НКО СССР

10-суточный замыкатель

НАЗНАЧЕНИЕ И ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗАМЫКАТЕЛЯ

Часовой 10-суточный замыкатель предназначен для автоматического замыкания цепи электрического тока в минах замедленного действия через заранее определенный промежуток времени от 2 часов до 10 суток с точностью действия до 4 часов (при предельном сроке установки).

Рис. 1. Общий вид 10-суточного замыкателя:

1 — корпус; 2 — крышка; 4 — эксцентрик; 8 — провода

Основные данные замыкателя: длина корпуса 133 мм, ширина 115 мм, высота 65 мм; вес замыкателя 0,750 кг; электрическое сопротивление замыкателя в момент замыкания цепи тока не более 0,5 ом.

УСТРОЙСТВО ЗАМЫКАТЕЛЯ

Десятисуточный замыкатель (рис. 1 и 2) представляет собой часовой механизм с маятником от карманных часов. Механизм заключен в металлический корпус 1, плотно закрывающейся шарнирной крышкой 2 с резиновой прокладкой 3. Плотное прилежание крышки достигается прижиманием ее к корпусу с помощью эксцентрика 4.

Рис. 2. 10-суточный замыкатель с открытой крышкой:

1 — корпус; 2 — крышка; 3 — резиновая прокладка; 4 — эксцентрик; 5 — циферблат; 6 — стрелка-указатель; 7 — переводная кнопка; 8 — провода

На внутренней стороне крышки наносятся ударными клеймами:

а) марка или шифр завода;

б) год выпуска замыкателя;

и) номер замыкателя;

г) клеймо приемщика.

Механизм замыкателя прикрыт циферблатом 5, поверх которого выведена стрелка-указатель 6 с кнопкой 7 для ее перевода. На циферблате нанесены деления от 0 до 10 суток через каждые 2 часа.

Сбоку из корпуса выведены два изолированные провода 8, служащие для включения замыкателя в электрическую схему мины замедленного действия.

Снизу на дне корпуса имеется отверстие для завода часовой пружины ключом 9; отверстие это закрыто ниппелем (пробкой) 10 с резиновой прокладкой 11 (детали 9, 10 и 11 на рисунке не видны).

Ключ для завода пружины прилагается к замыкателю отдельно.

Механизм замыкателя (рис. 3) заключен между двумя пластинами 12 и 13, связанными между собой четырьмя колонками 14 с гайками 15 на их концах. Между пластинами находится так называемый анкерный ход 16. Анкерный ход 16 через серию зубчатых колес, расположенных между верхней и нижней пластинами, связан с ходовой пружиной 17, скорость раскручивания которой и регулируется анкерным ходом.

Ось 18 среднего колеса механизма выведена выше верхней пластины, и на ее конец насажена трибка 19, которая через зубчатое колесо 20 и трибку 21 передает вращение циферблатному колесу 22, сидящему неподвижно на муфте 23; на муфте тремя винтами закреплен циферблат 5.

Рис. 3. Механизм 10-суточного замыкателя:

5 — циферблат; 6 — стрелка-указатель; 7 — переводная кнопка; 12 и 13 — пластины; 14 — колонки; 15 — гайки; 16 — анкерный ход; 17 — ходовая пружина; 18 — ось среднего колеса; 19 — трибка; 20 — зубчатое колесо; 21 — трибка; 22 — циферблатное колесо; 23 — муфта; 24 — штифт; 25 — полушаровой упор; 26 — контактная пружина; 27 — контактная планка

При положении стрелки-указателя 6 на любом делении циферблата в пределах от 2 часов до 10 суток штифт 24 не находится в вырезе муфты 23, а лежит на ее верхней кольцевой поверхности и во время хода часового механизма постепенно скользит по кольцевой поверхности муфты, которая вращается вместе с циферблатным колесом 22 и циферблатом 5; стрелка же с кнопкой 7 и штифтом 24 остаются при этом неподвижными.

Рис. 4. Контактное устройство 10-суточного замыкателя:

27 — контактная планка; 28 — прокладки, 29 — втулки; 30 — винты

При положении штифта 24 на верхней кольцевой поверхности муфты 23 муфта вместе с циферблатным колесом 22 отжата вниз (циферблатное колесо при этом все же находится в зацеплении с трибкой 21); циферблатное колесо при этом давит на полушаровой упор 25 контактной пружины 26 и отжимает последнюю вниз, отводя ее от контактной планки 27 и тем размыкая цепь тока между проводами.

Контактное устройство показано на рис. 4, где один провод присоединяется винтом к контактной планке 27, а другой — к верхней пластине, на которой закреплена контактная пружина. Контактная планка 27 изолирована от верхней пластины (и тем самым от контактной пружины) посредством трех прокладок 28 и двух втулок 29, которые изолируют винты 30, крепящие контактные устройство в верхней пластине.

Замыкание цепи тока происходит при проходе стрелки 6 через нуль циферблата; штифт 24 переводной кнопки 7 проваливается в вырез муфты 23, которая вследствие этого поднимается вверх на 1,5–2 мм вместе с циферблатом и циферблатным колесом. Циферблатное колесо прекращает, таким образом, давление на контактную пружину 26, которая также поднимается вверх свободным концом и упирается своим контактом в контактную планку 27, замыкая цепь тока.

УСТАНОВКА ЗАМЫКАТЕЛЯ ДЛЯ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1. Открывают крышку замыкателя и ставят стрелку-указатель на деление 10.

2. К проводам, выходящим из корпуса, присоединяют клеммы малого омметра; при этом стрелка омметра долина оставаться в левкоем углу на делении со, что укажет на исправность замыкателя.

3. Переводя стрелку-указатель в направлении стрелок, нанесенных на циферблате, ставят ее на деление 0; при этом стрелка омметра должна отклониться вправо и остановиться на делении 0 или вблизи него, что укажет на исправность контакта замыкателя.

Рис. 5. Электрическая схема мины замедленного действия

4. Устанавливают указатель на деление, соответствующее заданному сроку замедления[1], и плотно закрывают крышку, затянув эксцентриковый вамок.

5. Отвинчивают винт на дне корпуса и, вставив в это отверстие ключ, заводят пружину часового механизма, после чего вынимают ключ и вновь ставят винт на место.

6. Проверяют на слух, по тиканию часового маятника, идут ли часы.

7. Малым омметром проверяют разомкнутость контакта в замыкателе.

8. Устанавливают замыкатель на приставленное для него место и включают в общую сеть с зарядом и источником тока (рис. 5), причем источник тока включают в сеть последним.

9. При изготовлении электрической схемы мины нужно строго следить за тем, чтобы оголенные неизолированные концы проводов не падали на землю и на металлические предметы. Изоляция отростков должна выполняться тщательно, с соблюдением всех правил наставлений «Подрывные работы».

10. Для уменьшения слышимости работы часового механизма корпус замыкателя при установке рекомендуется обвертывать войлоком, тряпками, одеялом и т. п.

ИСПЫТАНИЕ ЗАМЫКАТЕЛЕЙ

Замыкатели при хранении их на складах и в войсковых частях подвергают испытаниям:

а) контрольным;

б) перед выдачей для боевого применения.

Контрольным испытаниям замыкатели подвергаются через каждые 12 месяцев хранения, независимо от того, где они хранятся — на складе или в войсковой части.

Испытанию подвергаются 20 % из числа замыкателей, хранящихся на складе или в войсковой части. Все неисправные замыкатели отправляются для ремонта в центральный склад. Вскрывать печати, на замькателе и вынимать механизм воспрещается.

ХРАНЕНИЕ ЗАМЫКАТЕЛЕЙ

Замыкатели хранят на стеллажах с закрытыми крышками корпусов, в сухих теплых помещениях без резких колебаний температуры.

Не реже одного раза в 2 месяца замыкатели переставляют в другое положение (на дно, на крышку, на боковую сторону и т. п.), чтобы смазка распределялась равномерно по всему механизму.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ЗАМЫКАТЕЛЕЙ

Замыкатели упаковывают по 20 штук в ящик произвольного образца. Каждый замыкатель завертывают в оберточную бумагу; в ящике они укладываются не более как в два ряда с прокладкой по дну, боковым стенкам, под крышкой ящика и между замыкателями слоя сухой стружки или жгутов бумаги. В ящик вкладывается ярлык упаковщика, а на ящике делается надпись: «Осторожно! Часовые механизмы».

При транспортировке необходимо следить, чтобы ящики с замыкателями не получали резких ударов, не бросались на землю, в повозку и т. п.

Примечания

1

Нажимая пальцами левой руки на циферблат, чтобы дать возможность штифту переводной кнопки выйти из выреза сигнальной муфты.

Content

НКО СССР 10-суточный замыкатель

Примечания