Козлов Борис Васильевич

Линейные корабли типа “Нептун”. 1909-1928 гг.

Борис Васильевич Козлов

Линейные корабли типа «Нептун». 1909-1928 гг.

Боевые корабли мира

АНО «ИСТФЛОТ» 2010 г.

C-Пб.: Издатель Р.Р. Муниров, 2010. — 76 с.: илл.

ISBN 978-5-98830-042-7

Обложка:

на 1-й стр. Линейный корабль «Геркулес»:

на 2-й стр. кормовые орудия главного калибра линейного корабля «Нептун»;

на 3-й стр. «Нептун» на Спитхэдском рейде;

на 4-й стр. «Нептун» в составе 1-й эскадры флота Метрополии во время стрельб из орудий главного калибра. Северное море, 1913 г. (2 фото вверху). «Колоссус» во время стрельб (внизу).

Текст: 1-я стр. Линейный корабль «Нептун»

Тех. редактор В. В. Арбузов

Лит. редактор С.В. Смирнова

Корректор В.С. Волкова

Издатель и автор выражают благодарность Н.А. Пахомову и А.Ю. Феттеру за помощь, оказанную при издании этой книги

Строительство линейного корабля «Нептун», а также его прямых наследников - линейных кораблей - «одноклассников» «Колоссуса» и «Геркулеса», явилось промежуточным, но необходимым звеном в создании первых британских «супердредноутов» типа «Орион» с 13,5-дюймовой артиллерией главного калибра, размещенной в орудийных башнях, расположенными в диаметральной плоскости по линейно-возвышенной схеме, которая на долгие годы станет классической для «капитальных» кораблей всех флотов мира.

В архитектуре и компоновке «Нептуна», «Колоссуса» и «Геркулеса» было много необычного. Впервые на линейных кораблях британского флота «адмиральских» проектов появилась кормовая возвышенная башня и эшелонированное размещение средних башен (что было только на первых линейных крейсерах), что явилось попыткой обеспечить максимальный бортовой залп при сохранении носового и кормового бортовых залпов, равных первым «дредноутам». Но, к сожалению эта цель достигнута не была.

Для широкого круга читателей, интересующихся военно-морской историей.

Глава I

Линейный корабль флота Его Величества «Нептун» (1909-1922 гг.)

Тевтонцы расправляют «морские» плечи

В самом начале XX века Англия столкнулась с ожесточенным соперничеством за первенство на море со стороны нового конкурента - молодого, быстро растущего и крепнувшего флота на противоположном берегу Северного моря. Занимавший с 1897 года пост морского министра Германии адмирал Альфред Тирпиц сделал вывод, что только сильный боевой флот, составленный из крупнейших кораблей, способен победить противника и обеспечить свое господство на море, что конечным определяющим фактором морского могущества является линейный флот.

Идеи Тирпица определили решение правящей верхушки Германии приступить к строительству огромного военного флота, способного померяться в открытом бою с английским флотом. В 1898 году рейхстаг принял первый закон о строительстве флота, предусматривавший постройку семи линейных кораблей и двух броненосных крейсеров, не считая более мелких судов.

Однако эта программа для кайзера Германии Вильгельма II и его вдохновителя адмирала Тирпица показалась недостаточной. В 1900 году рейхстаг утвердил второй закон о флоте, предусматривавший планомерную, в течение двадцати лет (с 1901 по 1920 год), постройку двух флагманских линейных кораблей, четырех эскадр линейных кораблей по восемь кораблей каждая, трех броненосных крейсеров, 24-х малых крейсеров, а также создания колониального флота из трех броненосных и семи малых крейсеров. Эта судостроительная программа предусматривала замену семнадцати линейных кораблей и тридцати девяти крейсеров, которые за период с 1901 по 1917 год могли устареть. В конечном результате Германия в 1920 году должна была иметь флот, состоящий из тридцати восьми линейных кораблей, четырнадцати броненосных крейсеров, девяноста шести миноносцев и других судов.

Эти программа стала для германского правительства не только военной, но и политической программой, ибо с точки зрения политики тот, кто господствовал на океанах правил миром, а страна обладающая мощным военно-морским флотом - это не страна, а империя. Вильгельм II и Тирпиц видели в строительстве флота орудие борьбы за мировое господство и в первую очередь для борьбы против Англии. Менее, чем за десять лет кайзер построил второй по величине военный флот в мире, обогнав к 1907 году по количеству кораблей флот Соединенных Штатов Америки. Он сумел подготовить нацию к оспариванию устоявшегося господства Британии на море.

«Мы стремимся к тому, — говорил Тирпиц Вильгельму II в 1900 году, — чтобы силы наши достигли такого уровня, при котором столкновение с нами стало бы для британского флота рискованным при всем его превосходстве. Когда цель (осуществление судостроительной программы 1901-1920 гг. - Авт.) будет достигнута, вы, Ваше Величество, будите располагать такой эффективной силой, как тридцать восемь линейных кораблей со всем, что к ним относиться. Этот флот будет уступать только английскому. Однако географическое положение, система обороны и мобилизации, миноносцы, тактическая подготовка, планомерная организационная работа и единое руководство обеспечат нам хорошие шансы на успех даже при столкновении с Англией».

Стремясь построить корабли, которые бы «превзошли по своей боевой мощи английские», Тирпиц старался испробовать новинки строительной и боевой техники в «боевых условиях». По его указанию удалось повысить живучесть и непотопляемость, а тем самым и боеспособность корабля путем создания особой «противоминной переборки», повышения качества бронирования и т.п. Германские «орудия действовали эффективнее и при меньшем калибре, имели почти такую же мощность, как более крупные английские». Все это сказалось в Ютландском бою.

И Тирпиц был вполне прав, когда указывал, что немцы «по качеству кораблей и тактическим достижениям стояли в мировой войне выше англичан». «В решающие для Германии годы развития, мы, - говорил Тирпиц, - обеспечили ей качественное превосходство над английским флотом. А это в значительной мере компенсировало малочисленность наших морских сил». Это и позволило адмиралу Тирпицу надеяться «на успех даже при столкновении с Англией».

А, что же Англия? Там всем заправлял Первый Морской Лорд «неугомонный» «Джеки» Фишер, который вместе с группой преданных ему офицеров и конструкторов разрабатывал план переустройства британского флота. Обладая «бульдожьей хваткой» адмирал взялся за дело с рвением близким к фанатизму миссионера. Как только он прибрал бразды правления в Адмиралтействе в свои руки, то тотчас начертал поперек списка из 154 кораблей, не отвечающим требованиям времени («не защищенных броней, тихоходных, слабо вооруженных, пожирающих горы угля»): «На переплавку!». Консервативно настроенным британским морским специалистам, у которых радикальные изменения и реформы на флоте вызывали открытое негодование, «Джеки» рявкнул: «не советую мешать мне - я уничтожу любого, кто станет у меня на пути»!

В 1906 году Англия нарушила мировую расстановку сил, завершив в конце года постройку нового, самого мощного линейного корабля - «Дредноута». Он принципиально отличался от всего созданного ранее: новый тип двигателя - паровая турбина, которая до этого была установлена лишь на нескольких пароходах и небольших военных судах, вооружение - один единственный тип главных орудий - двенадцатидюймовый - в количестве десяти стволов, то есть, по огневой мощи он равнялся двум с половиной линкорам того времени и мог уничтожить любой из них. Создав первый в мире линкор с таким вооружением Британия надеялась прекратить военно-морскую гонку вооружений с Германией. Однако риск был очень велик. Появление «Дредноута» заставило страны, претендовавшие на звание морских держав, пересмотреть свои судостроительные программы. С этого момента, берет свой разбег беспримерная гонка морских вооружений. Эпидемия «дредноутной лихорадки» охватила не только страны Европы, но и Азии (Япония), и Америки. Одни державы строили «дредноуты», те которые были «помельче», закупали их за границей.

Кайзер Вильгельм II отреагировал на постройку «Дредноута» взрывом негодования, поскольку появление у англичан этого «морского Левиафана» застало немцев врасплох. Впервые строительство корабля было окружено такой тайной. Теперь Германии оставалось или следовать тем же путем, или признать, что она проиграла гонку вооружений до ее начала. Однако, политический руководитель кайзеровского флота адмирал Тирпиц видел в «Дредноуте» не угрозу, а прогресс, который мог быть использован с выгодой для Германии. Он использовал создавшуюся ситуацию в полной мере, убедив кайзера и рейхстаг в том, что гонку морских вооружений можно начать снова и почти на равных и нет других причин, кроме политических, которые могли помешать Германии одержать верх над Англией в этом соревновании.

Кайзер принял вызов и отдал распоряжение модернизировать свой флот при помощи «дредноутов» с мощным вооружением. 6 апреля 1908 года где парламент Германии утвердил новую «новеллу» к морскому закону 1900 года, согласно которой срок службы линкоров сокращался с двадцати пяти до двадцати лет и предусматривалась замена линейных кораблей «додредноутного» типа, перечислявшихся в резерв, «дредноутами» с таким расчетом, чтобы к 1920 году - срок выполнения программы - германский Hohseeflotte (флот Открытого моря) состоял почти исключительно из «дредноутов» (к 1920 году предполагалось иметь сорок пять линейных кораблей и линейных крейсеров «дредноутного» типа и тринадцать линейных кораблей и крейсеров «додредноутного» типа).

В начале 1908 года английское Адмиралтейство получило тревожные новости касательно германской программы кораблестроения. Оно было удивлено внезапным расширением знаменитой компании Круппа в Эссене (где Вильгельм II был крупным пайщиком), которая в июле 1908 года выпустила заем на пятьдесят миллионов марок, деньги по этому займу к тому же были за два месяца до объявления займа авансированы берлинским банком. Часть займа была истрачена на расширение судостроительной компании «Германия» в Киле, но львиная доля займа (80%) была употреблена на расширение эссенских заводов, их полигонов и т.д. Производственная мощность заводов Круппа, изготовлявших тяжелые орудия для линейных кораблей, по английским расчетам была повышена на 30%, что позволило компании Круппа начать ранее официального срока работу по изготовления оборудования для четырех линейных кораблей, предусмотренных германской судостроительной программой 1909-1910 гг., не замедляя окончание заказов для линейных кораблей программы 1908-1909 гг.

Чтобы оправдать создание в Германии мощного военно-морского флота, его сторонники всячески стремились подчеркивать возможность военного конфликта с Британией и точно также увеличивая свои военные расходы Англия могла ссылаться на возможность военного конфликта с Германией - эта одна из черт гонки морских вооружений - она создавала угрозу войны.

Германская военная машина под руководством кайзера Вильгельма II была готова вести свою страну к войне. Еще в 1907 году кайзер продемонстрировал свое стремление к морской войне, приказав расширить Кильский канал, чтобы он мог пропустить новый флот Германии, состоящий из «дредноутов», что значительно увеличило его возможности. В случае войны с англичанами, если германский флот будет находиться на Балтике, то ему придется обходить Данию с севера здесь его встретит и разобьет Королевский флот, поэтому расширение канала стало стратегической необходимостью и носило безусловно военный характер. В июне 1914 года все строительные работы по расширению канала были завершены и Вильгельм, по этому случаю, устроил большую регату в Киле.

Однако попытка Тирпица наладить в 1908-1909 годах «скоростное строительство» «дредноутов» была разоблачена и парирована англичанами. Первый Морской Лорд адмирал «Джеки» Фишер предупредил правительство своей страны, что Германия может строить больше «дредноутов», чем об этом заявлял кайзер Вильгельм II, но либеральное правительство первоначально отрицательно отнеслось к требованию Фишера об увеличении финансирования морских вооружений, чтобы не отстать. Не надо забывать, что премьер-министр Англии Герберт Асквит пришел к власти с обещанием урезать военно-морской бюджет в пользу социальных мероприятий. Но позиция Фишера укрепилась, когда ближайшие соседи Германии - союзническая Австро-Венгрия и Италия присоединились к строительству «дредноутов» и по отдельности заявили о постройке четырех «плавучих крепостей». С каждым спущенным на воду «дредноутом» увеличивалась угроза британскому превосходству на море. Так Европа все ближе и ближе подходила к войне.

В конце концов давление общественности в Англии вынудило правительство Асквита официально заявить о всесторонних действиях, направленных на отражение вызова со стороны Германии подавляющими ответными мерами. Первой ставкой стал «Дредноут», следующий шаг должен был завести еще дальше и полностью сломить сопротивление Г ермании на этот раз не качеством, а количеством. Фишер убедил правительство о необходимости постройки за один год восьми «дредноутов» - такие темпы Германия просто не могла себе позволить. Увеличив вдвое свою кораблестроительную программу Королевский флот продемонстрировал всему миру, что готов, несмотря на цену, обогнать любого противника.

Соревнование в строительстве флота между Германией и Англией продолжалось вплоть до начала первой мировой войны. Вскоре эти морские державы возьмут друг друга за горло. В борьбе на море их орудием станут новые боевые корабли — «дредноуты», входящие в состав государственных военно-морских флотов, самые большие и сложные из когда-либо созданных подвижных сооружений, вызывавших страх и поклонение. С точки зрения истории стоит посмотреть на «дредноуты» и сказать - вот самое мощное вооружение своего времени, которое мог создать человек.

Линейный корабль «Нептун» в бассейне Портсмутской гавани, после спуска на воду. Вес при спуске составлял 7134 тонны. Броневые плиты главного пояса еще не установлены.

Проектирование и строительство

В строительстве первых «дредноутов», в котором английский флот был «законодателем мод», считалось важным обеспечить возможность продольного огня из орудий главного калибра, то есть огня по направлению прямо в нос и в корму. Такое требование возникло из относительно небольших боевых дистанций, при которых курсовой угол на цель (и стреляющий борт) мог быстро меняться. Отсюда проистекало стремление обеспечить более равномерное распределение огня по курсовым углам, пусть даже в ущерб мощи бортового залпа. Эти концепции повлияли на расположение орудий на «Дредноуте», обеспечивавшие возможность самостоятельных действий, как одиночного линейного корабля. Однако сам термин «линейный корабль» полностью определял его основное назначение: бой в линии, то есть в кильватерной колонне аналогичных кораблей. В этом случае, отдавая должное важности носового и кормового огня, решительный приоритет принадлежал бортовому залпу.

Спуск на воду практически одновременно (1907 г.), во флотах Соединенных Штатов Америки и Бразилии первых линкоров с единым главным калибром, размещенным в башнях по линейно-возвышенной схеме (на бразильских «дредноутах» была применена смешанная схема) потребовала от британских военно-морских специалистов пересмотреть расположение орудийных башен на последующих «дредноутах» для усиления мощи бортового залпа.

Проект американского, «дредноута» «Мичиган» был разработан Главным конструктором флота Уошингтоном Л. Кэппсом и закончен к 26 июня 1905 года, но утвержден проект был только 15 декабря, то есть через десять дней после закладки «Дредноута». Закладка же «Мичигана» и его «одноклассника» «Саут Кэролайна» произошла уже после вступления в строй британского линкора. В своем проекте американского «All-big-gun ship» Кэппс отказался от бортовых башен и предложил схему расположения артиллерии, на десятилетия ставшую классической, - по две двухорудийные башни с 12-дюймовыми (305-мм) главными орудиями в носу и корме, стрелявшие одна поверх другой. Все башни располагались в диаметральной плоскости. К сожалению, из-за чрезвычайно медленного строительства американские линкоры вступили в строй (1910 г.) тогда, когда в составе британского флота уже находились четыре «дредноута» и три линейных крейсера.

Что до первого бразильского «дредноута» «Минае Жераиса» (и его «одноклассника» «Сан-Паулу»), то спроектированный английской частной судостроительной компанией «Армстронг», имел смешанную схему расположения башен с 12-дюймовыми (305-мм) орудиями: кроме размещенных «по старинке» — эшелонировано —двух бортовых башен, большая часть артиллерии главного калибра разместилась в двух носовых и двух кормовых башнях, при приподнятых внутренних. Надо отметить что бразильские «дредноуты „Минае Жераис“ и „Сан- Паулу“ являлись на момент постройки наиболее сильными „дредноутами“ в мире, на короткое время формально поставившие Бразилию в ряд ведущих морских держав, а вес бортового залпа орудий главного калибра составлял 3860 кг, против 3084 кг „Дредноута“.

Удивительно, но факт - в то время как проектировщики компании „Армстронг“ не побоялись разместить большинство главных орудий линейно-возвышенно - британский флот только начал делать первые робкие шаги в этом направлении лишь несколько лет спустя, и первым „дредноутом“, на котором попытались осуществить этот замысел стал „Нептун“, который предполагали создать как улучшенный вариант линкора типа „Сент-Винсент“, обеспечивший максимальный бортовой залп при.сохранении носового и кормового залпов.

Сравнительная технико-технические характеристики линкоров „Дредноут“, „Сент-Винсент“ и линкора проекта „К-2“ (будущий „Нептун“)

Характеристика

Проект „К2“

„Сент-Винсент“

„Дредноут“

Водоизмещение, т (длинные)

Нормальное

19.680

19.700

18.120

Полное

23.123

22.800

21.765

Главные размерения, м

Длина наибольшая

166.42

163.37

160.63

Ширина наибольшая

25,92

25,62

25,02

Осадка наибольшая

8,69

9,45

9,49

Вооружение (на момент ввода в строй)

Артиллерия главного калибра

10 - 305 мм/50 кал

10 - 305 мм/50 кал

10 - 305 мм/45 кал

Артиллерия противоминного калибра

16-102 мм/50 кал

20- 102 мм/50 кал

27 - 76 мм/50 кал

Торпедное вооружение

3 - 457 мм подводн.

3 - 457 мм подводн.

5 - 457 мм подводн.

Бронирование (толщина, мм)

Главный пояс в середине

254 - 203

254 - 203

280-203

Главный пояс в носу

178-64

178-51

152

Главный пояс в корме

51

51

102

Траверзы в носу

127

127

Траверзы к корме

203

203

203

Главная палуба

32

38-18

18

Средняя палуба (скосы)

45 (45)

45 (45)

45 (70)

Нижняя палуба (нос, корма)

38,76

38,76

45, 76-51

Башни (лоб и стороны, тыл, крыша, пол)

280-203-76-51

280-203-76-51

280-305- 102-76 (крыша)

Барбеты

254-229- 127

254-229-127

280-203-76

Боевая рубка (лоб и стороны, тыл, крыша, пол)

280 - 203 - 76 - 51

280-203-76-51

280-76

Противоторпедная переборка

76 - 51 - 38 - 32

76 - 51 - 38

Машинно-котельная установка

Тип турбин (безпередаточных)

реактивные, „Парсонс“

Количество турбин, гребных валов

ЧПХ + ЧЗХ, четыре

ЧПХ + ЧЗХ, четыре

ЧП + ЧЗХ, четыре

Тип котлов, количество

„Ярроу“, восемнадцать

„Бабкок энд Уилкокс“ восемнадцать

Мощность на гребных валах, л.с.

25.000

24.500

23.000

Скорость, уз

21

21

21

Запас топлива

Нормальный/полный (уголь), т

900/2.710

900/2.700

900/2.2900

Нефть, т

790

850

1.120

Дальность плавания, морские мили

На скорости 10 уз (сжигая только уголь)

4.500

4.690

4.340

На скорости 10 уз (сжигая уголь и нефть)

6.620

6.900

6.620

Экипаж, чел.

756(1911)

756 (1909)

685 (1906)

759(1913)

823 (1915)

700 (1907)

813(1914)

810 (1916)

Стоимость постройки, фунт стерлингов

1.527. 916

1.579.970

1.672.483

Стоимость орудий, фунт стерлингов

141.000

142.000

113.000

При разработке эскизного проекта нового „дредноута“, получившего индекс „К-2“, бригада конструкторов, возглавляемая Э. Муни и А. Уортингтоном, внесла радикальные изменения (не без участия в этом Начальника управления военного кораблестроения Филипа Уоттса) в компоновку размещения орудийных башен главного калибра, при котором четвертая башня „X“ располагалась возвышенно над пятой концевой кормовой башней „У“. При этом две башни в средине корабля расположили эшелонированно: башня левого борта была смещена ближе к носу, правого борта — к корме, что дало орудиям горазда более широкие сектора обстрела на каждый борт. Однако, в дальнейшем, было признано, что архитектура этого линкора в целом была неудачной, цель достигнута не была, так как при стрельбе на один борт пороховые газы вызывали повреждения мостиков и надстроек, а „продольный“ огонь прямо в корму из орудий возвышенной башни мог привести к повреждениям крыши нижней башни. При этом пороховые газы могли негативно повлиять на прислугу той же башни. Кроме того, размещение средних башен (а следовательно, и их барбетов с линями подачи и погребов боезапаса) близко к борту заведомо создавало слабые места в подводной защите корабля.

Хотя Первый Морской Лорд адмирал Д. Фишер настаивал на секретности постройки линкора с индексом „К-2“ (первоначально новому „дредноуту“ было дано название „Фудройант“, как четвертому кораблю типа „Сент-Винсент“) тем не менее в одной английской газете появилась сообщение: „В нашей публикации затрагивается тема о строительстве нового линкора с приподнятой орудийной башней, которую предполагают установить ближе к середине корабля.

Такое размещение орудийной башни первоначально, должно было иметь место сначала на более ранних линкорах типа „Беллерофон“, затем на последующих линкорах типа „Сент-Винсент“. Однако, как теперь выяснилось, подобная схема установки будет предназначена для нового „дредноута“, получившего название „Нептун“, но при этом возникает ряд проблем, которые делают такое размещение башни сомнительным и маловероятным. Во-первых, Королевский флот никогда не использовал в морских сражениях тактику сосредоточенного „продольного“ огня в корму из тяжелых орудий, во-вторых, стрельба из орудий самой приподнятой башни в корму может сделаться невозможной из-за дульных пороховых газов, могущих нанести серьезные повреждения орудийной башне, расположенной ниже, если та не будет расположена как-нибудь иначе“.

Слухи слухами, но тем не менее, практика показала, что схема расположения орудийных башен на линкоре с литерой „К-2“ в целом оказалась неудовлетворительной и преимущество в бортовом залпе, по сравнению с предшествующими „дредноутами“ типа „Сент-Винсент“, оказалось не более, чем номинальным.

Основными же отличиями проекта нового линкора с литерой „К-2“ от линкоров типа „Сент-Винсент“ были:

1. Водоизмещение увеличилось на 650 тонн, вследствие увеличения длины на 3 метра и ширины на 0,3 метра, при этом осадка осталась прежней.

2. Уменьшилось количество противоминных орудий и изменилось их расстановка.

3. Бронирование оконечностей поясов было усиленно, и предусматривалась броневая защита оснований кожухов дымовых труб.

4. Запас топлива был несколько уменьшен: 2710 тонн угля и 790 тонн нефти у „Нептуна“ против 2800 тонн угля и 940 тонн нефти у „Сент-Винсента“.

5. Архитектура палубной надстройки предполагалась более развитой и возвышенной. В средней части корабля была размещена навесная шлюпочная палуба. Грот-мачта переместилась ближе к корме, за вторую дымовую трубу (на „Сент-Винсенте“ грот-мачта была установлена перед второй дымовой трубой).

„Нептун“ на достройке в бассейне Портсмутской гавани

Газетная трескотня вокруг проекта нового линкора не утихала. В начале 1909 года лондонская „Дейли Телеграф“ выплеснула на своих страницах очередной невообразимый полет журналистской фантазии: „До нас дошли слухи, что Адмиралтейство намеревается рассмотреть два исключительно важных нововведения для внесения их в проект линейного корабля, предусмотренного к постройке по программе этого года. Одно из них - применение тяжелых морских орудий нового типа. Со времен создания казнозарядных орудий, изготовляемых по английской проволочной технологии, согласно которой стволы в тугую скреплялись несколькими слоями проволочной навивки, калибр орудий, поставляемых Королевскому флоту, не превышал двенадцати дюймов.

Сегодня доподлинно известно, что новый линкор будет вооружен новейшими тяжелыми орудиями, калибр которых составит тринадцать с половиной дюймов. Второе из этих нововведений так это то, что линкор, возможно, вообще не будет дымить и поэтому не будет нуждаться в дымовых трубах. Поскольку идея создания подобного боевого корабля без дымовых труб оказалась новой, то нет резона прекращать обсуждение этого вопроса, наводящего на размышление о том, что возможно новый линкор будет оснащен двигателями внутреннего сгорания, и, таким образом, он перестанет задымлять свой вымпел и бросать тень на ясный небосвод, что позволит ему не обнаружить своего присутствия противнику задолго до появления последнего на горизонте“.

Однако более солидное и близкое к Адмиралтейству издание - журнал „Naval and Militaryrecord“ своим сообщением осадил не в меру разошедшихся газетчиков. Журнал сообщал: „... артиллерийское вооружение „Нептуна“ будет иметь такой состав: главный калибр - десять 12-дюймовых орудий, установленных в пяти башнях! Передняя башня - в диаметральной плоскости, затем две бортовые башни и, наконец, четвертая и пятая кормовые башни - снова в диаметральной плоскости, причем предпоследняя башня может стрелять поверх последней. Для отражения минных атак на линкоре будут установлены 4,7-дюймовые скорострельные пушки“.

Сравнительные технические данные германских и английских тяжелых орудий

Германия

Англия

Немецкие или английские снаряды пробивали соответственно броню противника при углах встречи в 60° с расстояния (в метрах)

Год закладки

Класс

Калибр тяжелой артиллерии,мм/длина стола модель

Пробивали броню толщиной (в мм)

Тип

Калибр тяжелой артиллерии, мм/длина стола модель

Пробивали броню толщиной в мм)

Пояс

Вращающаяся часть башни

Пояс

Вращающаяся часть башни

Пояс

Вращающаяся часть башни

Немецкие -английскую

Английские-немецкие

Немецкие -английские

Английские-немецкие

1901

„Брауншвейг“

280/skl 40

225

280

„Дункан“

305/40, Мк IX

178

254

5400

5300

2500

3100

1906

„Нассау“

280/skl 45

290

280

„Дредноут“

305/45, Мк X

280

280

6100

3700

6100

4100

1908

„Остфрисланд“

305/skl 50

300

300

„Сент-Винсент“

305/50, Мк XI

254

280

10100

6000

8700

6100

1909

„Кайзер“

••

350

300

„Колоссус“

-

280

280

8700

3600

8700

6100

1909

„Кайзер“

••

350

300

„Орион“

343/45, Мк V

305

305

7300

5200

7300

7300

1911

„Кениг“

350

300

„Айрон Дюк“

••

305

305

7300

5200

7300

7300

1908

„Мольтке“

280/skl 50

270

230

„Индефатигебл“

305/45, Мк X

152

178

10800

4500

11100

6800

1912

„Дерфлингер“

305/skl 50

300

270

„Тайгер“

343/45, Мк V

229

229

11700

7800

11700

9500

1914

„Баден“

381/ski 45

350

350

„Роял Соверен“

381/42, Мк I

330

330

9400

7800

8700

8800

Местом постройки линейного корабля „Нептун“ было определено Портсмутское Адмиралтейство. Заказ выдали 14 декабря 1908 года, а первый лист киля установили на стапеле 19 января 1909 года. Давнишние партнеры Королевской верфи, такие компании как „Бирдмор“ и „Джон Браун, Атлас Стил уоркс“ с металлургическим производством соответственно в Паркхеде (пригород Глазго) и в Шеффилде, обеспечивали судоверфь необходимым стальным прокатом вовремя и в достаточном количестве. Благодаря проведенной капитальной перестройке складов стали на Портсмутской судоверфи, в результате которой последние были обеспечены современным сортировочным электромоторным консольным краном системы Брауна и устроенной возвышенно грузовой канатной дорогой подача стали от стеллажей к судостроительной мастерской и сборочным плазам, а от них непосредственно к стапелю происходила очень быстро и без потерь рабочего времени. На стапеле „Нептун“ простоял восемь с половиной месяцев.

За время работы над корпусом судна (а элементы стального набора изготавливались в новой судостроительной мастерской адмиралтейства) компании „Джон Браун“, которая владела прекрасным машиностроительным заводом в Клайдбэнке (в трех километрах ниже Глазго на реке Клайд), были заказаны турбины и котлы.

30 сентября 1909 года огромная толпа запрудила набережную Портсмутской гавани, чтобы своими глазами увидеть спуск на воду линейного корабля флота Его Величества „Нептун“. Герцогиня Олбани в присутствии директора Королевских верфей Джеймса Маршалла, который внимательно следил за соблюдением правил церемонии спуска нового линкора, по традиции произнесла слова „Крещения“: „Нарекаю тебя „Нептуном“!“ и отпустила обвитую гирляндой цветов веревку, к которой была привязана бутылка австралийского вина» и пока вино из разбитой бутылки стекало по форштевню, она, взяв в руки зубило и молоток, разрубила трос, высвободив тяжелые противовесы, которые выбили тимберсы киль-блоков, удерживающие корпус на месте. Под громкие ликующие крики собравшихся и под прицелами объективов многочисленной «собратий» фотокорреспондентов и кинооператоров «Нептун» заскользил по деревянным слипам и вошел в воду Портсмутской гавани.

Достройка на плаву заняла 15,5 месяцев. Подача на борт корабля артиллерии, механизмов, а также броневого материала производилась с помощью нового берегового вращающегося консольного подъемного крана «молоткового» типа грузоподъемностью в 120 тонн. Кроме него к работе, по мере надобности, всегда могли подключиться плавучие краны, производительностью в 60 и 100 тонн.

Линейный корабль флота Его Величества «Нептун», 1911 г,

(Элементы кормовой и носовой надстроек, продольный разрез и вид сверху с указанием секторов обстрела главной и вспомогательной артиллерии)

1) Машинное отделение, 2) Котельное отделение, 3) Пороховые погреба, 4) Снарядные погреба, 5) Дымоходы, 6) Вентиляция, 7) Отделение рулевой машины, 8) Отсек кормового торпедного аппарата.

Элементы кормовой и носовой надстроек (слева направо):

1) Площадка с кормовым постом управления, 2) Кормовая наблюдательная площадка, 3) Прожекторная площадка на грот-мачте, 4) Носовой мостик, 5) Компасная площадка, 6) Рубка с прибором управления огнем (центральный автомат стрельбы, 7) Площадка с носовым КДП.

В середине января 1911 года линейный корабль флота Его Величества «Нептун», подняв вымпел, вошел в состав Королевского флота. Всего строительство корабля продолжалось ровно два года (24 месяца). Постройка «Нептуна» обошлась английскому казначейству в 1 527916 фунтов стерлингов. Кроме этой суммы на изготовление орудий потребовалось дополнительно выделить 141900 фунтов стерлингов.

Распределение весовых нагрузок линейного корабля «Нептун»

Водоизмещение

Наименование

нормальное

полное

Корпус

6750

6750

Броня

5706

5706

Вооружение с башнями

3569

3624

Механизмы

2131

2370

Уголь

900

2090

Нефть

-

792

Общекорабельное снаряжение

690

831

Машинные запасы

60

60

Запас водоизмещения

100

100

Суммарное водоизмещение

19906

22323

Устройство

На момент готовности «Нептун» имел следующие ТТД: водоизмещение в нормальном грузу - 19680 тонн, водоизмещение в полном грузу - 23123 тонны, длина между перпендикулярами - 155,45 м, длина по ватерлинии - 164, 90 м, длина наибольшая - 166,42 м, ширина - 25,91 м, осадка в носу - 7,32 м, в корме - 8,55 м, высота надводного борта в носу - 8,55 м, на миделе - 4,89 м, в корме - 5,20 м.

Корпус. Подобно ранее построенным британским линкорам того периода «Нептун» считался хорошо сбалансированным судном, с красивым внешним видом, хотя и не без доли экстравагантности из-за обширной навесной шлюпочной палубы, которая перекрывала середину корабля в диаметральной плоскости, и несколько необычным расположением орудийных башен отличавшее его от остальных линкоров, ранней постройки. Корабль имел полубачную архитектуру с полубаком, протянувшимся на одну треть корабля, с тремя палубными надстройками в носовой, средней и кормовой частях, с двумя треногими фок- и грот-мачтами, а также пятью двухорудийными башнями, расположенными по новой схеме: носовая - на полубаке в диаметральной плоскости перед надстройкой, в середине — две эшелонировано, причем башня правого борта была смещена ближе к корме, а левого - к носу, и, наконец, новинка - две кормовые башни одна над другой в диаметральной плоскости, то есть по линейно-возвышенной схеме.

«Нептун» имел характерный для кораблей своего времени корпус со слегка изогнутым форштевнем, сохранившим таранное образование (шпирона как такового не было) и скругленной кормой с подзором. Над ватерлинией имел три полных палубы: среднюю, главную и верхнюю, ниже ватерлинии - нижнюю палубу, носовую и кормовую трюмные платформы и настил второго дна, протянувшийся на 85% длины. Корпус собирали из обычной («мягкой») судостроительной стали (в которой содержание углерода не превышает 0,23%, кремния - 0,35%, марганца - 1,5%, остальное железо) нормальной прочности, которую в тот период времени широко использовали в судостроении.

Система набора клепанного корпуса корабля - смешанная, продольно-поперечная, при этом днище и передняя палуба имели продольную систему набора в виде днищевых и бортовых стрингеров, а также продольных палубных бимсов, передающих местную нагрузку на поперечные переборки. Борта и остальные палубы имели поперечную систему набора в виде шпангоутов и бимсов. Детали связи представляли собой одинарные и двойные пластины и листы, соединенные встык или внахлест, и для увеличения прочности, подкрепленные с одной или обеих сторон уголками и ребрами жесткости.

Важная продольная связь стального корпуса линкора - вертикальный внутренний киль являлся непрерывным на всем протяжении от форштевня до ахтерштевня. Он был приклепан к килевому поясу наружной стальной обшивки, т.е. к горизонтальному килю. Наибольшая толщина листов наружной обшивки составляла 13 мм. Штевни линкора были литые, составные. В пространстве между бортовыми переборками и внешней обшивкой располагались основные угольные ямы. Подводная защита была представлена в виде сплошной продольной броневой переборки, протянувшейся от носовой до кормовой главных броневых траверз. Скуловые кили проходили примерно от центра носовой орудийной башни «А» до центра концевой кормовой орудийной башни «У».

Артиллерия. Размещение артиллерии главного калибра на линейном корабле «Нептун» явилось наиболее принципиальной частью нового проекта, а распределение башен на «Нептуне» символизировало первый шаг в отходе от традиционного со времен постройки «Дредноута» и положил начало к принятию на Королевском флоте линейно-возвышенной схемы ставшей на долгие годы классической. На «Нептуне» невозможно было разместить пять орудийных башен в диаметральной плоскости из-за обширной кормовой и носовой надстроек. Кроме того, из-за смещенных к носовой части фок-мачты и передней дымовой трубы вышла не совсем удачная попытка обеспечить максимальный бортовой залп при сохранении носового и кормового залпа, хотя номинально «Нептун» считался первым британским «дредноутом», имевшим в бортовом залпе все тяжелые орудия.

Однако, как уже указывалось выше, принятое смешанное расположение орудийных башен, выгодное на первый взгляд, имело свои, достаточно крупные недостатки: не предусматривалась стрельба возвышенной башни «продольно» в корму поверх нижней башни из-за могущих возникнуть повреждений последней от пороховых дульных газов, и, как, следствие выхода из строя башенных прицелов, а также из-за опасности негативного воздействия на нижнюю прислугу. Из-за этого поворотный механизм горизонтальной наводки оснастили специальными ограничителями, сопровождавшие критический угол поворота орудийной башни громким звуковым сигналом. Такие же ограничители установили в орудийных башнях правого и левого борта в середине корабля и имевших ограниченный сектор обстрела, равный 60° при стрельбе на один борт. При этом орудия правого борта имели максимальный кормовой угол стрельбы 40°, носовой - 20° с отсчетом от траверза центра башни, орудия левого борта имели максимальный носовой угол стрельбы 40°, кормовой - 20° с тем же отсчетом.

Но на практике эшелонированное размещение орудийных башен оказалось неудачным. Секторы стрельбы (как ни старались проектировщики их увеличить) на противоположный борт все же были ограниченными. Сама стрельба на проведенных испытаниях, показала, что палуба в середине корабля настолько сильно прогибалась под воздействием пороховых газов, что потребовалась установка дополнительных подкрепляющих пиллерсов и подпалубных продольных «зетовых» балок для усиления этого участка. Это повлекло за собой отказ (а по сути запрет) от стрельбы из средних башен на один борт в мирное время, полный залп из всех тяжелых орудий считался возможным только в военное время.

Сравнительные характеристики 12-дюймовых английских морских орудий главного калибра

Наименование

Тип корабля-носителя

«Дредноут»

«Нептун»

Калибр орудия ГК, дюймы/мм

12/305

12/305

Марка орудия

Mark X

Mark XI

(Марка X, или Мк X)

(Марка XI, или МкХГ)

Год принятия на вооружение

1905

1908

Количество орудий в башенной установке

2

2

Вес орудия без затвора кг

56812,8

66.700

Длина полная, фт/мм

48,46/14161,8

51,42/15671,8

Длина канала ствола, КЛБ/мм

45/13716

50/15240

Конструкция ствола

скрепленный проволочной навивкой

Затвор

винтового типа, 12 секторов

Длина зарядной каморы, мм

2057,4

2844,8

Нарезка, система нарезки

многонарезная, прямоугольного сечения, постоянного шага, шаг 30 калибров

Начальная скорость снаряда, м/с

830,58 - 859, 84

868,68

Начальная энергия снаряда, тм

14569,44

15910,56

Углы вертикальной наводки, град

— 5/+13.5

—5/+15

Вес снаряда, кг

385,56

385,56

Вес полного заряда (MD Cordite), кг

117

138,8

Дальность стрельбы, м

14924

29110 (при+20°)

Скорострельность, выстрел/мин

2

2

Угол заряжания, град

+5

+5

Длина отката, мм

457

_

Заряжание

механическое

Бронепробиваемость снаряда при нормальной энергии, мм

406

426

Конечная скорость снаряда на дистанции 9140, м/с

579,5

610

Конечная энергия снаряда на дистанции 9140, т/с

6587,72

7299,98

Бронепробиваемость снаряда на дистанции 9140 м, мм

259

284

Проведенное усиление бортов позволило, хотя и номинально, средним башням вести «продольный» огонь в нос, но в этом случае при горизонтальном наведении средних башен на цель был установлен ограничительный угол в 5° от диаметральной плоскости, не позволявший при стрельбе в нос и корму серьезно повредить палубные надстройки.

«Нептун» получил в качестве артиллерии главного калибра десять 12-дюймовьгх (305-мм) 50-калиберных орудий «одиннадцатой» модели этого калибра (по официальной британской терминологии «Марка XI» или Мк XI).

Новое орудие (Мк XI) было спроектировано Бюро вооружений компании «Виккерс» на основе предшествующей «десятой модели», которую многие специалисты считали лучшей среди своего калибра за всю историю британского флота. Разработки велись с 1905 года при этом условие, которое ставили перед собой оружейники компании «Виккерс» - получение большой начальной скорости и большой бронепробиваемости, чем у «десятой модели» (Мк X). Однако, новые 12-дюймовые 50-калиберные орудия раздельного заряжания, которые конструктивно были доведены до предельно возможной длины, дульной скорости, а также веса снаряда, ожиданий не оправдали. Хотя бронепробиваемость и повысилась на 25 мм (259 мм - Мк X против 284 мм - Мк XI) с дистанции 9000 метров, но при этом значительно снизилась точность попаданий (кучность новых орудий была заметно ниже даже по сравнению с орудиями предыдущего поколения) из-за значительных колебаний ствола в момент выстрела, вследствие возросшей дульной энергии. Кроме этого, резко возросли напряжения и эрозия канала ствола из-за возросшего давления пороховых газов и увеличения заряда, который обычно полностью не сгорал.

Орудия были поставлены компанией «Виккерс», причем стволы изготавливались традиционно по британской «проволочной» технологии: внутренняя хромоникелевая труба до нарезки обматывалась втугую несколькими слоями высокопрочной стальной проволоки, имевшей квадратное сечение. Навивка проводилась на навивочном станке, на который устанавливался ствол. Подача проволоки происходила с большой проволочной катушки, размещенной рядом на специальном механизме, который поддерживал равномерное и постоянное натяжение проволоки в течение всего процесса навивки. Сила натяжения проволоки могла меняться согласно количеству слоев. Для 12-дюймового орудия оно равнялось десяти. Компанией «Виккерс» отмечалось, что длина навиваемой проволоки на ствол только одного 12-дюймового орудия составляла 130 английских миль (209170 метров). Навивка проволокой проводилась по всей длине ствола, от дульного до казенного среза и после этого он возвращался на токарный станок, на котором снимался небольшой верхний слой для устранения неровностей навивки до тех пор, пока наружная поверхность ствола не соответствовала внутреннему диаметру кожуха, который в нагретом состоянии надевался на трубу с навивкой.

Стволы тяжелых орудий, изготавливались на орудийном заводе компании «Виккерс, Ривер Дон У орке» в Шеффилде, лафеты для стволов изготавливались в орудийной мастерской машиностроительного завода компании «Виккерс» в Барроу-ин-Фернесс. Там же происходила сборка 12-дюймовых орудий, включавшая установку на станок качающейся и скользящей частей. Ствол орудия крепился на станке при помощи выступавших на кожухе кольцевых гребней, которые входили в ответные позы скользящей части станка. Сзади в кожух ввинчивался казенник, в который помещался поршневой затвор.

Для придания орудиям нужного угла возвышения (угла вертикальной наводки) стволы при помощи качающейся части станка поднимались на цапфах - массивных втулках с каждой стороны станка, концы которых запрессовывались в опорные подшипники, корпуса которых были вмонтированы в мощную цапфенную станину, установленную на вращающемся столе.

Этапы создания 12-дюймового (305-мм) морского орудия «Мк XI» с длинной стола 50 калибров, используемое в качестве главной артиллерии на линейных кораблях типа «Нептун».

Для торможения откатывающейся массы орудия станок (каждого орудия) был оснащен двумя гидрокомпрессорами, которые принимали участие в торможении. Затем при помощи одного гидравлического накатника, расположенного между гидроцилиндрами компрессоров, орудие приводилось в исходное положение, после чего происходило перезаряжание.

Станки орудий обладали хорошей скоростью наката (2 сек.), которая позволяла обеспечивать два выстрела в минуту. Каналы стволов орудий после каждого выстрела продувались сжатым воздухом, смешанным с углекислотой (кроме того, камора охлаждалась еще и водой), во избежании выброса горячих газов, оставшихся в канале ствола орудия от предыдущего выстрела, на комендоров.

Наведение орудий по горизонту осуществлялось вращением всей башни относительно своей вертикальной оси при помощи механизма горизонтальной наводки, который состоял из собственно двигателя механизма горизонтальной наводки и системы зубчатых шестерен. Последняя из них, находясь в зацеплении с зубчатым ободом, наглухо закрепленным вокруг внутренней поверхности цилиндрической опоры башни, передавала вращение всей башне.

На момент постройки стволы орудий имели угол склонения -5°, возвышения +15°.

В дальнейшем на «Нептуне» в каждой башне на визирах орудий установили призматическое устройство «супер-возвышение +6°», позволившее увеличить дальность стрельбы, составляющую свыше девятнадцати километров.

Это 66,7-тонное орудие стреляло фугасным снарядом весом 385,6 кг, при этом вес метательного заряда нитроглициринопироксилинового бездымного пороха («Кордит МД») составлял 138,8 кг (четыре картуза по 34,7 кг). Полный метательный заряд разгонял снаряд до скорости 869 м/с у дульного среза, при этом начальная энергия снаряда составляла 15911 т/м. Вес полного бортового залпа «Нептуна» равнялся 3856 кг, против 3085 кг «Дредноута».

Поворотная часть каждой башни (вместе с орудиями) массой почти 357 тонн вращалась на катках по погону, закрепленному на цилиндрической основе, опиравшейся на настил второго дна.

Весь боезапас хранился в трюме, при этом пороховые (зарядные) погреба 12-дюймовых орудийных установок располагались выше снарядных. Для снарядных и пороховых погребов были предусмотрены системы охлаждения и вентиляции при повышении внутренней температуры и система затопления через кингстоны с гидроприводом в случае возникновения пожара в погребах.

Продольный разрез башенной установки для двух 305-мм орудий Мк XI

На «Нептуне» подача боеприпасов к башенным орудиям осуществлялась (как и на «Дредноуте») в два этапа. Сначала снаряд из снарядного погреба транспортером доставлялся в нижнее погрузочное отделение, откуда подавался в карман заборника. Затем, двигаясь вверх при помощи подъемника по поданной трубе, снаряд попадал в нижнее погрузочное отделение для пороховых зарядов, где в заборник догружались четыре пороховых заряда. После этого двигаясь вверх и снаряд, и пороховые заряды попадали в рабочее перегрузочное отделение, находившееся непосредственно под столом башни, где комплектовался выстрел. Здесь комплект боеприпасов для производства одного выстрела перегружался в подаватель (лифт для подачи снарядов), который по специальным изогнутым направляющим поднимал боеприпасы в боевое отделение башни на линию заряжания. Механизм подачи являлся гидравлическим. Выстрел досылался в камору ствола цепным прибойником (гидравлическим досылателем) - первым шел снаряд, за ним пороховые заряды. После заряжания орудия затвор (поршневой, винтового типа) закрывался, подаватель разобщался с орудием и уходил вниз в рабочее перегрузочное отделение за новым выстрелом.

По штату мирного времени общий боекомплект состоял из 800 снарядов для всех десяти орудий главного калибра. На каждый ствол было назначено 80 снарядов: 20 стальных бронебойных с наконечником из мягкой стали (АРС) и 40 полубронебойных (SAP). И тот и другой тип снарядов в качестве взрывчатого вещества содержал черный порох. Остальные 20 снарядов являлись стальными фугасными (НЕ), снаряженные пикриновой кислотой (лиддитом). Взрыватели к бронебойному и полубронебойному снарядам были системы «Виккерс» ударного типа (на основе капсулы с гремучей ртутью и детонатором из пикриновой кислоты) с замедлителем. Взрыватели ко всем трем типам снарядов взводились в полете от вращения снаряда.

Во время военных действий общий боекомплект состоял из 1000 снарядов или по 100 снарядов на каждый ствол в той же пропорции. После Ютландского сражения (30 мая 1916 года) количество фугасных снарядов уменьшили до десяти. А остальной боекомплект делился поровну между бронебойными и полубронебойными снарядами.

Сектора обстрела орудийных башен были следующими: башня «А» - 280° (140° на каждый борт); башня «Р» - на левый борт 160° (по 80° в нос и корму от траверза центра башни), на правый борт при перекрестной стрельбе 60° (40° в нос и 20° в корму от траверза центра башни); башня «Q» - на правый борт 160° (по 80° в нос и корму от траверза центра башни), на левый борт при перекрестной стрельбе 60° (20° в нос и 40° в корму от траверза центра башни); башни «X» и «У» имели одинаковые сектора обстрела, равные 290° (по 145° на каждый борт).

Высота орудийных цапф над нормальной ватерлинией составляла: башен «А» и «X» - 9,60 м; башен «Р» и «О» - 7,01 м; башни «У» - 6,71 м.

Согласно проекта все башни главного калибра были оснащены гидравлическим приводом, запитанным от общего закольцованного магистрального трубопровода. Давление воды в гидросистеме каждой башни обеспечивали индивидуальные водяные помпы-усилители, приводимые в действие электромоторами. Для дублирования гидравлического привода был предусмотрен механизм для ручного поворота. Таким образом, главный калибр «Нептуна», расположенный в двухорудийных башнях, имел гидравлический привод от электрического или ручного управления.

В качестве противоминный артиллерии «Нептун» нес на себе шестнадцать скорострельных (до восьми выстрелов в минуту) 102-мм орудий с длиной канала ствола 50 калибров (5100 мм) «седьмой модели» (по официальной британской терминологии «МаркаУП» или «Мк VII») образца 1900 года, созданного Бюро вооружений компании «Армстронг». Ствол орудия весом 2130 кг (включая затвор) изготавливался из стали с небольшим содержанием никеля и монтировался на станке на центральном штыре модели Мк VII. Вес станка составлял 4755 кг. Наведение орудия по горизонту и дальности осуществлялось вручную. Выстреливаемый снаряд массой 14,1 кг разгонялся метательным зарядом массой 5,3 кг до скорости у дульного среза, равной 873 м/с. Дальнобойность орудия составляла 10702 м. Штатный боекомплект состоял из 150 боевых снарядов четырех типов: бронебойных, полубронебойных, фугасных и шрапнели. Первые три типа снарядов начинялись лиддитом. Максимальный угол возвышения орудий составлял 15°.

Оптико-механическая фабрика в Скотстауне, фирмы «Барр энд Струд». Мастерская по сборке дальномеров для кораблей английского флота.

Все шестнадцать 102-мм орудий поровну разместили по правому и левому борту в палубных надстройках: по шесть орудий (по три на каждый борт) в носовой и кормовой части и четыре (по два на каждый борт) в средней. Расположение противоминной артиллерии было признано довольно удачным, поскольку в первую очередь отказались от установки орудий на крышах башен главного калибра, которая впервые была применена на линкорах-«додредноутах» типа «Кинг Эдуард VII» и, получившая продолжение на «Дредноуте» и линкорах типа «Сент-Винсент», а во-вторых, примененная схема размещения позволяла иметь хорошо спланированную концентрацию огня из восьми орудий в нос и корму и восемь побортно. В апреле 1917 года с верхней платформы и нижних казематов кормовой надстройки были убраны четыре 102-мм орудия, уменьшив таким образом общее количество противоминных орудий до двенадцати.

В арсенал вооружений «Нептуна» входили также: одна 76-мм десантная пушка, весившая 406,4 кг и четыре 47-мм салютные пушки Гочкиса с комплектом холостых патронов с бездымным порохом, рассчитанным на 64 выстрела.

С началом войны в кормовой оконечности квартердека установили две скорострельные (до 20 выстрелов в минуту) 76-мм зенитные пушки QF. Мк I образца 1914 года с длиной канала ствола 45 калибров (3420 мм) патронного заряжания. Орудие стреляло фугасным снарядом весом 7,94 кг с начальной скоростью 617 м/с. Дальность стрельбы составляла 65 кабельтовых (12000 м). Боекомплект орудия, насчитывающий 150 выстрелов, включал два типа снарядов: фугасные и шрапнель. Согласно Списка кораблей Королевского флота в 1916- 1917 гг. сообщалось об установленных в корме одном 76-мм 45-калиберном зенитном орудии OF. Мк1 и одном 102-мм 50-калиберном зенитном орудии QF. Мк VII патронного заряжания, переделанного из противоминного 4-дюймового орудия и имевшего угол возвышения +60°. Боекомплект орудия состоял из 75 снарядов (фугасные и шрапнель).

Отсутствие надлежащего прибора управления огнем делало их практически бесполезным в борьбе с самолетами и они годились, разве что, для обстрела сравнительно тихоходных мишеней вроде «цеппелинов», хотя по оценкам (появившимся после первой мировой войны) британских экспертов, 76-мм и 102-мм скорострельные зенитные орудия, применявшиеся для борьбы с «цеппелинами», также были малоэффективны, поскольку для одного попадания в воздушную мишень требовалось выпустить до 8000 снарядов.

Состав стрелкового вооружения состоял из пяти пулеметов калибра 7,71 мм системы «Максим-Виккерс» образца 1909 года с боекомплектом по 5000 патронов на ствол. Пулеметами вооружались десантные партии при свозе с корабля на берег, при этом пулеметы системы «Максим» устанавливались на съемных станках с поворотной турелью на паровых катерах и баркасах.

Пулеметный расчет состоял из двух человек. Штатное место пулеметов на корабле - на стационарных станках с поворотной турелью на крыльях носового мостика.

По окончании (январь 1911 г.) строительства линейного корабля «Нептун» британское Адмиралтейство приняло решение об оснащении корабля системой управления стрельбой орудий главного калибра с центральной наводкой. Подобная система, впервые разработанная вице-адмиралом Перси Скоттом, еще никогда не применялась на кораблях Королевского флота - «Нептун» был первым. Для этой цели на марсе фок-мачты корабля был установлен закрытый со всех сторон пост, который получил название «командно-дальномерного поста» (КДП), и был предназначен для определения исходных, самых основных данных для наведения орудий на цель.

Надо отметить, что с начала XX века качество тяжелых морских орудий боевых кораблей постоянно улучшалось, что привело к увеличению дальности и повышения точности стрельбы. Тем не менее, для достижения большей эффективности стрельбы из главных орудий (то есть высокого процента попаданий в любую обнаруженную цель), жизненно необходимо было наличие эффективных оптических приборов-дальномеров, способных точно определить местонахождение цели. Особое внимание уделили дистанции от 8000 до 9000 ярдов, как дистанции решительного боя.

Английский 9-футовый (2,74 м) дальномер фирмы «Барр энд Струд» и рисунок изображения, наблюдаемого дальномерщиками при определении расстояния до цели.

Оптические дальномеры, уже имевшиеся на действующих кораблях, были различных типов и такое многообразие объяснялось лишь одним - эмпирически найти наилучшую конструкцию дальномера, удовлетворявшую бы требованиям современного боя и точно измерить расстояние до цели.

С началом появления (1906 г.) «Дредноута» оптическими дальномерами стали оснащаться все последующие линкоры «дредноутного» типа. Наибольшую известность и широкое использование на британском флоте (да и на зарубежных флотах) получил «монокулярный дальномер», изготовленный английской оптико-механической фирмой «Барр энд Струд», находившейся в Скотстауне. Посредством этого прибора можно было определить расстояние до цели с точностью до нескольких метров. Основанные на принципе «совмещения» изображения дальномеры фирмы «Барр энд Струд» выпускались с относительно небольшой базой, которая варьировалась в зависимости от определяемого расстояния. Наибольшее распространение на флоте получили дальномеры с базой три фута и шесть дюймов (1,07 м) и девять футов (2,74 м). Самый большой из них довольно точно измерял расстояние в 8000 ярдов (7280 м).

Тем не менее применение только дальномеров не решало одой из самых важных задач центральной наводки - определение исходных данных для установки прицела (при постоянно меняющейся дистанции до цели, зависящей от скорости и курса цели) и целика и передачи их вертикальному и горизонтальному наводчикам орудийной башни. Применявшиеся до этого электромеханические устройства, основанные по сути, на простейшем способе передачи информации от дальномеров к орудиям с помощью электрического передатчика, успеха не принесли. Одним из таких устройств, разработанным компанией «Виккерс», стал условный электромеханический циферблат со стрелкой («Range Clock "), указывающий величину (или скорость) изменения дистанции до цели. К сожалению этот метод целеуказания поставил перед флотом больше вопросов чем ответов.

В 1908 году офицеры Королевского флота кэптен Дж. Думереск и адмирал Перси Скотт приступили к разработке "системы управления стрельбой ("fire control system") центральной наводки", которая потребовала от них четырех лет упорного труда. Адмирал Скотт был, пожалуй, самым талантливым офицером британского военно-морского флота. Он создал хитроумный учебный тренажер, названный им "точкоотметчиком", в основу которого была положена методика тренировки наводчика, по которой последний должен был постоянно сопровождать цель в прицеле. Наконец, создал пост управления артиллерийским огнем центральной наводки (ПУАОЦН). По чертежам Скотта компания "Виккерс" в 1912 году детально разработала и изготовила этот пост. Его оснастили прицелом и целиком, механизмами горизонтальной и вертикальной наводки и спусковым устройством с пистолетной рукояткой. Пост размещался на площадке фор-марса в огороженной со всех сторон листовой сталью рубке (прямоугольной в плане), сверху рубку прикрывала стальная крыша.

В начале 1912 года состоялась встреча адмирала Перси Скотта с Первым Лордом Адмиралтейства Уинстоном Черчиллем, на которой Скотт продемонстрировал новую систему наведения орудия на цель, названную им "управление огнем". Суть системы управления огнем корабельной артиллерии с центральной наводкой заключалась в том, что орудия наводились и стреляли по единой команде, и основывалась на синхронной передаче и совмещении стрелок задающих и принимающих приборов прицела и целика.

Управлял огнем главных орудий артиллерийский офицер с командно-дальномерного поста (КДП), расположенного на площадке фор-марса. Он устанавливал на шкалах своего прибора нужные цифры, точно такие же шкалы имелись в каждой башне, где установщик прицела совмещал стрелку, указывающую угол наводки, с красной задающей, и орудие получало вертикальное и горизонтальное наведение на цель. Когда все орудия были готовы к стрельбе (без вмешательства орудийных наводчиков), из башен поступал сигнал на пост управления огнем, и на табло зажигалась красная лампочка. Управляющий огнем артиллерийский офицер нажимал на спуск и производился орудийный залп.

Но как определить величину изменения расстояния до неприятельского корабля, необходимую для выработки угла вертикальной наводки, и как определить величину изменения пеленга взаимного движения стреляющего корабля и цели, необходимую для выработки угла горизонтальной наводки? Для этого необходимо было особое устройство. И такое устройство было создано. Его творцом стал командир линейного корабля "Айрон Дюк" капитан 1 ранга Фредерик К. Дрейер. Устройство получило название. "Прибор управления артиллерийским огнем" - знаменитый столик Дрейера", который широко и с большим успехом использовался на Королевском флоте долгие годы.

Прибор Дрейера представлял крайне сложное устройство (являющееся по сути механическим аналогом современного компьютера). В задачу определения будущего положения движущейся цели в постоянно меняющихся условиях ставилось решение дифференциального уравнения.

"Столик Дрейера" вызвал восторгу У. Черчилля и он распорядился оборудовать им все "дредноуты" (в первую очередь) Королевского флота. "

Наружный вид принимающего прибора установки прицела при наведении орудия.

В британском флоте при этом использовалась геометрическая аппроксимация (приближенное выражение одних величин или геометрических образов через другие, более простые, но близкие к исходным, например, замена кривых линий близкими к ним ломанными, иррациональных чисел рациональными и т.д.), упрощавших задачу, а результаты были сведены в таблицы Дрейера. На шкалах прибора устанавливались: скорость корабля противника, его курс, дистанция до цели (дальномерщик докладывал изменения расстояния до цели каждые пять секунд), а также скорость своего корабля. Кроме этого в прибор вводили данные о скорости ветра, боковом отклонении снаряда во время полета, плотности и температуре воздуха. После того, как все данные были установлены на соответствующих шкалах операторы-вычислители начинали вращать рукоятки ручной настройки прибора, который выдавал при помощи счетно-решающего устройства (построителя) Думереска и информационного датчика-самописца углы горизонтальной и вертикальной наводки, а также скорость изменения дистанции до цели.

"Столик Дрейера" вызвал восторг у У. Черчилля и он распорядился оборудовать им все "дредноуты" (в первую очередь) Королевского флота. Прибор управления артиллерийским огнем (ПУАО) разместили на специально оборудованной платформе, закрепленной на фок-мачте, немного ниже КДП.

13 ноября 1912 года по распоряжению Первого Лорда Адмиралтейства было проведено состязание в стрельбе из орудий главного калибра между линейными кораблями "Тандерер", уже имевшим систему управления артиллерийским огнем центральной наводки, и "Орионом", на котором такая система еще не была установлена. "Орион" находился в составе флота на девять месяцев дольше и имел репутацию корабля, стрелявшего лучше всех. Стрельба велась по щитам размером 15x18 метров, буксируемым вспомогательными судами. Дистанция составляла 42 кабельтовых (7778 метров), море было неспокойным, корабли и мишени двигались со скоростью 12 узлов. Сразу после команды "Огонь!" оба корабля начали стрельбу из 13,5-дюймовых (343- мм) орудий главного калибра.

"Тандерер" вел огонь пятиорудийными залпами, накрывавшими цель раз за разом, в то время как "Орион" стрелял "по старинке" (с помощью башенных прицелов) - одиночными, и кучность попаданий оказалась низкой. За три с половиной минуты "Тандерер выпустил 39 снарядов, из которых 23 попали в цель. "Орион" выпустил 27 снарядов, из которых в цель попали лишь четыре. В отчетной карточке состязания по стрельбе из главного калибра было отмечено, что "... если бы вместо мишени был бы корабль противника, по которому "Тандерер" вел стрельбу, то он получил бы десять с половиной тонн стали и одну и три четверти тонн лиддита за три минуты и тридцать секунд". В этом состязании система управления артиллерийским огнем центральной наводки наглядно продемонстрировала все свои достоинства.

В течение первой мировой войны большинство линейных кораблей Гранд Флита были оснащены системой управления артиллерийским огнем центральной наводки (СУАО ЦН).

Для определения расстояния до цели "Нептун" имел шесть девятифутовых (база 2,74 м) монокулярных дальномеров оптико-механической фирмы "Барр энд Струд" (Barr & Stroud). Пятью дальномерами оснастили пять орудийных башен, один дальномер установили в рубке КДП для корректировки стрельбы. В 1918 году КДП пополнился зенитным дальномером для определения расстояния до воздушных целей (согласно стандартам Королевского флота зенитные дальномеры имели короткую базу, равную 6 футам 6 дюймам, то есть 1,98 метрам).

В 1917 году на орудийных башнях "А" и "X" белой краской были нанесены шкалы углов горизонтальной наводки. После принятия Адмиралтейством обширной программы по оснащению кораблей системой управления артиллерийским огнем центральной наводки, встал вопрос об оснащению подобной системой противоминной артиллерии. И такая система была создана Бюро вооружений компании "Виккерс".

"Управлял огнем главных орудий артиллерийский офицер с командно-дальномерного поста (КПД), расположенного на площадке фор-марса."

В приборах, изготовленных в оптико-механической мастерской машиностроительного завода в Барроуин-Фернес, и с помощью которых система компании "Виккерс" частично автоматизировала процесс управления огнем, был сохранен принцип "следи за стрелкой" (то есть, принцип синхронной передачи с совмещением стрелок задающего и принимающего приборов), как для орудий главного калибра. При этом противоминные орудия были снабжены пультом с индикаторами, связанными с элетромеханическим аналоговым "компьютером" (то есть с прибором управления артиллерийским огнем-ПУАО), размещенным в отдельной рубке, причем орудия правого и левого борта обслуживались индивидуальными ПУАО. Преимущества этой системы были очевидны при возможности наведения орудий, даже если их наводчикам мешали брызги и дым. Рубки старались установить по возможности выше, чтобы выбранные позиции ПУАО как можно меньше страдали от заливаемости при встречной волне в свежую погоду.

В течение 1915-1918 гг. почти все линкоры Гранд Флита оснастили системой управления огнем центральной наводки противоминных орудий.

В этот же период времени подобная система управления огнем была смонтирована и на "Нептуне". Рубки с ПУАО разместили на индивидуальных площадках, закрепленных на правой и левой опорной ноге фок-мачты, на уровне верхнего мостика.

К концу 1917 года на всех линкорах Гранд Флита были установлены по два больших циферблата, на которых для мателотов с помощью стрелки показывалось расстояние до кораблей противника. Циферблаты получили название "указатели дистанции до цели". На "Нептуне" один циферблат закрепили на фок-мачте под площадкой фор-марса на рубке ПУАО, второй - на грот-мачте на рубке кормового наблюдательного поста. Циферблатные указатели просуществовали на флоте до 1922 года и после этого их сняли.

Торпедное вооружение. На момент готовности "Нептун" имел три подводных 18-дюймовых (457-мм) торпедных аппарата (конструкции компании "Армстронг"), размещенных в трех торпедных отсеках-два бортовых, расположенных на трюмной палубе между наружной поверхностью носового барбета и помещением машинного отделения носового шпиля и одного кормового (после Ютландского сражения был снят) с общим боезапасом 18 торпед.

Труба торпедного аппарата была снабжена боковой крышкой, при открывания которой торпеда загружалась внутрь трубы вручную с поданного устройства. Применение боковой перезарядки обуславливалось нехваткой ширины корабля. Торпеда выстреливалась сжатым воздухом, подаваемым трубопроводами от воздушного компрессора. В аварийной ситуации (при отказе работы компрессора) в каждом торпедном отсеке имелись баллоны со сжатым воздухом, подключенные к основной магистрали. При производстве выстрела направляющая труба торпедного аппарата выдвигались вперед за борт для того, чтобы предохранить торпеду от повреждения или даже переламывания, а также, чтобы торпеда не смогла быть отброшенной назад, к миделю корабля набегавшим водяным потоком от форштевня.

Авиационное вооружение. В 1918 году на крыше носовой орудийной башни "А" была установлена авиационная взлетная платформа для легкого колесного самолета-биплана типа "Сопвич-ПАП" или "Сопвич- Кэмел"), выполнявшего функцию самолета-корректировщика или разведчика. По-походному самолет стоял закрепленным непосредственно на взлетной платформе под защитой брезентового ангара. "Нептун" обеспечивался самолетом только в том случае, если выходил в море для проведения учебных маневров и стрельб. При взлете самолета башня "А" с авиационной платформой разворачивалась против ветра.

На момент готовности прожекторное вооружение "Нептуна" состояло из шестнадцати боевых и сигнальных ламповых прожекторов с диаметром зеркала 24 дюйма (610 мм), которые наводились вручную. Прожекторы, установленные на специальных прожекторных площадках, разместили поровну (по восемь пар) на носовой надстройке и на большой прожекторной платформе вокруг грот-мачты, немного выше кормовой надстройки. Состав, расположение и боевые характеристики прожекторов в течение службы корабля неоднократно менялись.

Бронирование. Боевая защита "Нептуна", являвшейся важнейшей составляющей конструкции любого линкора, по своей концепции не представляла из себя ничего качественно нового и повторяла в основном схему бронирования "Сент-Винсента", хотя не обошлось и не без некоторых отличий:

1. Нижний 10-дюймовый (254-мм) броневой пояс, прикрывающий ватерлинию, был несколько уменьшен по своей протяженности и не доходил до траверзов наружной поверхности концевых орудийных барбетов.

2. Толщина бронирования носовой оконечности броневого пояса увеличена с двух дюймов (51 мм) до двух с половиной дюйма (64 мм).

3. Была демонтирована кормовая боевая рубка. Вместо нее установили легко бронированную сигнальную рубку.

4. Впервые на Королевском флоте применили бронирование дюймовой сталью основания кожухов дымовых труб между верхней и средней палубами в целях уменьшения разрушительного воздействия осколков при взрыве снарядов и, как следствие, могущего возникнуть задымления помещений нижних палуб.

Предыдущие типы английских линкоров такого бронирования не имели, поэтому согласно инструкциям Адмиралтейства предусматривалось: в случае повреждения дымоходов во время боя все пробоины должны быть заделаны силикатно-хлопковыми подушками, удобно доступными, в случае необходимости, из кладовых, расположенных рядом с дымоходами.

Основной вертикальный броневой пояс на "Нептуне" имел протяженность 94 м (от траверза центра носового барбета башни "А" до траверза центра кормового барбета башни "У") и покрывал 56,5% длины корпуса т.е. участок расположения главных жизненных частей корабля (энергетической установки, снарядных и пороховых погребов, постов управления). Он располагался на высоте от уровня главной палубы и до отметки четыре фута и четыре дюйма (1,32 м) ниже уровня ватерлинии при нормальном водоизмещении. Общая высота вертикального бронирования составляла 13 футов и 8 дюймов (4,165 м).

Пояс был набран из плит разной толщины (как это практиковалось на британском флоте), изготовленных из цементированной крупповской стали (КС). Крупповская броня была вязкой с внутренней и закаленной с наружной поверхности. Наружная поверхность броневой плиты подвергалась сначала цементации (то есть насыщению поверхностных слоев стали углеродом при температуре 900-950° с целью повышения твердости), а затем закалке с последующем высоким отпуском. Такая термическая обработка позволяла плитам сопротивляться удару снаряда, вызывая его разрушение, и в то же время не раскалываться, благодаря довольно мягкой основе.

Вертикальный броневой пояс состоял из двух отдельных поясов — 10-дюймового (254 мм) главного, защищавшего ватерлинию до уровня средней палубы и 8-дюймового (203 мм) верхнего, прикрывавшего корпус корабля от средней до главной палубы. Общая высота главного броневого пояса составляла 6 футов и десять дюймов (2,083 м) из них 2 фута и шесть дюймов (0,762 м) возвышалось над водой при нормальном водоизмещении. В нижней части главного броневого пояса 254-мм плиты имели утончение до 203 мм. Главный броневой пояс имел продолжение в носовую часть (той же высотой) - сначала толщиной 7 дюймов (178 мм) и протяженностью 33 фута (10,06 м), затем толщиной 2,5 дюйма (64 мм) от концевой поперечной переборки до форштевня. В кормовую часть 254-мм броневой пояс (той же высоты) протянулся вплоть до ахтерштевня толщиной 2,5 дюйма (64 мм).

Выше главного пояса располагался верхней 8-дюймовый (203-мм) броневой пояс, который по протяженности был таким же, как и 10-дюймовый (254-мм) пояс, а по высоте - от уровня средней до уровня главной палубы. Носовая и кормовая оконечности верхнего пояса по распределению и толщине бронирования и протяженности были такими же как и оконечности главного пояса. Броневые плиты укладывались на тиковую подкладку и крепились к корпусу броневыми болтами.

Вертикальное бронирование "Нептуна" вновь повторяло главный недостаток, который был присущ броневой защите "Дредноута" и его прямым наследникам, - линейным кораблям типа "Беллерофон" и "Сент-Винсент" — отсутствию верхнего броневого пояса (между главной и верхней палубами), которое являлось серьезным просчетом. По сути, эта часть надводного борта, которую прикрывала лишь бортовая 13-мм стальная обшивка, была самым уязвимым местом для любых фугасных снарядов противника и представляло большую опасность для корабля в случае попаданий (и последующих разрушений), поскольку проникшая вода могла затопить значительный объем корпуса выше броневой палубы, что вызвало бы потерю остойчивости.

Линейный корабль "Нептун". 1911 г.

(Продольный разрез и планы палуб с указанием бронирования) Из книги О. Parkes British Battleships. London. 1966.

Броневую цитадель от продольного огня прикрывали носовой и кормовой броневые траверзы, которые в плане были наклоненными внутрь, и располагались от концевых носовой и кормовой кромок 254-мм и 203-мм поясов к наружной поверхности концевых барбетов орудийных башен "А" и "У". Траверзы по высоте имели переменную толщину бронирования: носовой траверз, ограничивавший главный пояс - 4 дюйма (102 мм), кормовой- 8 дюймов (203 мм); носовой траверз, ограничивавший верхний пояс - 5 дюймов (127 мм), кормовой - 9 дюймов (229 мм).

Носовая наружная переборка, закрывавшая оконечности 178-мм участка главного броневого пояса, по высоте располагалась между нижней и верхней палубами, причем толщина бронирования (как и главных переборок) была переменной: от уровня нижней палубы до уровня главной - 127 м, от уровня главной палубы до уровня верхней - 102 мм.

За главным броневым поясом размещались продольные противоторпедные переборки правого и левого борта, поднимавшиеся от настила второго дна до броневой палубы. Материалом для изготовления переборок служила "мягкая" броневая сталь с добавлением никеля.

Продольные переборки протянулись от носового до кормового броневых траверзов и имели толщину: от 1 до 3 дюймов (25,4 мм-76,2 мм) вдоль погребов носовой и средних башен; от 1 и 1/4 до 2 дюймов (32 мм-51 мм) вдоль погребов кормовых башен; от 1,1/2 до 2 дюймов (38-51 мм) вдоль машинного и котельных отделений.

Критики "Нептуна" относились негативно к 254- мм защитному поясу нового линкора, который был тоньше 280-мм пояса "Дредноута", а уж тем более 305-мм главного пояса "Лорда Нельсона" и был серьезным шагом назад в системе вертикального бронирования корабля. Также критике подвергалась старая практика набора бортового бронирования линкора из плит разной толщины, поскольку в полном грузу (с полным запасом топлива и воды) 254-мм пояс полностью уходил под воду и живучесть корабля, в этом случае, зависела только от 203-мм броневого пояса, который частью также оказывался под водой. Кроме этого главный броневой пояс "Нептуна" никак нельзя было назвать "адекватным" 11-дюймовым, а уж тем более 12-дюймовым германским снарядам, выпускаемым с расстояния 11000 ярдов (10000 метров), не говоря уж о более близкой дистанции, например, 8000 ярдов (7280 м), хотя создатели проекта "Нептуна" рассчитывали толщину бронирования исходя именно из этого расстояния.

Носовая боевая рубка, размещенная на палубной надстройке, в плане имела форму усеченного овала, со слегка срезанной передней стенкой. Передняя и боковые стенки рубки покрывались броневыми плитами толщиной 11 дюймов (280 мм), задняя стенка имела толщину бронирования 8 дюймов (203 мм), крыша - 3 дюйма (76 мм), пол-2 дюйма (51 мм). С находившимся под броневой палубой нижним командным постом (НКП) боевую рубку связывали коммуникационные линии, заключенные в броневую трубу диаметром один метр, толщина стенок которой до главной (верхней броневой) палубы составляла 5 дюймов (127 мм), ниже (до командного поста) - 3 дюйма (76 мм). Внутри коммуникационной трубы находился аварийный трап, по которому можно было спуститься из боевой рубки в НКП. Носовой корректировочный пост, примыкавший сзади к боевой рубке, был защищен со всех сторон 3-дюймовыми (76 мм) плитами. Крыша рубки корректировочного поста была покрыта двухдюймовой (51-мм) броней.

На "Нептуне" кормовая боевая рубка отсутствовала. Вместо нее на верхнюю платформу кормовой надстройки, позади треногой грот-мачты, установили бронированную рубку (круглую в плане), выполнявшую функцию сигнальной и управления торпедной стрельбой. Стенки рубки и крыша защищались полуторадюймовыми (38-мм) броневыми плитами.

Башни главного калибра линкора "Нептун" по своей конструкции и бронированию были такими же, как и на предыдущих кораблях типа "Сент-Винсент". В лобовой части и с боков орудийные башни защищались броневыми плитами толщиной 11 дюймов (280 мм), задняя стенка, игравшая также роль противовеса, была толщиной 8 дюймов (203 мм). Плоская и наклонная части крыши имели толщину бронирования соответственно 3 дюйма (76 мм) и 4 дюйма (102 мм), не прикрытый барбетом пол башни защищался 2-дюймовыми (51-мм) плитами. Вся броня башен крепилась броневыми болтами.

Барбеты башен главного калибра бронировались только выше броневой палубы и состояли из двух колец. Нижнее кольцо - от броневой до главной палубы - имели толщину 5 дюймов (127 мм), верхнее кольцо, располагавшиеся выше главной палубы было существенно толще-9 дюймов (229 мм). Исключение составляли боковые поверхности верхнего кольца двух средних барбетов, толщина бронирования которых была увеличена до 10 дюймов (254 мм).

Вся броня орудийных башен главного калибра и их барбетов изготовлялась из крупповской цементированной стали (КС).

Горизонтальная защита "Нептуна" не несла никаких новаторских идей после постройки "Дредноута" и состояла из двух броневых палуб - верхней и главной (броневой), ограничивавших по высоте 203 мм броневой пояс. Верхняя броневая палуба "Нептуна", расположенная на уровне главной палубы, простиралась от носовой 102-мм броневой наружной переборки до 229-мм броневого кормового траверза. Она была равномерно бронирована сталеникелевыми плитами толщиной 1,25 дюйма (32 мм) и крепилась к бимсам броневыми болтам. Основное назначение верхней броневой палубы было инициирование взрывателей снарядов противника, с тем, чтобы взрыв происходил выше главной броневой палубы.

Главная броневая палуба, расположенная на уровне средней палубы, простиралась от наружной поверхности носового барбета башни "А" до наружной поверхности кормового барбета башни "У". Толщина броневых плит, покрывавших палубу и скосы (опускающиеся до нижней кромки 254-мм броневого пояса) составляла 1,75 дюйма (45 мм). Палуба находилась примерно на уровне двух футов и девяти дюймов (838,6 мм) над нормальной ватерлинией и если учесть, что при полном водоизмещении главный (254-мм) и часть верхнего (203-мм) броневого пояса уходили под воду, то любое повреждение броневой палубы, также находящееся в этом случае ниже поверхности воды, могло вызвать серьезные последствия.

Нижняя палуба была забронирована в носовой части от 102-мм броневого траверза до форштевня полуторадюймовыми (38-мм) плитами, в кормовой части от 203-мм броневого траверза до ахтерштевня трехдюймовыми (76,2-мм) плитами, прикрывавшими румпельное отделение.

Для защиты вентиляционных шахт котельных и машинных отделений от крупных осколков служили броневые колосники.

Общий вес брони, установленный для защиты корпуса составлял 5706 тонн.

Энергетическая установка. Главная силовая установка "Нептуна" состояла из четырех комплектов беспередаточных (работающих напрямую), реактивных паровых турбин типа "Парсонс", вращавших четыре гребных вала с закрепленными на них трехлопастными винтами, изготовленными из легированной марганцовистой бронзы. Турбины размещались в двух водонепроницаемых помещениях машинного отделения, разделенных между собой одной переборкой, параллельной диаметральной плоскости. Длина машинного отделения составляла 19,51 метра.

Состав главных механизмов был следующим: две турбины высокого давления переднего хода (ТВД ПХ), две турбины высокого давления заднего хода (ТВД ЗХ), две турбины низкого давления переднего хода (ТНД ПХ) и две турбины низкого давления заднего хода (ТНД ЗХ). Турбины установили поровну в каждом машинном отсеке: по одному комплекту ТВД ПХ и ЗХ и одному комплекту ТНД ПХ и ЗХ. Турбины ВД вращали наружные гребные валы, турбины НД - внутренние. Все гребные валы при переднем ходе корабля вращались наружу. Диаметр ротора турбин ВД составлял 2082,8 мм, турбин НД - 2768,6 мм.

Следует иметь ввиду, что паровые турбины, применяемые на тот день в британском судостроении, являлись нереверсивными, поэтому для изменения направления вращения гребного вала на противоположное, в этих энергетических установках применялись турбины заднего хода (ТЗХ), размещавшиеся на одном валу с турбинами переднего хода (ТПХ).

Для одновременного управления ходами турбин ПХ и ЗХ служил маневровый клапан, посредством которого контрпар, (пар подаваемый для перемены направления вращения), подавался на турбину заднего хода. При среднем положении маневрового клапана впуск свежего пара в обе турбины прекращался, что значительно сокращало продолжительность реверса. При заднем ходе турбины переднего хода вращались вхолостую, создавая незначительные потери мощности на гребных валах (трение в упорных подшипниках, сопротивление воздушной среды вращения ротора с рабочими лопатками и т. п.). Аналогичный процесс происходил при переднем ходе судна, только в этом случае вхолостую вращались роторы с рабочими лопатками турбин заднего хода.

Линейный корабль "Нептун".

(Сведения о кораблях, опубликованные в немецком справочнике "TASCHENBUCH DER KRIEGSFLOTTEN". 1914.)

При нормальном рабочем процессе свежий пар пропускался через турбины высокого давления, затем через турбины низкого давления, и уже от них отработанный пар поступал в теплообменные аппараты для конденсации пара, в нашем случае - главные конденсаторы (холодильники), установленные в центральном помещении машинного отделения, позади турбинной группы.

Оба главных конденсатора сообщались между собой таким образом, что отработанный (мятый) пар мог поступать в любой из них. Питательная вода из каждого главного конденсатора подавалась конденсаторным центробежным насосом в подогреватель, а из подогревателя питательным насосом шло заполнение котла. И конденсаторный и питательный насосы в качестве страховки дублировались резервными насосами. Забортную воду по конденсаторным трубам главных холодильников прокачивали два главных циркуляционных насоса (производительностью 1200 м^3 /час каждый), приводимые в действие двухцилиндровыми паровыми машинами. Собственный привод имел и циркуляционные насосы двух вспомогательных холодильников, а также два воздушных (мокровоздушных) насоса для откачки конденсата водяной и паровоздушной смеси из паровых полостей холодильников.

Котельная установка "Нептуна" состояла из 18 водотрубных котлов типа "Ярроу" с широкими трубками. Котлы разместили поровну (по девять) в двух котельных отделениях, так что и носовая, и кормовая дымовые трубы отводили наружу равное количество отработанных газов. Длина носового котельного отделения имела протяженность 15,85 метра, кормового — 15,84 метра. Суммарная длина котельных отделений составляла 31,7 метра. Котлы вырабатывали свежий пар с рабочим давлением 16,54 кгс/см^2. Поверхность нагрева каждого котла составляла 328,39 кв.м., суммарная - 5911 кв.м. Каждый котел был оборудован тремя форсунками "адмиралтейского" типа, позволяющим осуществлять впрыск 408,24 кг нефти каждый час под давлением 10,56 кгс/см". В каждом котельном отделении установили по одной главной и одной вспомогательной питательной помпе, там же имелись паровые воздушные компрессоры для чистки трубок снаружи.

Общий вес главных и вспомогательных механизмов составлял 1109 тонн. Штат механиков машинного отделения насчитывал 231 человек. Стоимость энергетической установи линкора "Нептун" составляла 258000 фунтов стерлингов.

Как уже указывалось выше, механизм и котлы для линкора "Нептун" были изготовлены на машиностроительном заводе компании "Джон Браун" в Клайдбэнке.

По проекту мощность ЭУ должна составлять 25000 л.с., что обеспечило бы кораблю скорость в 21 уз., при средней частоте вращения гребных винтов 320 об./мин. 23 сентября 1910 года состоялись предварительные ходовые испытания "Нептуна", на которых он показал следующие результаты: суммарная мощность машин на гребных валах при естественной тяге составляла 26333 л.с:, средняя продолжительная скорость - 20,939 уз., средняя частота вращения винтов - 324,9 об./мин.

Результаты испытаний на поворотливость линейного корабля "Нептун", проведенные 23 сентября 1910 года.

Состояние моря - спокойное, ветер - умеренный. Испытания проходили на полном ходу со скоростью 21 уз.

Угол поворота руля

35° влево

35° вправо

Время поворота руля

12 сек.

8,5 сек.

Первые четыре точки поворота

38,5 сек.

35 сек.

Радиус циркуляции

459,03 м

402,34 м

Метацентрическая высота и остойчивость линкора "Нептун" (Данные на основании экспериментов покренованию, проводимых 20 декабря 1910 года)

Водоизмещение, т

Осадка средняя, м

Метацентрическая высота, м

Максимальная остойчивость при крене, град.

Потеря остойчивости при крене, град.

19.680*

8,153

1,615

33

61

22.720"

9,169

1,981

30

65

18.560"*

7,772

1,494

31

60

* Нормальное водоизмещение с полным оснащением корабля. В верхних угольных ямах- 320 тонн угля, в нижних- 540 тонн. Цистерны питательной и резервной воды пусты .

** Полное водоизмещение с полным оснащением корабля. На борту 2.700 тонн угля, 790 тонн нефти. Цистерны питательной и резервы воды заполнены.

*** - Порожнее водоизмещение. Котлы заполнены питательной водой.

На последующих шести пробегах на мерной миле были показаны следующие усредненные результаты: наибольшая суммарная мощность на гребных валах при форсированном дутье (по системе "закрытых кочегарок") составляла 31041 л.с., максимальная скорость хода - 21,786 уз., частота вращения винтов - 352,9 об./мин. Приемная комиссия была явно разочарована столь низкими результатами, показанными в течение всех пробегов. Сдатчики не нашли ничего лучшего, как обвинить во всем некачественный уголь, сетуя на то, что на корабле не нашлось отборного "кардиффского" угля, обычно используемого на испытаниях.

17 ноября 1910 года, состоялись государственные приемные испытания. В первой серии из шести пробегов на мерной миле были показаны следующие результаты: мощность машин - 24431 л.с., скорость хода - 21,04 уз., при 323,3 об/мин. Во второй серии из шести пробегов было зафиксировано: мощность машины-25531 л.с., скорость хода-21,294 уз., при 328,8 об./мин. Несмотря на то что, полученные результаты последних ходовых испытаний, хотя и были несколько выше предыдущих, но нисколько не улучшили настроение представителей Королевского флота, как заказчика.

Важно отметить, что в турбинной установке "Нептуна" было сделано существенное усовершенствование по сравнению с его предшественниками - он стал первым дредноутом без специальных крейсерских турбин, поскольку работа этих турбин была признана неудовлетворительной, и они по опыту эксплуатации на других кораблях стали бесполезным балластом. Так же была увеличена (по сравнению с предыдущими) мощность паротурбинной установки в режиме заднего хода. Каждый гребной вал имел значительный вылет из корпуса (из дейдвудного устройства) и поддерживался V-образным стальным литым кронштейном. Лапы кронштейна проходили через наружную обшивку и крепились болтами к усиленным в этом месте стрингером. Обшивка корпуса в местах прохода кронштейнов выполнялись двухслойной.

Суммарный вес машинно-котельной установки линкора "Нептун составил 2131 тонну при нормальном водоизмещении, при полном водоизмещении - 2370 тонн (увеличение за счет дополнительных 240 тонн котловой воды).

Максимальная вместимость угольных ям "Нептуна" составляла 2710 тонн, топливных цистерн - 790 тонн. По нормам мирного времени ямы линкора принимали 900 тонн угля (без нефти) при нормальном водоизмещении. Для "Нептуна" были получены следующие цифры расхода топлива (угля): при мощности машин в 5000 л.с. скорости хода 12,8 узла, расход угля в сутки составлял 102 т, дальность плавания 4260 миль, при мощности машин в 10000 л.с. скорость хода достигала 16 узлов, расход угля в сутки 280 т, дальность плавания 3100 миль, при мощности машин в 15000 л.с. скорость хода достигала 18 узлов, расход угля в сутки 335 т, дальность плавания 2960 миль.

Несмотря на несколько большую мощность (на 500 л.с.) машин "Нептуна", чем у "Сент-Винсента", фактический радиус действия первого оказался меньше и составил 6330 миль при 10-узловой скорости, против 6900 миль "Сент-Винсента" при той же скорости хода.

Судовые устройства и системы. Рулевое устройство. Маневренность "Нептуна" обеспечивалась двумя параллельными подвесными (то есть безопорными, подвешенными на баллере) балансирными рулями. Управление движением и маневрами судна осуществлялось при помощи рулевой машины из ходовой рубки, при аварийной ситуации управление рулевой машиной могло происходить из румпельного отделения, где находился дополнительный пост управления. Профиль пера руля имел обтекаемую форму, которая была эффективна при управляемости судна как на полных, так и на средних ходах.

Системы обеспечения живучести корабля. Эти системы, к которым можно отнести водоотливную, пожарную и вентиляционную, а также связанная с этими системами организация борьбы за непотопляемость корабля, особой новизной и оригинальностью ничем не отличались от предшествующих "Нептуну" линкоров типа "Сент-Винсент" (а по сути и "Дредноута") и по своей конструкции практически повторяли их.

Согласно проекта "Нептун" был оборудован водоотливными средствами, предназначавшимися для удаления из трюмных помещений судна больших масс воды, поступившей при аварии, повреждении корпусных конструкций и трубопроводов, тушения пожара водой и т.п. Для этой цели предусматривалась установка на настиле двойного дна восьми водоотливных турбин, (центробежных насосов) производительностью 900 м^3/ч, соединенных с магистральными водоотливными трубопроводами диаметром 350 мм с разобщенными запорными клапанами. При этом шесть водоотливных турбин служили для откачивания воды из котельных отделений. Остальные две турбины разместили в носовом и кормовом отсеках по одной в каждом. Кроме того для откачивания воды из котельных отделений, работающих на угольном отоплении, использовались также паровые мусорные эжекторы.

Из помещений машинного отделений вода откачивалась с помощью циркулярных помп главных холодильников, производительностью 1200 м^3/ч каждая. Дополнительно для удаления (осушения) воды из отсеков машинного отделения, из коридоров гребных валов и из помещений некоторых вспомогательных механизмов в кормовой части имелся водоотливной трубопровод диаметром 120 мм. Этот трубопровод, имевший приемные патрубки и разобщительные запорные клапаны, проходил по настилу второго дна вдоль всего корпуса корабля от носовой (таранной) переборки до кормового дейдвуда (ахтерпиковой переборки) и обслуживался трюмнопожарными насосами.

Для откачивания воды из малодоступных участков корабельных отсеков были предназначены переносные электрические водоотливные насосы и переносные ручные помпы. Там, где это было возможно, устанавливались центробежные насосы производительностью 100 м^3/ ч, способные работать под водой в затопленных помещениях. В отсеках подводных торпедных аппаратов для откачивания воды, поступившей после выстрела торпедой через торпедную трубу, дополнительно устанавливались паровые отливные трюмные эжекторы производительностью до 300 м^3/ч.

К основным противопожарным системам корабля относились система водяного охлаждения (СВП) и система затопления (СЗ). Первая предназначалась для приема воды из-за борта и подачи ее на очаги пожара, вторая - для заполнения водой хранилищ взрывчатки и легковоспламеняющихся веществ в случае опасности пожара или взрыва. Для этих целей (приема или удаления воды) в качестве забортной аппаратуры, закрывавшей или открывавшей отверстия в наружной обшивке подводной части корпуса корабля имелись двенадцать кингстонов (клапанов) диаметром 450 мм. Из них: восемь располагались в средней части корпуса для затопления бортовых отсеков, угольных ям и погребов боезапаса, по два - в носовой и кормовой частях корпуса для затопления погребов боезапаса и смежных отсеков в трюме и на платформах, а также для выравнивания дифферента. Особое внимание было уделено СЗ погребов боезапаса. Снарядные и пороховые погреба, располагавшиеся ниже ватерлинии, затоплялись самотеком под давлением забортной воды через приемные кингстоны. Хранилища взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, располагавшиеся выше ватерлинии, затоплялись принудительно с помощью водоструйных эжекторов. При затоплении хранилища воздух выпускался через воздушные трубы, верхние концы которых были введены на открытые палубы и загнуты под углом 180° ("гусек").

Главная пожарная магистраль диаметром 140 мм была проложена под броневой палубой и обслуживалась четырьмя расположенными в КО и МО паровыми поршневыми трюмно-пожарными насосами (ТПН) производительностью по 75 м^3/ч. Давление воды в напорной магистрали составляло 6 кгс/см^2. Отрасли от магистрали, идущие к верхней палубе, закончились поворотными медными рожками для подсоединения пожарных рукавов с переносными стволами. Кроме них к магистральным отросткам были подсоединены стационарные пожарные стволы. Для тушения пожара в угольных ямах служила система паротушения, в которой применялся насыщенный пар, отбираемый от парогенераторов редуцируемый до давления 5-10 кгс/см 2.

Для получения пресной воды "Нептун" был обеспечен двумя опреснительными установками, расположенными в центральном машинном отделении за главными конденсаторами. Опреснительная установка состояла из следующих основных элементов: двух испарителей, в которых забортная соленая вода испарялась при нагреве; конденсатора, охлаждавшего поступивший на его трубки пар, и сборника дистиллята принимавшего конденсат от последнего. Подача морской воды к опреснительным установкам обеспечивалась системой водоснабжения от пневмоцистерны, запас забортной воды которой постоянно пополнялся насосами при падении давления в системе бытовой забортной воды. Производительность одной опреснительной установки составляла до 200 тонн пресной воды в сутки. Всего обе опреснительные установки могли дать до 400 тонн пресной воды в сутки.

От опреснительных установок пресная вода поступала в накопительную (запасную) цистерну и далее пройдя процесс обеззараживания (через двухступенчатый фильтр) насосами (под давлением около 4 кгс/см^2) подавалась к потребителям: камбузам хлебопекарне, сатураторам, буфетам и другим местам потребления.

Из той же запасной цистерны пресная вода через водоподогреватель, в котором она подогревалась "мятым" паром до температуры 60°-70° С, по системе трубопроводов горячей воды подавалась к душевым, ванным, баням, умывальникам, прачечным и другим местам потребления.

При строительстве "Нептуна" вентиляции помещений на судне было уделено повышенное внимание. Согласно стандартам Королевского флота "Нептун" был обеспечен системами естественной и принудительной (от вентиляторных агрегатов) вентиляции, которые в свою очередь подразделялись на приточную и вытяжную. Согласно тем же требованиям системы принудительной вентиляции должны были в течение часа обеспечивать пятикратный обмен воздуха во всех помещениях ниже броневой палубы, двенадцатикратный в погребах боезапаса и двадцатикратный в помещениях динамо-машин.

Однако внутреннее расположение снарядных и зарядных погребов было явно неудачным из-за нахождения последних в непосредственной близости с котельными и машинным отделениями (сказывалась эшелонированное размещение средних башен главного калибра). Чтобы предотвратить угрозу самовозгорания и взрыва пороховых зарядов из-за повышения температуры внутри погребов до критической, последние оборудовали "специальными" холодильными установками. Однако при нахождении корабля в море температура в погребах росла настолько быстро, что потребовалось усилить воздухообмен при помощи приточно-вытяжной принудительной вентиляции и это дало удовлетворительные результаты.

Вентиляторные агрегаты механических вентиляторных систем были объединены по назначению и размещались в вентиляционных камерах (сухих, отапливаемых помещениях), располагавшихся на разных палубах корабля, как можно ближе к вентилируемым помещениям, чтобы сократить протяженность воздуховодов, проходящих через броневую палубу и переборки во избежания нарушения их водонепроницаемости. Воздуховоды изготавливались клепанными из листов углеродистой стали толщиной от 0,7 мм до 1,5 мм в зависимости от их сечения. Они соединялись между собой болтами при помощи фланцев, закрепленных на концах воздуховодов. Между фланцами устанавливались каучуковые прокладки.

Вентиляционные системы, к которым предъявлялись повышенные требования по обеспечению противопожарной безопасности, такие как: вентиляция снарядных и зарядных погребов, отделений торпедных аппаратов, склады стрелкового оружия и боеприпасов к ним, склады хранения электролитов и кислот, лакокрасочных материалов, малярная и т.п., обеспечивались необходимым количеством противопожарных клапанов и заслонок для предотвращения распространения открытого огня (в случае пожара) по воздуховодам в другие отсеки и были выделены в строго индивидуальные вентиляторные системы.

Принудительная вентиляция предусматривалась также для: помывочных отделений (умывальных, бань, душевых), гальюнов, камбузов, сушилок, угольных ям, казематов 102-мм орудий, лазарета, склада хранения провизии, вещевых складов, генераторной, главной и аварийной электростанций.

Вентиляторы, предназначенные для принудительного воздухообмена машинного отделения и котельных отделений, располагались непосредственно в различных отсеках указанных отделений с выводом наружу выхлопных и заборных вентиляционных шахт.

Котельное и машинное отделения имели собственную систему вентиляции. Для подачи свежего воздуха в котельные отделения были предназначены восемь центробежных вентиляторов с диаметром рабочего колеса 1,27 м, приводимые во вращение электродвигателями постоянного тока. Скорость вращения (число оборотов) рабочего колеса выбирались в зависимости от заданных параметров (при естественной или форсированной тяге); давление воздуха в сети, подаваемой объем и т.п. Число оборотов рабочего колеса регулировалось при помощи шкивов. В среднем, приточные вентиляторы котельного отделения могли поставить до 240000 м^3/ч свежего воздуха. Выход отработанного воздуха из котельных отделений осуществлялся естественным путем через выхлопные шахты с воздушными клапанами.

В турбинные отсеки машинного отделения свежий воздух подавался четырьмя центробежными электровентиляторами с диаметром рабочего колеса 1270 мм и общей производительностью до 100000 м^3/ч. Отсеки главных и вспомогательных холодильников были обеспечены четырьмя приточными центробежными электровентиляторами с диаметром рабочего колеса 760 мм и общей производительностью до 40000 м^3/ч. В отсеки вспомогательных механизмов свежий воздух нагнетался центробежными электровентиляторами (для каждого отсека отдельным) с диаметром рабочего колеса 455 мм и производительностью до 5000 м^3/ч. Для нормального воздухообмена отсеки машинного отделения имели такое же количество вытяжных электровентиляторов, а также вентиляционными шахтами для естественной вентиляции с дефлекторами и эжекционными головками.

Кроме котельных и машинного отделений принудительная приточная вентиляция обеспечивала свежим воздухом следующие помещения и отсеки: помещения на броневой палубе, туннели гребных валов и коридоров для трубопроводов, зарядных и снарядных погребов, отсеков торпедных аппаратов, помещений главной и аварийной электростанций, машинного отделения шпилей, нижней боевой рубки, лазарета, жилых помещений на средней и главной палубах, кузницы, механический и столярноплотничной мастерских и других технических помещений на корабле.

Все жилые помещения команды были обеспечены системой приточной вентиляции с трехкратным обменом воздуха и скоростью движения последнего не более 0,5- 1,0 м/с. В холодный период приточный воздух подавался в помещения личного состава через паровые калориферы для поддержания комфортной температуры воздуха с последующим выходом загрязненного воздуха через дверные решетки в коридор. Для регулирования объема подаваемого воздуха в вентиляционных камерах имелись воздушные клапаны, а в помещениях на раздаточных воздуховодах - шторки.

Линейный корабль "Нептун".

(Сведения о корабле, опубликованные в английском справочнике "JANE’S FIGHTING SHIPS". 1919).

Для вентиляции междудонных и бортовых отсеков предназначались переносные электрические вентиляторы. Для снижения шума венткамеры покрывали шумопоглащающими материалами, а в воздуховодах устанавливали шумоглушители. Вентиляционные шахты были выведены в кожухи дымовых труб и палубные надстройки. Вырезы в палубах (в местах прохода вентиляторных шахт) прикрывались броневыми колосниковыми решетами.

Отопление на корабле осуществлялось стальными паровыми грелками и предназначалось в основном для жилых помещений, лазарета, мастерских, хозяйственных кладовых, санитарно-гигиенических помещений (бань, душевых, помывочных, гальюнов и т.п.), коридоров, тамбуров и т.д. Поступивший от распределительного коллектора парового котла в отопительную систему свежий пар имел давление 2,5-3,0 кгс/см^2 и температуру 120- 130°С. Стальные грелки в виде оребренных труб были снабжены легкосъемными кожухами, температура на поверхности которых не превышала 70-75°С. За паровыми котлами устанавливались конденсатоотводчики.

Согласно требованиям обеспечения живучести корабля и в целях сохранения принятого на Королевском флоте подразделения на непроницаемые отсеки, при устройстве систем вентиляции избегали прорезывания под воздуховоды поперечных водонепроницаемых переборок. Поэтому, по мере возможности системы приточно-вытяжной вентиляции монтировались и предназначались строго индивидуально для каждого главного непроницаемого отсека и работа каждой вентиляционной системы осуществлялось независимо от других. Все эти меры способствовали устранению опасности проникновение воды из одного отсека в другой в случае аварии.

Система электрооборудования "Нептуна" в целом соответствовала той, что использовалась в линейных кораблях типа "Сент-Винсент". На корабле установили четыре динамо-машины, суммарной мощностью 400 квт, которые находись в сухих, отапливаемых помещениях главной палубы. Электрогенераторы вырабатывали постоянный ток напряжением 200 в в электрической сети.

Распределение электроэнергии шло от центрального щита на питание: электродвигателей механизмов орудийных башен главного калибра; электродвигателей вентиляторов; электродвигателей водоотливных насосов и насосов системы холодного водоснабжения бытовых помещений: кают, кубриков, лазарета, камбузов, бань, ванных комнат и т.п.; электродвигателей шлюпочных кранов, лифтов, лебедок для погрузки угля и подъема шлака; электродвигателей станков мастерских; электродвигателей насосов подачи подогретой нефти к топкам котлов и насосов перекачки нефти на борт в топливные цистерны; на освещение лампами накаливания (около 1500 электроламп от 15 до 50 вт) внутренних помещений; на работу семи 36-дюймовых (9144 мм) ламповых прожекторов; сигнальной станции и приемо-передающих устройств радиорубок; систем управления артиллерийской стрельбой; холодильных установок; ледоделательной и хлебопекарной машины; опреснительных установок и ряда других устройств.

Две динамо-машины приводились в действие вертикальными паровыми машинами, а две - дизельными двигателями. Дизель-динамо были подключены к аварийному электрощиту и обеспечивали электроэнергией бортовую сеть корабля на случай полного вывода из строя котлов и паропроводов в бою.

Якорное устройство. Согласно проекта линейный корабль "Нептун" был обеспечен тремя бесштоковыми якорями "адмиралтейского" типа массой по 6605 кг, из которых два являлись становыми и крепились побортно в носовых клюзах, третий - запасной, крепился во втором носовом клюзе правого борта. Для подъема становых якорей служили два носовых шпиля, которые при выборе якорной цепи приводились в движение одной паровой машиной мощностью 500 л.с. Управление шпилевой машиной производилось из машинного отсека, расположенного на трюмной палубе или вручную при помощи маховика, соединенного с валопроводом якорного шпиля. Выбранная якорная цепь собиралась в цепной ящик, расположенный над отсеком шпилевой машины.

Кроме того "Нептун" был оснащен одним 2134- килограммовым кормовым якорем, который крепился в клюзе по правому борту. Кормовой шпиль в качестве привода имел электродвигатель, что позволило не тянуть в корму паропроводы.

Спасательные плавсредства. В состав спасательных плавсредств "Нептуна" входили: два паровых полубаркаса длиной 15,3 м; один парусно-гребной полубаркас длиной 11 м; один паровой катер длиной 12,8 м; три парусногребных катера длиной 9,8 м; одна гичка длиной 9,15 м; три вельбота длиной 8,24 м; один скиф-динги длиной 4,9 м; один складной бальзовый плот длиной 4,2 м.

Основным местом размещения плавсредств являлись навесная шлюпочная палуба (платформа), протянувшиеся от носовой до кормовой надстройки. Для спуска на воду и подъема на борт шлюпок, располагавшихся на передней (между носовой и средней палубными надстройками) части платформы были предназначены три 8-тонных деррик-крана, для оперирования с тяжелыми паровыми полубаркасами и катерами, располагавшимся на задней (между средней и кормовой палубными надстройками) части платформы, на грот-мачте была установлена подъемная стрела (деррик-кран), грузоподъемностью 13,5 тонн.

Шлюпбалки, установленные по одной с каждого борта на средней палубной надстройке несли на себе по одному парусно-гребному катеру длиной 9,8 м. После демонтажа в 1914-1915 г. носовой части навесной палубы шлюпочное вооружение "Нептуна" сократилось вдвое. Оставшихся на борту спасательных плавсредств было явно недостаточно для корабля такого класса.

Сигнальная станция. Согласно проекта "Нептун" получил только одну сигнальную станцию, которая была размещена в бронированной рубке, расположенной позади и немного выше боевой рубки.

Радиотелеграфное оборудование. На момент окончания постройки "Нептун" был обеспечен тремя радиостанциями: главная радиорубка была оснащена основной радиостанцией типа "Мк I" и запасной - "Мк II", вспомогательная радиорубка имела радиостанцию "Тип 9" ближнего радиуса действия.

Экипаж. Экипаж, предусмотренный штатным расписанием для мирного времени, составлял: 756 человек в 1910 году, 759 человек в 1913 году. С началом войны экипаж "Нептуна" увеличился до 813 человек. Поскольку "Нептун" строился как флагманский корабль, то на его борту дополнительно размещались адмирал, для которого были подготовлены адмиральские апартаменты (салон, ванная комната) на главной палубе ближе к середине корабля, и его штаб, который размещался также на главной палубе в помещениях по левому борту ближе к миделю.

Линейный корабль "Нептун". 1911 г. (Наружный вид и вид сверху)

Размещение экипажа на "Нептуне" по жилым отсекам шло вразрез всем традициям на британском флоте, когда матросы располагались в кубриках носовой части, а офицеры в относительно просторных каютах в корме. Следуя указаниям Первого Морского Лорда адмирала Д. Фишера, начиная с "Дредноута" на всех последующих линкорах размещение экипажа было поставлено "с ног на голову": адмиральские апартаменты, салон, кают-компания и все офицерские каюты находились в носу, а кубрики матросов и старшин - в корме. Такое решение Фишера было вызвано тем, чтобы максимально приблизить офицеров к их основным боевым постам в рубках и на мостике, а матросов к котельным и машинным отделениям.

На линейном корабле "Нептун" размещение экипажа было следующим: каюта командира корабля и кают-компания старших офицером располагалась на верхней палубе перед носовой башней "А"; рядом, ближе к носу, располагалась кают-компания младших офицеров; ниже кают- компаний располагались офицерские каюты. Для личных вещей офицеров были предусмотрены рундуки.

Большинство предметов мебели были металлическими. На средней палубе, ниже офицерских кают, располагались ванные комнаты для офицерского состава. Кубрики рядового состава размещались в корме на средней палубе, там же ближе к концевому барбету башни "X" размещалась столовая команды. Над кубриками рядового состава на главной палубе располагался лазарет. Там же ближе к миделю располагались бани для матросов и кочегаров. На время боевых действий на главной палубе на уровне концевых кормовых башен устраивались кубрики для сержантов морской пехоты.

Наружный вид центральной части линейного корабля "Нептун" после 1-и модернизации. 1914 г.

Наружный вид центральной части линейного корабля "Нептун" после 2-й модернизации. 1916 г.

Модернизации

Через три года после завершения постройки (1911г.) "Нептуна" передняя часть навесной палубы была демонтирована, что несколько подпортило внешний вид, хотя у некоторых было мнение, что это придало кораблю некоторую "легкость" и более "просторное" очертание, но при этом разрушало целостность его первоначальной архитектуры. Даже при беглом осмотре "Нептуна" бросались в глаза характерные черты, присущие только этому кораблю: громоздкая навесная шлюпочная палуба в средней части; необычное расположение орудийных башен; удлиненный носовой мостик охватывавший переднюю дымовую трубу; расположенная на подвесной палубе и выступавшая над ей компасная площадка между двумя дымовыми трубами; высокая треногая, грот-мачта, отнесенная ближе к корме от второй дымовой трубы. В последующие годы внешний вид "Нептуна" неоднократно менялся.

Установленный в 1911-1912 гг. на топе фок-мачты командно-дальномерный пост (КДП) в плане был узким. На верхнюю часть обеих дымовых труб белой краской были нанесены опознавательные марки. В 1912-1913 гг. штурманский мостик был несколько удлинен в передней части. Была увеличена высота передней дымовой трубы в целях уменьшения задымленности мостиковой надстройки. В конце сентября 1913 года расположенная на верхней платформе носовой надстройки открыто стоящая четырехорудийная 102-мм противоминная батарея снаружи была обшита броневыми листами, образовав таким образом орудийные казематы. В экспериментальных целях расположение всех прожекторов было перераспределено заново, кроме двух пар, оставленных на грот-мачте в качестве резервных. Были убраны все прожекторы, ранее установленные на носовом мостике, а также две пары с носовой прожекторной платформы треногой грот-мачты и добавлены три прожекторные платформы, установленные над носовым мостиком, на каждой из которых разместили по паре прожекторов. Две пары прожекторов установили на самой высокой платформе мостиковой конструкции рядом с носовой дымовой трубой.

Все 102-мм противоминные орудия, располагавшиеся в казематах носовой надстройки в качестве защиты получили противоосколочные экраны. В августе 1914 года в связи с началом военных действий на всех дымовых трубах закрасили опознавательные марки.

В 1914-1915 гг. два открыто стоящих на верхней платформе палубной надстройки в середине корабля 102- мм противоминных орудия покрыли с верху стальным листовым настилом. Все прожектора, размещенные на грот-мачте, имели для установки индивидуальные платформы. На квартердеке в его кормовой части по правому борту было установлено 3-дюймовое зенитное орудие. Была демонтирована носовая часть навесной шлюпочной палубы из-за опасения повреждения 12-дюймовых орудийных башен, расположенных ниже, в случае обрушения из-за повреждений, полученных в бою. С обеих мачт сняты брам-стеньги, а с грот-мачты еще и стеньга. В качестве камуфляжа на корпусе корабля вдоль всей его средней части протянулась темно-серая полоса.

В 1915-1916 гг. сняли противоторпедные сети, а камуфляж закрасили. В апреле 1917 года с верхней платформы и нижних казематов кормовой надстройки убрали четыре 102-мм противоминных орудия. За время 1916- 1917 гг. в списке кораблей ВМФ сообщается об одном 4-дюймовом и одном 3-дюймовом орудиях, установленных на корабле в качестве зенитных, но изображения "Нептуна" на фотографиях того периода этого не подтверждают.

После Ютландского сражения 31 мая 1916 года корабль получил дополнительное бронирование общим весом 50 тонн. Тогда же была снята стеньга с фок-мачты, а на грот-мачте установлена очень короткая полая мачта с радиоантенной. Нижний "сигнальный" рей фок-мачты сняли и заменили короткими стойками с сигнальными огнями по всему периметру "морской звезды", подкрепленной снизу выступавшими вперед подкосами.

В 1917-1918 гг. был расширен КДП, расположенный на платформе "морской звезды" фок-мачты. КДП, располагавшийся на топе грот-мачты, сняли из-за постоянной задымленности. На орудийных башнях "А" и "X" белой краской нанесли шкалы горизонтальной наводки ("diflection scales"). По опыту Ютландского сражения, ввиду бесполезности, был снят кормовой торпедный аппарат. Установленные ранее парные 24-дюймовые (610-мм) ламповые прожектора, были заменены на одиночные боевые прожектора с диаметром зеркала 36 дюймов (914 мм), с более совершенной системой управления лучом. Вокруг второй дымовой трубы в шахматном порядке установили три прожекторные рубки, метко прозванные сигнальщиками, находившимися внутри них, "кофейными банками" из-за того, что дым и копоть настолько задымляли помещения, что работать иногда приходилось в противогазах.

Линейный корабль "Нептун". 1918 г. (Наружный вид)

В 1917 году на выхлопе кожуха носовой дымовой трубы со стороны фок-мачты для уменьшения задымления КДП установили дымовой отбойник (козырек). В 1918 году КДП, установленный на фок-мачте, пополнился зенитным дальномером для определения расстояния до воздушных целей. 36-дюймовые боевые прожекторы и платформа, на которой они были ранее установлены около носовой дымовой трубы, сняли. Прожекторная платформа с прожекторами, прежде установленная на треногой грот-мачте, заменена прожекторными рубками. Авиационные взлетные площадки для легких колесных самолетов типа "Сопвич-ПАП" или "Сопвич-Кэмел" смонтировали на крыше лишь одной орудийной башни "А".

Снятая ранее стеньга с фок-мачты позволила установить дальномер на топе мачты. Полая мачта с радиоантеной на грот-мачте была заменена короткой стеньгой. Короткие деррик-краны, расположившиеся рядом со второй дымовой трубой, сняли. В 1919 году с топа кожуха носовой дымовой трубы сняли дымовой отбойник (козырек).

По словам очевидцев, линейный корабль "Нептун" в последние годы своей службы не выглядел уже столь привлекательно, как в дни своей "юности", а у некоторых он вызывал чувство отвращения своим неприглядным видом. До сдачи на слом "Нептуну" оставалось всего лишь три года.

Служба

В составе флота линейный корабль флота Его Величества "Нептун" находился с января 1911 года по сентябрь 1922 года.

14 декабря 1908 года. Портсмутскому адмиралтейству выдали заказ на постройку линейного корабля, первоначально предполагавшийся, как четвертый линкор типа "Сент-Винсент" под именованием "Фудройант" ("Foudroyant"). Заново перепроектированный, с радикальными изменениями в архитектуре линкор под литерой К-2 был утвержден к постройке согласно бюджета 1908 финансового года.

19 января 1909 года. Заложены первые листы киля нового линкора на стапеле № 5 Королевской верфи в Портсмуте.

30 сентября 1909 года. Спущен на воду. "Крестная мать" - герцогиня Олбани, которой была представлена честь разбить бутылку австралийского вина о форштевень корабля. Водоизмещение "Нептуна" при спуске составляло 7134 тонны.

23 сентября 1910 года. Заводские испытания. На мерной миле у о. Уайт в шестом заключительном пробеге при форсированном дутье "Нептун" показал наибольшую скорость в 21,786 уз., при этом суммарная мощность на гребных валах достигала отметки 31041 л.с., а средняя частота вращения винтов составляла 352,9 об/мин.

17 ноября 1910 года. Государственные испытания. После последней серии из шести пробегов средние результаты были следующими: мощность машин при естественной тяге — 25531 л.с.; частота вращения винтов — 328,8 об/мин; скорость — 21,294 уз.

19 января 1911 года. В Портсмуте линейный корабль "Нептун", подняв вымпел, вошел в состав Королевского флота. Стапельный период составил 8,5 месяцев, достройка на плаву заняла 15,5 месяцев. Всего строительство "Нептуна" продолжалось 24 месяца. Водоизмещение линкора составляло: в нормальном грузу 19680 тонн, в полном грузу 23680 тонн. Стоимость постройки "Нептуна" равнялась 1 527916 фунтов стерлингов, плюс затраты на орудия в сумме 141000 фунтов стерлингов.

Экипаж корабля согласно штатного расписания насчитывал: на момент сдачи флоту (19 января 1911 года) 756 человек; в 1913 году 759 человек; в 1914 году (с началом войны) 813 человек.

Полностью снаряженный, с установленным постом управления огнем центральной наводки ("Director control"), что было впервые на Британском флоте, отправился в Средиземное море для его испытания при проведении учебных стрельб.

11 марта 1911 года. Окончание испытаний, которые были признаны неудачными из-за многочисленных отказов в работе системы автоматизированной наводки и, как следствие, неудовлетворительной стрельбы.

25 марта 191 Нода. Полностью снаряжен для службы в качестве флагманского корабля Главнокомандующего флота Метрополии флагмана 1-го дивизиона, сменив "Дредноут".

Линейный корабль "Нептун" после вступления в строй (вверху) и в годы первой мировой войны

24 июня 1911 года. Принимает участие в морском параде в Спитхедской бухте по случаю коронации короля Георга V. Хотя "Нептун" и является флагманом Главнокомандующего флота Метрополии, флагманским кораблем объединенных флотов Метрополии и Ла-Манша (Канала) был назначен линейный корабль "додредноутного" типа "Лорд Нельсон".

Июнь-июль 1911 года. Принимает участие в морских учениях у юго-западного побережья Англии и Ирландии в составе объединенного флота Метрополии и Атлантического флота, а также 4-й эскадры крейсеров.

Июль 1911 года. Принимает участие в морских маневрах в Северном море в составе Атлантического флота.

7 ноября 1911 года. Посещение королем Георгом V боевых кораблей 1-й и 2-й эскадр флота Метрополии, стоящих в Веймуте. После смотра "Нептун" в составе кораблей флота провел четырехдневные военно-морские учения.

9 июля 1912 года. Принимает участие в парламентском смотре и параде кораблей в Спитхедской бухте, после чего отправляется на ежегодные плановые морские маневры.

22 июля 1912 года. Сменен с поста флагмана 1-й эскадры линейных кораблей.

Октябрь 1912 года. Принимает участие в тактических морских учениях в составе 1-й эскадры флота Метрополии.

28 января 1913 года. Вновь назначен флагманом Главнокомандующего флота Метрополии.

10 марта 1914 года.

Сменен с поста флагмана линейным кораблем "Айрон Дюк" и присоединился к 1-й эскадре линейных кораблей в качестве рядового корабля, сменив в составе эскадры "Беллерофон".

15 июля 1914 года. Покинул Портленд в составе соединения кораблей и взял курс на Спитхед для участия в морском параде, который проходил с 17 по 20 июля.

20-25 июля 1914 года. В составе флота принимает участие в морских маневрах.

25 июля 1914 года. По окончанию морских учений "Нептун" в составе флота возвращается на базу в Портленд.

29 июля 1914 года. Покинул Портленд и взял курс на Скапа-Флоу.

11 декабря 1914 года. Заведен в сухой док базы в Скапа-Флоу для проведения текущего ремонта.

18 марта 1915 года. Возвращаясь на базу в Скапа- Флоу, после окончания тактических морских учений в составе 4-й эскадры линейных кораблей в 12 часов 18 минут у Пентленд-Ферт был неожиданно атакован германской подводной лодкой U-29. Атака успеха не принесла.

14 апреля 1915 года. Принимает участие в совместных с линейными крейсерами морских маневрах в Северном море восточнее Оркнейских островов, когда было получено сообщение о присутствии в районе учений германской подводной лодки, но атаки на британские корабли не последовало.

22-23 апреля 1916 года. Северное море. Двигаясь в густом ночном тумане в составе Гранд Флита и совершая разворот по направлению к Хорнс-Рифу столкнулся с пароходом "Нидвал". Оба корабля отделались лишь небольшими касательными повреждениями корпуса.

Линейный корабль "Нептун" в середине 1918 года. Сравнивая с предыдущей фотографией можно заметить только незначительные изменения, произошедшие, произошедшие с кораблем: снята стеньга с фок-мачты, немного увеличена по высоте стеньга на грот-мачте, 36-дюймовые (914-мм) прожектора, прежде находившиеся на прожекторных платформах, вокруг носовой дымовой трубы, сейчас расположены на прожекторных рубках, установленных вокруг кормовой дымовой трубы. Перед самой сдачей "Нептуна" на слом произошло последнее изменение в его внешнем виде — снят дымовой отбойник (или козырек) с топа носовой дымовой трубы.

31 мая 1916 года. Принимает участие в Ютландском сражении. Командир корабля капитан 1 ранга В.Х.Г. Бернард. Находился в пятой походной колонне вместе с "Колоссусом, "Коллингвудом" и "Сент-Винсентом". Девятнадцатый по счету корабль в линии баталии после развертывания. Примерно в 18 часов 15 минут с дистанции 9000-14000 ярдов (8-13 км) открыл огонь по новейшему, германскому линейному крейсеру "Лютцов" добился нескольких попаданий тяжелыми снарядами. Между 19.08 и 19.38 часами сумел уклониться от трех торпед, выпущенных во время атаки с германских эсминцев.

Мичман с "Нептуна" вспоминает: "... Одна из торпед прошла прямо за кормой "Нептуна". Со своего поста на фок-мачте наблюдатель - молодой лейтенант, заметил другую, идущую прямо на них (торпеды, выпущенные германскими эсминцами, страдали серьезным недостатком - они оставляли за собой заметный след в виде пузырьком воздуха, поэтому впередсмотрящие на английских линкорах замечали торпеды неприятеля уже за две мили, а за это время даже линкор успевал уклониться - авт.). "Право на борт!" - заорал он в переговорную трубу.

Я стоял рядом с лейтенантом, и мы оба чуть было не попадали вниз. Мачта затряслась и застонала - ей передалась вибрация от машин. Корабль на полной скорости, положив рули на борт, резко повернул, подставив . торпеде корму. Туда она и шла. Нам оставалось только ждать. Ждали долго. Однако ничего не происходило. По всем расчетам торпеда давно уже должна была попасть в корму и разнести ее вдребезги. А взрыва все не было и не было. Случилось чудо, хотя наш кэптен Клинтон-Бейкер объяснил куда более прозаически: "Торпеду отклонила от траектории кильватерная струя "Нептуна", или же она выработала ход. Последнее более вероятно".

Из боя "Нептун" вышел без повреждений и потерь в личном составе.

Июнь 1916 года. Передан 4-й эскадре линейных кораблей.

12 апреля 1918 года. Вместе с основными силами британского флота переведен в Розайт.

21 ноября 1918 года. В составе южной линии боевых кораблей принимал участие в интернировании германского флота Открытого моря в Скапа-Флоу.

1 февраля 1919 года. Выведен в резерв и используется в качестве тендера линкора "Геркулес". Базируется на Розайт.

20 мая 1920 года. Находясь в резерве заново комплектуется командой и снаряжением. Базируется на Розайт.

Март 1921 года. Занесен в Список кораблей, предназначенных к продаже.

До конца октября 1921 года используется в качестве тендера линейного крейсера "Нью Зиленд".

Сентябрь 1922 года. Продан на слом судоразделочной компании "Хьюз, Волхов и К°".

22 сентября 1922 года. Буксируемый вспомогательным судном "Нептун" из Розайта дошел до судоразделочного завода в Блайте и в тот же день встал на разборку.

Глава II

Линейные корабли Флота Его Величества "Колоссус" и "Геркулес" (1909-1928 гг.)

"Морская паника" 1908 года

Новости о морской усиленной программе постройки Германией в 1908 финансовом году новых, более мощных (по сравнению с первыми четырьмя "дредноутами" типа "Нассау") 23000-тонных линейных кораблей типа "Остфрисланд" ("Гельголанд", "Остфрисланд", "Тюринген", чуть позже "Ольденбург") с дюжиной 12-дюймовых орудий, усиленных броней и более совершенной морской защитой и одного 20000-тонного линейного крейсера "Фон дер Танн" — быстроходного (27,4 уз), оснащенного паровыми турбинами и вооруженного восемью скорострельными 280-мм 45-калиберными орудиями, стала известна в Лондоне только в начале лета 1908 года. Ее восприняли с растущим опасением, которое в парламенте и прессе было раздуто до размеров настоящей паники. Слухи о большой кораблестроительной программе, "тевтонского соседа" дошли до Вестминстера.

Предназначенные к постройке германские "дредноуты" описывались как "гигантские морские стальные монстры", им предписывалась огромная мощь, хотя эти слухи, "погрузив некоторых в глубокое уныние", были явно инспирированы, чтобы возбудить в британцах тревожное опасение. А приуныть было от чего, если более, чем скромная морская программа Англии 1908 года предусматривала постройку только двух "дредноутов": линейного корабля "Нептун" и линейного крейсера "Индефатигебл".

В течение лета 1908 года в парламенте и правительстве Великобритании шли ожесточенные дебаты вокруг программы постройки "дредноутов" 1909 финансового года. Масла в огонь добавила статья в лондонской газете "Стандарт", которая достаточно красноречиво проиллюстрировала на своих страницах со всей ясностью тревожность сложившийся ситуации. В ней говорилось: "поступают сообщения, что Германия приступает к постройке своих самых мощных боевых кораблей и, что постройка этих "дредноутов" пойдет очень быстро, и мы ждем достойного ответа Англии, даже в том случае, если эти сведения не являются полностью достоверными. Надеемся, что Адмиралтейство не будет спокойно взирать на такое развитие событий, когда прогресс в судостроительной промышленности Германии налицо, и не будет постоянно утверждать, что германские морские программы неосуществимы".

Все на флот! С английского плаката времен первой мировой войны

Несмотря на то, что подобные статьи, появлявшиеся в лондонских и местных газетах, вызвали вполне обоснованное у британской общественности чувство страха из-за возможного кризиса военно-морской мощи страны, правительство Англии поспешило успокоить соотечественников, решительно заявив, что не намерено уменьшить расходы на морскую программу следующего 1909 финансового года.

Уинстон Черчилль, будучи членом кабинета министров, заявил: "Британский флот обладает самым большим количеством линейных кораблей "додредноутного" типа, которые несут на себе в общей сложности 152 12- дюймовых орудия, в то время как германский линейный флот имеет только 40 11-дюймовых орудий". Он прибегнул к этому сравнению, как к последнему аргументу и сожалел, что "... "дредноутная лихорадка" охватила саму британскую военно-морскую школу, где предпочтение теперь отдается только "дредноутам" и единственно "дредноутам" от которых в настоящем и будущем будет зависеть превосходство в морском бою".

Этот аргумент в дальнейшем использовал в своих работах видный военно-морской историк X. Р. Вильсон, который писал: "представьте себе, что какие-либо пятнадцать наших "додредноутов" исчезнут из состава первой линии баталии к 1912 году. В этом случае соотношение сил на море радикальным образом изменилось бы, а именно: Великобритания имела бы в первой линии только шестнадцать "дредноутов" против тринадцати в Германии. Даже те восемь "дредноутов", которые планируют заложить в этом году, не станут значительной компенсацией и не дадут стратегического превосходства британской стороне, поскольку приведенные цифры соотношения сил красноречиво говорят сами за себя: британский флот будет иметь 284 12-дюймовых орудия, германский — 256.

Это микроскопическое преимущество могло бы вовсе сойти на нет, если вдруг два или три британских "дредноута" надолго выйдут из строя, или потонут в результате минно-торпедных ударов, и опасность такого положения в настоящее время для Британии было бы равносильно катастрофе. Отлично понимая это, У. Черчилль решительно заявил, что "... Англия обязана строить "дредноуты" гораздо быстрее, чем это делает Германия, забыв всякое упоминание о каких-либо допустимых границах в постройке крупных кораблей. И Британия и Германия, стремятся вооружить свои "дредноуты" самыми большими орудийными установками, какие только можно было бы создать в настоящее время.

В 1908 году Англия произвела около 35 орудийных установок, тогда как Германия - более 50. Исходя из того, что пять или шесть орудийных установок могут быть размещены на каждом из "дредноутов", для которых они собственно и предназначались, то Англия смогла бы вооружить только шесть или семь своих линкоров, в то время как Германия - от восьми до десяти. Исходя из этих соотношений, становится предельно ясно, что Г ермания смогла бы резко увеличить свое преимущество за счет выполнения своих морских программ, если только Англия будет благодушно взирать на все возрастающую морскую мощь Германии и ожидать выработки подходящей строительной программы своим морским министерством, от которого зависит само существование страны, которая может исчезнуть навсегда".

Речь У. Черчилля и голос общественности, который убедительно требовал немедленного принятия чрезвычайной программы усиления британского военно-морского флота под лозунгом "Мы требуем восемь и не намерены ждать! были услышаны в парламенте и правительстве. Политика премьер-министра Гильберта Асквита "урезания" морского бюджета, названная "близорукой", потерпела поражение.

Кораблестроительная программа согласно бюджета 1909 финансового года первоначально включала постройку трех линейных кораблей ("Колоссус", "Геркулес" и "Орион") и одного линейного крейсера ("Лайон"). Принятие правительством Великобритании специального постановления о строительстве еще четырех кораблей (три - типа "Орион" и одного - типа "Лайон"), известных как "непредвиденные дредноуты", было одобрено парламентом 28 августа 1909 года.

Линейный корабль "Колоссус" во время спуска на воду. 9 апреля 1910 г.

Проект "К5"

Согласно программы 1909 финансового года в июле того же года были заложены два однотипных линейных корабля, которые согласно проекта имели индекс "К5", и являлись улучшенным вариантом линкора "Нептун", хотя их старший "собрат" и передал им свой главный недостаток - неудачную попытку обеспечить максимальный бортовой залп при сохранении носового и кормового залпов, равных первым "дредноутам".

Главный строитель флота Филип Уоттс и бригада конструкторов Адмиралтейства с авторами проекта линкора под индексом "К5" Э. Муни и А. Уортингтоном не стали создавать принципиально новый проект, а занялись совершенствованием "Нептуна", хотя улучшения коснулись, в основном второстепенных качеств. Они смоги улучшить линию обводов корпуса нового линкора по сравнению с "Нептуном", и это при том, что защитный пояс по ватерлинии был увеличен по толщине, была несколько улучшена защита орудийных башен, хотя главная артиллерия полностью повторяла артиллерию "Нептуна".

Впрочем не обошлось без явных ошибочных решений: расположение фок-мачты и носовой дымовой трубы вернулось к тому, что было на "Дредноуте" (фок-мачта располагалась позади дымовой трубы), что являлось, несомненно, шагом назад. Отсутствие сплошной внутренней продольной переборки, вновь ухудшала подводную защиту корабля от минно-торпедного удара, а продолжавшиеся игнорирование установки верхнего броневого пояса (от главной и верхней палубы) вновь подвергало корпус и внутренние помещения корабля разрушительному воздействию снарядов противника любых калибров, могущих вызвать затопление значительного объема корпуса выше броневой палубы, что привело бы к потере остойчивости.

Проект линейного корабля под индексом "К5" тем не менее имел некоторые принципиальные отличия от "Нептуна":

1. Заново была перераспределена противоминная артиллерия, которая в основном была сгруппирована в носовой части, что значительно обеспечило концентрацию огня вперед.

2. Увеличена толщина главного броневого пояса и броневой защиты орудийных барбетов, но при этом броневой пояс не был сплошным (отсутствовало бронирование оконечностей) и отсутствовала внутренняя продольная переборка.

3. Механизмы были размещены в трех отдельных машинных отсеках вместо двух как это было на "Нептуне". Носовая дымовая труба обслуживала выброс отработанных газов в двойном количестве, нежели кормовая, что влекло катастрофические последствия для работы КДП, установленным на площадке фор-марсе и отстоящим от нормальной ватерлинии на расстоянии 30,48 метра.

4. Грот-мачта практически отсутствовала, в то время как фок-мачта переместилась назад и была установлена позади носовой дымовой трубы.

Навесная шлюпочная палуба, занимавшая всю середину корабля, как и на "Нептуне" и, предназначавшаяся для размещения на ней катеров и шлюпок, была обеспечена грузовой 13-тонной стрелой, установленной на фок-мачте. Грот-мачта, в том виде как она была на "Нептуне", отсутствовала. В результате исследований пришли к заключению, что грот-мачта должна быть:

1. Ограничена по высоте из-за возможной задымленности отработанными газами из дымовых труб.

2. Для развертывания радиоантенны также нет необходимости иметь крупногабаритную грот-мачту, достаточно установить короткую мачту.

3. И, наконец, сама грот-мачта это все-таки "лишних" пятьдесят тонн веса.

Линкоры типа "Колоссус" номинально являлись "систершипами" ранее построенного "Нептуна", хотя и имели отличия, подробно перечисленные выше, поэтому автор не счел нужным повторяться об устройстве "колоссусов" и отправляет читателя просмотреть этот раздел в главе "Линейный корабль флота Его Величества "Нептун"".

Линейный корабль "Геркулес" во время спуска на воду

Строительство

Оба линкора, имевшие согласно проекта индекс "К5", были заложены практически одновременно. К строительству одного из них, получившего при "крещении" название "Колоссус" ("Colossus"), приступила старая, почтенная компания "Скотте Шипбилдтнг энд Энжинириг У орке" (Scotts Shipbuilding and Engineering Works), судостроительный завод, который располагался в Шотландии в Гриноке на реке Клайд. Заказ на постройку корабля был выдан 1 июня 1909 года, а уже 8 июля на стапеле судоверфи были установлены первые листы киля будущего линкора. Там же, в Гриноке на машиностроительном заводе компании "Скотте" приступили к изготовлению турбин и котлов.

На стапеле "Колоссус" простоял девять месяцев и 9 апреля 1910 года был спущен на воду. При спуске построечные характеристики "Колоссуса" были следующими: водоизмещение составило 7325 тонн; вес машин- 129 тонн; вес установленного броневого материала - 441 тонну; рабочие-судостроители (находившиеся на борту), балласт, спусковая оснастка и принадлежности - 247 тонн; зарегистрированный вес корпуса - 6539 тонн; осадка в носу составляла 2,363 м, в корме 4,724 м; ширина без обшивки равнялась 25,857 м.

При спуске корпус корабля подвергался деформации, сопровождающейся искривлением его продольной оси, при этом прогиб корпуса в точке, отстоящей на расстоянии 119,18 м составлял 28,58 мм, поперечный сдвиг на расстоянии 25,60 м— 3,18 мм.

Достройка на плаву заняла 15,5 месяцев. В середине июля 1911 года линейный корабль флота Его Величества "Колоссус", вошел в состав Королевского флота. Всего строительство продолжалась 24,5 месяца. Стоимость постройки составляла 1 540403 фунта стерлингов. Из них: стоимость корпуса, орудийных установок, монтажно-сборочных работ составляла 887873 фунтов стерлингов; стоимость машин и котлов 257185 фунтов стерлингов; стоимость броневого материала 355924 фунта стерлингов. Расходы на изготовление орудий 131700 фунтов стерлингов.

На момент готовности "Колоссус" имел следующие технические характеристики: водоизмещение в нормальном грузу 20030 тонн, водоизмещение в полном грузу 23030 тонн, длина между перпендикулярами 155,45 м, длина по ватерлинии 165,05 м, длина наибольшая 166,35 м, ширина 25,95 м, средняя осадка в нормальном грузу 8,23 м, средняя осадка в полном грузу 9,02 м.

Заказ на постройку второго линкора получившего название "Геркулес" ("Hercules") был выдан 1 июня 1909 года частной судостроительной компании "Палмере Шипбилдинг энд Айрон компани лимитид" (Palmers Shipbuilding and Iron Co, lmt.). 30 июня на судостроительном заводе компании, располагавшимся в Ярроу на реке Тайн, на севере Англии, на главном стапеле завода, имевшим размеры 228,6x36,6 м, и оборудованном системой проволочно-канатной подачи стальных изделий, был заложен киль линейного корабля "Геркулес".

Обладая прекрасным машиностроительным заводом в Ярроу компания "Палмере" обязалась изготовить для "Геркулеса" и энергетическую установку. Корабль планировали построить очень быстро, - назывался срок 22 месяца, поскольку компания "Палмере" обладала прекрасными кадрами, обновленной промышленной базой и богатым опытом по строительству крупных боевых кораблей.

Однако на деле выходило не все гладко. Англию того периода сотрясает мощное стачечное рабочее движение, организованное Советом профсоюзов. Забастовки судостроителей и докеров, руководимые "фабричными старостами", не замедлили сказаться на строительстве судна, — темпы резко упали. Стапельный период составлял 9,5 месяцев. Судоверфь приняла к строительству корабля 4560 тонн "крупповской" и 2010 тонн никелевой стали от компаний "Виккерс", "Бирдмор" и "Джон Браун". 10 мая 1910 года "Геркулес" был спущен на воду. Водоизмещение корабля при спуске составляло 7833 тонны, зарегистрированный вес корпуса 6934 тонны.

Достройка на плаву заняла 15,5 месяцев. 4 июля 1911 года линейный корабль флота Его Величества "Геркулес" был введен в строй. Всего строительство корабля продолжалось 25 месяцев. На его постройку британскому казначейству пришлось выделить 1 529540 фунтов стерлингов. Из них: стоимость корпуса, орудийных установок, монтажно-сборочных работ составляло 893276 фунтов стерлингов; стоимость броневого материала 354288 фунтов стерлингов; стоимость машин и котлов 241667 фунтов стерлингов, расходы на изготовление орудий 131700 фунтов стерлингов.

"Колоссус" во время ходовых испытаний. Март 1911 г.

Устройство

Артиллерия. Согласно проекта артиллерия главного калибра линкора с индексом "К5" была полностью идентичной той, что нес на себе "Нептун" (небольшое исключение составило размещение двух бортовых башен, которые стали располагаться ближе друг к другу в диаметральной плоскости): десять 12-дюймовых (305-мм) 50-калиберных орудий "одиннадцатой" модели этого калибра, или Мк XI, установили в пяти двухорудийных башенных установках модели Мк XI. Общий боекомплект состоял из 1000 снарядов или по 100 снарядов на каждый ствол (бронебойных, полубронебойных и фугасных).

Что касается "уплотнения" в размещении бортовых башен ближе к миделю корабля, то эта мера позволила сэкономить небольшую площадь верхней палубы. Надо отметить еще одну немаловажную историческую особенность проекта, а именно: линейные корабли с индексом "К5" являлись последними британскими "дредноутами" с эшелонированным расположением орудийных башен, а также последними, которые несли на себе в качестве главного калибра 12-дюймовые орудия. Наступала эра "супердредноутов", которые начиная с кораблей типа "Орион", имели 13,5-дюймовые (343-мм) главные орудия в башнях, расположенных по линейно-возвышенной схеме в диаметральной плоскости, и в дальнейшем калибр тяжелых орудий постепенно увеличивался (См. книгу автора "Линейные корабли типа "Орион". "БКМ", СПб, 2006.).

По-прежнему оставалась нерешенной проблема доставшаяся от "Нептуна", с пороховыми дульными газами стрелявших орудий средних башен. Это особенно проявилось в Ютландском сражении, когда "Колоссус" вел огонь из своих 12-дюймовых бортовых орудий поверх навесной палубы. При этом надстройки и верхняя палуба испытывали большое напряжение при полном залпе.

Как и в случае с "Нептуном" средняя часть верхней палубы потребовала установки дополнительных подкрепляющих пиллерсов и подпалубных продольных "зетовых" балок для усиления этого участка палубы.

Высота орудийных цапф над нормальной ватерлинией составляла: башен "А" "X" - 9,6 м; башен "Р" и "Q" — 7,01 м; башни "У"-6,71 м (то есть, абсолютно одинаковая с расположением орудий "Нептуна").

Согласно проекта линкор под индексом "К5" получил такое же противоминное вооружение как и "Нептун". Отличие заключалось в размещении орудий, которые были сгруппированы в носовой и кормовой надстройках: десять (по пять на каждый борт) 102-мм орудий было установлены в небронированных казематах носовой надстройки, что логически объяснялось стремлением обеспечить плотный заградительный огонь именно с носовых углов, откуда наиболее вероятными были атаки эсминцев, шесть (по три на каждый борт) — в небронированных казематах кормовой надстройки.

Такое перераспределение противоминных орудий позволяло выполнить палубную надстройку в средней части корабля более "миниатюрной" по сравнении с "Нептуном", но при этом носовая надстройка получалась более протяженной из-за размещения в ней дополнительного количества 102- мм орудий. В 1917 году на обоих "колоссусах" с кормовой палубной надстройки были сняты четыре 102-мм орудия. Одно из них было переделано в зенитное и установлено на верхней платформе кормовой надстройки без всякой защиты.

Состав малокалиберного зенитного и стрелкового вооружения был идентичен тому, что нес на себе линкор "Нептун".

Линейный корабль "Геркулес". 1912 г. (Продольный разрез и планы палуб и трюма с указанием водонепроницаемых отсеков)

Торпедное вооружение. Еще на стадии проектирования линкора с индексом "К5" приняли решение об увеличении калибра торпедных аппаратов с 18-дюймового (457-мм) на 21-дюймовый (533-мм), который впоследствии стал стандартным для последующих типов линейных кораблей Королевского флота. Линкоры типа "Колоссус" стали первыми, которые вооружили 533-мм торпедными аппаратами. По сравнению с "Нептуном" торпедные отсеки (в связи с увеличением калибра, а следовательно размеров торпедного аппарата) на "колоссусах" не претерпели никаких изменений, разве что стали немного "тесноваты". Как и предыдущий (18-дюймовый) тип торпедных аппаратов и, соответственно, торпед, новый (21-дюймовый) был разработан Бюро вооружений компании "Армстронг" и изготовлен на заводе в Эльсвике.

Как и на "Нептуне" торпедные аппараты на "колосуссах" разместили в трех торпедных отсеках, которые располагались на трюмной палубе ниже ватерлинии - два в носовой части (по правому и левому борту перед барбетом башни "А"), один в корме. Также как и предыдущий тип торпедного аппарата, 21-дюймовый "Эльсвикский" был снабжен боковой крышкой, при открывании которой торпеда загружалась внутрь вручную с подачного устройства. Торпеда выстреливалось сжатым воздухом, подаваемой трубопроводами от воздушного компрессора и выходила из торпедного аппарата по направляющим, которые выдвигались за борт, чтобы ее не отбросило назад к миделю встречным потоком от форштевня. Дальность стрельбы 21-дюймового аппарата возросла на 1000 ярдов (914 м) по сравнению с 18-дюймовыми и составляла 7000 ярдов (6400 м). Скорость хода торпеды под водой достигала 45 уз.

В 1917 году кормовой торпедный аппарат сняли, как абсолютно бесполезный, а торпедный отсек использовался как служебное помещение.

Управление огнем главного и противоминного калибра. Линейные корабли типа "Колоссус" в 1912-1913 годах были оснащены постами управления артиллерийским огнем центральной наводки (ПУАОЦН), аналогичным тому, что установили на "Нептуне". Пост (КДП) разместили на площадке фор-марса.

В 1914-1915 годах на "Колоссусе" и "Геркулесе" установили по прибору управления артиллерийским огнем (ПУАО) главного калибра. ПУАО установили на отдельной платформе, размещенной на фок-мачте ниже фор- марса.

В 1915-1916 годах "колоссусы" оснастили системой управления огнем центральной наводки противоминных орудий. Рубки с ПУАО стояли на индивидуальных площадках, закрепленных на правой и левой ноге фок-мачты. Каждый прибор выдавал данные посту управления огнем противоминного калибра индивидуально к 102-мм орудиям правого и левого борта.

Неотъемлемой частью системы управления огнем являлись дальномеры. На момент готовности и "Колоссус" и "Геркулес" были оснащены семью 9-фунтовыми (2,74-м) монокулярными дальномерами оптико-механической фирмы "Барр энд Струд". Пятью дальномерами оснастили пять орудийных башен главного калибра, один дальномер установили в рубке КДП и, наконец, седьмой на колпаке рубки наблюдательно-корректировочного поста на носовой палубной надстройке. В 1918 году на крышу рубки на фор-марсе установили дальномер для определения расстояния до воздушных целей.

При зачислении в строй британского флота (июль- август 1911 года) оба корабля были обеспечены десятью 24-дюймовыми (610-мм) парными ламповыми прожекторами, размещенными на носовой (шесть пар) и кормовой (четыре пары) палубных надстройках. В течение 1917-1918 годов все 24-дюймовые (610-мм) прожектора заменили более мощными боевыми 36-дюймовыми (910-мм) одиночными ламповыми прожекторами. Их разметили: два на носовой палубной надстройке, четыре (по одному на каждую) на прожекторных рубках ("кофейных банках"), установленных вокруг второй дымовой трубы, причем кормовые прожекторные рубки были выше носовых для лучшего наведения прожекторного луча. Две пары 24-дюймовых (610-мм) прожекторов оставили на крыльях носового мостика в качестве сигнальных.

Линейный корабль ‘Теркулес". 1912 г. (Продольный разрез с указанием бронирования)

Броневая защита. В то время как усиление главного броневого пояса по ватерлинии, а также наружной поверхности барбетов бортовых башен являлась главной особенностью проекта линкоров типа "Колоссус" (на первоначальной стадии их проектирования), внутренняя противоминная защита страдала явной недостаточностью (можно сказать, по сравнению с "Нептуном" почти полностью ее отсутствием, поскольку не было сплошной продольной броневой переборки между концевыми барбетами орудийных башен). В этом отношении проекты линейного корабля "Нептун" и линкоров типа "Колоссус" имели следующие принципиальные отличия:

1. Главный броневой пояс линкора типа "Колоссус", прикрывавший ватерлинию (то есть по высоте от нижней до средней палубы), был на один дюйм толще, чем подобный на "Нептуне".

2. Основным недостатком проекта линкоров типа "Колоссус" являлось полное отсутствие броневой защиты оконечностей главного броневого пояса, а также полное отсутствие (как впрочем и на "Нептуне") верхнего броневого пояса (по высоте от главной до верхней палубы), что было впервые со времен линкора "додредноутного" типа, начиная с "Маджестика" (1893 г.).

3. Толщина броневых плит, покрывавших главную броневую палубу, была увеличена на четверть дюйма.

4. Увеличение толщины бронирования барбетов составляло около одного дюйма, за исключением тех мест, которые были наименее подвержены снарядами противника. Толщина броневых плит в этом случае даже была уменьшена от одного до двух дюймов, при этом надо отметить, что бронирование барбетов существенно отличалось один от другого.

5. Внутренняя противоминная защита была слабой и компенсировалась увеличением толщин главного броневого пояса и броневых плит барбетов, а также установкой продольных защитных экранов, прикрывавших снарядные и зарядные погреба, но отсутствие сплошной (протяженной между наружными поверхностями концевых барбетов) продольной противоминной переборки делало проект линкоров типа "Колоссус" явно ретроградным.

Компаниям (утвержденным Адмиралтейством), изготавливавшим броневые плиты, надлежало пройти жесткий квалификационный отбор. До сведения директоров металлургических и бронепрокатных заводов были доведены условия заключенных контрактов, которые в основном, содержали требования к качеству производимого броневого материала, а именно: стальные плиты, используемые для настила палуб и защитных переборок должны были иметь следующий химический состав: никель - не менее 0,8%, углерод - 0,09-0,14%, фосфор - не более 0,03%, кремний - не более 0,05%, серы - не более 0,05%, марганец - 0,4%.

Плиты, используемые для настила верхней палубы из стали высокого сопротивления, имели однородную твердость и сопротивляемость. HT-steel являлась низколегированной сталью, в которой содержание углерода не превышало 0,18%, марганца -1,6%, кремния -1,4%, меди - 0,6%,хрома - 0,9%, никеля - 0,8%. Вертикальная защита корабля обеспечивалась броневыми плитами, изготовляемыми из "крупповской цементированной" стали с последующей поверхностной закалкой. Броневая сталь "КС" содержала: 3,78% никеля, 2,06% хрома, 0,34% углерода, 0,31% марганца и 0,2% молибдена.

Основной объем броневых плит был получен от компаний "Виккерс, Ривер Дон Уоркс" и "Джон Браун, Атлас Уоркс" со сталеплавильными и бронепрокатными заводами в Шеффилде, а также от компании "Бирдмор" с металлическим производством в Паркхеде.

Линейный корабль "Колоссус". 1911 г.

(Продольный разрез и планы палуб с указанием бронирования) Из книги О. Parkes British Battleships. London. 1966.

Основной вертикальный пояс на линкоре типа "Колоссус" имел протяженность 96,4 м (от наружной поверхности носового барбета до траверза центра кормового барбета башни "У") и покрывал 56,7% длины корпуса на участке расположения главных жизненных частей корабля. Он располагался по высоте от уровня главной палубы до отметки пять футов и шесть дюймов (1.676 мм) ниже уровня ватерлинии в нормальном грузу.

Вертикальный броневой пояс состоял из двух отдельных поясов (схема бронирования повторяла "Нептун") - 11-дюймового (280 мм) главного, защищавшего ватерлинию до уровня средней палубы и 8-дюймового (203-мм) верхнего, прикрывающего корпус от средней до главной палубы. Высота 280-мм броневого пояса составляла восемь футов и три дюйма (2,515 мм), из которых два фута и девять дюймов (838,6 мм) возвышались над водой при нормальном водоизмещении.

В нижней части главного броневого пояса 280-мм плиты имели утончение до 203 мм. Главный броневой пояс имел продолжение (той же высотой) в носовую часть - сначала толщиной семь дюймов (178 мм) и протяженностью почти двадцать футов (6,1 м), затем толщиной два с половиной дюйма (64 мм) и, заканчивавшегося примерно в 40 футах (12,2 м) от форштевня. В корму 280-мм броневой пояс имел продолжение толщиной два с половиной дюйма (64 мм) и не доходил до ахтерштевня примерно пятьдесят футов (15,24 м).

Верхний 8-дюймовый (203-мм) броневой пояс имел ту же протяженность в середине корабля, что и 280-мм пояс и такую же протяженность и толщину бронирования носовой и кормовой оконечностей. Все броневые плиты укладывались на тиковую прокладку и крепились к корпусу броневыми болтами.

Главные броневые переборки в плане были наклонными внутрь и располагались: четырехдюймовая (102-мм) передняя - от концевых носовых кромок 280-мм и 203-мм броневых поясов к наружной поверхности барбета башни "А", восьмидюймовая (203-мм) задняя - от концевых кормовых кромок тех же броневых поясов к наружной поверхность барбета башни "У". Как носовая, так и кормовая главные переборки по высоте располагались от уровня нижней до уровня главной палубы и прикрывали броневую цитадель от продольного огня.

В носовой части 7-дюймовый (178-мм) броневой пояс ограничивала 5-дюймовая (127-мм) поперечная переборка, 2,5-дюймовый (64-мм) броневой пояс - 2-дюймовая (54-мм) поперечная концевая переборка, которая имела продолжение от главной до верхней палубы толщиной 1,5 дм.

Башни главного калибра "колоссусов" по своей конструкции и бронирования были такими же, как и на "Нептуне. Бронирование барбетов орудийных установок главного калибра отличалось один от другого в зависимости от их размещения. Барбет башни "А" на участке выше верхней палубы имел следующее бронирование: наружная поверхность и боковые стороны были покрыты 10-дюймовыми (254-мм) плитами, внутренняя поверхность - 9-дюймовыми (229-мм). Между верхней и главной палубами: наружная и внутренняя поверхности покрывались 7-дюймовыми (178-мм) плитами, боковые поверхности - 10-дюймовыми (254-мм) плитам между главной и средней палубами: наружные и боковые поверхности покрывались 5-дюймовыми (127-мм) плитами, внутренняя поверхность - 4-дюймовыми (102-мм) плитами.

Линейный корабль "Колоссус". 1911 г. (Наружный вид и вид сверху)

Из книги. S. Breyer, Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970, Muchen 1970.

Барбеты средних башен "Р" и "Q" имели одинаковое бронирование: наружная поверхность по всей высоте барбета до средней палубы была покрыта 11-дюймовыми (280-мм) плитами; выше главной палубы внутренняя и боковые поверхности покрывались 9-дюймовыми (229-мм) плитами, между главной и средней палубами боковые поверхности покрывались 6-дюймовыми (152-м) плитами, а внутренняя поверхность - 4-дюймовыми (102-мм) плитами.

Барбет башни "X" имел следующее бронирование: боковые поверхности по всей высоте до средней палубы были покрыты 10-дюймовыми (254-мм) плитами; наружная и внутренние поверхности выше верхней палубы покрывались 9-дюймовыми (229-мм) плитами, ниже верхней палубы - толщиной полтора дюйма (38 мм).

Барбет башни "У" имел следующее бронирование: наружная и боковые поверхности выше главной были защищены 10-дюймовыми (254-мм) плитами, а внутренняя поверхность - 7-дюймовыми (178-мм); между главной и средней палубами наружная поверхность покрывалась 10-дюймовыми (254-мм) плитами, боковые и внутренние поверхности - 4-дюймовыми (102-мм).

Линейные корабли "Колоссус" и "Геркулес".

(Сведения о кораблях, опубликованные в английском справочнике "JANE’S FIGHTING SHIPS". 1919)

Броневым материалом для изготовления защитных плит как орудийных башен, так и барбетов башенных установок служила крупповская цементированная сталь (КС), вес которой составлял: для всех пяти орудийных башен 1100 тонн (по 220 тонн на каждую башню), для всех пяти орудийных барбетов 1344 тонн.

В кормовой части 2,5-дюймовую (64-мм) броневую оконечность ограничивала 2-дюймовая (51-мм) поперечная концевая переборка высотой от нижней до главной палубы.

Продольные броневые экраны, призванные защищать снарядные и пороховые погреба в основном от минно-торпедного удара, были различны как по толщине броневого материала, так и по схеме бронирования. Носовые погреба прикрывались экранами толщиной от 1 дюйма до 1,25 дюйма (25,4-32 мм); погреба в средней части прикрывались экранами толщиной от 3-х дюймов (76,2 мм) в наиболее опасных местах до 1,5 дюймов (38 мм) в менее опасных местах. Кормовые погреба прикрывались экранами толщиной от 1,25 дюйма (32 мм) до 1,75 дюйма (45 мм). Кожухи дымоходов прикрывались дюймовыми (25,4-мм) броневыми плитами между средней и верхней палубой.

Носовая боевая рубка, размещенная на палубной надстройке, имела следующее бронирование: стороны защищали плиты толщиной 11 дюймов (280 мм), крышу 3-дюймовые (76,2-мм), пол 2-дюймовые (51-мм) плиты. Коммуникационная труба, соединяющая боевую рубку с нижним командным постом, имела толщину бронирования стенок 5 дюймов (127 мм).

Носовой корректировочный пост, примыкавший непосредственно сзади и выше боевой рубки, был защищен со всех сторон 6-дюймовыми (152-мм) броневыми плитами. Крышу рубки корректировочного поста покрывали 3-дюймовые (76,2-мм) броневые плиты, пол - 2-дюймовые (51-мм).

Результаты 10-часовых заводских испытаний линейного корабля "Геркулес", проводимых 3 марта 1911 года

Частота вращения внешних гребных валов, об/мин

Мощность машин на внешних гребных валах, л.с.

Частота вращения внутренних гребных валов, об/мин

Мощность машин на внешних гребных валах, л.с.

Суммарная мощность машин на гребных валах, л.с.

Достигнутая скорость хода, уз.

Первый пробег

Правый борт

288

3930

292

4589

17.270

18,8

Левый борт

291

4149

293

4602

Второй пробег

Правый борт

285

3737

300

5131

18013

19,5

Левый борт

286

3824

306

5321

Примечание: В течение ходовых испытаний работа всех котельных отделений происходила при естественной тяге. Погодные условия были такими же как и 2 марта (см. выше).

Результаты 10-часовых заводских испытаний линейного корабля "Колоссус", проводимых 28 марта 1911 года

Частота вращения внешних гребных валов, об/мин

Мощность машин на внешних гребных валах, л.с.

Частота вращения внутренних гребных валов, об/мин

Мощность машин на внутренних гребных валах, л.с.

Суммарная мощность машин на гребных валах, л.с.

Достигнутая скорость хода, уз.

Первый пробег

Правый борт

290

4.332

292

4.839

17.713

18,8

Левый борт

295

4.647

282

3.895

Второй пробег

Правый борт

285

3.862

303

5.691

19.209

19,57

Левый борт

284

3.870

310

5.786

Примечание: В течение ходовых испытаний работа всех котельных отделений происходила при естественной тяге.

Рубка с постом управления торпедной стрельбой, располагавшаяся на кормовой палубной надстройке, имела следующее бронирование: сторону и крышу покрывали- 3-дюймовые (76,2-мм) плиты, пол 2-дюймовые (76,2-мм), коммуникационная труба защищалась 3-дюймовой (76,2- мм) броней. Расстояние от смотровых амбразур носовой боевой рубки до нормальной ватерлинии составляло 13,87 м.

Горизонтальная броня линкора типа "Колоссус" несколько отличалась от подобной на "Нептуне", а именно: верхняя броневая палуба, располагавшаяся на уровне главной палубы, простиралась от носовой промежуточной 5-дюймовой (127-мм) переборки до 8-дюймового (203- мм) броневого кормового траверза. Она была равномерно покрыта сталеникелевыми броневыми плитами толщиной полтора дюймов (38 м).

Главная броневая палуба, располагавшаяся на уровне средней палубы, простиралась между наружными поверхностями концевых барбетов башен "А" и "У". Толщина броневых плит, покрывавших палубу и скосы, составляла 1,75 дюйма (45 мм).

Нижняя палуба в носовой части была забронирована плитами толщиной 1,75-дюйма (45 мм) на участке между главной 4-дюймовой (102-мм) переборкой и 5-дюймовой (127-мм) промежуточной переборкой и плитами толщиной два с половиной дюйма (64 мм) на участке между промежуточной переборкой и носовой 2,5-дюймовой (64 мм) концевой поперечной переборкой.

В кормовой части нижняя палуба была забронирована плитами толщиной 3 дюйма (76,2 мм) на участке между главной 8-дюймовой (203-мм) переборкой и концевой двухдюймовой (51-мм) поперечной переборкой и далее до ахтерштевня палубу покрывали 4-дюймовые (102-мм) броневые плиты, как раз над румпельным отделением.

Вырезы в палубах под дымоходы и вентиляционные шахты прикрывались броневыми решетками.

Распределение веса броневого материала на вертикальную и горизонтальную защиту на кораблях типа "Колоссус" (вес в "длинных" тоннах) было следующим: 11-дюймовый (280-мм) главный пояс-1026 т, 8-дюймовый (203-мм) верхний пояс 434 т, 7-дюймовый (176-мм) пояс в носовой части — 150 т, барбет орудийной башни "А" — 352 т, барбеты орудийных башни "Р" и "Q"—451 т, барбеты орудийной башни "X" — 341 т, барбет орудийной башни "У" — 200 т, главная носовая переборка — 68 т, главная кормовая переборка—147 т, концевая кормовая переборка — 26 т, крепежные броневые болты — 32 т, главная палуба — 675 т, средняя палуба — 805 т, нижняя палуба в носовой части — 110 т, нижняя палуба в кормовой части — 180 т, противоминная защита — 210т, дымоходы — 57, носовая боевая рубка и коммуникационная труба— 125, кормовая рубка управления— 12 т, нижний пост управления — 8 т, подкладка под броню — 65 т. Всего вес броневого материала составил 5474 т.

Энергетическая установка. Машинное отделение на "колоссусах" по своему устройству и размещению механизмов (как главных, так и вспомогательных) значительно отличалось от подобного на "Нептуне", а также от предшествующих линкоров. Впервые, начиная с кораблей типа "Колоссус", машинное отделение было разделено на три водонепроницаемых помещения двумя переборками, параллельными диаметральной плоскости. Длина машинного отделения составляла 20,71 м (на 1,2 м длиннее чем на "Нептуне").

Результаты 8-часовых заводских испытаний линейного корабля "Колоссус", проводимых 30 марта 1911 года на полный ход

Частота вращения внешних гребных валов, об/мин

Мощность машин на внешних гребных валах, л.с.

Частота вращения внутренних гребных валов, об/мин

Мощность машин на внутренних гребных валах, л.с.

Суммарная мощность машин на гребных валах, л.с.

Достигнутая скорость хода, уз.

Первый пробег

Правый борт

318

5.715

321

6.915

25.445

20,774

Левый борт

329

6.628

322

6.187

Второй пробег

Правый борт

319

5.801

347

8.958

29.641

21,569

Левый борт

327

5.996

355

8.886

Третий пробег

Правый борт

315

5.196

315

8.627

27.962

21,268

Левый борт

322

5.766

347

8.373

В течение ходовых испытаний работа всех котельных отделений происходила при форсированной тяге,при закрытых кочегарных отделениях. Погодные условия были такими же, как и 28 марта (см. выше).

Метацентрическая высота и остойчивость линкоров типа "Колоссус" (Данные на основании экспериментов по кренования, проводимых 2 июля 1911 года)

Водоизмещение, т

Осадка средняя, м

Метацентрическая высота, м

Максимальная остойчивость при крене, град.

Потеря остойчивости при крене (угол опрокидывания), град.

Нормальное *

8,23

1,707

32

61

Полное **

8,97

1,768

31,5

61,5

Порожнее ***

7,70

1,585

32

59,5

* Нормальное водоизмещение. Корабль полностью снаряжен. В верхних угольных ямах 360 тонн угля, в нижних 540 тонн.

** Полное водоизмещение. Корабль полностью снаряжен. В угольных ямах 2.900 тонн угля, топливные цистерны заполнены 800 тоннами нефти. Котлы заполнены водой.

*** Порожнее водоизмещение. Корабль без снаряжения. Котлы и питательные цистерны заполнены водой.

Состав главных механизмов был таким же как и на "Нептуне", но размещение другим. Турбины высокого давления переднего хода (ТВД ПХ) и заднего хода (ТВД ЗХ) размещались побортно в крайних помещениях машинного отделения и вращали наружные гребные валы. Турбины низкого давления переднего хода (ТНД ПХ) и заднего хода (ТНД ЗХ) размещались в центральном помещении машинного отделения и вращали внутренние гребные валы. Закрепленные на концах четырех гребных валов литые трехлопастные винты фиксированного шага (ВФШ), изготовляемые из легированной марганцовистой бронзы, имели следующие размеры: наружный диаметр винта был равен 2717,8 мм, шаг лопастей винта - 2444,8 мм.

Котельная установка "Колоссуса" состояла из восемнадцати водотрубных котлов типа "Бабкок энд Уилкокс" (на "Геркулесе" из восемнадцати водотрубных котлов типа "Ярроу"). Котлы разместили поровну (по шесть) в трех котельных отделениях, при этом кормовое котельное отделение было отнесено к миделю на значительном расстоянии от первых двух. Но если кормовая дымовая труба отводила наружу отработанные газы от шести котлов кормового котельного отделения, то надолго передней дымовой трубы, высота которой на "Колоссусе" составляла 22,86 м, на "Геркулесе" - 21,95 м над нормальной ватерлинией, достались отработанные газы двенадцати котлов двух котельных отделений: носового и центрального (на "Геркулесе" носовая дымовая труба была приподнята над кормовой на 2,5 м).

Согласно проекта и тот и другой линкоры имели большеразмерную треногую фок-мачту, установленную (как на "Дредноуте") позади носовой дымовой трубы, дым и копоть от которой создавали серьезные помехи в работе наблюдателей и корректировщиков стрельбы, находящихся в КДП, расположенном на фор-марсе. Единственным объяснением такого, по сути ретроградного, расположения фок-мачты служило лишь то, что это позволяло установку и использования большого грузового крана типа "деррик", для подъема и спуска тяжелых паровых катеров и шлюпок.

Линейный корабль "Геркулес". 1913 г. (Наружный вид и вид сверху)

Из книги R.A. Burt "British Battleships of world war one’’. Annapolis. 1986.

Длина котельных отделений была следующей: носового 11,56 м, центрального 12,19 м, кормового 11,57 м. Суммарная длина котельных отделений составляла 35,32 м, что почти на четыре метра было больше чем на "Нептуне". Котлы поставляли свежий пар с рабочим давлением 16,53-16,88 кгс/см^2. Каждый котел был оборудован тремя форсунками "адмиралтейского" типа, позволявшим каждой осуществлять впрыск 136,08 кг подогретой нефти в час под давлением 10,56 кгс/см^2 на горящий уголь (всего тремя форсунками - 408,24 кг в час). Стоимость энергетической установки составляла: для "Колоссуса" 257185 фунтов стерлингов, для "Геркулеса" 241667 фунтов стерлингов.

На испытаниях согласно проекта машинная установка линейных кораблей типа "Колоссус" должна была развивать мощность 25000 л.с. при нормальном водоизмещении, что обеспечило бы скорость хода кораблям 21 уз. 18февраля 1911 года "Геркулес" был выведен из дока судостроительного завода компании "Палмере" в Ярроу для подготовки к проведения заводских ходовых испытаний.

Пробеги начались утром 2 марта. Погода была неблагоприятной: сила ветра (по шкале Бофорта), составлявшая в начале ходовых испытаний 3-4 балла, в течение пробегов усилилась до 6-8 баллов. Осадка "Геркулеса" составляла: в носу 8,2 м, в корме 8,36 м.

Развив при естественной тяге суммарную мощность на гребных валах равную 19,218л.с. (76,9% от номинальной) "Геркулес" достиг максимальной скорости 19,653 уз, при этом средняя частота вращения винтов составляла 300 оборотов в минуту.

При проведении дальнейших ходовых испытаний "Геркулес" при форсированной тяге (по систеке "закрытых кочегарок") развил суммарную мощность на гребных валах, равную 28922 л.с. (увеличение на 15,69%), что обеспечило кораблю максимальную скорость хода 21, 586 уз, при частоте вращения винтов 335,8 оборотов в минуту.

При движении корабля задним ходом мощность машин составляла 11374 л.с., гребные валы вращались с частотой 253 оборота в минуту.

24 марта 1911 года "Колоссус" покинул док судостроительного завода компании "Скотте" в Гриноке для подготовки и проведению заводских испытаний.

Первые пробеги прошли 28 марта. Погода была благоприятной: море спокойное (два балла по шкале Дугласа), легкая зыбь. Сила ветра (по шкале Бофорта) составляла 4-5 баллов (ветер умеренный). Развив при естественной тяге суммарную мощность на гребных валах равную 17558 л.с. (70,2% от номинальной) "Колоссус" достиг максимальной скорости хода 18,716 уз, средняя частота вращения винтов при этом составляла 289,6 оборотов в минуту.

При проведении последующих 10-часовых пробегов на полный ход "Колоссус" при фиксированной тяге (при закрытых кочегарных отделениях) развил суммарную скорость на гребных валах равную 29641 л.с. (увеличение на 18,56%), что обеспечило кораблю максимальную скорость 21,569 уз при средней частоте вращения винтов 337 оборотов в минуту.

Вид носового мостика линейного корабля "Колоссус". 1918 г. (Из книги О. Parkes British Battleships. London. 1966.)

На мостике одного из английских линкоров (С рисунка того времени)

По нормам мирного времени угольные ямы линейных кораблей типа "Колоссус" принимали 900 тонн угля (без нефти) при нормальном водоизмещении. Максимальная их вместимость составляла 2900 тонн, топливных (нефтяных) цистерн - 800 тонн. Расход угля составлял 335 тонн в сутки при 18-узловой скорости, при этом объявленная дальность плавания равнялась 3000 морским милям. При 19,75-узловой скорости хода расход угля составлял 430 тонн (при мощности машин 20000 л.с., составлявшей 80% от номинальной). При 10-узловой скорости хода, когда в топках сжигался только уголь, дальность плавания составляла 4810 морских миль, когда в качестве добавки к углю в топке в распыленном состоянии сжигалась нефть, дальность плавания увеличивалась до 6680 морских миль, что на 350 миль было больше чем у "Нептуна".

Вспомогательное оборудование, судовые устройства и системы линкоров типа "Колоссус", их конструкция и размещение на судах было такое же как и на линкоре "Нептун".

Имелось небольшое отличие в якорном снаряжении - на "колоссусах" кормовой якорь был на 101,2 кг тяжелее, чем на "Нептуне" и весил 2235,2 кг.

Состав спасательных плавсредств на "колоссусах" был таким же как и на "Нептуне". Было небольшое отличие в их размещении на корабле, а также отличие в подъемном оборудовании, о чем надо указать особо.

Во многом неудачное размещение крупногабаритной треногой фок-мачты (позади носовой дымовой трубы) объяснялось лишь одним - установкой 18-метрового крана типа "деррик", подпятник которого и рымы глухих концов подъемного полиспаста и его блока крепились к фок-мачте. Грузоподъемность большого деррик-крана, который служил для подъема и спуска тяжелых паровых катеров и шлюпок, размещенных в носовой части навесной платформы, составляла 13 тонн.

Для спуска шлюпок, расположенных в кормовой части навесной платформы служили четыре коротких деррик-крана, установленные на крыльях средней и главной палубных надстроек. Две шлюпки закрепили на длинных шлюпбалках по правому и левому борту у крыльев мостика. Еще одна шлюпбалка разместилась по левому борту напротив средней палубной надстройки. После демонтажа в 1914-1915 гг. кормовой части навесной платформы и "Колоссус" и "Геркулес" лишились большей части шлюпочного вооружения. В тот же период с обоих кораблей были сняты шлюпбалки.

Линейный корабль "Геркулес". 1918 г. (Наружный вид и вид сверху)

Из книги R.A. Burt "British Battleships of world war one". Annapolis. 1986.

Состав и размещение радиотелеграфного оборудования и сигнальной станции на "колоссусах" соответствовало "Нептуну". Размещение экипажа было таким же как и на "Нептуне".

Не без интереса можно обратиться к воспоминаниям капитана 1 ранга Г.К. фон Шульца, когда он с апреля 1915 года был представителем русского флота при Гранд Флите. Он писал: ".. .На "Геркулесе" офицерские помещения и командирская каюта, вопреки старым традициям, находилась в носовой части. Это новое устройство ввел в английском флоте создатель "Дредноута" - известный адмирал Фишер. В походе это было весьма удобно, так как офицеры находились, таким образом, всегда поблизости от командного поста, но на якоре с этим были связаны столь большие неудобства, что от этой системы расположения кают впоследствии отказались во всех флотах, в том числе и в английском".

И далее он продолжает: "... Мое помещение находились в носовой части корабля, рядом с командирской каютой и было совершенно одинаково с ней. Оно состояло из приемной, спальни и ванной комнаты. Столовая была общая. Я должен сознаться, что в русском фоте я не встречал, не говоря уже о командирских каютах, адмиральских помещений такого размера. В моей приемной был большой камин, который я впоследствии научился ценить в темные, холодные, осенние вечера".

Экипаж, предусмотренный штатным расписанием для мирного времени, составлял: на "Колоссусе" в 1911 году 751 человек, на "Геркулесе" 778 человек, в июле 1916 году 791 человек. Согласно Г.К. фон Шульца личный состав Гранд Флита в то время был свыше 60 тыс. человек.

Модернизации

На момент готовности "Геркулес" имел такие же технические характеристики, что и "Колоссус". Корабли типа "Колоссус" во многом были схожи с "Нептуном", хотя в их внешнем виде ощущался некий дисбаланс по сравнению с их старшим "братом" из-за отсутствия треногой грот- мачты. Кроме того существовали еще некоторые отличия от Нептуна", а именно:

1. Носовая дымовая труба на "колоссусах" была значительно больше по своим габаритам, чем кормовая. Расстояние от верхнего края носовой кормовой дымовой трубы до нормальной ватерлинии было следующим: на "Колоссусе" 22,86 м, на "Геркулесе" 21,95 м, после поднятия-25 м.

2. Носовая палубная надстройка имела большую протяженность, а надстройка на миделе - меньшую.

3. Ходовой мостик полностью не охватывал носовую дымовую трубу.

По завершении постройки и "Колоссус" и "Геркулес" были практически неотличимы, за исключением небольшой детали: на дымовых трубах "Колоссуса" страховочные сетки кожухов дымовых труб были очень выпуклыми, в то время как кожухи дымовых труб "Геркулеса" казались ниже обычного.

Характерной особенностью обоих линкоров стало необычное расположение компасной площадки, установленной в 1911 году. На первых "дредноутах" компасная площадка располагалась в верхней части носовой мостиковой конструкции (как правило над штурманской площадкой), в проекте нового линкора компасная площадка была отнесена к кормовой оконечности навесной палубы, поскольку близкое соседство компаса с "компактно" расположенными бортовыми башнями отрицательно повлияло бы на его магнитные свойства.

Опознавательные марки на трубах линейныйх кораблей типа "Нептун" (Из книги О. Parkes British Battleships. London. 1966.)

"Колоссус" после вступления в строй. 1911 г.

В ходе дальнейших модернизаций (установка дополнительного оборудования, вооружений и т.п.) внешний вид как "Колоссуса, так и "Геркулеса" претерпевал значительные изменения. В 1912-1913 годах пост управления, разместившийся на фор-марсе "Колоссуса" был основательно переделан, в то время как на "Геркулесе" он остался без изменений. На крыше орудийной башни "X" "Геркулеса" установили дополнительный дальномер с короткой базой.

На обоих кораблях две пары 610-мм ламповых прожекторов перенесли на кормовую надстройку в качестве резервных. Позже на "Колоссусе" убрали две пары прожекторов с ходового мостика и две пары с кормовой надстройки, которые установили порознь (на небольшом расстояния один от другого) на вновь смонтированной над носовой надстройкой прожекторной платформе.

На "Геркулесе" практически проделали тоже самое: две пары прожекторов с кормовой надстройки установили на прожекторную платформу, расположенную над носовой надстройкой и к ним добавили еще пару прожекторов. Кроме этого штурманская платформа на "Геркулесе была выдвинута далеко вперед, а носовая дымовая труба приподнята примерно на 10 футов (3,048 м) с целью уменьшения задымления и покрытия копотью мостиков. В 1912 году на кожухи дымовых труб обоих линкоров были нанесены опознавательные марки: на "Колоссус" - на небольшой высоте одна красная марка на каждой трубе, на "Геркулесе на каждой трубе по две красных марки.

В 1913-1914 годах на "Колоссусе", на носовой палубной надстройке у основания опорных ног фок-мачты оборудовали небольшие посты управления. Тогда же две пары прожекторов, находившихся на носовой палубной надстройке, подняли на крылья ходового мостика правого и левого борта, еще одну пару разместили на прожекторных платформах, установленных на небольшой высоте от основания опорных ног фок-мачты. На "Геркулесе" на носовых 4-дюймовых (102-мм) противоминных орудиях установили противоосколочные щиты.

В 1914 году в связи с начавшейся войной на дымовых трубах обоих линкоров были закрашены опознавательные марки.

В 1914-1915 годах на обоих линкорах, на отдельной платформе, смонтированной ниже фор-марса, установили рубку с прибором управления артиллерийским огнем (ПУАО) главного калибра. Тогда же к артиллерийскому вооружению обоих линкоров добавили по два 3-дюймовых зенитных орудия, которые разместили: одно - на верхней платформе кормовой палубной надстройки, одно - по правому борту на кватердеке, в кормовой его части.

Демонтировали кормовую часть навесной палубы, а компасную площадку перенесли на штурманский мостик, так же как это было выполнено на "Нептуне". Была снята брам-стеньга, а стеньга уменьшена по высоте. На топе мачт обоих коротких деррик-кранов, размещенных на кормовой палубной надстройке, установили небольшие полые стеньги для коротковолновых радиоантенн. Короткие деррик-краны, располагавшихся по обоим краям кормовой дымовой трубы, демонтировали.

В 1915-1916 годах на "Колоссусе" две пары прожекторов сняли с мостика и перенесли на верхнюю площадку кормовой палубной надстройки. На "Геркулесе" перераспределение прожекторов было следующим: с мостиков две пары прожекторов перенесли на прожекторные платформы, закрепленные в нижней части обеих опорных ног фок-мачты, еще две пары прожекторов перенесли на верхнюю платформу кормовой палубной надстройки. Оставшиеся две пары прожекторов сняли.

В начале августа 1916 года на "Геркулесе" установили оборудование для запуска змейкового аэростата, а 19 августа прошли первые его испытания. В последующие дни августа он неизменно парил над всеми кораблями Г ранд Флита, особенно при августовской вылазке германского флота Открытого моря. В тот же период с обоих кораблей были убраны противоторпедные сети. На "Геркулесе" штурманский мостик был значительно удлинен в нос так, что накрывал собой боевую рубку.

В 1916-1917 годах были сняты четыре 102-мм противоминных орудия, располагавшиеся в кормовой палубной надстройке. В официальном Списке кораблей Королевского флота значилось, что оба корабля на апрель 1917 года имели только по одному 4-дюймовому и одному 3-дюймовому зенитному орудию. Для усиления защиты после Ютландского сражения обоим кораблям было выделено по 50 тонн броневой стали.

В 1917-1918 годах на обоих кораблях рубка поста управления на фок-марсе была значительно расширена. На "Колоссусе" на наружную поверхность кормовой надстройки установили циферблатный указатель дистанции до цели. На орудийных башнях "А" и "X" обоих кораблей нанесли шкалы углов горизонтальной наводки, был демонтирован кормовой торпедный аппарат. На обоих кораблях все парные прожектора заменили 914-мм одиночными боевыми ламповыми, за исключением двух пар, оставленных на "Колоссусе" на крыльях ходового мостика в качестве сигнальных.

На обоих кораблях по сторонам кормовой дымовой трубы разместили четыре прожекторных рубки ("кофейные банки"), на платформах, на которых первоначально установили по паре 610-мм прожекторов. Впоследствии их заменили одинарными 914-мм прожекторами. С прожекторных площадок, находившихся на опорах фок-мачты, были сняты все парные 610-мм прожектора. На "Колоссусе" одиночные 914-мм прожектора установили на небольших постах управления, размещенных на носовой палубной надстройке, у основания опор фок-мачты. Спаренные 614-мм прожектора, находившиеся на верхней площадке кормовой надстройки обоих кораблей, заменили одиночным 914-мм.

В 1918 году на крышу рубки поста управления на фор-марсе установили дальномер для определения расстояния до воздушных целей.

В 1919-1920 годах на "Колоссусе" было снято все зенитное вооружение. "Геркулес" в это время занесли в Список кораблей для продажи на слом. После ремонта (с сентября по октябрь 1921 года) "Колоссус" направили в Девонпорт, где он служил в качестве учебного артиллерийского корабля. За этот период были сняты оставшиеся 102-мм противоминные орудия и прожектора. Корабль выкрасили в цвет кораблей старой викторианской эпохи, имевших черный корпус с белой линией по ватерлинии, при этом надстройки выкрасили в светло-серый цвет, демонтировали большую часть машинной установки, так как расходы на ее эксплуатацию посчитали чрезмерными.

В походе во время шторма

Служба

"Колоссус"

В составе флота линейный корабль флота Его Величества "Колоссус" находился с июля 1911 года по август 1928 года.

1 июня 1909 года частной судостроительной компании "Скотте Шипбилдинг энд Энжиниринг Уоркс" был выдан заказ на постройку одного из двух линейных кораблей, проект которого был обозначен индексом "К5". Корабль строился по программе 1909 финансового года.

8 июля 1909 года. На стапеле судостроительного завода компании "Скотте" в Гриноке, на реке Клайд (в Шотландии) были установлены первые листы киля будущего линкора.

9 апреля 1910 года. После обряда "крещения" получил название "Колоссус". После спуска на воду отбуксирован в сухой док для достройки на плаву. Водоизмещение при спуске составляло 7325 тонн.

24 марта 1911 года. Покинул док судостроительного завода для подготовки к проведению заводских ходовых испытаний.

28 марта-30 марта 1911 года. Прошли заводские ходовые испытания "Колоссуса", на которых были зафиксированы следующие результаты: при естественной тяге корабль, развив суммарную мощность на гребных валах, равную 19209 л.с., достиг максимальной скорости хода 19,57 уз, при средней частоте вращения винтов 284,5 об/ мин. В следующих пробегах при форсированной тяге "Колоссус", развив суммарную мощность на гребных валах равную 29641 л.с., достиг максимальной скорости хода 21,569 уз при средней частоте вращения винтов 337 оборотов в минуту.

31 июля 1911 года. Завершено строительство "Колоссуса". В Портсмуте, полностью снаряженный, вошел в состав Королевского флота. Стапельный период составил девять месяцев, достройка на плаву заняла 15,5 месяцев. Всего строительство продолжалось 24,5 месяца.

Водоизмещение "Колоссуса" составляло: в нормальном грузу 20030 тонн, в полном грузу 23266 тонн. Постройка обошлась британскому казначейству в 1540403 фунта стерлингов, стоимость орудий 131700 фунтов стерлингов. Экипаж, согласно штатного расписания на момент сдачи флоту, насчитывал 751 человек.

8 августа 1911 года. Полностью укомплектован экипажем в Девонпорте. Назначен к службе во 2-м дивизионе Флота Метрополии, сменив одного из линкоров-"додредноутов" типа "Кинг Эдуард VII".

1 мая 1912 года. В ходе произошедшей реорганизации Королевского флота 2-й дивизион Флота Метрополии стал 2-эскадрой линейных кораблей Первого флота.

В боевом походе

7-11 мая 1912 года. Посещение кораблей 1-го и 2-го флотов в Веймуте королем Георгом V, который присутствует в качестве почетного гостя на четырехдневных морских маневрах.

9 июля 1912 года. Принимает участие в ежегодном парламентском смотре боевых кораблей Королевского флота в Спитхедской бухте.

Осень 1912 года. Временно назначен флагманом 2- эскадры линейных кораблей и 2-м флагманом 1-го флота вместо "Геркулеса", который проходил текущий ремонт.

Октябрь 1912 года. В составе 1-го флота принимает участие в военно-морских учениях.

Ноябрь 1912 года. Сменен "Геркулесом" на посту флагмана 2-й эскадры линейных кораблей и 2-го флагмана 1-го флота. Назначен для участия в практических стрельбах с дальностью 14000 ярдов (12740 м), что было максимальной дистанцией для его орудий. Средняя дальность стрельбы его орудий составляла 9500 ярдов (8645 м).

Декабрь 1912 года. В составе 1-й эскадры линейных кораблей Флота Метрополии.

Март 1913 года. В составе отряда боевых кораблей посетил французский порт Шербур.

25 ноября 1913 года. Заново укомплектован экипажем в Девонпорте для дальнейшего прохождения службы в составе 1-й эскадры линейных кораблей.

Май 1914 года. Участвует в военно-морских учениях с практической стрельбой.

15 июля 1914 года. В составе 1-го флота покинул Портленд и направился в Спитхедскую бухту.

17-20 июля 1914года. Принимает участие в военно- морском параде в Спитхедской бухте.

20-25 июля 1914 года. В составе объединенных флотов участвует в военно-морских маневрах.

25 июля 1914 года. После окончания морских учений возвратился на базу в Портленд.

29 июля 1914года. Отправился на базу флота в Скапа-Флоу.

8 августа 1914 года. Вместе с линейными кораблями "Айрон Дюк" и "Монарх" принимает участие в практических военно-морских учениях у Фэер Айл.

22 октября-3 ноября. Базируется на Лох Суилли.

7 ноября. Возвращается на базу в Скапа-Флоу.

Ноябрь 1915 года. Назначается флагманом 2-го флота и одновременно флагманом Гой эскадры линейных кораблей, сменив на этом посту линейный корабль "Сент- Винсент".

31 мая 1916 года. Принимает участие в Ютландском сражении. Командир корабля капитан 1-го ранга Э.Д. Паунд. Флагманский корабль пятой походной колонны - флаг контр-адмирала Е.Ф. Гонта. В 5-й дивизион кроме "Колоссуса" входили линейные корабли "Нептун", "Коллингвуд" и "Сент-Винсент". Семнадцатый по счету корабль в линии баталии после развертывания.

В 17 часов 15 минут в поле зрения "Колоссуса" появился головной отряд кораблей противника. В 18 часов 30 минут из главных орудий "Колоссуса" открыт огонь по германским кораблям трехорудийными залпами. В 19 часов тяжелые орудия линкора перенесли свой огонь на легкий трехтрубный германский крейсер "Висбаден". С расстояния 9700 (8827 м) залпы 12-дюймовых орудий

"Колоссуса" нанесли германскому крейсеру тяжелые повреждения, от которых "Висбаден" затонул со всем экипажем. Погибло 589 человек.

В 19 часов 5 минут открыл интенсивный огонь по германским эсминцам, чем сорвал их атаку и обратил в бегство. С 19 часов до 19 часов 20 минут совместно с линейным кораблем "Коллигвуд" вел артиллерийскую дуэль из тяжелых орудий с отрядом германских линейных крейсеров на расстоянии от 8400 до 1000 ярдов (7644-9100 м). В 19 часов 30 минут на мачту линкора "Фридрих дер Г россе" взлетает сигнальный бело-зелено-голубой флаг, означающий одновременный поворот флота на 180°.

Одновременный поворот "все вдруг" главных сил адмирала Шеера произошел именно в тот момент, когда адмирал Джеллико не только поставил свой флот в позицию "верхней палочки над "Т", но и начал эту "палочку" закруглять, окружая вертикальную палочку этой буквы с трех сторон. Продолжая артиллерийскую дуэль с "Дерфлингером" раз за разом накрывал германский "дредноут" пяти- и шести орудийными залпами пока не добился нескольких попаданий.

В 19 часов 16 минут "Колоссус" получил два попадания тяжелыми снарядами в район носовой палубной надстройки, что вызвало незначительные разрушения, шесть человек было ранено. "Колоссус" был единственным кораблем в линии баталии линейных кораблей Гранд- Флита, пострадавшим от артиллерийского огня германских "дредноутов". В конце боя уклонился от выпущенных по нему трех вражеских торпед. В 23 часа 30 минут напоролся своим днищем на отмель, слегка повредив гребные винты правого и левого борта.

1 июня 1916 года. С корабля наблюдали за полетом "цеппелина", но огня по нему не открывали.

Июнь-сентябрь1917 года. Встал на капитальный ремонт.

12 апреля 1918 года. В составе южной группы боевых кораблей принимал участие в интернировании германского флота Открытого моря в залив Ферт-оф-Форт.

Январь 1919 года. Прибыв в Девонпорт вместе с линейным кораблями "Коллингвуд" и "Лондон" ("додредноутного" типа), был временно назначен флагманом только что образованного Резервного флота.

Февраль 1919 года. Был утвержден флагманом Резервного флота, ставшего регулярным. Базируется на Девонпорт.

4 марта 1919 года. После расформирования Гранд- Флита, "Колоссус", будучи флагманским кораблем, принимает на борт Командующего (вице-адмирала) как Резервного флота, так и 3-го Флота Метрополии, образованного из 3-й эскадры линейных кораблей.

18 марта 1919 года. Флаг Командующего 3-м Флотом Метрополии перенесли на "Коллингвуд".

30 июня 1921 года. Сменен на посту флагмана Резервного флота линейным крейсером "Глориес" и занесен в Список кораблей, подлежащих исключению из состава флота.

Сентябрь 1921 года. Вычеркнут из Списка для переоборудования в учебный корабль для обучения гардемаринов азам морской службы. Место приписки - Портленд. После ремонта в Девонпорте (частично было снято вооружение и демонтировано оборудование) "Колоссус" был понижен до статуса корабля непригодного для военной службы.

22 сентября 1921 года. Переоборудован и полностью снаряжен в Девопорте как морской учебный корабль для обучения гардемаринов.

11 октября 1921 года. Прибывает в Портленд.

Май 1922 года. Как и Портлендское учебно-морское заведение официально заканчивает свою деятельность.

11 мая 1922 года. "Колоссус" возвращается в Девонпорт.

26 мая 1922 года. Базируется на Девонпорт. Занесен в предварительную часть Списка кораблей, подлежащих списанию.

Июль 1923 года. Вычеркнут из Списка для переоборудования в блокшив для придания учебно-морскому судну "Импрегнэбл". Базируется на Девонпорт.

Август 1927 года. Прекратил свою службу как блокшив учебного судна.

23 февраля 1928 года. Передан Девонпортскому судоремонтному заводу.

Август 1928 года. Продан на слом судоразделочной промышленной группе в Чарлстоне, затем перепродан металлургической промышленной группе.

25 августа 1928 года. Началась буксировка "Колоссуса" из Девонпорта на Чарлстон.

5 сентября 1928 года. "Колоссус" прибыл в Чарлстон на судоремонтный завод на разборку.

"Колоссус" в Ютландском бою. 1916 г.

В составе флота линейный корабль Флота Его Величества находился с июля 1911 года по ноябрь 1921 года.

1 июня 1909 года. Частной судостроительной компании "Скотте Шипбилдинг энд Айрон" был выдан заказ на постройку одного из двух линейных кораблей, проект которого был обозначен индексом "К5". Корабль как и его "одноклассник" (будущий "Колоссус"), строился по программе 1909 финансового года. 30 июня 1909 года. На главном стапеле судостроительного завода компании "Палмере" в Ярроу на реке Тайн, на севере Англии был заложен киль будущего линкора.

10 мая 1910 года. После обряда "крещения" получил название "Геркулес". После спуска на воду отбуксирован в сухой док для достройки на плаву. Водоизмещение при спуске составляло 7833 тонны. 18 февраля 1911 года. Линейный корабль "Геркулес" был выведен из дока судостроительного завода в Ярроу для подготовки к проведению заводских ходовых испытаний.

2-3 марта 1911 года. Прошли заводские ходовые испытания, на которых были зафиксированы следующие результаты: корабль при естественной тяге, развив суммарную мощность на гребных валах, равную 19218 л.с., достиг максимальной скорости хода 19,653 уз., при этом средняя частота вращения винтов составляла 300 оборотов в минуту.

Вице-адмирал Д. Стерди на палубе "Геркулеса"

Ютландский бой. 1916 г. На дальномерной площадке одного из английских линкоров (С рисунка того времени)

В следующих пробегах при форсированной тяге "Геркулес" развил суммарную мощность на гребных валах, равную 28922 л.с., что обеспечивало максимальную скорость хода в 21,586 уз, при частоте вращения винтов 335,8 оборотов в минуту.

4 июля 1911 года. "Геркулес" вошел в состав Королевского флота.

Стапельный период составил 9,5 месяцев, достройка на плаву заняла 15,5 месяцев. Всего строительство корабля продолжалось 25 месяцев. Водоизмещение "Геркулеса" в нормальном грузу составляло 20030 тонн, в полном грузу - 23266 тонн. Стоимость постройки равнялась 1 529540 фунтов стерлингов, стоимость орудий - 131700 фунтов стерлингов. Экипаж согласно штатного расписания на момент сдачи флоту насчитывал 778 человек.

31 июля 1911 года. В Портсмуте полностью снаряжен и укомплектован экипажем. Назначен к службе в качестве флагманского корабля 2-го дивизиона Флота Метрополии.

19 декабря 1911 года. Линейный корабль "Геркулес" - флагман 2-го флота. Флаг Командующего флотом - вице- адмирала Джона Джеллико.

7-11 мая 1912 года. Посещение кораблей 1-го и 2-го флотов в Веймуте королем Георгом V.

9 июля 1912 года. "Геркулес" принимает участие в ежегодном парламентском смотре боевых кораблей Королевского флота в Спитхедской бухте.

Ноябрь-декабрь 1912 года. Профилактический ремонт в Портсмуте.

7 марта 1913 года. Заменен на посту флагмана 2-й эскадры линейных кораблей, а также заместителя Командующего 1-м флотом линейным кораблем "Кинг Джордж V", став рядовым корабль 2-й эскадры линейных кораблей.

22 марта 1913 года. В сильный шторм при входе в Портлендскую гавань столкнулся с "Мэри Паркс" - пароходом, шедшим из Глазго. При столкновении у "Геркулеса" снесло короткие деррик-краны с палубных надстроек, хотя повреждения корпуса были незначительны. Повреждения и разрушения на "Мэри Паркс" были очень серьезными.

Май 1913 года. Переведен в 1-ю эскадру линейных кораблей.

15 июля 1914 года. В составе 1-го флота покинул Портсмут и взял курс на Спитхед.

17-20 июля 1914года. Принимает участие в военно- морском параде в Спитхедской бухте.

20 июля 1914 года. В составе объединения флотов участвует в военно-морских маневрах.

25 июля 1914 года. Возвращается на базу в Портленд.

29 июля 1914 года. Отправляется на базу флота в Скапа-Флоу.

22 октября 1914 года. Базируется на Лох Суилли.

Февраль 1916 года. На судоремонтной базе в Скапа-Флоу проходит небольшой ремонт по устранения поломки одной из турбин.

19 марта 1916 года. Вновь присоединяется к 1-й эскадре линейных кораблей.

17 апреля 1916 года. "Геркулес" вышел из Скапа- Флоу на практическую стрельбу крупной артиллерии. Из воспоминаний капитана 1 ранга фон Шульца: "... Нужно было впервые полностью испробовать систему центрального управления огнем. Командир, офицеры и вся команда напряженно интересовались результатами. Стрельба производилась практическими зарядами (0,75 боевого заряда) на дистанции от 50 до 60 кабельтовых по щитам 50x60 футов (15,24x18,3 м). Собственный ход был 18 узлов, скорость передвижения цели от четырех до десяти узлов.

В общем было сделано восемь залпов из пяти орудий, в каждой башне стреляло одно орудие. Залпы воспринимались как один выстрел, и корабль каждый раз получал такое сотрясение, что на командирском мостике невольно все подскакивали вверх. Стрельба продолжалась несколько дольше обыкновенного - 9,5 минут, что следовало приписать непривычке работать с новыми аппаратами. Боковое рассеяние залпа было не более 100-120 футов (30,0-36,6 м)".

31 мая 1916 года. Принимает участие в Ютландском сражении. Командир корабля капитан 1-го ранга Л. Клинтон-Бейкер. Находился в шестой смешанной походной колонне (6-м дивизионе) линейных кораблей вмести с "Мальборо" (флагман), "Ривенджем" и "Эджинкортом". Предпоследний (двадцать третий по счету) корабль в линии баталии после развертывания. С 19 часов до 19 часов 15 минут вел артиллерийскую дуэль с германскими линейными крейсерами и добился попаданий пятым и шестым залпами. Был накрыт вражескими снарядами и получил множественные мелкие повреждения от осколков, хотя значительных разрушений и потерь в личном составе избежал.

Благодаря противоторпедному маневру избежал попаданий нескольких торпед, одна из которых прошла совсем рядом с бортом "Геркулеса". К 23 часам 20 минутам 6-й дивизион значительно отстал от основных сил линейного флота из-за торпедного попадания в линейный корабль "Мальборо", который через образовавшуюся пробоину в правом борту принял 1000 тонн воды. Однако, несмотря на образовавшийся крен в 7°, он возвратился в строй и самостоятельно шел 7,5 часов 17-узловым ходом, при этом "Мальборо" смог уклониться от трех торпед противника.

Повреждения внутренних помещений на "Геркулесе", полученные в Ютландском бою

1 июня 1916 года. Когда в небе в поле зрения появился германский цеппелин, корабли дивизиона открыли по нему огонь. Капитан Г.К. фон Шульц вспоминает: "... В 3 часа 55 минут навстречу показался большой цеппелин. Было уже достаточно светло, и его корпус серо-стального цвета с двумя гандолами ясно выделялся на фоне облаков. Для нашей зенитной артиллерии мелкого калибра (76-мм) расстояние было слишком велико, и поэтому открыли огонь из нескольких 4-дюймовых орудий и двух 12-дюймовых. Цеппелин поднялся еще выше к облакам и повернул к северу. Другим кораблям нашей дивизии дирижабль, очевидно не был виден, так как они не открывали огня. В 4 часа 5 минут мы легли на N как будто намериваясь преследовать цеппелин, но он уже скрылся в облаках".

Июнь 1916 года. Переведен в качестве флагмана в 4-ю эскадру линейных кораблей.

19 августа 1916 года. В составе Гранд Флита вышел в море на перехват кораблей германского флота при попытке набега и обстрела Сандерленда. Рейд оказался неудачным. В течение этого похода "Геркулес" нес на себе в качестве первого эксперимента буксируемый тросом неуправляемый аэростат, который был поднят в воздух без наблюдателя-корректировщика с аппаратурой.

12 апреля 1918 года. В составе флота базируется на Розайт.

24 апреля 1918 года. Совместно с линейным кораблем "Сент-Винсент" направляется к Оркнейским островам. Усиленные линейным кораблем "Эджинкорт" и 2-й эскадрой крейсеров воспрепятствовали последнему набегу германских кораблей на побережье Англии.

21 ноября 1918 года. В составе южной группы боевых кораблей принимал участие в интернировании германского флота Открытого моря в залив Ферт-оф-Форт.

3 декабря 1918 года. Назначен из состава Гранд Флита для доставки в Киль союзнической делегации по подписанию перемирия с Германией.

20 декабря 1918 года. Возвратился в Розайт.

30 января 1919 года. Приписан к Резервному флоту. Базируется на Розайт.

Октябрь 1921 года. Внесен в список кораблей, подлежащих списанию.

8 ноября 1921 года. Продан "Слаф трейдинг компани" на слом.

Сентябрь 1922 года. Перепродан германской судоразделочной компании.

Октябрь 1922 года. Отбуксирован из Розайта в Киль для разборки на металл.

Литература

1. Вильсон X. Линейные корабли в бою 1914-1918 гг. Москва-1938.

2. Флот в первой мировой войне. Воениздат Москва 1964. Действия флотов на Северном, Средиземноморском и океанском театрах. Белли В.А. Том 2. под редакцией Павловича Н.Б.

3. Кеппен П. Надводные корабли и их техника в войну 1914-1918 гг. Госвоениздат НКО СССР — 1937.

4. Корбетт Ю.С., Ньюболт Г. Операции английского флота в мировую войну. 1914-1918. - 3 т. - М.-Л.: 1941.

5. Линкоры. Сборник переводов из инопериодики, под ред. контр-алм. К.И.Самойлова и инж. Н.Н.Волкова. Ленинград: Отраслевая научно-техническая библиотека (издание ОНТБ), 1941.

6. Лихарев Д.В. Адмирал Дэвид Битти. С.-Петербург 1997 г.

7. S. Breyer, Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970, Munchen 1970.

7. Burt R.A. British Battleships of World War I.

8. Jane's Fighting Ships, London. 1919.9.0. Parkes, British Battleships 1860-1950, London 1958.

Спуск на воду линейного корабля флота Его Величества "Нептун". 30 сентября 1909 года.

Королевская судоверфь в Портсмуте. Спуск на воду линейного корабля флота Его Величества "Нептун", 30 сентября 1909 года. На торжественной церемонии спуска присутствуют герцогиня Олбани и Директор Королевских верфей Джеймс Маршалл. Рабочие судоверфи, находящиеся на слипе, стоят в предвкушении заключительного акта спуска - входа корабля в воду. И вот через мгновение под оглушительное троекратное "Ура!" и гром одобрительных аплодисментов, поднимая тучу брызг, корабль соскользнул в воды Портсмутской гавани. На переднем плане музыкант в униформе оркестра Артиллерии Королевской морской пехоты, покинувший оркестровую концертную площадку для лучшего обзора крещения "Нептуна". Этот снимок был сделан фотографом фирмы "Силк Энд Крибб" и являлся одним из лучших, посвященных английскому судостроению.

Линейные корабли "Геркулес" (фото вверху) и "Коллоссус’ перед ходовыми испытаниями.

На снимке вид средней части линейного корабля "Нептун'' в период его ходовых испытаний (октябрь 1910 года). На первом снимке у "Нептуна'' еще отсутствуют противоторпедные сети и верхний рей на фок- мачте. На среднем снимке показана навесная шлюпочная платформа и размещение шлюпок в середине корабля.

"Нептун" в Средиземном море на испытаниях приборов системы управления артиллерийским огнем. Февраль 1911 г.

"Нептун" в конце 1910 года. Полным ходом идет оснащение корабля и его подготовка к первым заводским ходовым испытаниям.

Линейный корабль "Нептун". 1914 год. Следует обратить внимание на расположение 24-дюймовых (610-мм) парных прожекторов по периметру носового мостика и на четыре рея фок-мачты, стеньги и брам-стеньги.

Английские линкоры в походе

Линейные корабли "Нептун" (2 фото вверху) и "Геркулес" после вступления в строй

Линейный корабль "Нептун" в различные периоды службы

"Колоссус" (верхние два фото) и *Нептун"

Линейные корабли "Нептун" (вверху), "Колоссус’ (в центре) и "Геркулес"

Линейный корабль "Колоссус"

Линейные корабли "Колоссус" (вверху и в центре) и "Геркулес’ на ходовых испытаниях в марте 1911 г.

Линейный корабль "Нептун". Вид на носовую башню "А" с двумя 12-дюймовыми орудиями и носовую надстройку, примыкающую к фок-мачте. Следует обратить внимание на боевую рубку, расположенную ниже компасной платформы и мостиковой надстройки. Вид на кормовые 12-дюймовые двухорудийные башни "X" и "У", причем башня "X" располагается возвышенно, т.е. над башней "У". Такое размещение орудийных башен было впервые применено как на "Нептуне", так и на Королевском флоте. На втором плане видна треногая грот-мачта с прожекторной платформой, на которой разместились восемь ламповых прожекторов. Обратите внимание, что все орудия с дульными пробками.

Линейный корабль "Геркулес". Лето 1911 г. Обратите внимание на четыре парных 24-дюймовых (610- мм) ламповых прожектора, установленных на прожекторной платформе, расположенной позади боевой рубки для управления торпедной стрельбой.

Линейные корабли ‘Нептун’ (вверху и в центре) и ‘Колоссус’.

Линейный корабль "Геркулес". 1911-1912 г.

"Нептун" после завершения его подготовки к ходовым сдаточным испытаниям (февраль- март 1911 года). Пробеги совершались мористее Портсмута, у о. Уайт.

"Геркулес" после вступления в строй. Август 1911 г. На корабле установлена такая же тяжелая мачта, что и на "Дредноуте"

"Колоссус" после вступления в строй. 1911-1912 гг.

Линейный корабль "Колоссус". Вид на орудийную башню "А" и носовую надстройку. В период его ходовых испытаний в марте 1911 г. Особо обратите внимание на 4-дюймовые (102-мм) противоминные орудия, которые были установлены без всякой защиты.

Линейные корабли "Колоссус" (вверху), "Нептун" (2 фото ниже) и "Геркулес"

Линейные корабли "Нептун" (вверху) и "Геркулес’

"Геркулес" в 1914 г. Носовая дымовая труба удлиннена (в 1912 г.), видна удлиненная штурманская площадка

*Геркулес" после вступления в строй. 1911-1912 гг. (2 фото вверху) и "Коллоссус" в годы первой мировой войны.

31 мая 1916 года. Ютландское сражение. "Геркулес" в кильватере линейного корабля "Ривендж" открывает огонь по германским "дредноутам".

Линейный корабль "Геркулес" в 1916-1917 гг. Хорошо видны: мостики, надстройка, пост управления стрельбой главного калибра, расположение прожекторов на платформе на треногой мачте и на крыльях мостика, а также установленные в казематах 4-дюймовые (102-мм) противоминные орудия под прикрытием броневых щитов.

Линейный корабль "Геркулес" в Розайте. Июль 1917 г. Внешний вид корабля претерпел значительные изменения: увеличилась мостиковая конструкция, вокруг кормовой дымовой трубы разместились прожекторные рубки ("кофейные банки"), демонтирована кормовая часть навесной шлюпочной платформы, изменилась конструкция кормовой палубной надстройки, на верхней платформе которой установили зенитные орудия, значительно увеличена в размерах рубка КДП на фор-марсе.

25 августа 1917 года. Линейный корабль "Нептун" входит в бухту Розайта. Следует обратить внимание на изменения произошедшие с кораблем: установлена очень короткая стеньга на фок-мачте, на прожекторных платформах вокруг треногой грот- мачты и носовой дымовой трубы заново размещены одиночные 36-дюймовые (914-мм) боевые прожектора, увеличен в размерах КПД на фор-марсе, носовая часть навесной шлюпочной платформы демонтирована, на топе носовой дымовой трубы со стороны фок-мачты установлен дымовой отбойник (или козырек), на орудийных башнях "А" (носовая) и "X" (кормовая приподнятая) нанесены шкалы углов горизонтальной наводки "deflection scales", противоторпедные сети сняты.

Линейный корабль "Геркулес" в годы первой мировой войны (2 фото внизу)

30 сентября 1909 года огромная толпа запрудила набережную Портсмутской гавани, чтобы своими глазами увидеть спуск на воду линейного корабля Флота Его Величества "Нептун". Герцогиня Олбани в присутствии Директора Королевских верфей Джеймса Маршалла, который внимательно следил за соблюдением правил церемонии спуска нового линкора, по традиции произнесла слова "крещения": "Нарекаю тебя "Нептуном"!" и отпустила обвитую гирляндой цветов веревку, к которой была привязана бутылка австралийского вина.

Пока вино из разбитой бутылки стекало по форштевню, она, взяв в руки зубило и молоток, разрубила трос, высвободив тяжелые противовесы, которые выбили тимберсы кормовых кильблоков, удерживающие корабль на месте. Под громкие ликующие крики собравшихся и под прицелами объективов многочисленной "собратий" фотокорреспондентов "Нептун" заскользил по деревянным слипам и с громким всплеском вошел в воду Портсмутской гавани.

Content

Козлов Борис Васильевич Линейные корабли типа “Нептун”. 1909-1928 гг.

Борис Васильевич Козлов Линейные корабли типа «Нептун». 1909-1928 гг.

Глава I Линейный корабль флота Его Величества «Нептун» (1909-1922 гг.)

Тевтонцы расправляют «морские» плечи

Проектирование и строительство

Устройство

Модернизации

Служба

Глава II Линейные корабли Флота Его Величества "Колоссус" и "Геркулес" (1909-1928 гг.)

"Морская паника" 1908 года

Проект "К5"

Строительство

Устройство

Модернизации

Служба

Литература