свода, где закрепляется пластина. По длине внутреннюю пластину свода упиливать следует наоборот – таким образом, чтобы она была полностью утоплена в своде.

Свод собирается из двух половин, которые нужно приклеить к внутренней панели. Его необходимо установить на место и смонтировать саморезами либо жидкими гвоздями.

Боковые панели арки следует допилить по размерам проема с запасом не только по ширине, но и по длине. Наличники необходимо подпиливать по высоте от пола до карниза свода таким образом, чтобы спил располагался внизу арки.

Монтировать наличник следует шкантами в карниз свода. В его паз, смазанный клеем, нужно вставить боковую панель так, чтобы верхний ее край вошел в паз свода. С другой стороны панели следует укрепить парный наличник. Затем симметрично необходимо смонтировать вторую половину арки.

Если проем по размеру больше стандартного, то следует приобретать комплект, включающий в себя дополнительный элемент – сводорасширитель. Он может быть выполнен заподлицо с панелями свода либо, наоборот, сделан в виде декоративного замкового камня. Для очень больших проемов (более 1 м) рекомендуется использовать арки типа «Романтика» со сводами из трех элементов – двух дуг и соединяющего их прямого участка.

Аналогичным образом происходит монтаж более низкобюджетного варианта – арочных комплектов из пластика.

Деревянная арка

При покупке материала для арки необходимо учитывать, что лучше всего для создания конструкции использовать тонкую древесину. Отличным вариантом являются плиты МДФ, которые не только хорошо выглядят, но и при этом неприхотливы и податливы в процессе работы. Кроме того, МДФ легко можно покрасить или покрыть лаком. Необязательно быть опытным специалистом, чтобы работать с данным видом материала. Если по каким-либо причинам сложно достать МДФ, то можно использовать ДСП. К тому же данный материал обойдется дешевле, а при оклеивании декоративной пленкой результат получится великолепным.

Подготовительные работы

Для начала необходимо приготовить две рейки и гвозди, которые понадобятся для того, чтобы сделать циркуль. Циркулем нужно будет разметить арку. Можно выполнить сооружение в виде правильной окружности, но такая арка будет весьма сложной. Если опыта в подобной работе не имеется, то рекомендуется спроектировать более пологую арку. На самом деле это не имеет особого значения, все зависит только от вкуса. Не следует забывать правило: от верхнего края заготовки должно оставаться расстояние не менее 50 мм. Работать на плоской ровной поверхности необходимо таким образом, чтобы кусок материала располагался прямо.

Вырезание арки

Наверное, самым сложным этапом для неопытных начинающих строителей будет именно вырезка деталей будущей арки по линиям. Все необходимо выпиливать с помощью электролобзика. По разметке следует сделать заготовки для того, чтобы далее можно было собрать дугу будущей арки.

Для этого необходим шаблон, на который была нанесена разметка. Его нужно приложить к доске и начертить дуги. Затем следует сделать распил по линиям. Нужно стараться выполнять работу максимально точно и аккуратно.

Совет мастера

Не рекомендуется сразу ошкуривать детали. Если есть возможность и опыт использования фрезера, то лучше сделать выбор в пользу него. Также следует помнить, что внутренняя часть у дуги является ее фасадной стороной, а значит, ей необходимо уделять особое внимание. После установки арки ее можно будет покрыть лаком.

Работа с брусками

На этом этапе работы особенно важна внимательность и сосредоточенность. Сначала нужно набрать первый ряд брусков. Необходимо выбирать бруски строго по шаблону, один к одному (рис. 63). Особое внимание нужно обратить на торцы: они должны быть подогнаны максимально точно по отношению друг к другу.

Совет мастера

Для примера можно привести ориентировочные размеры арки, которая будет использоваться в качестве двустворчатой двери. Радиус будет равен 75 см, ширина составляет 150 см по внутренней кромке. Глубина арки должна быть равной толщине стены. Арка в сборе имеет стандартные размеры.

Рис. 63. Набор брусков

После того как будет выполнен набор первого ряда, можно переходить ко второму. Здесь принцип работы будет аналогичным. Но существует одно отличие: необходимо располагать бруски с некоторым смещением – точно так же, как если бы производилась укладка кирпича, т. е. смещая на половину детали.

Финальный этап работ: сборка арки

После того как будут набраны все бруски, можно переходить непосредственно к сборке всей арочной конструкции. Для этого необходимо взять брусок из второго ряда и нанести клей. Затем следует уложить брусок на заранее размеченное место и тщательно закрепить с помощью саморезов.

Нужно иметь в виду, что саморезов понадобится много, так как только на один брусок необходимо четыре штуки. При их закреплении следует обязательно утапливать шляпки.

Затем можно взять следующий брусок, смазать его клеем и аналогичным образом закрепить саморезами торцы. Очень важно обращать внимание на совмещение деталей по кромкам снизу: они должны быть соединены максимально точно, так как именно от этого зависит итог всей работы.

Обработка поверхности

После того как все ряды будут набраны, а детали – тщательно подогнаны, нужно приступать к ошкуриванию стыков между рядами.

Арка из кирпича

Виды кирпичных арок

Обычная кирпичная арка представляет собой симметричную сводчатую конструкцию, прочность которой обеспечивается за счет бокового распора.

Различают следующие виды кирпичных арок:

– клинчатые, в которых кирпичи выкладываются клином и фиксируются «замком»;

– лучковые, в которых кирпичи расположены по усеченной дуге (рис. 64);

– полные, в которых кирпичи выкладываются полукругом высотой в половину ширины проемы.

Рис. 64. Лучковая арка

Перед тем как приступать к сооружению арки, необходимо определиться с ее видом и приготовить необходимые материалы и инструменты.

Для изготовления арок обычно рекомендуется использовать специальный клиновый кирпич, так как именно его трапециевидная форма способствует лучшей фиксации арочной конструкции. Клиновый кирпич можно приобрести в готовом виде в строительных магазинах, а также его можно сделать самостоятельно, обтесав до нужной формы обычные кирпичные блоки.

Для закрепления арочных конструкций часто применяются специальные растворы. Например, для печных арок необходим раствор, произведенный из глины с добавлением шамотного песка с включениями мелкого гравия, просеянного через сито с ячейками диаметром до 0,8 см. При этом толщина швов на таких арках должна быть минимальной.

У каждого из перечисленных видов кирпичных арок имеются свои плюсы и минусы, но схема и последовательность работ по их устройству мало различаются.

Последовательность сооружения кирпичной арки

Технология возведения кирпичной арки своими руками зависит от выбранного вида и особенностей конструкции архитектурного элемента (рис. 65). Весь процесс устройства кирпичной арки можно разделить на следующие этапы:

– разработка и изготовление шаблона сводчатого элемента;

– установка шаблона;

– выкладывание кирпичной арки;

– обжатие и фиксация арочной конструкции;

– разборка и демонтаж шаблона;

– финишная отделка поверхности кирпичной кладки.

Рис. 65. Арка из кирпича

Для того чтобы изготовить шаблон будущей арки, понадобятся листы ДСП и деревянные брусья. От качества шаблона будет напрямую зависеть внешний вид и качество арочной конструкции, поэтому самое главное – правильно рассчитать его размеры.

Шаблон должен быть на несколько сантиметров меньше ширины проема по высоте арки. Это необходимо для того, чтобы не возникло проблем с его демонтажем после выкладки элемента.

На листе ДСП следует отметить центр арочной конструкции, ее верхние и нижние точки, после чего соединить их между собой в виде дуги таким образом, чтобы в результате получился усеченный полукруг. По данной разметке необходимо вырезать два кружала, которые соединяются с помощью брусков и саморезов, образуя арку в натуральную величину. Шаблон следует установить в проем и зафиксировать в нем с помощью деревянных опор и распорок.

Непосредственно перед выкладкой арки по обеим сторонам проема необходимо установить штрабы, которые позволят быстро и просто зажать арку. Набор кирпичной арки должен осуществляться снизу вверх одновременно с обеих сторон. По центру в вершине арки нужно установить «замок» – кирпич, который плотно забивается в кладку и таким образом фиксирует всю конструкцию.

После зажатия кирпичной арки шаблон необходимо демонтировать, а затем зачистить поверхность.

Чтобы кладка выглядела аккуратно, рекомендуется тщательно выровнять швы и удалить излишки раствора с ее лицевой поверхности.

Кирпичная арка, возведенная своими руками, при правильном расчете и точном соблюдении технологии будет достойным украшением дома и прослужит очень долго. Но есть ряд причин, которые могут привести к разрушению арочной конструкции. Во-первых, это недостаточная высота арки при большой ширине проема. В таком случае нагрузки распределяются неравномерно, что может стать причиной появления трещин. Во-вторых, это применение металлических уголков и оснований в качестве шаблона. Металл, в отличие от дерева, препятствует равномерной естественной усадке арочной конструкции, что может способствовать ее растрескиванию. В-третьих, это несвоевременный демонтаж шаблона. Если древесина успеет впитать достаточное количество влаги и разбухнуть, то это может привести к возникновению избыточного напряжения. Поэтому арку следует защитить от попадания влаги, накрыв ее полиэтиленовой пленкой. Также причиной разрушения арочной конструкции может стать слабое основание. Трещины на таких сооружениях нередко возникают при просадке основания и серьезных деформациях поверхности пола.

Арки могут выполняться в разнообразных стилях и использоваться для оформления различных архитектурных элементов. Арка из кирпича придаст вашему дому оригинальный вид и позволит создать неповторимую атмосферу.

Перегородки

Как в новостройке, так и в уже имеющемся обжитом помещении зачастую возникает потребность в изменении пространства. Чаще всего это происходит в связи с необходимостью создания новых помещений, перепланировки однокомнатной квартиры в двухкомнатную и т. п.

Перегородки можно возвести, используя различные материалы. Но не стоит путать перегородку и стену. Главным их различием является то, что стена представляет собой несущую конструкцию и является частью каркаса дома. Как правило, она бывает выполнена из бетона, железобетона или кирпича. Перегородки считаются самонесущими конструкциями, которые могут быть любого типа и устанавливаться на балки и плиты в желаемом месте. Их преимуществами являются сравнительно небольшой вес и устойчивость к механическому воздействию.

Для сооружения перегородок можно использовать практически любой материал, руководствуясь их функциями. Например, если необходимо зонировать пространство комнаты с одним окном, не создавая глухой стены, рекомендуется использовать прозрачные перегородки в каркасах из алюминия, пластика или дерева, в которые также могут быть встроены такие элементы декора, как аквариум, панно, витраж и т. п. Для перегородки, разделяющей ванную комнату и туалет, необходимо использовать водостойкие непрозрачные материалы.

Перегородки также делятся на стационарные и трансформирующиеся. Стационарные перегородки похожи на несущие стены. Они способны не только выполнять декоративную или зонирующую функцию, но и обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Стационарные перегородки отличаются более тяжелым весом, чем трансформирующиеся, поэтому необходимо при их установке учитывать допустимые нормы нагрузок на элементы здания. Форма стационарных перегородок, в отличие от несущих стен, может варьироваться. Они могут быть как полностью глухими, так и прозрачными или комбинированными. Внутри стационарных перегородок возможно сделать дверной проем. Сами двери также могут быть сделаны из различного материала: цельностеклянными, деревянными (как из массива дерева, так и из шпона или ДСП), в раме из алюминиевого профиля и др.

Стационарные перегородки облают дополнительными функциями: в них можно спрятать коммуникации, установить необходимые розетки, выключатели, светильники и т. д.

Трансформирующиеся перегородки могут представлять собой занавес, ширму, перегородку-стеллаж или шкаф. Перегородки в виде занавеса могут быть из любых материалов и разной плотности.

Даже складчатые трансформирующиеся перегородки из жестких материалов носят, как правило, временный характер. Самый простой и наиболее распространенный вид трансформирующихся перегородок – это ширма. Их можно легко найти в продаже в любом магазине, выбрав только необходимый размер, цвет и вид материала.

Большой популярностью пользуются и трансформирующиеся перегородки-шкафы и стеллажи. Такие предметы мебели можно легко разместить в любой части квартиры и по необходимости переставлять их, без труда обновляя интерьер дома.

Различают перегородки с одинарным и двойным заполнением. Конструкции с одинарным заполнением гораздо легче двойных, но и шумоизоляция у них хуже. К тому же на полотно одинарной перегородки невозможно вывести розетки и выключатели.

Мелкоштучные перегородки

Подобного рода перегородки состоят из мелкоштучных материалов, в качестве которых могут использоваться кирпич, газосиликатные (ячеистобетонные) блоки или плиты.

Нередко для возведения перегородок используют современные стеклоблоки, отличающиеся новейшими декоративными свойствами. К новым материалам относятся плиты из жестковспененного полистирола, который еще не так широко известен, но специалисты в области строительства уже оценили его уникальные свойства.

Кирпичные перегородки

Для возведения перегородок из кирпича не требуются большие навыки в строительном деле. Конструкции из него обладают влагостойкостью, звукоизолирующим и противопожарным свойствами. Кирпичные перегородки различаются по весу, толщине и форме. Толщина конструкций обычно измеряется самими кирпичами. Например, если возводится перегородка из кирпича, который положили на бок, она будет иметь толщину 6,5 см, или четверть кирпича. Если кирпич укладывается на широкую часть, толщина конструкции будет составлять 12 см, или полкирпича. Также можно возвести перегородку в длину кирпича, положенного поперек, и ее толщина будет 25 см, или в один кирпич.

Технология кладки

Кирпичную перегородку можно устанавливать не в любом месте, а только на прочных перекрытиях и в ограниченном объеме. Перед тем как приступить к возведению кирпичной перегородки, необходимо начертить линии как на полу, так и на стенах, чтобы были видны границы. Затем следует создать прочное основание, желательно с использованием металлической сетки. Под первый ряд кирпичей кладут слой раствора на 2–3 см толще, чем сам кирпич. Для замешивания состава необходимо соблюдать пропорцию 1: 3 (1 ведро цемента на 3 ведра песка). Для большей эластичности раствора можно добавить 100 г жидкого мыла или любого другого моющего средства.

Если длина перегородки большая, то не рекомендуется выкладывать в высоту более 1 м в день, в противном случае возводимая конструкция может наклониться. Для создания ровной поверхности от одного до другого края стены необходимо натянуть нить, а вертикаль проверять уровнем.

Каждый четный ряд должен начинаться с половины кирпича. Толщина шва должна составлять не менее 0,7 см, но не более 1,5 см.

Совет мастера

Сегодня на рынке строительных материалов появился пористый, или пустотелый кирпич, который целесообразно применять для уменьшения веса перегородок. Кладка из такого кирпича для повышения устойчивости требует армирования и по вертикали, и по горизонтали. Но данный материал нельзя использовать в кухнях и санузлах.

Если выкладывается конструкция толщиной менее 25 см, ее необходимо армировать. Для этого через каждые 4 ряда кладки по всей длине перегородки необходимо проложить металлическую проволоку толщиной до 6 мм или металлическую штукатурную сетку. Армирование нужно производить также в местах соприкосновения конструкции с другими перегородками и стенами. Через каждые 2–4 ряда необходимо связывать перегородочную конструкцию с несущей стеной с помощью забивания гвоздей или уголков (рис. 66).

Если в строящейся кирпичной перегородке планируется сооружение дверного проема, то необходимо заранее продумать его размеры, а также не забыть про перемычку над дверью (рис. 67).

Рис. 66. Связывание перегородки со стеной с помощью уголка

Рис. 67. Перемычка над дверью

Установка перемычки

Перемычкой называется участок перегородки, который принимает на себя тяжесть кирпичной кладки. Перемычки обеспечивают защиту от обвала и дополнительно являются связующим элементом конструкции, который повышает ее прочность.

По виду материалов перемычки делятся на кирпичные, железобетонные и металлические.

Кирпичные перемычки собираются в систему под названием «замок». Кладка происходит таким образом, что под весом перегородки ее элементы становятся надежной опорой. Они применяются для создания элементов перегородки.

Бетонные перемычки появились позже кирпичных. Но они требуют более сложной процедуры монтажа.

Наиболее просты в установке металлические перемычки. К тому же они выдерживают значительные нагрузки.

По методу укладки перемычки делятся на рядовые, клинчатые и арочные.

В том случае, если ширина проемов в перегородке составляет не более 2 м, используют перемычки из кирпича, выложенного рядами. При этом не следует забывать о закладывании арматуры с целью поддержания кирпичей в нижнем ряду. Если перемычки выкладываются рядами, необходимо следить за тем, чтобы они располагались строго горизонтально. Высота перемычки должна составлять примерно 5 рядов, а ее длина должна превышать проем на 50 см. Перемычки нужно выстраивать, используя дощатую опалубку толщиной 4–5 м. Раствор необходимо разровнять по опалубке таким образом, чтобы его слой по всей поверхности составлял около 2 см. Затем в раствор следует вдавить арматурные прутья. Этот слой будет находиться под начальным рядом кирпичной перемычки. Укрепление происходит с помощью стальных арматурных прутьев диаметром 6 мм (рис. 68). Расчет должен производиться следующим образом: по 2 прута на кирпич, но не меньше 3 прутов на целую перемычку. Именно благодаря прутам достигается прочность конструкции. Их концы следует вывести за границы проемов на 25 см и изогнуть в виде крюка.

Рис. 68. Укрепление перемычки с помощью арматуры

Иногда для придания декоративного вида кирпичи выкладывают не рядами, а клиньями. Для перегородки в доме или квартире это не особенно важно, так как поверх все равно будет накладываться штукатурка. Такой способ в основном используют для фасадов, но редко он применяется для создания особого эффекта при возведении перегородки в стиле лофт. Во время такой выкладки кирпича образуются клинообразные швы толщиной 5 мм (внизу перемычки) и 25 мм (сверху от нее). Кирпич в таком случае выкладывают горизонтальными рядами по опалубке, которая поддерживается с помощью специальных конструкций. Перед устройством перемычки сначала необходимо возвести перегородку до ее уровня, параллельно сооружая ее опорную часть. Затем на опалубке следует отметить кирпичные ряды таким образом, чтобы их количество было нечетным. В таком случае ряды отсчитывают не вдоль, а поперек. Центральный (замковый) кирпичный ряд должен быть расположен вертикально.

Клинчатые перемычки обычно выстраивают одинаково с обоих краев, в направлении от опорной части к центральному кирпичу. Если ширина пролета составляет более 2 м, то клинчатый метод применять запрещено.

Арочные перемычки выстраивают в том же порядке, что и клинчатые. Швы должны располагаться перпендикулярно арке и внешней стороне перегородки. Они имеют форму клина, расширяясь вверху и сужаясь внизу.

Все швы должны быть заполнены во время проведения работ. В противном случае под действием силы тяжести некоторые кирпичи могут сдвинуться, и кладка будет разрушаться. Опалубку для создания арок необходимо сконструировать таким образом, чтобы в дальнейшем можно было равномерно опустить ее.

Когда вес перекрытия оказывает давление на участок перегородки над дверью, рекомендуется использовать железобетонные перемычки. Они, в свою очередь, делятся на сборные и монолитные. Сборные состоят из частей, которые собираются непосредственно перед использованием, а монолитные уже являются цельными. Кроме того, железобетонные перемычки бывают несущими и ненесущими. Несущие перемычки принимают на себя тяжесть кирпичной укладки и перекрытия под ней.

Для того чтобы правильно подобрать железобетонную перемычку, необходимо обратить внимание на их маркировку. Так, в названии 2ПБ18-8, ПБ – это перемычка брусковая, 18 – длина, которая равна 181 см, 8 – это максимальная нагрузка, которую способна выдержать перемычка.

Совет мастера

Если в дальнейшем на возводимую перегородку планируется вешать что-либо тяжелое, например водонагреватель или кухонные шкафчики, то рекомендуется использовать полнотелый силикатный кирпич.

Оштукатуривание

Готовую перегородку перед покрытием отделочными материалами требуется оштукатурить, а это продлевает сроки работы и увеличивает стоимость конструкции.

Поверх обычной кирпичной кладки допустимо использовать штукатурную смесь на цементе. Это сравнительно недорого, но одновременно допускается накладывание более толстых слоев. Однако следует помнить, что если слой штукатурки превышает 20 мм, то ее необходимо армировать специальной сеткой. При оштукатуривании гипсовой смесью грунтовка кирпичной перегородки не требуется (конечно, если она не запыленная и без масляных пятен).

Непосредственно перед оштукатуриванием необходимо выставить маяки – специальные направляющие, которые помогают в выравнивании поверхности. Для них обычно используют перфорированные профили, ширина которых зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки имеют преимущество в том, что их не нужно удалять после окончания штукатурных работ и, следовательно, не понадобится заделывать углубления после их изъятия.

Перед установкой маяков для дальнейшего оштукатуривания необходимо проверить помещение на предмет отклонений от правильной формы. Делать это следует с помощью угольника, отвеса, уровня, длинного правила и рулетки. Угольник необходим для проверки углов между стенами. Их вертикальность измеряется отвесом, а то, насколько они ровные, можно проверить с помощью правила. Реечный уровень необходим для измерения уклонов горизонтальных поверхностей, а также для проверки уклонов перегородок.

Перед установкой маяков поверхности перегородки необходимо полностью прогрунтовать. Выставлять маяки следует на быстротвердеющий раствор или на тот, с помощью которого будет проводиться оштукатуривание.

На поверхность перегородки необходимо нанести вертикальные полосы раствора, в которые затем следует вставить маяки. Причем их нужно успеть выровнять по уровням и высоте до затвердения раствора. Расстояние между маяками следует установить такое, чтобы правило опиралось своими концами на два соседних маяка и могло, не соскальзывая, немного перемещаться по ним.

Сам процесс оштукатуривания довольно прост. Он заключается в набрасывании мастерком между соседними маяками достаточного количества раствора, затем – выравнивании его правилом по направлению снизу вверх, опираясь на соседние маяки.

Профессионалы предпочитают использовать специальную плоскую площадку с ручкой внизу («сокол»), на которую накладывается большее количество штукатурного раствора, чем при использовании мастерка. Держа «сокол» с раствором в одной руке, мастерком в другой руке легко сбрасывать раствор на оштукатуриваемую поверхность.

Совет мастера

Чтобы добиться толстого слоя штукатурки, сначала необходимо сделать грубое ее набрасывание без выравнивания по маякам. После того как этот слой подсохнет, можно приступать к чистовому оштукатуриванию и выравнивать далее уже по описанному методу.

Нанесенный и выровненный с помощью маяков раствор следует подсушить, а затем произвести затирку, для того чтобы отшлифовать и убрать мелкие дефекты.

Отделка

После оштукатуривания перегородку можно покрасить в любой понравившийся цвет либо оклеить обоями. Причем обои можно использовать как рулонные, так и жидкие, которые получают при разведении водой специального порошка. Жидкие обои абсолютно безопасны, так как порошок содержит волокна целлюлозы, клей и безвредные красители. Наносить такие обои на стены можно с помощью обычного шпателя. Преимуществом жидких обоев для кирпичных перегородок является то, что они идеально подходят для не совсем ровных стен. Как известно, кирпичные перегородки имеют больше погрешностей в плане ровных поверхностей, поэтому с помощью таких обоев легко исправить небольшой дефект, допущенный как при кладке, так и при дальнейшем оштукатуривании. Если имеются незначительные повреждения участка поверхности, окрашенной жидкими обоями, не требуется «переклеивать» все обои: можно просто замазать поврежденное место.

Для отделки кирпичных перегородок хорошо подходят декоративные панели под дерево, изготовленные на основе МДФ, которые внешне ничем не отличаются от натурального шпона. Другой подходящий материал для облицовки кирпичных межкомнатных перегородок – пробковые панели. Но их не рекомендуется использовать в ванной или на кухне, там, где повышенная влажность воздуха.

Оригинальным дизайнерским ходом является покраска кирпичной перегородки без ее предварительного оштукатуривания. Тем не менее необходима специальная обработка перед покраской. Сначала нужно тщательно очистить поверхность перегородки от цемента и строительной пыли. Для этого лучше использовать воду и щетку с жесткой щетиной. Перед тем как приступать непосредственно к покраске, необходимо убедиться, что поверхность тщательно просушена. В противном случае не до конца испарившаяся влага может впоследствии привести к образованию трещин и вздутию окрашенного слоя. Перед покраской поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором, устойчивым к щелочной среде.

После покраски поверхность рекомендуется покрыть лаком.

Необходимо помнить, что кирпич – это строительный, а не отделочный материал, поэтому для сохранения эстетичного вида окрашенной перегородки необходимо периодически обновлять ее верхний слой. Но в любом случае покраска кирпичной перегородки – интересное дизайнерское решение, при котором можно выбрать различные цвета, максимально подходящие к задуманному интерьеру.

Совет мастера

Если дом новый, то не рекомендуется сразу приступать к возведению кирпичной межкомнатной перегородки. Необходимо подождать усадки несущих конструкций здания хотя бы в течение полугода.

Блочные перегородки

Сегодня все популярнее становится такой мелкоштучный материал для возведения перегородок, как блоки. Рассмотрим их основные виды.

Газосиликатные (ячеистобетонные) блоки

Газосиликатные блоки имеют пористую структуру, благодаря чему перегородки получаются легкими.

Преимуществом данного материала является хорошая тепло– и звукоизоляция возводимых конструкций, а отрицательным – их малая гигроскопичность.

В последнее время газосиликатные блоки широко применяются для устройства межкомнатных перегородок, но следует помнить, что в дальнейшем к последним не стоить крепить тяжелые предметы.

Технология кладки

Существует два вида кладки газосиликатных блоков: на цемент и на клей.

Исходя из того, что и клей и цементный раствор обладают большим коэффициентом теплопроводности, чем газобетон, понятно, что чем меньше толщина шва, тем больше тепла сохраняется в доме. При кладке блоков на цемент толщина шва между ними будет составлять примерно 6-10 мм, а при кладке на клей – 1–3 мм. Соответственно, клеевая кладка намного теплее.

Несмотря на то что клеевой раствор намного дороже цементной смеси, кладка с ним все равно экономичнее, так как его расход примерно в 5 раз меньше. При возведении перегородок, в отличие от несущих внешних стен, теплопроводность играет незначительную роль, поэтому сводить выбор вида кладки только к ней не имеет смысла.

В любом случае, какой бы вид кладки ни был выбран, необходимо, чтобы первый ряд выполнялся с использованием цементного раствора. Это нужно для того, чтобы лучше произошло скрепление с поверхностью пола и выравнивание возможных перепадов.

Для того чтобы не допустить быстрого проникновения влаги из раствора в блок, перед установкой необходимо смочить его нижнюю поверхность, которая будет положена на цементный раствор (так как ячеистый бетон обладает большой гигроскопичностью, а обезвоженный цементный раствор может утратить свои скрепляющие качества).

Начинать кладку следует с самого высокого угла основания. Для того чтобы поверхность была ровной, уложенные в первом ряду блоки необходимо выровнять строго по горизонтали. Для этого и используется цементный раствор, так как его можно уложить с разной толщиной слоя, тем самым выровняв поверхность основания кладки. Следующие ряды уже можно укладывать на клей.

Если последний в ряду блок из газобетона не помещается на основание полностью, то его можно укоротить с помощью ножовки по металлу. Газосиликатные блоки хорошо поддаются обработке: их можно обрезать, обтачивать, сверлить и т. п. Монтаж второго ряда должен начинаться именно с укладки поверх обрезанного блока. Это делают для того, чтобы получить стандартную кирпичную кладку со смещением (перевязь).

Совет мастера

Каждый четвертый ряд газоблоков необходимо армировать. Для этого весь ряд следует проштробить вдоль. Затем в полученную штробу нужно уложить металлическую арматуру диаметром 8 мм и залить цементным раствором. Необходимо обратить внимание на то, что штроба должна быть достаточной глубины, чтобы арматура могла полностью погрузиться в нее.

Установка перемычки

При возведении перегородок из газосиликатных блоков необходимо использовать специальные перемычки. Они могут быть сборно-монолитными, брусковыми или арочными. Если нет возможности создать перемычку во время строительства, то проще использовать сборно-монолитный вид перемычек, которые представляют собой полые блоки, по форме напоминающие перевернутую букву «П» (U-блоки). Внутри их следует заполнить раствором, а затем установить в них арматуру.

Для создания перекрытий дверных проемов из U-блоков формируют перемычки необходимой длины с учетом ширины проема. Для этого над дверным проемом следует установить опалубку из деревянного бруса или металлических профилей, а затем на клей уложить U-блоки. В лоток U-блока фиксируют арматуру, которую затем заливают бетоном (рис. 69). После этого поверхность бетона необходимо выровнять по верхней грани блока.

Рис. 69. Установка перемычки из U-блоков: 1 – блоки для перегородок; 2 – U-блоки; 3 – опалубка; 4 – бетон; 5 – арматурный каркас

Перемычку рекомендуется укладывать на специальный клей для газосиликатных блоков. Глубина опорной части с каждой стороны должна быть не менее 200–250 мм.

При возведении перемычек над дверными проемами предварительно должна быть выполнена опалубка, на которую впоследствии будут укладываться U-блоки.

Оштукатуривание

После установки перегородки из газосиликатных блоков ее необходимо оштукатурить под последующую отделку. Существуют определенные отличия оштукатуривания такой перегородки от оштукатуривания простых поверхностей из кирпича или бетонных блоков. Главное из них состоит в самом штукатурном растворе. Не рекомендуется наносить на газосиликатные блоки штукатурку на основе цемента. Существует большое количество уже готовых сухих штукатурных растворов для отделки поверхностей из газоблоков. Они изготавливаются на основе гипса, так как он обладает наиболее высокой па-ропроницаемостью.

Приготовить раствор из них довольно просто, необходимо только следовать инструкции, которая указана на упаковке. Стоит лишь обратить внимание на то, что обычно все подобные сухие растворы сначала засыпаются в емкость. Только после этого добавляют воду, а не наоборот. Стандартная концентрация раствора составляет пропорцию: 1/5 л на 1 кг сухой смеси. Необходимо следить за тем, чтобы не было избытка воды, что может снизить качество штукатурки.

Перед тем как приступить непосредственно к оштукатуриванию, необходимо очистить поверхность возведенной перегородки от пыли и подтеков, затем – прогрунтовать. Для этого рекомендуется использовать укрепляющие смеси, обладающие хорошим проникновением. После чего следует приступать к установке армирующей сетки из стекловолокна.

Сам процесс оштукатуривания должен осуществляться по маякам, в роли которых используют специальные направляющие. Их выставляют на поверхности перегородки, а пространство между ними заполняют штукатурным раствором.

Штукатурку можно наносить на стену как в один, так и в несколько слоев. Все зависит от того, насколько ровные получились перегородки. Толщина одного слоя не должна превышать 15 мм. При нанесении штукатурного раствора в несколько слоев толщина каждого не должна превышать 8–9 мм. Выравнивание слоев необходимо осуществлять по установленным планкам, убирая излишки раствора с помощью специальной рейки (рис. 70). Затем следует дождаться высыхания материала и произвести затирку.

Рис. 70. Выравнивание слоев по установленным планкам с удалением излишков раствора с помощью специальной рейки

Совет мастера

После нанесения каждого слоя штукатурки необходимо дать время на просушку, и только после этого можно приступать к нанесению следующего слоя. Весь процесс оштукатуривания рекомендуется проводить при температуре в комнате не ниже 5-1 °C.

Отделка

Перегородки из газосиликатных блоков по своим эксплуатационным характеристикам практически ничем не отличаются от других таких конструкций. Единственное отличие – они обладают повышенным коэффициентом гигроскопичности, поэтому их не рекомендуется использовать в ванной или туалете. Но и это не так принципиально, так как в наши дни производители отделочных материалов (например, штукатурных смесей) предлагают современные способы их защиты от повышенной влажности.

Во всем остальном это обычные перегородки, или стены, поэтому никаких ограничений в их отделке не имеется. Если планируется последующая оклейка обоями или покраска, то просто нужно с помощью штукатурных или шпаклевочных смесей довести поверхности до ровного состояния. Если планируется отделка перегородки пластиковыми или декоративными панелями, то оштукатуривание и шпаклевание проводить совсем необязательно. Необходимо только закрепить к перегородке каркас из деревянных реек, а затем приступать к отделке данными материалами. Это, пожалуй, один из самых дешевых вариантов на сегодняшний день.

Что касается укладки керамической плитки на перегородки из газосиликатных блоков, то в данном случае требуется предварительное оштукатуривание с целью выравнивания поверхности.

Гипсовые блоки с пазогребневым соединением

Гипсовые блоки с пазогребневым соединением являются одним из самых оптимальных вариантов мелкоштучного материала для самостоятельного возведения конструкций.

Такие блоки отличаются прочностью, простотой в монтаже, обладают изолирующими свойствами, и последующая их отделка не вызывает затруднений. Различают два вида гипсовых блоков – обычные и влагостойкие.

Последние обычно используют при возведении перегородок в ванной комнате.

Технология кладки

Технология кладки довольно проста, так как блоки прочно соединяются между собой посредством специальных пазов и гребней (рис. 71).

Прежде чем приступать к кладке гипсовых блоков, нужно обозначить и расчистить место под перегородку. Монтаж перегородок производится на черновой пол, т. е. железобетонную плиту или цементную стяжку.

Рис. 71. Монтаж перегородок из ПГП

Перегородки возводятся таким образом, чтобы каждая отдельно взятая плита была направлена пазом вверх, поэтому с самых нижних плит с помощью болгарки необходимо срезать гребень. Кладка первого и всех последующих рядов может производиться как на гипсовый раствор, так и на специальный монтажный клей.

Важно при кладке гипсовых блоков использовать строительный уровень для того, чтобы перегородка получилась ровной. Также необходим мягкий резиновый молоток для пристукивания каждого следующего ряда пазогребневых плит с целью удаления пустот в гипсовом растворе.

Крайние нижний и верхний ряды, а также углы считаются наиболее сложными участками пазогребневых перегородок. При этом чем толще плиты, тем удобнее с ними работать. Но при соблюдении правильной разбежки вертикальных швов любая перегородка будет прочной.

Для этого необходимо ножовкой распилить на 2 части несколько пазогребневых блоков. Блоки в последнем ряду также желательно распилить (например, болгаркой), чтобы между ними и потолком оставался зазор в 1 см. После окончания кладки зазор следует заполнить гипсовым раствором.

Углы пазогребневых перегородок необходимо укрепить с помощью металлических уголков, которые прикручиваются снаружи и внутри угла.

Установка перемычки

В качестве перемычки можно использовать доску шириной 80 мм. Длина ее обычно складывается из ширины дверного проема и длины двух расположенных по бокам от него пазогребневых блоков.

Перемычку необходимо с помощью саморезов прикрепить к опорным плитам. Для большей прочности рекомендуется вкрутить несколько саморезов и в блоки, размещенные над проемом. Так как толщина деревянной перемычки должна быть не менее 30 мм, то необходимо с помощью болгарки спилить у предназначенных для укладки над проемом блоков со стороны длинного гребневого торца по 30 мм. Но есть и другой вариант.

Опорой для перемычек можно сделать две идущие до самого пола доски, прикрученные к пазогребневым гипсовым блокам. Вертикальные доски следует с помощью саморезов прикрутить к каждому ряду блоков, а перемычку – к спилам досок.

Перемычку можно прикрутить и к гипсовым пазогребневым блокам, расположенным сверху. Стыки досок и блоков рекомендуется заделать гипсовым раствором и зашлифовать.

Двери в тонких пазогребневых перегородках устанавливают редко. Но если возникла такая необходимость, то лучше выбрать легкие пластиковые двери раздвижного типа. Деревянные межкомнатные двери из-за их сравнительно большого веса устанавливать в гипсовые перегородки не рекомендуется.

Оштукатуривание

Оштукатуривание перегородки такого типа производят с помощью гипсовой смеси, которой требуется немного, так как стыковка с помощью пазов и гребней позволяет избежать неровностей, поэтому и штукатурные смеси можно наносить тонким слоем. Иногда перегородку из гипсовых блоков с пазогребневым соединением достаточно покрыть только толстым слоем шпатлевки.

Отделка

Перегородки из гипсовых блоков с пазогребневым соединением обладают преимуществом: им подходит любая декоративная отделка. После оштукатуривания их можно красить, наклеивать на них обои, к ним можно крепить различные стеновые панели и т. п.

Так как гипс является пористым материалом, поэтому перед отделочными работами перегородки необходимо загрунтовать. Это поможет сократить расход краски или клея.

Не следует забывать и о шлифовке стыков гипсовых блоков. Эффективнее всего производить шлифовку с помощью болгарки.

Совет мастера

Важно помнить, что к оштукатуриванию стыков можно приступать только после затвердевания кладочного раствора, а шлифовку следует осуществлять после застывания нанесенной на стыки шпаклевки.

Стеклоблоки

Стеклоблоки появились на рынке строительных материалов достаточно давно, но только в последнее время они выходят на лидирующие позиции благодаря улучшению качества и полезных свойств. Блоки выпускаются толщиной 80 мм, внутри они полые, что обеспечивает тепло– и шумоизоляцию возводимых из них конструкций. Кроме того, изделия могут пропускать свет, но в то же время непрозрачны, что немаловажно при устройстве межкомнатных перегородок.

Сегодня выпускаются прозрачные, матовые и цветные стеклоблоки. Прозрачные изделия пропускают 75 % света, а матовые и цветные – 30–75 %.

Размер блоков варьируется от 190 х 90 х 80 см до 240 х 240 х 80 см. Вес изделий может быть разным – от 2,5 до 4,3 кг. Форма стеклоблоков также разнообразна, изделия могут быть квадратными, прямоугольными, треугольными, угловыми и закругленными.

Среди достоинств стеклоблоков необходимо отметить их огнестойкость, а также устойчивость к температурным колебаниям и бытовой химии. Их можно сочетать с самыми разными строительными материалами – кирпичом, конструкциями из гипсокартона и т. д. Такие перегородки предусматривают монтаж специальных «окон» со стеклянными вставками. Стеклоблоки можно использовать для возведения барных стоек или невысоких перегородок, позволяющих зонировать пространство.

Разделительные перегородки из стеклянных блоков могут быть возведены и в санузлах, поскольку этот материал не боится высокой влажности. С помощью конструкции из матового стекла можно отделить душевую кабину от унитаза или от умывальника.

Блоки изготавливаются из разных видов стекла – гладкого, рифленого, а также с рисунком или орнаментом. Сегодня можно найти в продаже блоки, внутри которых размещены различные предметы – цветные шары, цветы, раковины, камни и т. д.

Такой нестандартный подход к производству материала делает возможным создание в квартире необычного и даже уникального интерьера. Художественных стеклоблоков не обязательно покупать много, тем более что стоят они дорого. Иногда достаточно всего нескольких блоков, чтобы украсить перегородку и придать ей неповторимый вид.

Технология кладки

Для укладки стеклоблоков необходим плиточный клей, монтажные крестики и защитная пленка. Специалисты могут производить кладку стеклоблоков и с помощью обычного цемента, но для начинающих мастеров рекомендуется использовать именно плиточный клей. Именно этот специальный состав обладает большей вязкостью, эластичностью и свойством тянуться и быстро высыхать, что заметно облегчает работу. Монтажные крестики используются для точного построения горизонтальных и вертикальных швов. Они бывают следующих размеров: 10, 5 и 2 мм. От выбранных крестиков напрямую будет зависеть ширина шва перегородки.

Монтажные крестики 2 мм подходят в основном только для итальянских стеклоблоков. Пленка используется для защиты поверхности стеклоблока при его укладке, как от клея, так и от внешнего физического воздействия. Если отсутствует специальная пленка, то можно использовать полиэтиленовую, закрепив ее бумажным скотчем. Снимать пленку следует только по окончании работ.

В первую очередь перед тем, как приступать к монтажу стеклоблоков, необходимо выровнять и очистить поверхность, на которой будет возводиться перегородка. Затем можно приступать к приготовлению клеящей смеси, следуя инструкции на упаковке. Как правило, способ приготовления ее всегда одинаков – нужно высыпать сухую смесь в приготовленную заранее емкость, тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной и без комков, а затем добавить воду и еще раз перемешать. Желательно при этом использовать специальную дрель-мешалку, с помощью которой проще добиться нужной консистенции клея.

Далее следует приступать к укладке стеклоблоков, используя монтажные крестики (рис. 72). При необходимости можно использовать резиновый молоток для выравнивания швов по горизонтали и вертикали.

Рис. 72. Укладка стеклоблоков

Особое внимание следует обратить на армирование. Для этого нужно проложить в клеевых швах оцинкованную проволоку диаметром 4–6 мм. По два оцинкованных прута необходимо проложить вертикально и горизонтально. Вертикально они должны располагаться следующим образом: один – по направлению к наружной стороне стеклоблока, а второй – к внутренней. Горизонтально оба прута следует установить прямо к вертикальному пруту, который проложен по наружному краю стеклоблока.

Чтобы избежать деформации клеевого состава и, как следствие, искривления линий шва, каждый день рекомендуется укладывать не более 5 рядов стеклоблоков.

Когда вся перегородка будет возведена, останется только затереть швы, используя обычные цветные плиточные затирки.

Установка перемычки

Дверные проемы или арки в перегородках из стеклоблоков – редкость, так как обычно это не предусмотрено дизайном (такие перегородки, как правило, выполняют именно эстетическую, а не практическую функцию), да и сооружение перемычки довольно непростое занятие. Но существует несколько вариантов установки перемычек.

Во-первых, можно пустить два несущих бруса по краям дверной коробки от пола до самого потолка, на которые и ляжет основная нагрузка. Тогда же путем создания еще одной перемычки над коробкой и решится проблема верхних блоков. Такая перемычка послужит рамой для этих блоков.

Во-вторых, можно приобрести готовые деревянные модули, похожие на деревянную решетку, состоящую из ячеек размером 19 х 19 х 8 см. В них помещаются стеклоблоки и закрепляются с помощью специальных резиновых прокладок. Не стоит только забывать о том, что модульную решетку нужно обязательно прикреплять шурупами к полу, стенам и потолку, в противном случае она может упасть под тяжестью стеклоблоков.

Отделка

Ни оштукатуривания, ни какой-либо дальнейшей отделки перегородок из стеклоблоков, естественно, не требуется. Внутри таких конструкций для создания дополнительного эффекта можно только установить подсветку. Но возможность замены лампочек в окошках необходимо предусмотреть еще на этапе планирования. Если для создания перегородок будут использованы цветные блоки, то можно регулированием направления потока света непосредственно на них придать всей комнате неповторимый вид.

Плиты

Плиты также применяются для устройства разделяющих перегородок. По сравнению с иными мелкоштучными элементами они имеют большие размер и массу. Обычно применяются пено– и гипсобетонные, сотовые, шлакобетонные и другие плиты. Сегодня производители предлагают готовые межкомнатные перегородки, которые нужно только смонтировать. Их поверхность может имитировать разные материалы, например мрамор или дерево. Такие конструкции долговечны, за ними легко ухаживать. Последним изобретением производителей строительных материалов стали плиты из жестко вспененного полистирола, которые также используются для возведения перегородок. Собственно полистирол имеет двухстороннее покрытие из специального состава на цементной основе, который обладает гидроизоляционными свойствами и армирован стекловолоконной сеткой.

Армирование позволяет в дальнейшем облицевать перегородку камнем или керамической плиткой, при этом вес облицовочного материала может достигать 1,5 кг. Таким образом, плиты поступают в продажу полностью готовыми не только к монтажу, но и к последующей отделке, что позволяет значительно экономить силы, деньги и время – самый главный ресурс.

Конструкции из плит отличаются малым весом, поскольку при их возведении не используются дополнительные армирующие материалы. Поэтому можно не беспокоиться за перекрытия – нагрузка на них будет минимальной.

Технология монтажа

Рассмотрим особенности технологии монтажа на примере гипсобетонных плит. Монтаж крупнопанельных перегородок необходимо начинать с разметки места их установки. В местах примыкания перегородки к стенам первую следует закрепить (рис. 73) вилочными скобами толщиной 3 мм, прикрепленными к деревянной пробке ершом. На вертикальных поверхностях необходимо располагать по две скобы на каждую область примыкания перегородки.

Рис. 73. Крепление панельных перегородок к стенам вилочной скобой. Варианты положения перегородки (а – при установке; б – после установки): 1 – ерш; 2 – перегородка; 3 – скоба; 4 – гвозди

Рис. 74. Крепление панельных перегородок к потолку:1 – плита перекрытия; 2 – стальная пластина; 3 – зазор между перегородкой и перекрытием (прогоном);

Сначала скобы следует установить с раздвинутыми концами вилки, которые будут являться направляющими при монтаже перегородок. После проверки расположения перегородок концы вилочных скоб необходимо прижать и прикрепить к перегородке гвоздями длиной 125 мм, при этом загнув их на противоположной стороне скобы. Чтобы скобы находились заподлицо с поверхностью перегородки, в ней предварительно нужно выбрать борозды, которые соответствуют длине и толщине пластин скобы.

К потолку панели следует прикреплять с помощью стальных пластин толщиной 5 мм (рис. 74). Их необходимо устанавливать парами в шахматном порядке на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. При этом стальную пластину нужно вставить в гнездо, просверленное в перекрытии, и прикрепить с помощью гвоздей к перегородке.

Установка перемычки

В перегородках из гипсобетонных плит возможна установка дверей. При этом обычно используют сквозные (от пола до потолка) стойки дверных коробок. В любом случае при устройстве дверных проемов в гипсовых перегородках учитывают расстояние между верхом проема и потолком, а также ширину проема. В местах примыкания перегородки к дверному проему необходимо соблюдать перевязку вертикальных швов. Горизонтальные швы по длине перегородки должны быть ровными, без изломов. Если высота проема некратна высоте гипсобетонных плит, то один из рядов следует возвести из плит меньшей высоты. Если ширина проема составляет не более 1 м, то перемычку необходимо укладывать путем симметричного напуска двух плит. Если же ширина проема составляет 1,4 м, то в плитах, сопрягающихся над проемом, нужно сделать косые срезы, чтобы, таким образом, получился замок. В том случае, если ширина проема более 1,4 м, то необходима укладка армированной перемычки.

Оштукатуривание

Качественные перегородки из гипсобетонных плит не нуждаются в оштукатуривании. Небольшие неровности поверхности можно сгладить, прошпаклевав перегородку тонким слоем гипсовой штукатурки. После ее высыхания необходимо нанести слой финишной шпаклевки на гипсовой основе.

Если стена готовится под покраску, то финишный слой может быть выполнен с использованием сетки из стекловолокна.

Необходимо помнить, что перед нанесением штукатурки или шпаклевки гипсобетонные блоки следует обязательно прогрунтовать.

Отделка

Отделка плиточных перегородок ничем не отличается от отделки кирпичных и некоторых блочных перегородок. Все зависит от фантазии и предпочтений. Если хочется чего-то нового и необычного, то можно использовать, например, одно из последних изобретений – пластиковые самоклеящиеся панели. Их просто приклеивают к стене и легко меняют при необходимости. Существуют также ламинированные панели, состоящие из бумаги, пропитанной специальными смолами. Они не боятся влаги, поэтому их можно использовать даже в ванной комнате. Также идеально выглядят декоративные полупрозрачные акриловые панели, которые отличаются необычайной легкостью, но в то же время они очень прочные.

Сборные перегородки

Чтобы выполнить перепланировку любого помещения в максимально сжатые сроки, можно воспользоваться современными сборными перегородками.

Мобильность, легкость и простота возведения конструкций позволяют этой технологии стать незаменимой в процессе перепланировки.

Совет мастера

Сборные перегородки могут быть использованы в качестве временных, которые с легкостью разбираются и переносятся на другое место. Перемещение таких конструкций не угрожает целостности постройки, поскольку временные перегородки не являются несущими стенами.

Более того, после переноса перегородки освободившееся место не требует дополнительного ремонта или обработки.

Современные сборные перегородки состоят из металлического или деревянного каркаса и гипсокартона. Для возведения конструкций, как правило, применяются гипсовые плиты, покрытые картоном толщиной 12,5 мм, размер которых составляет 1,2 х 3 м. С помощью этих плит формируется поверхность стены.

Помимо гипсокартона, может быть использована древесностружечная (древесноволокнистая) плита или фанера. Для получения прозрачных перегородок применяются стекло, плексиглас (оргстекло) или поликарбонат. На индивидуальный заказ изготавливаются декоративные конструкции с уникальным дизайном, которые украшаются ротангом, пластиком, кожей, бамбуком, гобеленовой тканью и другими материалами. Звукоизолирующие свойства перегородок обеспечиваются за счет минеральной ваты, разнообразного шлака и матов из морской комки.

Гипсокартонные перегородки

Использование перегородок с гипсокартонными листами – универсальный способ зонирования помещения (рис. 75).

Такая перегородка состоит из металлического каркаса, с двух сторон обшитого листами гипсокартона, поэтому она очень легкая и ее можно монтировать даже на слабых перекрытиях. Гипсокартонные перегородки являются экологически чистыми и достаточно прочными.

Рис. 75. Перегородка из гипсокарто

Гипсокартон представляет собой композитный листовой материал длиной 2,5–4,8 м, шириной 1,21,3 м и толщиной 8-24 мм.

Основу такого листа составляет гипс, с обеих сторон обшитый картоном. Для получения требуемых показателей (плотности, прочности и т. д.) в него добавляются компоненты, улучшающие эксплуатационные свойства отделки.

Картон служит армирующим каркасом, а также прекрасной основой для покрытия отделочными материалами – штукатуркой, керамической плиткой, краской. В результате получается материал одновременно твердый и гибкий. Гигиенические и физические характеристики гипсокартона делают его пригодным для использования в жилых помещениях. Это экологически чистый материал, который не содержит токсичных веществ и не оказывает на окружающую среду вредного воздействия. Кроме того, гипсокартон – энергосберегающий материал, огнестойкий и негорючий, обладающий хорошими звукоизоляционными свойствами.

В промышленном масштабе, помимо листов обычного гипсокартона (ГКЛ), выпускаются водостойкие (ГКЛВ) и огнестойкие (ГКЛО). Водостойкие содержат специальные вещества, которые предупреждают появление грибка. Поэтому они подойдут для создания перегородок в ванной комнате.

Такая перегородка состоит из металлического каркаса из стоечных профилей, которые крепят к несущим конструкциям помещения и отделывают гипсовыми панелями. Улучшить звуко– и теплоизоляционные свойства поможет установка каркаса на прорезиненную или полиуретановую ленту. Кроме того, между панелями прокладывается слой минеральной ваты или стекловаты.

Длина таких перегородок может быть любой, а высота зависит от толщины стальных стоек и расстояния между ними. Во время расчета перегородки учитывается нагрузка при подвешивании на нее, например, навесных шкафов. От этого зависят толщина листа, а также тип и толщина самого каркаса.

С помощью гипсокартонных конструкций можно создавать объекты сложной формы, что часто используют дизайнеры при разработке интерьера. Именно поэтому современный ремонт зачастую трудно представить себе без этого материала. Несомненным преимуществом гипсокартонных перегородок являются их дешевизна и легкость последующей отделки.

Технология монтажа и установка перемычки

Каркас перегородки монтируется при проведении отделочных работ, после монтажа сантехнической и электромонтажной разводки и установки приточно-вытяжной вентиляции.

Установка сборных перегородок осуществляется непосредственно на перекрытие или подготовленные чистые полы. Для монтажа необходимо проложить разметочные линии и сразу же указать места расположения дверных проемов и стоечного профиля.

План расположения перегородок с помощью отвеса переносится на стены и потолок, что поможет облегчить монтаж и избежать перекоса конструкции. Затем на направляющие и стоечные профили, примыкающие к ограждающим конструкциям, необходимо наклеить специальную уплотнительную ленту или герметик.

Направляющие профили следует установить по разметке и прикрепить к полу с помощью дюбелей. Для этого сквозь профиль в основание пола перфоратором нужно просверлить отверстия. Для деревянного основания применяются шурупы по дереву, и в этом случае сверлить пол не потребуется. Далее собирают верхние направляющие профили, выравнивают их с помощью уровня и крепят дюбелями. Направляющие фиксируются на стенах, полу и потолку с шагом не более 1 м (рис. 76).

Рис. 76. Монтаж направляющих

На один профиль приходится, как минимум, 3 крепления. Крайние дюбели нужно монтировать на расстоянии не более 50 см от конца профиля.

В направляющие профили по отвесу необходимо установить стоечные профили с шагом 60 см. Стойки монтируются сначала в нижний, а затем – в верхний направляющий профиль.

Профили следует соединить между собой с помощью шурупов-саморезов. Во время монтажа каркаса устанавливаются дверные коробки. Стоечные профили, которые ограничивают дверной проем, монтируются на всю высоту перегородки. Стойку, на которой находятся дверные петли, необходимо по всей длине усилить деревянным бруском такого же сечения или соединить шурупами с одноразмерным направляющим профилем.

Когда каркас установлен, с одной его стороны монтируется ГВЛ или ГКЛ. Технология установки и крепления листов аналогична облицовке стен по каркасу.

Горизонтальные стыки должны выполняться вразбежку и опираться на перемычки из направляющего профиля. Головки шурупов нужно утопить на 1 мм и обязательно зашпаклевать. Монтаж листов осуществляется последовательно в одном направлении. После облицовки одной стороны каркаса необходимо смонтировать электропроводку. Кабель прокладывается перпендикулярно стойкам, в которых для этого имеется специальное отверстие. Одновременно кабель должен находиться в специальной гофротрубе (рис. 77).

Рис. 77. Прокладка кабеля: 1 – гипсокартон;2 – саморез; 3 – вертикальная направляющая; 4 – кабель; 5 – гофротруба

На следующем этапе в гипсокартонных листах вырезают отверстия под монтажные коробки выключателей и розеток, причем для гипсокартонных перегородок производится специальная фурнитура.

Затем между стоечными профилями укладывают звукоизоляционный материал, который также можно приклеить к установленному листу гипсокартона (рис. 78).

После завершения изоляционных и электротехнических работ осуществляется монтаж гипсокартонных листов с другой стороны каркаса (рис. 79).

Оштукатуривание

Многие сомневаются в том, стоит ли штукатурить гипсокартонную перегородку. Ровная поверхность гипсокартонного листа не нуждается в тщательной шпатлевке. Когда швы между листами будут заполнены и проклеены серпянкой (рис. 80), необходимо нанести лишь тонкий ее слой.

Такая отделка не является трудоемкой и не требует значительного расхода материалов. Отделку с использованием сухой штукатурки рекомендуется производить в том случае, если листы гипсокартона имеют значительные искривления, а также для заделывания микрорельефа. Иногда при небрежном монтаже гипсокартонного листа в нем появляются отверстия.

Подобные повреждения также можно легко заделать с помощью обычной штукатурки. Наносить ее рекомендуется и при заделывании вмятин и коррекции углов.

Рис. 78. Укладка звукоизоляционного материала

Рис. 79. Монтаж гипсокартонных листов

Рис. 80. Шпаклевание швов

Нанесение штукатурки на всю поверхность гипсокартонной перегородки целесообразно только в том случае, если штукатурка декоративная.

В других случаях покрытие гипсокартонных листов данным составом будет лишней тратой денег и времени, так как лист является уже идеально ровным и может быть скорректирован при установке на стену с помощью нивелира и уровня.

Перед шпаклеванием гипсокартон должен быть тщательно очищен от пыли и грязи, сделать это можно с помощью пылесоса или салфетки.

Сначала необходимо зашпаклевать швы заподлицо, а затем переходить к стыкам плит и углам.

Совет мастера

Рекомендуется заранее замешивать сухие смеси до образования густой консистенции, чтобы раствор не отпадал от стены. Оштукатуривать можно только водонепроницаемый гипсокартон. При использовании другого вида материала он может вобрать влагу и рассыпаться после нанесения штукатурки.

Первоначально необходимо нанести черновой слой по швам и неровностям. А с помощью второго слоя сгладятся все перепады.

Отделка

Стена из гипсокартона получается гладкой и ровной. Ее можно оклеивать обоями, красить и т. п.

Ограничений в отделке таких перегородок нет. Возможна даже укладка плитки на гипсокартон. Однако следует обратить внимание на выбор плиточного клея. Это может быть клей на основе цемента или эластичный клей, производимый в виде готового раствора, или жидкие гвозди.

Алюминиевые и ПВХ-перегородки

Такие перегородки представляют собой каркас из алюминиевого или ПВХ-профиля, который заполняется стеклом, фанерой, древесиной, ламинатом, гипсокартоном. Заполнитель крепят к каркасу, оставляя его частично открытым. Перегородки данного вида имеют простую конструкцию и способ монтажа, отличаются высокой прочностью. Их также можно комбинировать, например сделать одну панель из алюминия, а другую – из ПВХ. Алюминиевые перегородки гораздо чаще можно встретить в офисах, чем в жилых помещениях.

Современные технологии позволяют гнуть алюминиевый каркас, что дает возможность создавать перегородки разной конфигурации. В такой криволинейный каркас можно поставить практически любой заполнитель, поскольку большинство используемых материалов, в том числе стекло и фанера, хорошо поддается искривлению. Что касается перегородок из ПВХ-каркаса, то их изогнуть невозможно, поэтому они не подходят для монтажа арки или любой другой криволинейной конструкции. Однако такие перегородки очень легки, не боятся воды и мороза и могут быть как монолитными, так и раздвижными. Недостатком такой конструкции является то, что под тяжестью закрепленных на ней предметов она деформируется.

Технология монтажа

Рассмотрим технологию монтажа наиболее сложной – раздвижной перегородки из алюминиевого профиля.

До процесса установки необходимо определиться с будущим каркасом из алюминия, продумать место и детали установки двери, расположения проводки и т. п. Затем на каждую внутреннюю сторону профиля следует наклеить звукоизоляционную ленту.

На стене и полу, используя уровень, нужно сделать разметку для того, чтобы ориентироваться, где именно расположить алюминиевые профили.

В каждом профиле необходимо просверлить несколько отверстий и прикрепить каркас к полу специальными шурупами. Для удобства рекомендуется использовать шуруповерт. После того как профиль на полу будет полностью смонтирован, следует переходить к стене. Стеновой алюминиевый профиль таким же способом нужно установить тыльной стороной к стене. Если профиля много или, наоборот, недостаточно, то его легко можно отрезать с помощью ножниц.

Затем необходимо скрепить напольный профиль со стеновым профилем. Далее стеновой профиль следует прикрепить к стене и соединить его с профилем балки перекрытия. После того как рама будет полностью собрана, можно приступать к прокладке кабеля.

Завершающим этапом должно быть заполнение алюминиевого профиля выбранным материалом (стеклом, фанерой, деревом и т. п.). Практически все материалы (кроме стекла) продаются в форме плит. Крепить их следует путем закручивания саморезов.

Отделка

Отделка подобных перегородок заключается в покраске или покрытии лаком фанеры или древесины с внешней и внутренней стороны листов, заполняющих каркас.

Деревянные перегородки

Сборные деревянные перегородки представляют собой каркас, собранный из шпонированного профиля или массива и какого-либо заполнителя (рис. 82).

Деревянные конструкции отличаются от алюминиевых перегородок только используемым материалом. Поэтому монтаж производится так же, как и установка алюминиевых перегородок. Единственное отличие заключается в отделке самих рам. Так как они состоят из дерева, то их можно покрыть лаком или покрасить. Для окончательной отделки изделия часто используются тонированное покрытие, подчеркивающее красивую текстуру дерева, а также укрывные краски и очень модный в последнее время белый лак.

Рис. 81. Деревянная перегородка: 1 – обвязка;2 – обшивка; 3 – теплозвукоизоляция; 4 – стойки

По индивидуальному заказу выполняются перегородки из древесины ценных пород, например черного или красного дерева. Также нередко применяется древесина груши, вишни и т. д. В каркас перегородок устанавливается МДФ, массив, ДСП или фанера.

Большим преимуществом деревянных перегородок является экологичность применяемого материала. За счет того что древесина хорошо поддается резьбе, можно устанавливать конструкции любой конфигурации. Перегородки повышенной прочности способны выдерживать нагрузку до 150 кг.

Однако дерево требует особой обработки, не обеспечивает достаточной шумоизоляции, а также подвержено воздействию влаги, поэтому в помещениях с такими перегородками необходимо поддерживать постоянный температурно-влажностный режим.

Перегородки-стеллажи

Необходимость в возведении стационарных перегородок, разделяющих помещение на две комнаты, есть не всегда. Иногда для того, чтобы оборудовать рабочее или спальное место, достаточно установить в комнате перегородки небольшого размера, которые не обеспечат звукоизоляции, но позволят зонировать помещение. Деревянные перегородки могут быть высотой 1,5 м и выше, но, как правило, не достигают потолка.

При правильном размещении такая конструкция пропускает солнечный свет из окна на отгороженную часть помещения и не вызывает ощущения сжатости пространства. Иногда создается даже иллюзия расширения пространства.

Перегородки-стеллажи из ДСП

Такие перегородки стоят недорого, но разнообразию форм, моделей, размеров нет предела. Поэтому сегодня каждый может усовершенствовать пространство комнаты, не прибегая к значительным финансовым затратам. Чаще всего в качестве перегородок устанавливают конструкции из полок, изготовленных из ДСП, и труб – хромированных, никелированных или омедненных. Минус таких стеллажей в их простоте, хотя иногда попадаются и яркие дизайнерские решения, которые довольно стильно смотрятся в интерьере хай-тек. В то же время ДСП является универсальным материалом, из которого можно изготовить полки любых размеров и конфигурации (рис. 82). Такие перегородки не только будут выполнять функцию зонирования, но и послужат местом для хранения книг, статуэток и различных мелочей. Стеллаж из шпонированного ДСП стоит дороже, но по качеству он будет также превосходить изделия из обычного материала.

Технология монтажа

Перед тем как непосредственно приступать к монтажу стеллажа, необходимо схематически разместить его в пространстве, учитывая все размеры. На чертеже следует указать параметры конструкции, количество полок, расстояние между ними и их глубину (рис. 83). Для большей вместительности рекомендуется соблюдать расстояние между ними не менее 30 см.

Совет мастера

Необходимо следить за тем, чтобы стеллаж не препятствовал проникновению света от лампы или дневного на отделенную перегородкой часть комнаты.

Рис. 82. Комплексный стеллаж: 1 – задняя стенка; 2 – верхняя стенка; 3 – боковая стенка; 4 – багет; 5 – нижняя стенка

Рис. 83. Вариант сборки стеллажа: 1 – перекладина; 2 – стойка; 3 – вырез для стойки; 4 – полка;5 – крепежная планка

Для создания стеллажа подойдут ламинированные листы ДСП, которые обладают высокой прочностью и устойчивы к температурным перепадам и сохраняют свои качества в условиях повышенной влажности.

Для работы понадобятся следующие инструменты: электролобзик, металлические уголки, шуруповерт и саморезы.

Первоначально необходимо отметить на полу то место, где будет располагаться будущая перегородка. Если планируется возведение конструкции во всю высоту комнаты, то опорная рама, т. е. боковые стенки, сначала необходимо прикрепить к полу, а затем – к потолку.

Стенки следует закрепить с помощью саморезов и металлических уголков. При установке рамки необходимо следить за тем, чтобы боковые стенки стеллажа располагались вертикально и параллельно.

Когда стойки будут полностью возведены, можно переходить к созданию полочных заготовок, которые затем будут закрепляться в конструкции стеллажа. В результате получится коробка с задней стенкой или без нее. Далее нужно на одинаковом расстоянии установить 6 поперечных полочек на желаемой высоте. При асимметричном расположении они будут выглядеть довольно стильно. Особое внимание нужно обратить на среднюю полку, которая должна быть особенно прочной, чтобы выдержать нагрузку на всю конструкцию. Для этого рекомендуется использовать металлические уголки. Саморезы для крепежа полок должны быть длиной не больше 5 мм.

Правильно зафиксированные углы обеспечат прочность всей конструкции. Во время монтажа каждой полки необходимо проверять уровень расположения углов и только после этого закреплять их саморезами таким образом, чтобы полка была неподвижной.

Также нужно следить за тем, чтобы угловые соединения были равны 90°. Для большей прочности некоторые соединения рекомендуется дополнительно сажать на столярный клей, смазывая им саморез. На каждую из вертикальных стенок желательно прикрепить 6 рельс, что будет гарантировать качественный монтаж финишного фасада.

Отделка

Затем можно приступать к установке декоративных панно на внутренних частях стеллажа. Для этого понадобится отвертка.

Далее переходят к монтажу передней панели. На торцевые концы всех частей конструкции необходимо приклеить специальные кромочные элементы, приложив их на края и прогладив нагретым утюгом. Излишки остывшего материала нужно срезать канцелярским ножом. Зачистить срезы можно с помощью наждачной бумаги.

Лицевую панель следует закрепить на стеллаже с помощью столярного клея, а затем слегка постучать по ней резиновым молотком, чтобы она до конца вошла в отведенные слоты.

Дверки желательно прикреплять только с декоративной целью и не везде, иначе стеллаж будет похож на шкаф.

Совет мастера

Для однокомнатных квартир советуют использовать стеллажи со стеклянными полками, которые отражают свет и зрительно делают пространство более широким.

Стеллажи-перегородки из МДФ-профиля

Стеллажи из МДФ-профиля (рис. 84) больше всего подходят для возведения перегородок. Они отличаются разнообразием декора, размера и формы, что позволяет подобрать эти предметы мебели под любой стиль интерьера. В комплект конструкции входят полки и объемные стойки. Это позволяет преобразить комнату и придать ей неповторимый внешний вид.

Рис. 84. Стеллаж-перегородка из МДФ-профиля

В качестве материала в сочетании с МДФ используются стекло, металл и т. д. Разное сочетание этих материалов позволяет создать перегородку, повторяющую стиль интерьера. При производстве стеллажей обычно используют стекло толщиной от 0,8 мм, что даст возможность получить изящные изделия, но в то же время прочные и способные выдержать большую нагрузку.

Современные стеллажи из МДФ могут иметь криволинейные формы. Для возведения таких перегородок в домашних условиях можно использовать готовые элементы, имеющие стандартные радиусы закругления. Наполнение стеллажей может быть изготовлено из стандартных материалов, которые перечислены выше. Такие перегородки с закругленными краями особенно актуальны в семьях, где есть маленькие дети. Даже при случайном столкновении ребенка со стеллажом ущерб его здоровью будет минимальным. Стеллажи из МДФ имеют ряд преимуществ перед другими видами. Полки могут быть изготовлены любой формы и расцветки. Монтаж конструкций имеет множество вариантов и осуществляется так же, как и стеллажей из ДСП, но особое внимание следует уделить прочности крепления.

Металлические стеллажи

Такие стеллажи особенно уместны в помещениях, оформленных в стиле минимализм и хай-тек. Их строгий, технологичный и «холодный» вид подчеркивает лаконичность окружающей обстановки в комнате.

Рис. 85. Схема устройства металлического стеллажа:1 – кронштейн фриза; 2 – подсветка; 3,10 – полка;4 – панель фриза; 5 – задняя стенка; 6 – передний ограничитель; 7 – кронштейн; 8 – стойка с ножкой; 9 – боковой ограничитель; 11 – цоколь; 12 – кронштейн с ножкой

Пространство с помощью таких перегородок разграничивается, но ощущение его «сдавленности» и сужения не возникает. Конструкции выглядят невесомыми и не занимают много места, а наоборот – организуют пространство. Сегодня можно приобрести готовые комплекты стеллажей, которые легко устанавливаются и трансформируются в домашних условиях (рис. 85).

Можно также заказать перегородку по индивидуальному проекту и замерам заказчика, которая будет отвечать всем выбранным параметрам.

Список используемой литературы

1. Антонов И. В. Конструкции из гипсокартона: арки, потолки, перегородки. – М.: Эксмо, 2013.

2. Антонов И. В. Полы своими руками. – М.: Эксмо, 2013.

3. Котельников В. С. Современные отделочные работы и материалы: практический справочник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.

4. Котельников В. С. Справочник новейших технологий в строительстве и ремонте. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

5. Левадный В. С. Арки, двери, окна. – М.: Аде-лант, 2008.

6. Майдалян Т. Современные полы: практическое руководство. – М.: Дом 21 век, 2009.

7. Маркин А. Гипсокартон: арки, стены, потолки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.

8. Назарова В. И. Современные полы: технологии и материалы. – М.: Рипол-классик, 2011.

9. Назарова В. И. Современный монтаж электропроводки и теплых полов. – М.: Рипол-классик, 2011.

10. Руднев А. Современный ремонт: полы, стены, двери, окна, потолки. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2011.

11. Савельев А. А. Полы в вашем доме: настилка и ремонт. – М.: Аделант, 2008.

12. Сбитнева Е. М. Полы в вашем доме. – М.: Вече, 2005.

13. Стоэр К. Полы вашей мечты. – М.: Арт-родник, 2005.

Интернет-источники:

www.domovest.ru

www.prestigpol.ru

www.remontim-sami.ru

www.remontset.ru

www.rems-info.ru

www.sdelalremont.ru

www.sekret-remonta.ru

www.stroitelstvosovety.ru

www.vashgipsokarton.ru

www.vopros-remont.ru

www.vse-postroim-sami.ru

Content

Полы, арки и перегородки в современном доме
Автор-составитель В. С. Котельников

Введение

Полы

Стяжка

Сухая стяжка

Полусухая стяжка

Мокрая стяжка

Система «теплый пол»

Виды теплого пола

Деревянный пол

Деревянный пол на лагах

Укладка массивной доски на стяжку

Замковая массивная доска

Ламинат

Особенности эксплуатации ламината

Укладка ламината

Паркет

Виды паркета

Укладка паркета

Линолеум

Виды линолеума

Подготовка основания для укладки линолеума

Укладка линолеума

Советы по уходу за линолеумом

Плитка

Виды плитки

Инструменты и материалы, необходимые для укладки плитки

Укладка плитки

ПВХ-полы

Виды ПВХ-покрытий

Состав ПВХ-плитки

Укладка ПВХ-плитки

Особенности укладки ПВХ-плитки на фанеру

Пробка

Состав пробкового покрытия

Виды пробкового покрытия

Монтаж пробкового пола

Ковролин

Виды ковролина

Укладка ковролина

Пол со стеклянной витриной

Монтаж пола

Отделка

Наливной пол

Виды наливных полов

Технология создания наливных полов

Наливной пол с 3D-эффектом

Наливной антистатический пол

Плинтус

Плинтус из ЛДФ

Плинтус из ПВХ

Керамогранитный плинтус

Плинтус из МДФ

Деревянный плинтус

Шпонированный плинтус

Арки

Арки из гипсокартона

Арка «Портал»

Сводчатая арка

Готовые комплекты межкомнатных арок

Деревянная арка

Подготовительные работы

Вырезание арки

Финальный этап работ: сборка арки

Обработка поверхности

Арка из кирпича

Виды кирпичных арок

Последовательность сооружения кирпичной арки

Перегородки

Мелкоштучные перегородки

Кирпичные перегородки

Блочные перегородки

Плиты

Сборные перегородки

Гипсокартонные перегородки

Алюминиевые и ПВХ-перегородки

Деревянные перегородки

Перегородки-стеллажи

Перегородки-стеллажи из ДСП

Стеллажи-перегородки из МДФ-профиля

Металлические стеллажи

Список используемой литературы