НКО СССР

Инструкция по применению вибрационного замыкателя ВЗ-1

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЫКАТЕЛЯ

1. Вибрационный замыкатель В3-1 представляет собой вибрационный механизм и употребляется в качестве замыкателя электрической цепи в противотранспортных минах как заводского изготовления, так и монтируемых на базах или непосредственно в войсках.

2. Вибрационный замыкатель действует мгновенно при сотрясении почвы, возникающем в месте установки замыкателя в момент прохождения над этим местом или в непосредственной близости к нему различного рода транспортных средств или материальной части (паровоз, поезд, трактор, автомашина, танк, орудие и т. п.).

3. Глубина установки замыкателя в грунт зависит от назначения мины, в электрическую цепь которой включен замыкатель, и характера грунта. При минировании железнодорожного полотна замыкатель может устанавливаться на глубину до 1 м, а при минировании шоссейных и грунтовых дорог глубина установки не должна превышать 0,25 м.

4. Замыкатель в мине устанавливается в сочетании с каким-либо замедлителем, поддерживающим электрическую цепь мины в разомкнутом состоянии в течение определенного промежутка времени, в зависимости от назначения мины.

В минах, устанавливаемых на очень короткий промежуток времени и предназначенных для взрывания первого проходящего над миной поезда или машины, в цепь мины вводится лишь кратковременный замедлитель, играющий роль предохранителя и обеспечивающий безопасность во время установки мины. В качестве такого замедлителя может быть использован электрохимический предохранитель ЭХП, дающий замедление от 10 минут до 4 часов, в зависимости от температуры, при которой он применяется.

5. В минах замедленного действия, устанавливаемых на сроки от нескольких дней до нескольких месяцев в цепь вводится электрохимический замыкатель ЭХЗ или электрохимический взрыватель ЭХВ с электроконтактом или какой-либо из часовых замыкателей (десяти-, тридцатипяти-, шестидесятисуточный).

6. Комплект мины составляют:

а) вибрационный замыкатель ВЗ-1;

б) замедлитель (ЭХП, ЭХЗ, ЭХВ, часовой замыкатель);

в) источник питания (две батарейки КБС);

г) Заряд ВВ с электродетонатором.

Примерная электрическая схема монтажа вибрационного замыкателя ВЗ-1 в мине показана на рис. 1.

7. Замыкатель ВЗ-1 обычно монтируется в общую цепь с элементами мины в поле, но имеются образцы мин, где замыкатель и другие элементы смонтированы на заводе (например ПДМ-1, ПДМ-2 и др.).

УСТРОЙСТВО ЗАМЫКАТЕЛЯ

8. Вибрационный замыкатель ВЗ-1 (рис. 2) состоит из корпуса с крышкой и вибрационного механизма.

Корпус замыкателя 1 представляет собой цилиндрической формы коробку из листового железа, закрывающуюся крышкой 2, и служит для помещения вибрационного механизма и контактных винтов 3.

Рис. 1. Электрическая схема монтажа вибрационного замыкателя В3-1 в противотранспортной мине:

1 — замыкатель ВЗ-1; 2 — батарея; 3 — электрохимический замедлитель; 4 — электродетонатор; 5 — заряд ВВ

Вибрационный механизм состоит из вибратора 4, трех плоских пружин 5 и гибких контактов 7.

Вибратор — железный, имеет форму трехконечной звезды и подвешен на пружинах 5, концы которых закреплены на железной шайбе 6. Плоские пружины 5 вместе с гибкими контактами 7 являются единой штампованной деталью, которая помещается между двумя шайбами 8 и затем вместе с шайбами приклепывается заклепками 9 к вибратору 4.

а

б

в

г

Рис. 2. Вибрационный замыкатель В3-1:

а — разрез; б — вид сверку; в — вид снизу (крышка снята); г — общий вид; 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — контактный винт; 4 — вибратор; 5 — пружина; 6 — шайба железная; 7 — гибкий контакт; 8 — шайбы; 9 — заклепка; 10 и 11 — шайбы текстолитовые; К — картонный кожух; С — смолка

К шайбе 6 и корпусу замыкателя припаяны выводные проводники.

Весь вибрационный механизм электрически изолирован от корпуса текстолитовыми шайбами 10 и 11.

Чувствительность замыкателя зависит от величины зазора между контактными винтами 3 и гибкими контактами 7. Регулировка чувствительности замыкателя производится на заводе поворотом контактных винтов.

Для обеспечения герметичности вибрационный замыкатель помещен в картонный кожух и залит вместе с выводными проводниками смолкой. Это позволяет устанавливать замыкатель и во влажных грунтах.

Общие данные замыкателя: высота 30–35 мм; диаметр 75 мм; вес 130–135 г.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЗАМЫКАТЕЛЯ

9. При отсутствии внешних воздействий на замыкатель вибрационный механизм находится в спокойном состоянии, и электрическая цепь его разомкнута.

При сотрясении, возникающем в среде, в которой находится замыкатель, вибрационный механизм приходит в колебание и его гибкие контакты, соприкасаясь с контактными винтами, замыкают электрическую цепь.

Наличие в вибрационном замькателе трех контактов обеспечивает непрерывное замыкание электрической цепи при сотрясении.

ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЗАМЫКАТЕЛЯ

10. Перед применением вибрационный замыкатель должен быть проверен на исправность замыкания и размыкания цепи тока.

Проверка производится следующим способом: проводниками, выходящими из корпуса, замыкатель включается последовательно в цепь омметра (или батареи с лампочкой карманного фонаря — см. рис. 5, а) и помещается на какую-либо горизонтальную поверхность (ярлычком с надписями вверх). При спокойном состоянии замыкателя стрелка омметра должна находиться в положении ∞ (бесконечность); при проверке лампочкой последняя гореть не должна.

При сотрясении замыкателя путем легкого постукивания пальцем по корпусу он должен дать замыкание цепи тока, а стрелка омметра отклониться к делению 0 (лампочка должна загораться). При отсутствии этих показаний замыкатель считается неисправным и подлежит замене.

УСТАНОВКА ЗАМЫКАТЕЛЯ

11. В зависимости от задачи и объекта разрушения, а также от местных условий, вибрационный замыкатель ВЗ-1 может быть установлен под шпалой (рис. 3), между шпалами в земляном полотне, на бровке насыпи железной дороги, на проезжей части грунтовых и шоссейных дорог (рис. 4) и т. д.

12. Полевой монтаж мин с замыкателем ВЗ-1 производится в такой последовательности (рис. 5):

а) Связать вместе две батарейки КБС так, чтобы длинная контактная пластинка одной батарейки приходилась против короткой пластинки другой, и одну пару этих пластинок соединить перемычкой 1 из мягкой медной проволоки.

Рис. 3. Установка вибрационного замыкателя ВЗ-1 под шпалой:

1 — замыкатель ВЗ-1; 2 — батарея с замедлителем; 3 — подкладочная доска; 4 — ящик или цинковая коробка; 5 — шпала, 6 — рельс

Рис. 4. Установка вибрационного замыкателя ВЗ-1 в проезжей части грунтовой дороги или в железнодорожном полотне:

1 — замыкатепь В3-1; 2 — батарея с замедлителем; 3 — подкладочная доска, 4 — ящик или цинковая коробка; 5 — электродетонитор; 6 — заряд ВВ; 7 — магистральные проводники; 8 — засыпка

К положительному полюсу батареи (к короткой контактной пластинке) присоединить выводной проводник длиной 15–20 см.

Концы перемычки и выводного проводника, а также контактные пластинки батареек и концы проводников во всех последующих сростках нужно зачищать до блеска, а сростки делать ровными и плотными.

Рис. 5. Монтажная схема противотранспортной мины с вибрационным замыкателем ВЗ-1:

А — замыкатель ВЗ-1; Б — электрохимический замедлитель; В — батарея (из двух батареек КБС); Г — электродетонатор; Д — заряд ВВ; а — схема проверки вибрационного замыкателя: 1 — замыкатель ВЗ-1; 2 — омметр; б — схема проверки электрохимического замедлителя: 1 — замедлитель; 2 — омметр

б) Проверить вольтметром или лампочкой от карманного фонаря каждую батарейку отдельно, а затем всю батарею в целом. Общее напряжение батареи должно быть не менее 8,5 в; лампочка должна загореться ярким светом (лампочку нужно быстро отнимать от батареи во избежание перегорания нити, рассчитанной на напряжение 3,5 в).

в) Проверить омметром электрохимический замедлитель (предохранитель ЭХП или замыкатель ЭХЗ) двумя способами, для чего:

— включить омметр между обоими проводниками, расположенными в торце симметрично;

— соединить между собой пару этих проводников и включать омметр последовательно между этой парой и каждым из проводников другого конца замедлителя, как показано на рис. 5, б; при наличии колебаний стрелки хотя бы в одном из этих случаев замедлитель нужно заменить исправным.

г) Проверить вибрационный замыкатель ВЗ-1 согласно указаниям п. 10.

д) Проверить омметром электродетонатор (отдельно и вместе с магистральными проводниками, если последние имеются в сети).

е) Соединить проводники 3 и 4 замедлителя с проводником 2, а последний присоединить к отрицательному полюсу батареи (к длинной контактной пластинке).

Примечание. Проводники 3 и 5 расположены в торце замедлителя симметрично, проводники 4 и 6 — несимметрично.

ж) Присоединить один проводник вибрационного замыкателя ВЗ-1 к проводнику 5 замедлителя, а другой — к проводнику электродетонатора.

з) Присоединить проводник 6, выходящий из центра торца замедлителя к другому проводнику электродетонатора, сделав сросток так, чтобы его можно было после присоединить к положительному полюсу батареи.

и) Тщательно изолировать все сростки и обнаженные участки проводников.

к) Завернуть батарею и замедлитель в водонепроницаемую ткань и осмолить. Из пакета должны выходить только проводник вибрационного замыкателя и выводной проводник положительного полюса батареи.

л) Отрыть яму глубиной не более 1 м в железнодорожном полотне и не более 0,25 м на шоссейных и грунтовых дорогах (размеры ямы должны обеспечивать удобство работы по установке приборов). Можно отрывать две отдельные ямы: одну для вибрационного замыкателя В3-1, другую для батареи и предохранителя.

м) Установить в яму вибрационный замыкатель ВЗ-1 надписями вверх (в перевернутом положении замыкатель не действует), засыпать землей и утрамбовать.

Плотность трамбовки зависит от места расположения замыкателя и срока, на который установлена мина, так как слабо уплотненный грунт с течением времени оседает и демаскирует мину.

н) Установить пакет с батареей и замедлителем в яме на подкладочную доску или кирпич, накрыть опрокинутым ящиком или цинковой коробкой из-под патронов, соединить выводной проводник батареи с проводником электродетонатора, засыпать землей и замаскировать.

о) Вставить электродетонатор в запальную шашку заранее уложенного в соответствии с задачей заряда и замаскирован заряд и проводники.

Во время этих работ вблизи места установки вибрационного замыкателя ВЗ-1 не должно быть никакого хождения.

13. Как правило, все перечисленные работы, а также расчет и изготовление заряда, должны производиться заблаговременно, по возможности в светлое время суток.

14. Электрохимический предохранитель ЭХП имеет небольшой срок замедления, поэтому все работы с момента подключения батареи должны быть закончены в течение 10 минут, если температура воздуха не превышает 30° тепла. При более высокой температуре срок окончания работ сокращается до 5 минут.

В случае применения электрохимического замыкателя ЭХЗ указанные сроки соответственно могут быть увеличены.

15. Работа всей взрывной сети протекает так (см. рис. 1).

После подключения батареи начинает действовать первая цепь, состоящая из батареи и предохранителя ЭХП (замыкателя ЭХЗ), в результате чего предохранитель (замыкатель) через определенный срок, обозначенной на нем, срабатывает и, разрывая первую цепь, замыкает вторую, состоящую из батареи, вибрационного замыкателя ВЗ-1 и электродетонатора; вторая цепь после этого остается разомкнутой только в вибрационном замыкателе. В момент прохождения поезда, автомашины или танка вибрационный замыкатель от сотрясения почвы замыкает вторую цепь и вызывает взрыв электродетонатора и всего заряда.

16. Вибрационный замыкатель В3-1 может устанавливаться и в сочетании с электрохимическим взрывателем ЭХВ или часовым замыкателем (10-, 35– и 60-суточным). В этом случае соединение элементов взрывной сети в общую цепь производится согласно схеме, приведенной на рис. 6, причем соблюдения полюсности при включении батареи не требуется.

Рис. 6. Схема установки вибрационного замыкателя ВЗ-1 с электрохимическим взрывателем ЭХВ или часовым замыкателем:

1 — замыкатель ВЗ-1; 2 — батарея; 3 — электрохимический взрыватель ЭХВ; 4 — электродетонатор; 5 — заряд ВВ

17. В отдельных случаях, когда возникает сомнение в надежности одной батареи, работающей сначала на электрохимический предохранитель (замыкатель), а затем на электродетонатор, можно ставить две батареи, по две батарейки КБС в каждой (рис. 7), при этом направление полюсов батареи, работающей на электродетонатор, безразлично. В наиболее важных и ответственных случаях можно ставить параллельно два вибрационных замыкателя ВЗ-1, как указано пунктиром на рис. 6 и 7.

18. На все установленные противотранспортные мины составляются кроки и отчетные карточки, в которых указываются точное место и время установки мин, типы замыкателей и предохранителей, дата их изготовления и на какой срок они установлены.

В отчетной карточке приводится электрическая схема всей минной установки.

19. Разминирование дорог, при наличии в минах вибрационных замыкателей ВЗ-1 и электрохимических предохранителей, замыкателей и взрывателей, можно производить в следующих случаях:

— когда вибрационный замыкатель ВЗ-1 находится на безопасном расстоянии от заряда;

— когда истекло не более 50 %, времени от срока действия данного замедлителя (при применении электрохимического предохранителя ЭХП разминирование по этому пункту воспрещается).

Рис. 7. Схема установки вибрационного замыкателя ВЗ-1 с двумя батареями:

1 — замыкатель ВЗ-1; 2 — электрохимические замедлитель; 3 — батарея заместителя; 4 — батарея электродетонатора; 5 — электродетонатор; 6 — заряд ВВ

В обоих случаях нужно осторожно перерезать проводники вблизи батареи или около вибрационного замыкателя, извлечь из заряда электродетонатор и удалить заряд и прочие элементы мины.

Во всех остальных случаях разминирование не разрешается.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

20. Вибрационный замыкатель ВЗ-1 следует оберегать от ударов и падения на твердые предметы, а проводники — от порывов и повреждения изоляции.

21. При перевозке замыкатели укладываются в ящики отдельно от каких бы то ни было других предметов. Обычная тряска при перевозке на повозках и автомашинах заметного влияния на замыкатели не оказывает.

22. Хранить замыкатели надлежит в сухом месте, оберегая их как от влаги, так и прямого действия солнечных лучей и высокой температуры.

Content

НКО СССР Инструкция по применению вибрационного замыкателя ВЗ-1