Ардашев А. Н.

Федосеев Л. С.

Огнеметные танки Второй мировой войны

А.Н.Ардашев, С.Л.Федосеев

Бронеколлекция 2005. Специальный выпуск № 02 (8) Огнеметные танки Второй мировой войны

Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР»

Обложка: 1-я стр. — фото В.Белогруда, 4-я стр. — рис. М.Дмитриева

В выпуске использованы фотографии из коллекций: М.Барятинского, М.Коломийца, М.Свирина, из Российского государственного архива кинофотодокументов, а также заимствованные из изданий, полные выходные данные которых приведены в списке литературы.

Огнеметные танки Второй мировой войны

Огнеметные танки и самоходные огнеметы даже в военной литературе упоминаются нечасто — обычно как одна из модификаций того или иного линейного танка или бронемашины. Разумеется, этот специальный тип вооружения несопоставим по масштабам производства и боевого применения с линейными машинами. Однако именно в силу специфики назначения устройства и применения интересно рассмотреть это оружие как самостоятельный вид бронетанковой техники. Сделать это лучше всего на примере Второй мировой войны, которая, во-первых, характеризовалась массированным применением различных типов танков, а во-вторых, в ходе ее нашли применение разнообразные варианты огнеметных машин. К тому же опыт этой войны в значительной мере определил послевоенное развитие этого вида оружия. Это не исключает, впрочем, возможности вкратце рассмотреть также работы, предшествовавшие Второй мировой войне, и работы, выполненные с учетом опыта этой войны.

Огнеметный танк, или самоходный огнемет, как тип вооружения имеет три грани своей военно-технической сущности: бронированный носитель оружия (танк или бронемашина), боевая огнесмесь как средство поражения противника и огнемет как средство доставки ее к цели.

В этом триединстве и рассмотрим развитие нового для XX века вида оружия. Поскольку танки и бронемашины, на которые устанавливались огнеметы, достаточно хорошо известны, основное внимание будет уделено именно огнеметному вооружению.

Ранцевый огнемет периода Первой мировой войны:

1 — стальной резервуар; 2 — кран; 3 — рукоятка; 4 — гибкий шланг; 5 — брандспойт; 6 — автоматический зажигатель; 7 — сжатый газ; 8 — горючая жидкость

Первые идеи и проекты

Боевые действия Первой мировой войны, как известно, с самого начала развивались совершенно не так, как планировали ее участники. Вместо задуманной маневренной война сразу зашла в позиционный тупик. Поиск путей преодоления застывшей обороны привел к появлению на поле боя новых средств вооруженной борьбы. Германия, с ее развитой химической промышленностью, являющейся предметом зависти всей Европы, разработала и применила в бою химические средства — боевые отравляющие вещества и зажигательное оружие; Англия, как страна механиков, предложила боевую машину — танк.

Вообще-то человечество начало использовать огонь в военных целях издревле. Сифоны, извергавшие горящую смесь на врага, применялись еще в античности, являясь, по сути, струйными огнеметами. Огнемет в виде котла с деревянными трубами применялся 2500 лет назад. Но только в конце XIX и начале XX века, когда техника достигла значительного совершенства, а промышленность освоила массовое производство различных нефтепродуктов, оказалось возможным производить сложные приборы для стрельбы горящей смесью — огнеметы. Они обеспечивали дальность действия, безопасность и надежность в работе. Первоначально огнеметы использовались как оружие полицейское, для разгона демонстрантов, а также как вооружение крепостей для отражения штурмов. С началом же мировой бойни огнеметы оказались как нельзя кстати в полевом бою. В начале войны немецкий изобретатель Р.Фидлер создал струйный огнемет, который сразу же был принят на вооружение германской армии. В результате Германии удалось значительно опередить другие страны в разработке и создании новых образцов этого оружия. Первую огнеметную атаку немцы провели 30 (по другим данным, 29) июля 1915 г. против британских войск. Огнеметы сразу доказали свою огромную эффективность, выжигая противника из укрытий, срывая его контратаки. И вообще огромный огненно-дымный шлейф горящей струи производил шокирующее впечатление на врага и воодушевлял своих. Единственное ограничение заключалось в дальности огнеметания. Дело в том, что при стрельбе на расстояние в сотни метров требуется огромное давление в приборе, а свободно летящая горящая струя может и не долететь до цели, полностью сгорев в воздухе. И только на коротких дистанциях — в десятки метров — струйный огнемет становится эффективным оружием. Однако для того, чтобы приблизиться к противнику на дистанцию огнеметания, требовалась защита и оружия, и расчета.

Неудивительно, что вскоре после того, как 15 сентября 1916 г. впервые пошли в бой английские танки, появилась мысль соединить два новых боевых средства — «химическое» и «механическое». Идея витала в воздухе. К тому же германские пленные сообщали, что солдаты в окопах «в особенности опасаются, как бы они (танки) не были вооружены огнеметами». Огнеметные танки разрабатывались обеими противоборствующими сторонами — можно вспомнить планы включения огнемета в качестве вспомогательного вооружения германских танков: тяжелого — A7V и сверхтяжелого — «К-Wagen», или американский проект 50-тонного танка Джонсона, Рачецкого и Стерна, снабженного пулеметом и огнеметом (уже в качестве основного вооружения). Но даже опытно-конструкторские работы не были завершены. То, что мысль осталась тогда нереализованной и боевые машины этого типа не появились на полях сражений, можно отнести на счет несовершенства и первых танков, и имевшихся огнеметов, которые скорее бы превратили танк в крематорий для его же экипажа, чем в эффективное средство поражения противника.

Межвоенный период

После окончания Первой мировой войны большинство государств направило свои усилия на усовершенствование существовавших и разработку новых видов зажигательного оружия, в том числе — самоходных огнеметов и огнеметных танков. Однако первые реальные их образцы появились лишь в начале 1930-х гг., через полтора десятка лет после мировой войны. Локальные войны и конфликты позволили к началу Второй мировой войны накопить определенный опыт боевого применения огнеметных танков (самоходных огнеметов). Итальянцы использовали огнеметные танкетки в Абиссинии в ходе итало- эфиопской войны 1935 — 1936 гг., в Испании во время гражданской войны 1936 — 1938 гг., советские войска использовали легкие огнеметные танки в боях с японцами у оз.Хасан в 1938 г. и у р.Халхин-Гол в 1939 г. Опыт их применения подтвердил, что огнеметно-зажигательное оружие не утратило своего значения как в ближнем бою, так и при прорыве укрепленной обороны с мощными долговременными сооружениями. Кроме поражения живой силы, уничтожения вооружения и различных сооружений огнеметание оказывает на противника сильное деморализующее воздействие, часто подавляя его волю к сопротивлению. Не случайно огнеметных танков пехота особенно боялась.

Тяжелый огнемет периода Первой мировой войны:

1 — стальной резервуар; 2 — кран; 3 — рукоятка крана; 4 — шланг; 5 — брандспойт; 6 — рукоятка управления; 7 — зажигатель; 8 — подъемное приспособление; 9 — металлический штырь

Огнеметные смеси

Вся ужасающая мощь огнеметно-зажигательного оружия, в конечном счете, заключается в собственно зажигательных веществах (ЗВ), а огнеметы, танки, бомбы, снаряды и ракеты — лишь средство доставки их к цели. ЗВ при горении создают высокую температуру и интенсивное пламя, достаточные для того, чтобы воспламенялись другие вещества или предметы. Температура горения ЗВ составляет от 800 — 1000°С до 3500°С; пламя очень устойчивое и охватывает весьма большие пространства. Сам зажигательный состав сгорает равномерно и не слишком быстро.

Зажигательные вещества в зависимости от состава подразделяются на несколько групп, каждая из которых характеризуется своими определенными свойствами, обусловливающими возможность их боевого использования с помощью возможных средств доставки и в различных климатических условиях.

Для струйных огнеметов, в том числе и танковых, используются жидкие ЗВ. Заряды, применяемые для огнеметания, представляют собой смеси различных легко воспламеняющихся жидкостей. Горение смесей, используемых в струйных огнеметах, происходит за счет кислорода воздуха. К горючим жидкостям, применяемым для огнеметов, предъявляются следующие требования:

а) возможно больший удельный вес (иначе происходит распыление ее перед мундштуком огнемета), что отражается на дальности полета струи;

б) жидкость не должна гореть слишком быстро, в противном случае 70 — 80% ее сгорает на траектории полета и только незначительное количество достигает цели;

в) жидкость должна безотказно воспламеняться при любой температуре и влажности воздуха;

г) доступность и относительная дешевизна компонентов и оборудования для приготовления горючей жидкости (огнеметной смеси).

Состав огнеметных смесей зависит от определенных технических и тактических условий. В связи с климатическими особенностями театра военных действий рецептуры огнеметных смесей колеблются в соотношении тех или иных компонентов; так, существуют «зимние» и «летние» рецептуры с теми же компонентами, но с изменением их пропорций в зависимости от температуры воздуха. Так, к примеру, для огнеметания употребляются смеси из тяжелых и легких керосиновых фракций с удельным весом 0,84 — 0,86, смеси смоляного масла с легким маслом, древесным спиртом, ацетоном, эфиром и альдегидами. Используются также тяжелое вискозное масло и каменноугольная смола, к которым примешивается более легкая воспламеняемая жидкость; в качестве последней применяли, например, бензол (удельный вес 0,756; температура воспламенения 260°С), к которому примешивали более горючие жидкости. Даже в разных странах огнеметные смеси имеют различные составы. Каждая страна использует те составляющие, которые наиболее для нее доступны.

Зажигательные смеси на основе нефтепродуктов подразделяются на жидкие (незагущенные) и вязкие (загущенные). Первые представляют собой смесь бензина с тяжелыми моторными топливами всех типов, которыми снабжается техника сухопутных войск. Легкие компоненты смеси с невысокой температурой кипения улучшают ее воспламеняемость, тяжелые — увеличивают дальность полета струи при применении смеси с помощью огнеметов.

Накануне Второй мировой войны в нашей стране остро стоял вопрос замены дорогого бензина более дешевыми составами. Кандидат технических наук военный инженер 3 ранга К.М.Салдадзе составил новую рецептуру смеси на основе отходов нефтепереработки, включая бензольную головку — легкую фракцию с низкой температурой кипения. Новая смесь горела в два-три раза дольше существующей, а температура горения превысила 1000°С. Дальность выброса струи с помощью огнеметов доходила до 45 м. Изобретенная смесь была названа БГС — «бензольная головка, Сельвест» (в войсках ее расшифровали как «боевая горючая смесь»). Смесь приняли на вооружение Красной Армии, начали ее промышленное производство.

Американцы применяли для огнеметания жидкость следующего состава: 70% смоляного масла (удельный вес 1,044; температура воспламенения 122°С) и 30% сырого бензина (удельный вес 0,756; температура воспламенения 260°С). Общий удельный вес такой жидкости 1,02. При подобном составе около 30 — 35% смеси достигает цели еще в не сгоревшем виде.

Дальность метания жидких смесей невелика, значительная их часть сгорает в полете, не достигнув объекта (цели), к тому же по окончании выстрела часть огнесмеси — хоть и незначительная — падает на землю перед огнеметчиком или на корпус огнеметного танка. Однако военные специалисты считают, что незагущенные огнесмеси обладают и положительными свойствами: простота приготовления, доступность и дешевизна исходных продуктов, устойчивость при хранении, легкая воспламеняемость при низких температурах, способность давать при стрельбе широкую струю пламени, которая обволакивает поражаемый объект и деморализующе действует на живую силу противника.

Для приготовления вязких зажигательных средств используются специальные загустители или горючие вещества, обладающие загущающими способностями. Растворяясь в жидком горючем, загуститель набухает, получается вязкая смесь. При непрерывном перемешивании она «созревает» и превращается в однородную студенистую массу. Военные специалисты отмечают, что вязкие смеси наиболее полно удовлетворяют специфическим требованиям огнеметания. В то же время им присущи и недостатки, одним из которых является их нестабильность. Свойства вязких смесей меняются в зависимости от времени года и температуры окружающего воздуха.

Фугасный огнемет периода Первой мировой войны:

1 — стальной цилиндр; 2 — поршень; 3 — сопло; 4 — терочный зажигательный патрон; 5 — зарядник; 6 — пороховой выбрасывающий патрон; 7 — электрический запал; 8 — электрический провод; 9 — источник электрического тока; 10 — штырь

Германский траншейный огнемет образца 1916 года. Первая мировая война

Русский ручной огнемет системы Зигер-Корна времен Первой мировой войны

Принципы устройства и действия огнеметов

Независимо от типа и конструкции струйных огнеметов принцип их действия одинаков. Струйные огнеметы представляют собой приборы, выбрасывающие струи легко воспламеняющейся жидкости на расстояние от 15 до 200 метров. Выбрасывание из резервуара через специальный брандспойт (металлический наконечник выбрасывающего рукава, шланга) производится силой сжатых газов воздуха, азота, углекислоты, водорода или пороховых газов. Жидкость зажигается при выходе из брандспойта автоматически действующим зажигателем. Рабочее действие определяется дальностью выбрасывания горящей струи и временем ее горения. Дальность струи обусловливается начальной скоростью истекающей жидкости и углом наклона наконечника. Основным фактором, влияющим на нее, являются давление и сопротивление трубопроводов. Угол наклона наконечника практически принимают не больше 15°. Следует сразу отметить, что простым повышением давления огнесмеси добиться увеличения дальности огнеметания невозможно: при дальнейшем повышении давления происходит пульверизация струи огнесмеси, т.е., попросту говоря, ее разбрызгивание. Например, установлено, что при диаметре отверстия 20 мм давление не должно превышать 17 — 18 кг/см^2, так как в противном случае жидкость начинает распыляться и дальность действия струи уменьшается. Это особенно справедливо для «легких» смесей. Поэтому основным направлением повышения дальности огнеметания является загущение смеси, повышающее ее вязкость и удельную массу.

Смесь мало просто метнуть в противника: ее необходимо предварительно поджечь на выходе из брандспойта. Заправка струйного огнемета самовоспламеняющейся смесью сделала бы такое оружие слишком опасным для самих огнеметчиков, поэтому была создана специальная система зажигания, действующая автоматически и согласованно с выходом струи. Зажигатели использовались различные — химические (серная кислота и смоченная бензином пакля), электрофакельные, терочные, пороховые. Широко применявшиеся в танковых огнеметах электрофакельные зажигатели включали запальную электрическую свечу по типу используемой в автомобильных карбюраторных двигателях, бензиновую горелку и дополнительную бензиновую магистраль.

Танковые огнеметы по конструкции принципиально не отличались от ранцевых и траншейных, зато при использовании их на танках устранялась слабая маневренность и не чувствовалась громоздкость огнеметов — самые крупные недостатки, мешавшие использовать их в качестве наступательного оружия.

Огнеметные танки СССР

Огнеметная танкетка ОТ-27 (первый вариант)

Россия не намного отстала от Германии в разработке нового вида оружия. Создателем ранцевого огнеметного прибора считается русский изобретатель (хотя и с немецкой фамилией) капитан Зигер-Корн. Но его прибор не был принят под предлогом «нереальности». В сентябре 1915 г. прошли испытания первые 20 огнеметов профессора Горбова. В 1916 г. был принят на вооружение ранцевый, а за ним —траншейный огнемет конструктора Товарницкого. Во время тесного военно-технического сотрудничества с Веймарской Германией советские специалисты смогли ближе познакомиться с германскими новинками в области зажигательного оружия.

Первые попытки создания огнеметного танка делались уже в начале становления отечественного танкостроения — на базе первого серийного танка МС-1 был разработан огнеметный — ОТ-1, не пошедший, однако, в производство. Точнее говоря, широко велись работы над «химическими» танками. СССР, как и все другие страны, готовился к будущей войне с широким применением химического оружия. А к таковому относили тогда не только боевые отравляющие вещества, но и зажигательное оружие, и средства постановки дымовых завес. Согласно взглядам военных в 1930-е гг., химические танки предназначались «как для химического нападения или защиты, так и для прикрытия действия линейных танков. Эти танки могут быть использованы для организации заражения, установления дымовой завесы или дегазации местности. Некоторые из этих танков используются для огнеметания при действии линейных танков против живой силы и огневых точек противника. Химическое вооружение (дымопуск или огнемет) может быть установлено и на некоторых линейных танках. Однако в этом случае трудно разместить достаточно мощное химическое вооружение и необходимое количество горючего». То есть роль «огнеметчиков» считалась для химических танков лишь одной из возможных.

Работы над химическими танками развернулись на основании приказа Начальника вооружений РККА «О системе химического вооружения» от 28 августа 1931 г.

Господствовавшие в 1920 — 1030-е гг. взгляды на характер ведения наступательных операций требовали высоких темпов продвижения в глубь обороны противника, для чего были необходимы мощные и одновременно достаточно подвижные средства, позволяющие уничтожить или подавить мешающие продвижению узлы сопротивления. Поэтому к началу 1930-х гг. советскими военными теоретиками была сформулирована мысль о необходимости создания бронированных машин, вооруженных мощными огнеметами, которые можно было бы использовать для уничтожения противника, обороняющегося в полевых укреплениях и фортификационных сооружениях, а также для распыления боевых ОВ и постановки дымовых завес с целью прикрытия боевых порядков танков с фронта или с флангов. Согласно советской доктрине, такие танки, хотя и несли имущество химических войск, считались неотъемлемой частью бронетанковых подразделений.

Фугасный огнемет периода Первой мировой войны:

1,12 — вентили; 2 — распределитель; 3 — редуктор; 4 — воздушный баллон; 5 — рукоятка управления брандспойтом; 6 — брандспойт; 7 — зажигалка; 8 — наклонный лобовой лист корпуса; 9 — шаровое соединение; 10 — трубопровод; 11 — задвижка; 13 — манометр; 14 — масляный затвор; 15 — резервуар для огнесмеси; 16 — корпус танка

Химические модификации с огнеметной аппаратурой разрабатывались практически для всех серийных и большинства опытных образцов танков. Первым реально воплощенным в металле самоходным огнеметом стала танкетка ХТ-27 (ОТ-27), построенная в 1932 г. и даже состоявшая на вооружении РККА. Химические танки строились на шасси плавающих танков Т-37 (ХТ-37 или БХМ-4) и Т-38 (ХТ-38), легких танков непосредственной поддержки пехоты Т-26, быстроходных колесно-гусеничных танков БТ.

Проект огнеметного танка был создан также на основе колесно-гусеничного среднего танка Т-29, а в 1938 г. СКБ-2 Ленинградского Кировского завода разработало проект гусеничного танка массой 30 — 32 т для механизированных бригад РККА. Предполагалось, что, кроме 76-мм пушки и крупнокалиберного пулемета, на нем будет и огнемет. Правда, как и в случае с ХТ-29, дальше проекта дело не пошло.

Главным разработчиком и поставщиком «танковых огнеметных приборов» с начала 1930-х гг. стал московский завод «Компрессор», выпускавший семейство пневматических огнеметов марки КС. Все они имели одинаковый принцип действия. Сильно сжатый воздух поступал из баллонов через редуктор, понижавший давление до рабочего, в резервуар с горючей смесью. Давлением воздуха смесь подавалась к брандспойту, через который сосредоточенной струей, поджигаемой бензиновым факелом на выходе, выпускалась на цель. Факел, в свою очередь, запалялся от электросвечи. Окончательное приспосабливание аппаратуры для установки на танки производилось обычно уже конструкторскими бюро танковых заводов.

Химический (огнеметный) танк ХТ-26 во время испытаний на НИБТПолигоне в Кубинке. 1932 год

Легкие огнеметные танки

Легкий химический танк ХТ-26

Легкий танк непосредственной поддержки пехоты Т-26, выпускавшийся в нескольких модификациях в Ленинграде заводом «Большевик» и машиностроительным заводом № 174 имени К.Е.Ворошилова, был в 1930-е гг. наиболее многочисленным в РККА. Массовый выпуск в сочетании со сравнительно простой и надежной конструкцией шасси обусловил широкое использование его для опытных разработок и создания на его базе специальных машин. Неудивительно, что этот танк был признан предпочтительным для изготовления серийных химических машин. Проект двухместного химического танка Т-26 с установкой для огнеметания и заражения местности предложил еще в июне 1932 г. Г.Е.Шмидт. Но более удачным оказался опытный танк БХМ-3, выполненный на базе двухбашенного варианта Т-26 обр.1931 г. Разработанная на заводе «Компрессор» аппаратура КС-2 допускала использование БХМ-3 для огнеметания, постановки дымовых завес и заражения местности или же, наоборот, дегазации.

Эта машина поступила на вооружение под обозначением «химический танк» ХТ-26 (хотя часто упоминается как огнеметный танк ОТ-26). Левая башня была снята, и на ее месте выполнен люк, а в правой башне установлены брандспойт огнемета КС-24 с дальностью огнеметания 35 м (при встречном ветре заметно меньше) и пулемет ДТ. Лобовая бронировка башни несколько изменилась.

XT-26

Вид спереди

Вид сзади

В боевом отделении танка под люком разместили остальную химическую аппаратуру, состоявшую из резервуара (бака) для огнесмеси (жидкого ОВ, дегазационной жидкости), трех 13,5-литровых баллонов со сжатым воздухом, бензинового бачка емкостью 0,7 л и системы зажигания, шлангов, трубопроводов, вентилей. Давление в баллонах — 150 кг/см^2, рабочее давление — 12 кг/см^2. За один выстрел выбрасывалось до 5 л огнесмеси. Для ее поджигания использовался факел горящего бензина, для воспламенения бензина служила электрическая запальная свеча. Запаса огнесмеси (смесь мазута и керосина) хватало на 70 выстрелов. Наведение брандспойта осуществлялось плечевым упором по типу пулемета ДТ.

Танк оснащался системой дымопуска для постановки дымовых завес. Сочетание двух «химических» систем (огнеметной и дымовой) на одном шасси было рационально, так как для дымообразования использовалась та же горючая смесь. Насадок дымопуска монтировался на корме. Эта машина стала первым серийным огнеметным танком, позволила отработать ряд конструктивных решений, но в целом вызвала ряд нареканий. После 1937 г. остававшиеся на службе XT-26 (ОТ-26) модифицировались установкой огнеметной аппаратуры от ХТ-130.

Оригинальный вариант использования огнемета на танке разработали в Научно-исследовательском отделе Военной Академии механизации и моторизации под руководством Ж.Я.Котина в 1936 г. На корме двухбашенного танка Т-26 установили пневматический огнемет с дальностью огнеметания 12 — 15 м для защиты танка со стороны кормы от пехоты противника. Этот вариант остался опытным (занятный факт: почти через 70 лет эта идея своеобразно возродилась в запатентованном в ЮАР «огнеметном приспособлении» для защиты автомобиля от нападения вооруженного преступника).

Фотокопия проектного чертежа

Схема размещения огнеметного оборудования в танке ХТ-26:

1 — резервуар; 2 — воздушный коллектор; 3 — жидкостный коллектор; 4 — трубопровод дымовыпуска; 5 — трубопровод к огнемету; 6 — гибкий шланг; 7 — брандспойт; 8 — зажигалка; 9 — щиток распылителя; 10 — вентиль дымовыпуска; 11 — огнеметный вентиль; 12 — воздушный баллон; 13 — сливной кран; 14 — насадок системы дымопуска

Легкий химический танк ХТ-130

На базе Т-26 обр.1933 г. с одной цилиндрической башней в КБ-2 завода № 174 по проекту СКВ завода «Компрессор» создали химический танк ХТ-130. Башня была смещена вправо от продольной оси машины, что освобождало объем для размещения огнеметной аппаратуры КС-25. В корпусе размещались два резервуара для огнесмеси общей емкостью 400 л (первоначально предполагался меньший запас огнесмеси), в башне — четыре баллона со сжатым воздухом по 13,5 л каждый и бензиновый бачок системы зажигания емкостью 0,8 л. Брандспойт с бронекожухом крепился в одной маске с пулеметом ДТ. Наведение огнемета осуществлялось плечевым упором, прицел — перископический ТОП-1. Угол возвышения брандспойта — до +10°, угол горизонтального наведения без поворота башни — 20°. Автоматический зажигатель на конце брандспойта также имел запальную электросвечу, он защищался бронекожухом. Для заправки резервуаров огнесмесью служили заливные горловины в крыше подбашенной коробки слева от башни. Давление воздуха в баллонах — 150 кг/см^2, рабочее давление — 18 кг/см^2. За один секундный выстрел огнемет выбрасывал до 9 л огнесмеси (смесь мазута и керосина), при этом дальность огнеметания увеличилась до 45 — 50 м, но число выстрелов уменьшилось до 40 (при заливке 360 л). После выстрела брандспойт автоматически продувался от остатков смеси сжатым воздухом. Упростили процесс очистки резервуара (бака) — для слива остатков смеси; в его днище вместо патрубка установили вентиль. То же оборудование могло использоваться для заражения местности, при этом ширина полосы захвата одним танком составляла 25 м при скорости движения 12 км/ч, а площадь заражения — 20 000 м^2. Имелась система дымопуска. ХТ-130 оборудовался танковым переговорным устройством ТПУ-3. При модернизации вооружения танк оснастили вторым пулеметом ДТ, а боекомплект увеличили до 3150 патронов.

Легкий химический танк ХТ-130

Легкие химические танки ХТ-131 — ХТ-133

Установка огнемета в башне вместо пушки допускала круговой обстрел из него. Но огнемет — оружие ближнего боя с радиусом действия несколько десятков метров — бессилен против танков и противотанковой артиллерии. Это ограничивало действия огнеметных танков и делало их почти беспомощными и бесполезными после расхода горючей смеси (пулеметное вооружение уже тогда рассматривалось как вспомогательное). Такие машины требовали поддержки линейных (пушечных) танков для подавления противотанкового огня противника и без их прикрытия легко подбивались. Тем более что огнеметные машины отличались по внешнему виду от линейных, что позволяло противнику заранее определить направление атаки и сосредоточить обстрел именно на них. Поэтому в 1939 — 1940 гг. создавались огнеметные танки, сохранившие пушечное вооружение базовой машины, хотя при этом приходилось жертвовать запасом огнесмеси.

Уже в 1939 г. в КБ-2 завода № 174 разработали и изготовили опытные образцы химических танков ХТ-131 и ХТ-132. В ХТ-131 сохранили пушечное вооружение в башне. Но совместная установка пушечного и пулеметного вооружения с боекомплектом и огнеметной аппаратуры КС-25 с резервуаром и баллонами в столь небольшой машине просто не оставляла экипажу пространства для работы. Поэтому в ХТ-132 от пушечного вооружения все же отказались. Модернизированный вариант этой машины осенью 1939 г., т.е. практически сразу после событий на р.Халхин-Гол и начала Второй мировой войны, поступил на вооружение под обозначением ХТ-133. Этот химический танк строился на шасси Т-26 обр.1939 г. с наклонной установкой бронелистов подбашенной коробки и конической башней, нес огнеметное оборудование и 2 пулемета ДТ — спаренный в единой маске с огнеметом и в шаровой установке в корме башни. Башня ХТ-133 также была смещена вправо, а слева смонтированы резервуар, баллоны и другие элементы огнеметной аппаратуры. Вместо двух приборов ПТК на линейных танках, на башне ХТ-133 монтировался один. Ходовая часть усовершенствована, как и на линейных танках. Серийное производство, начавшееся в сентябре 1939 г., шло с большими трудностями — ХТ-133, по сравнению с Т-26, имел 370 изменений конструкции, часть из которых снижала жесткость элементов корпуса и башни, осложняла монтаж аппаратуры. Как и предыдущие огнеметные танки на шасси Т-26, танк ХТ-133 не оборудовался радиостанцией, но имел ТПУ-3. Первые же выпущенные ХТ-133 пошли в войска, действовавшие на Карельском перешейке, где 17 машин для повышения защищенности от противотанкового огня противника получили экранировку из дополнительных 30 — 40-мм бронелистов.

XT-133

Вид спереди

Вид сзади

Тактико-технические характеристики огнеметных танков на базе Т-26

Модель танка

ХТ-26

ХТ-130

ХТ-133

ХТ-134

Экипаж, чел.

2

2

2

3

Боевая масса, т

9,0

10,2

10,5

10,73

Длина танка, мм

4650

4650

4650

4650

Ширина, мм

2440

2440

2440

2445

Высота, мм

2190

2240

2330

2330

Клиренс, мм

380

380

380

380

Толщина брони, мм:

корпус

15

15

15

15

башня

15

15

15

15

Мощность двигателя, л.с.

90

90

95

95

Максимальная скорость, км/ч

30

30

30

30

Запас хода, км

70—130

150—200

150 —200

150 —200

Среднее удельное давление на грунт, кг/см^2

0,7

0,7

0,72

0,72

Преодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

32

20 — 40

20 — 40

40

ширина рва, м

2,0

2,0

2,0

2,0 — 2,65

высота стенки, м

0,75

0,75

0,75

0,75

глубина брода, м

0,82

0,8

0,8

0,8

Вооружение

Пушка

45-мм (обр. 1934/38г.)

1x7,62 мм

1(2)х7,62 мм

2х7,62-мм

2x7,62-мм

Пулемет

ДТ

ДТ

ДТ

ДТ

1512

1764(3150)

3528

145 выстрелов

Боекомплект

патронов

патронов

патронов

2709 патронов

Огнемет

КС-2

КС-25

КС-25

КС-25

запас огнесмеси, л

360 — 400

393

393

140

дальность огнеметания, м

35

53

50

50

Огнеметный танк ХТ-134 во время испытаний на НИБТПолигоне летом 1940 года. На верхнем лобовом листе корпуса хорошо виден огнемет. Машина прибыла с Карельского перешейка, где она участвовала в боях. Дополнительная экранировка сохранилась только на башне, с корпуса ее сняли перед испытаниями для снижения массы

Легкий химический танк ХТ-134

В январе 1940 г. завод № 174 под обозначением ХТ-134 построил на базе Т-26 с конической-башней новый вариант химического (огнеметного) танка с сохранением пушечного вооружения. Использовалась та же аппаратура КС-25, но теперь поворотный Г-образный брандспойт огнемета монтировался в верхнем лобовом листе корпуса стандартного Т-26 обр.1939 г., а один из двух резервуаров с огнесмесью — снаружи на кормовом листе подбашенной коробки. Запас горючей жидкости 145 л обеспечивал 15 — 18 коротких выстрелов. Диаметр выходного отверстия насадки огнемета составлял 14 мм. Общая масса огнеметной аппаратуры с заправленными резервуарами составляла 568 кг, рабочее давление в баках огнесмеси — 25 — 27 атм. Кроме того, танк вооружался 45-мм танковой пушкой обр. 1934/38 г. и двумя пулеметами ДТ.

Два образца ХТ-134, экранированные 30-мм бронелистами, были направлены в 210-й отдельный химический танковый батальон. Несмотря на успех их применения, танк ХТ-134 не пошел в серию. Во-первых, огнеметные танки нуждались в гораздо лучшей бронезащите, что требовало использования шасси средних или тяжелых танков. Во-вторых, дальность огнеметания 50 м к тому времени считалась уже недостаточной, требовалась замена пневматических огнеметов пороховыми. Да и выпуск базового танка завершался.

Заметим, что химический танк ХТ-46 разрабатывался на базе Т-46 — колесногусеничной модификации того же Т-26.

Всего химических танков было выпущено: ХТ-26 — 552 в 1932 — 1935 гг., ХТ-130 —401 в 1936 —1939 гг., ХТ-133 — 269 в 1939 — 1940 гг., ХТ-134 — 2 в 1940 г.

Колесно-гусеничный огнеметный танк XT-7 (ОТ-8)

Быстроходным колесно-гусеничным танкам БТ в СССР уделялось большое внимание, но химические (огнеметные) танки на их базе остались опытными экземплярами. Уже в 1935 г. на шасси БТ-5 были построены три опытных образца БХМ-2 с огнеметной аппаратурой КС-23 вместо пушечного вооружения, в 1937 г. — ХБТ-5 с аппаратурой КС-34 завода «Компрессор». В 1936 г. СКБ завода «Компрессор» на шасси БТ-7 создало опытный образец танка ХБТ-7 (ХБТ-III) с аппаратурой КС-40, способной выбрасывать струю до 70 м.

В 1940 г., когда на заводе № 174 построили ХТ-134, харьковский завод № 183 им. Коминтерна на шасси БТ-7 обр.1937 г. построил несколько огнеметных танков ОТ-7 с 45-мм пушкой и пулеметом ДТ в «родной» конической башне. Пневматический огнемет КС-63 завода «Компрессор» был установлен в лобовой части корпуса справа от механика-водителя. Два резервуара для горючей смеси емкостью по 85 л каждый вынесли из корпуса танка на надгусеничные полки и защитили 10-мм броней. Пневматическая система огнемета состояла из трех баллонов сжатого воздуха емкостью по 13 литров; двух редукторов, трубопровода и клапана управления. Один редуктор понижал давление до 8 — 10 атм (для подачи бензина к форсунке факела), другой (для выстрела огнесмеси) создавал рабочее давление в баках 20 — 25 атм. Дальность метания струи при этом доходила — до 60 — 70 м (в благоприятных условиях — до 90 м). Установка огнемета в корпусе обусловила мертвую зону обстрела из него в 5,5 м. Запаса горючей жидкости в 170 л хватало на 11 — 17 (по другим данным — 10 — 15) коротких выстрелов, практическая скорострельность составляла 10 — 12 выстр./мин. При этом угол горизонтального обстрела составлял 55°, угол возвышения +12°, склонения -9°. Огнеметанием управлял механик-водитель. В его прибор наблюдения было встроено приспособление для наведения огнемета с прицельными рисками и связанной с огнеметом стрелкой. Но для производства КС-63 просто не нашли соответствующего предприятия.

Опытный образец легкого химического танка ХБТ-7. 1936 год

Огнеметный танк ОП-7. 1939 год

Колесно-гусеничный огнеметный танк ОП-7

В 1941 г. огнеметную аппаратуру КС-63 установили на колесно-гусеничный танк БТ-7М (обр.1940 г.) с дизельным двигателем В-2. Этот огнеметный танк получил обозначение ОП-7. Общая масса КС-63 с заправленными резервуарами составляла 711 кг. Резервуары с огнесмесью по 85 л каждый устанавливались на надгусеничных полках и защищались 10-мм бронелистами. Огнесмесь состояла из смеси мазута М3 (90%) и керосина (10%), ее запаса хватало на 10 — 15 коротких выстрелов. Брандспойт разместили в шаровой опоре в лобовом листе корпуса, диаметр выходного отверстия его насадки — 19 мм. Управление брандспойтом осуществлялось двумя рукоятками. Зажигание смеси производилось с помощью электросвечи, подключенной к танковому аккумулятору. Рабочее давление — 25 — 27 атм. Дальность действия — до 70 м. Как и ОТ-7, танк ОП-7 остался опытным образцом. Он, однако, интересен как пример изменения подхода к созданию огнеметных танков накануне войны.

Тактико-технические характеристики танка ОТ-7 (ОП-8)

Экипаж, чел.

3

Боевая масса, т

14,3 (14,65)

Длина танка, м

5,6 (5,66)

Ширина, м

2,29

Высота, м

2,4 (2,5)

Клиренс, м

0,35

Толщина брони, мм:

корпус

22

башня

15

Мощность двигателя, л.с.

400 (500)

Максимальная скорость, км/ч:

на гусеницах

51(62)

на колесах

72 (86)

Запас хода, км:

на гусеницах

510 (620)

на колесах

500(1070)

Вооружение

Пушка

45-мм обр. 1934 /38 г.

Пулемет

2x7,62-мм ДТ

Боекомплект:

выстрелов

188

патронов

1827

Огнемет

КС-63

запас огнесмеси, л

170

дальность огнеметания, м

54 — 60 (70)

Огнеметы на телетанках

Огнеметное вооружение считалось основным для большинства опытных и серийных образцов дистанционно управляемых по радио танков (телетанков), строившихся в СССР в 1930-е гг. — ТТ-26, телетрактор Т-20, ТТ-38, БТ-ТТ. Их планировали использовать для разведки минных полей и противотанковых препятствий и проделывания проходов в них, уничтожения дотов, огнеметания с малой дальности, постановки дымовых завес. Так, телетанк 1935 г. с телемеханической аппаратурой ТОЗ-IV нес огнеметное и пулеметное вооружение по типу ХТ-130. Завод № 174 построил 37 телемеханических групп «телетанк — танк управления». В 1938 г. было построено также 28 телетанков с аппаратурой ТОЗ-VI и химическим прибором КС-25 для огнеметания или постановки дымовых завес. Всего в 1933 — 1938 гг. несколькими партиями изготовили 162 телетанка ТТ-26 и танка управления ТУ-26.

К началу Великой Отечественной войны на большей части телетанков телемеханическая аппаратура вышла из строя, а имевшиеся в приграничных округах телетанки были потеряны в первые недели, по-видимому, не успев принять участие в боях.

Огнеметы и позднее рассматривались в числе вооружения дистанционно управляемых наземных машин (в частности, журнал «Радио-Крафт» уже в 1945 г. сразу после окончания войны опубликовал проект радиоуправляемой танкетки — в развитие германской B-IV, — оснащенной пневматическим огнеметом с дальностью огнеметания до 40 м и мощным зарядом ВВ).

Телеуправляемый танк (по-видимому, ЛТ1-26), оборудованный огнеметом для испытаний на НИБТПолигоне.

1936 год (вверху). Эта же машина с демонтированным вооружением в экспозиции танкового музея в Кубинке. 2001 год (в центре). Заправка телеуправляемого танка ТТ-БТ-7 спецжидкостью. 1940 год (внизу)

Химическая прицепка

Для поражения живой силы противника огнеметанием, производства дымопуска и заражения местности боевыми ОВ, а также ее дегазации в 1939 — 1940 гг. на Выксинском заводе ДРО ведущим конструктором М.В.Суховым под руководством начальника СКБ М.У.Мирошина разработали специальные химические прицепки (ХП). Прицепка ХП-2 представляла собой одноосный прицеп на колесном ходу со специальным оборудованием, контрольно-измерительными приборами и резервуаром емкостью 600 л, которые были защищены броней толщиной 6, 9 и 10 мм. Выброс спецжидкости производился с помощью сжатого воздуха. На прицепке устанавливалось приспособление, обеспечивавшее ее сцепку с танком, а в случае необходимости и отцепку без выхода экипажа из танка. Серийно не производилась.

Танк ХТ-130 210-го отдельного химического танкового батальона ведет огонь по финскому доту. 1940 год

Боевое применение химических танков на базе Т-26

Химические танки поступали на вооружение рот боевого обеспечения танковых бригад (9 единиц — три взвода по три машины), а с 1935 г. — отдельных химических танковых батальонов, сводившихся в химические танковые бригады по 150 танков в каждой.,К 1939 г. в РККА имелось три такие бригады — в Московском военном округе, в Поволжье и на Дальнем Востоке.

Еще в 1938 г. 9 ХТ-26 использовали в боях против японских войск в районе оз.Хасан. А в 1939 — 1940 гг. советские войска приобрели весьма ценный опыт боевого применения огнеметных танков как против полевых (на р.Халхин-Гол), так и против долговременных (на Карельском перешейке) укреплений. В боях на р.Халхин-Гол в мае — августе 1939 г. действовали 10 танков ХТ-26 роты боевого обеспечения 11-й танковой бригады и 9 ХТ-26 из 6-й танковой бригады, а также 18 ХТ-130 из состава 2-й химической танковой бригады. Эти танки применялись в качестве огнеметных для поддержки пехоты, уничтожения противника при штурме укрепленных позиций. Обычно огнеметный танк направлялся на долговременное огневое сооружение противника, являвшееся ключевым на данном участке обороны, а после его по давления разворачивался и двигался вдоль траншеи, выжигая из нее живую силу. При этом для прикрытия огнеметных танков выделялись линейные пушечные танки или бронеавтомобили — как правило, взвод танков или БА-10 на взвод (3 машины) огнеметных танков. В «Отчете о действиях химических войск в ходе боев у р.Халхин-Гол» говорилось: «Химические танки получили широкое применение и в полной мере оправдали себя, завоевав себе прочный авторитет среди стрелковых частей».

Во время советско-финляндской войны 1939 — 1940 гг. в операциях на Карельском перешейке участвовали химические танки 201,204, 210-го и 218-го отдельных химических танковых батальонов, а также рот боевого обеспечения танковых бригад. К началу войны в войсках, принявших участие в боях, имелось 208 танков ХТ-26 и ХТ-130 (последние составляли большинство), впоследствии их количество постоянно увеличивали, в том числе поставкой танков ХТ-133. Танки весьма эффективно выжигали пехоту противника как в дотах и блиндажах линии Маннергейма, так и на открытой местности. Сам К.Г.Маннергейм, вспоминая о штурме советскими войсками финских укреплений, отмечал: «Новым было то, что во многих местах пехоту везли на бронированных санях, прицепленных к танкам, или же на броне танков. Новинкой явились и самоходные огнеметы, извергающие горящую нефть». Своеобразие театра военных действий и специфика наступления на укрепленный район противника определили особенности применения огнеметных танков в их тесном взаимодействии с линейными танками, пехотой и артиллерией. Наиболее успешно огнеметные танки действовали против отдельных укреплений в составе штурмовых (блокирующих) групп, в которые вводились вместе с линейными танками, пехотой и саперами, при поддержке артиллерии. Танки под огнем противника подходили к доту на дистанцию огнеметного выстрела и поражали амбразуру струей огнесмеси, уничтожая или подавляя гарнизон сооружения. Однако при всей эффективности огнеметных танков они оказались более уязвимыми — из-за повышенной огнеопасности, — и процент их потерь был почти в 2,5 раза выше, чем у линейных Т-26. Из 446 химических танков, участвовавших в боях на Карельском перешейке, потеряно было 124. Опыт войны показал, что огнеметные танки становятся первой целью для противотанковой артиллерии.

Боевые действия 1939 — 1940 гг. позволили уточнить роль химических танков, тактику их применения и требования к ним. Огнеметание стало главным их назначением. Использование огнеметных танков в прорыве обороны противника рассматривалось среди прочих важных вопросов. На совещании высшего руководящего состава РККА 23 — 31 декабря 1940 г. об этом докладывали командующий войсками Западного особого военного округа генерал-полковник танковых войск Д.Г.Павлов и командир 5-го механизированного корпуса Забайкальского военного округа генерал-лейтенант М.Ф.Терехин. В «Пособии для бойца-танкиста», изданном в 1941 г. накануне войны, о действии огнеметных танков говорилось кратко: «Огнеметание применимо при любой обстановке: наступающими войсками огнеметание применяется по живой силе, находящейся открыто и в укрытиях, по танкам противника, по тыловым колоннам, для поджигания складов и сооружений».

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны в Красной Армии имелись вполне сложившиеся взгляды на применение огнеметного вооружения в бою. Считалось, что огнеметы не решают самостоятельных боевых задач, а потому должны использоваться только в тесном взаимодействии с пехотой и танками, артиллерией и саперами. Огнеметание требовалось комбинировать с ружейно-пулеметным огнем и штыковым ударом. Задача огнеметов в наступлении заключалась в выжигании обороняющегося противника из укрытий. Практика применения их в боях показала, что после огнеметания непораженная живая сила, как правило, покидала укрытия и попадала под огонь стрелкового оружия и артиллерии. В обороне огнеметы предполагалось использовать внезапно и массированно в тот момент, когда атакующий противник приблизится на дальность огнеметного выстрела.

Огнеметный телетанк ТТ-26 из состава 217-го отдельного химического танкового батальона, подбитый в районе высоты 65,5. Карельский перешеек, февраль 1940 года

Захваченный финнами советский танк ХТ-26 на ремонтном заводе в Варкаусе. Весна 1940 года. В лобовом листе башни видна пробоина от противотанкового снаряда

В 1940 г. у нас в стране пересмотрели организационную структуру танковых войск. Химические танковые бригады были расформированы, а их материальная часть с лета передавалась в танковые дивизии создаваемых механизированных корпусов. В состав каждой танковой дивизии ввели два батальона химических танков по 54 машины с непосредственным подчинением командиру дивизии. Но, по данным 1-го Отдела ГАБТУ Красной Армии, в механизированных корпусах на 22 июня 1941 г. имелось химических танков на шасси Т-26: в I- м — 104, во 2-м — 6, 3-м — 12, 4-.М — 23, в 5-м — 59, в 6-м — 44, в 7-м — 68, в 8-м — 50, в 9-м — 4, в 10-м — 38, в II- м — 20, в 13-м — 20, в 14-м —25, в 15-м — 9, в 16-м — 32, в 17-м — 2, в 18-м — 12, в 19-м — 47, в 20-м — 3, в 21-м — 30, в 22-м — 49, в 24-м — 4, в 27-м — 4, в 28-м — 131, в 30-м — 108. 57-я танковая дивизия имела 42, а 59-я — 48 химических танков. Как видим, укомплектованность была весьма неодинакова и сильно отличалась от положенной по штату. Так, в мехкорпусах 5-й армии Киевского особого военного округа некомплект химических танков составлял 84%. Всего в мехкорпусах РККА имелось 994 химических танка на шасси-Т-26.

Большая часть легких химических танков была потеряна в боях лета 1941 г., причем многие выходили из строя по техническим причинам. Весьма характерно для начала войны, например, донесение о боевых действиях огнеметных батальонов 3-й танковой дивизии 1-го механизированного корпуса: «К началу боевых действий 5-й и 6-й танковые полки имели по одному батальону (24 XT и 8 пушечных Т-26). Первый бой батальоны провели за город Остров 5 июля 1941 г.

Огнеметный батальон 6-го танкового полка действовал во втором эшелоне. В момент атаки собранная из различных частей пехота отстала и в атаку не пошла, поэтому танки действовали одни. Батальон был выдвинут вслед за тяжелыми танками, уничтожая огнем бегущую в панике немецкую пехоту и успешно поджигая постройки, где были установлены противотанковые орудия и пулеметы. Ввиду того, что в ходе боя огнеметные танки отстали от своих тяжелых танков и не имели пехотной поддержки, было потеряно 10 огнеметных машин и шесть Т-26.

7 июля 1941 г. огнеметный танковый батальон участвовал в бою по уничтожению немецкого десанта в районе поселка Чисре. Вследствие поджога леса и морального воздействия, мотопехота противника была рассеяна. Ввиду того, что огнеметные тапки отходили из боя по болотистой местности, пять танков завязли в болоте и были подорваны экипажами.

В районе деревень Бровино, Удоха, Ситня 9 — 10 июля три огнеметных танка 6-го-танкового полка действовали из засад, уничтожив до 30 мотоциклистов и три грузовика с пехотой. В последних боях огнеметные танки действовали как линейные.

5 июля в бою за город Остров командиром 5-го танкового полка батальон был использован преступно. Одну роту он поставил в первый эшелон с задачей: уничтожать противотанковые орудия. Эта рота в течение 30 — 40 минут боя была полностью уничтожена. Остальные роты из-за невозможности огнеметания использовались как линейные (вели пулеметный огонь).

В ночь на 15 июля при совместной атаке тяжелых и легких танков огнеметный танковый батальон в составе 10 танков действовал по уничтожению тылов противника в районе деревни Строкино. Огнеметные танки использовались на огнеметание, уничтожая машины противника с боеприпасами и горючим. Противник был обращен в паническое бегство, оставив на поле боя 240 автомашин с горючим и боеприпасами. Среди трофеев была взята машина с секретными документами 52-го химического минометного полка».

Трофейный советский огнеметный танк ХТ-133 на выставке в Хельсинки. Весна 1942 год

Огнеметный танк ХТ-26 выдвигается на боевую позицию. Лето 1941 года

12-й механизированный корпус с 22 июня по 7 июля 1941 г. потерял все семь выведенных по тревоге химических танков, причем три относились к боевым потерям, а четыре оставлены на поле боя по техническим причинам.

А вот отрывок из «Донесения о действиях 116-го отдельного танкового батальона»: «116-й отдельный танковый батальон, прибыв на фронт 11 сентября, имел в своем составе: а) личного состава — 440 человек; б) танков — 31, из них Т-34 — 9, Т-26 — 4, ХТ-26 — 18... 12 сентября 1941 года батальон... впервые вступил в бой с немецкими фашистами... В результате первых боев с противником батальон поставленной задачи не выполнил, понеся потери: а) в личном составе: убито 10, ранено 10, пропало б/вести 47, итого 67; б) в материальной части и вооружении: осталось на поле боя и в районах, занятых противником: танки Т-34 — 8, из них наскочили на свое минное поле — 2, застряли в болоте и на мосту — 2, попали в противотанковый ров — 1, подбиты ПТ артиллерией противника — 3, танки Т-26 — 3, танки ХТ-26 — 15, всего — 26. Танки ХТ-26 сгорели от собственной горючей смеси вследствие попадания в них снарядов и бронебойных пуль...

Причины больших потерь батальона:

а) вследствие неоднократно изменявшихся задач и исходных позиций для наступления, а также несерьезного отношения к этому важнейшему элементу боевой деятельности танкистов. Личный состав экипажей плохо знал свои задачи, а экипажи 3-й роты совершенно ее не знали. Танки 3-й роты не были подготовлены к огнеметанию (не было создано давление)...

б) ... не было организовано никакой разведки огневых точек противника...

г) огнеметные танки ХТ-26 использовались неправильно, как артиллерийские...»

Захваченные германской армией советские огнеметные танки получили обозначение Flam.Pz.Kpfw. Т-26 739 (г), хотя об их боевом применении немцами неизвестно. Огнеметные танки, захваченные финнами во время советско-финляндской и в начале Великой Отечественной войны, были восстановлены и использовались в финской армии. По состоянию на 31 мая 1941 г. у финнов в эксплуатации находились 4 ХТ-26 и 2 ХТ-130, к осени 1941 г. к ним добавилось еще 3 ХТ-133. Но уже к осени 1942 г. эти танки финны переделали в пушечные.

Новые огнесмеси и новые танковые огнеметы

Дальность выброса струи до 90 м (при благоприятных условиях — попутном ветре), достигнутая пневматическими огнеметами к концу 1930-х гг., уже не отвечала современным условиям поля боя, поскольку требовала подхода машин почти вплотную к оборонительным позициям противника, насыщенным противотанковыми средствами. Повышению дальности огнеметания из танков способствовали два важных шага в развитии отечественного огнеметного вооружения — введение вязких горючих смесей и использование вместо силы сжатого воздуха более высокого давления пороховых газов. Пороховые огнеметы были компактнее пневматических и позволяли увеличить скорострельность и обеспечить более высокую автоматизацию.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 г. устанавливались ТТХ и сроки производства как новых танков Т-50, Т-34, КВ-1 и КВ-3, так и их огнеметных модификаций. При этом танки должны были вооружаться новым автоматическим огнеметом.

В 1941 г. для увеличения дальности струйного огнеметания из танковых, траншейных, фугасных и ручных огнеметов были введены вязкие огнесмеси на основе порошкообразных загустителей ОП-2. Их рецептуру разработал в 1938 — 1940 гг. инженер А.П.Ионов. При испытаниях со штатным танковым огнеметом использование вязких огнесмесей увеличивало дальность огнеметания почти в два раза. В этом же году началось массовое производство загустителя ОП-2 и вязких смесей на предприятиях Наркомата пищевой промышленности. Вязкие горючие смеси применялись РККА в огнеметах всех типов, обеспечивали большую дальность и эффективность огнеметания, превосходя по этим показателям германские.

Огнеметный танк БТ-7 с автоматическим пороховым огнеметом конструкции HATH и схема его размещения в танке

Другим путем повышения дальности выстрела стала замена пневматических огнеметов пороховыми. Еще в 1916 г. русские инженеры Странден, Поварнин и Столица изобрели первый в мире фугасный поршневой огнемет, из которого горючая смесь выбрасывалась давлением пороховых газов, а в начале 1917 г. фугасный огнемет под названием СПС (взяты начальные буквы фамилий конструкторов) поступил в серийное производство. Аппарат не нашел широкого боевого применения, но послужил прообразом создания фугасных огнеметов в межвоенный период. Однако последние аппараты были довольно громоздкие, а потому использовались только как оборонительное оружие одноразового применения. Для установки в танк требовалось создание принципиально новой конструкции.

Соответствующие разработки начались в СССР в 1932 г. в КБ № 7 Управления военных изобретений РККА под руководством начальника КБ Д.С.Голосова и ведущего инженера Г.М.Филимонова. Затем эти работы продолжились в Военной академии механизации и моторизации РККА, на заводе № 37 им. Орджоникидзе Наркомата среднего машиностроения и в танковом отделе HATH (сюда перенесли работы из упомянутого КБ № 7). В 1939 г. Главное военно-химическое управление и Главное автобронетанковое управление выдали задание заводу № 37 на разработку танкового порохового огнемета. Параллельно с 1938 г. такие же работы велись ГСКБ 47 (г.Москва) под руководством С.И.Новикова, в танковом отделе HATH под руководством А.Ф.Кравцева ведущими инженерами Г.М.Филимоновым и Г.И.Даниловым, с 1940 г. — конструкторской группой завода № 174 (г.Ленинград) под руководством Д.И.Елагина и И.А.Аристова.

В НИИ-6 Наркомата боеприпасов разрабатывались вязкие огнесмеси для увеличения дальности огнеметания. Последующие сравнительные испытания огнеметов HATH, заводов № 37 и № 174 в мае 1941 г. подтвердили, что использование вязкой огнесмеси и повышение давления до 30 — 40 кг/см^2 позволяют достичь дальности огнеметания в 120 м.

В соответствии с постановлением Комитета Обороны № 427 от 19 октября 1940 г. на заводе № 174 специальной группой конструкторов под руководством Д.И.Елагина и И.А.Аристова на основе использования принципа действия затвора пулемета Дегтярева был разработан и создан пороховой автоматический танковый огнемет. Пороховой заряд помещался в укороченный патрон 37-мм противотанковой пушки обр.1932 г. Емкость магазина составляла 4 патрона. Скорострельность огнемета достигала 18 выстр./мин, дальность огнеметания стандартной смесью составляла 60 — 65 м, вязкой смесью НИИ-6 — 90 — 100 м. Выбрасываемая струя поджигалась электробензиновым запалом. Опытный экземпляр огнемета установили на танк БТ-7.

На испытаниях пятнадцатилитровый автоматический огнемет завода № 37 показал низкую скорострельность. Его установили в танке БТ-7, горючая смесь в цилиндр огнемета подавалась по гибкому шлангу из буксируемой «химприцепки». Конструкция его затворной коробки была сложна, а механизм автоматической перезарядки — ненадежен в эксплуатации. В целом механизм был сложен в изготовлении и при установке в танк требовал значительных переделок внутреннего оборудования. Кроме того, увеличение расхода огнесмеси в выстреле на 50% (по сравнению с огнеметом конструкции завода № 174) не дало заметного увеличения дальности огнеметания. Поэтому после полигонных испытаний работы по этому огнемету прекратили.

Десятилитровый автоматический огнемет конструкции НАТИ, смонтированный на стенде, во время испытаний работал безотказно и был рекомендован для установки в танк. Он имел ряд преимуществ по сравнению с огнеметом завода № 174 по дальности стрельбы (на 20 м больше), простоте изготовления и надежности в работе.

Однако наилучшим признали автоматический огнемет завода № 174. Под обозначением АТО-41 его приняли на вооружение для установки на танки Т-50, Т-34 и КВ (за создание автоматического танкового огнемета И.А.Аристова удостоили Сталинской премии). Установку опытного образца огнемета на легкий танк Т-50, который, по довоенным взглядам, должен был стать в РККА наиболее массовым, выполнили еще в марте — апреле 1941 г., но снятие танка Т-50 с серийного производства сняло вопрос и о выпуске его огнеметного варианта.

К началу Великой Отечественной войны на вооружении огнеметных подразделений и частей Красной Армии состояли ранцевый огнемет РОКС-2, автоматический танковый огнемет АТО-41 и созданный фугасный огнемет ФОМ. Кроме того, в приграничных укрепленных районах и в арсеналах сохранилось незначительное количество огнеметов старых образцов (системы Товарницкого, СПС и др.). Дальнейшее развитие советского огнеметного вооружения, включая огнеметные танки (самоходные огнеметы) шло в жестких условиях войны.

Схема размещения огнеметной аппаратуры АТО-41:

1 — спусковой рычаг управления огнеметанием; 2 — бензоклапан с переключателем; 3 — аккумулятор; 4 — редукторы; 5 — контрольный манометр; 6 — клапан спуска давления; 7 — резервуар; 8 — запорный обратный клапан; 9 — воздушный баллон; 10 — бобины; 11 — рычаг углов наводки; 12 — зажигалка

Тактико-технические характеристики танковых огнеметов АТО-1 И АТО-2

Модель

АТО-1

АТО-2

Тип огнемета

Автоматический поршневой пороховой

Вид огня

Одиночный или автоматический очередями по 3 — 4 выстрела

Дальность огнеметания, м:

стандартной смесью

60 — 65

60 — 70

вязкой смесью

90— 100

100 — 130

Расход огнесмеси на один выстрел,л

10

10

Рабочее давление, кг/см2:

в резервуаре

4,0 — 4,5

3,5 —4,0

в цилиндре

25 — 30

35

Производство АТО-41 было организовано на Люберецком заводе сельскохозяйственных машин им.Ухтомского. На заводе сформировали конструкторскую группу под руководством А.С.Маята в составе М.С.Озерского, Г.Н.Килеса, Н.Г.Титова и др. В серийном огнемете АТО-41 использовались пороховые заряды патрона к 45-мм пушке. При выстреле пороховые газы заряда давили на поршень, выталкивавший из цилиндра огнесмесь, которая поджигалась на выходе бензиновым факелом, воспламенявшимся от запальной электросвечи, питающейся от танкового аккумулятора. Бензин к форсунке факела подавался давлением сжатого воздуха (4,0 — 4,5 кг/см^2) из специального баллона через редуктор. Перезарядка огнемета и подача очередного патрона производились автоматически за счет гидравлического напора огнесмеси. Огнемет мог совершить три выстрела в течение 10 с.

Для стрельбы в основном применялась стандартная смесь в составе 60% мазута и 40% керосина, но могли применяться также вязкая огнесмесь (раствор порошка ОП-2 в автомобильном бензине), сырая нефть, моторное масло в смеси с керосином. Заправка резервуаров производилась авторазливочной станцией АРС6 или вручную ведрами.

В конце октября 1941 г. в Кустанайскую область из г.Егорьевска Московской области эвакуировали станкостроительный завод, переданный из Наркомстанкопрома в ведение Наркомтанкопрома СССР и получивший № 222. Этот завод и стал в годы войны производителем автоматических танковых огнеметов. На нем последовательно провели ряд работ по упрощению конструкции АТО-41 и одновременно повышению его безопасности в обращении. Модернизированный АТО-41 начал выпускаться с августа 1942 г.

В то же время на базе АТО-41 был разработан другой огнемет, с иной автоматической перезарядкой патронов, новой системой выхлопа и другими измененными элементами. Этот огнемет в конце 1942 г. приняли на вооружение под обозначением АТО-42. Его дальность огнеметания стандартной смесью мазута и керосина составляла 60 — 70 м и 100 — 130 м вязкой спецсмесью, скорострельность — 24 — 30 выстр./мин. По своим характеристикам АТО-42 заметно превосходил все имевшиеся тогда серийные танковые огнеметы и практически без изменений производился до конца войны. С 1943 г. он ставился на огнеметные танки. АТО-42 послужил основой и для колесного траншейного порохового огнемета ТПО-1, выпускавшегося тем же заводом № 222 по заданию Главного военно-химического управления РККА и заказам флота.

Легкий огнеметный танк Т-40(Т-40С)

В 1935 — 1936 гг. московский завод № 37 на шасси малых плавающих танков построил 75 огнеметных ОТ-37 (БХМ-4) с огнеметом КС-23, в 1937 г. — опытные образцы ОТ-38 с огнеметом КС-40. На танках оставлялись пулеметные башни, огнемет монтировался на корпусе. Но машины не нашли применения.

Перед войной на вооружение поступил плавающий легкий танк Т-40 того же завода (главный конструктор — Н.А.Астров), а в июле 1941 г. был создан его сухопутный вариант Т-40С. На заводе № 37 в срочном порядке на основе Т-40 и Т-40С был разработан танк с огнеметом АТО-41 (отдельного индекса танку не присваивали). К тому времени разведывательный, по сути, танк вынужденно использовали для непосредственной поддержки пехоты, и установка огнемета могла повысить его возможности в этой роли. Брандспойт смонтировали в шаровой опоре с правой стороны лобового листа корпуса, резервуар с огнесмесью и баллон сжатого воздуха установили в нише кормы корпуса на месте гребного винта и руля. 12,7-мм и 7,62-мм пулеметы в башне сохранялись. Сообщалось об участии таких машин в боях в районе Наро-Фоминска в составе 1-й гвардейской стрелковой дивизии.

В мемуарах Н.И.Крылова «Не померкнет никогда» упоминается, что защитники осажденного Севастополя оборудовали несколько танков импровизированными огнеметами, изготовленными небольшим заводом «Молот». В литературе сообщалось также, что на Люберецком заводе им. Ухтомского приспособили на захваченные у германской армии французские танки некую «спаренную установку огнемета и пулемета».

Средний танк Т-34 с огнеметным прибором ОП-34. Весна 1941 года

Схема огнеметной аппаратуры АТО-42

Средние огнеметные танки

При создании новых средних и тяжелых танков велись разработки их огнеметных модификаций, однако к началу войны завершить эту работу не успели. Уже в октябре 1939 г. установка огнеметно-дымового прибора отрабатывалась для среднего танка А-32 — прототипа Т-34. Прибор, предназначавшийся для поражения живой силы противника и подавления его огневых точек, а также для постановки маскировочных дымовых завес с места и с ходу, устанавливался вместо лобового пулемета и имел наружную бронировку, равноценную броневой защите корпуса танка. Основное вооружение А-32 оставалось неизменным. По проекту два резервуара для огнесмеси емкостью не менее 150 л размещались в корпусе машины и один резервуар для дымовой смеси емкостью 85 л — снаружи машины. При отсутствии огнесмеси резервуары могли использоваться в качестве дополнительных топливных баков (далее будут приведены примеры, как часть этих наработок использовалась в годы войны). Дальность огнеметания составляла 60 м. Наведение огнемета в горизонтальной плоскости производилось в секторе 60°, а вертикальной — в секторе от +12° до +25° с фиксацией угла возвышения через каждые 2,5°. Установка позволяла вести как стрельбу одиночными выстрелами продолжительностью 1 — 1,5 с и расходом огнесмеси 10 — 12 л/с, так и осуществлять непрерывное огнеметание с выбросом всего объема огнесмеси. Расход дымовой смеси при непрерывном дымопуске был значительно меньше и составлял 10 л/мин.

В декабре 1940 г. (еще до принятия на вооружение танкового огнемета АТО-41) на заводе № 183 им.Коминтерна в Харькове выполнили опытную установку автоматического порохового огнемета завода № 174 на танк Т-34. Этот опытный экземпляр танка получил обозначение Т-034. Кроме того, в начале 1941 г. на заводе № 183 на танк Т-34 установили собственный опытный образец огнеметной аппаратуры ОП-34, но работы эти вскоре прекратили в связи с началом серийного производства огнеметных танков Т-034 с огнеметом АТО-41.

17 сентября 1941 г. началась эвакуация завода № 183 на Урал — в г.Нижний Тагил. Здесь на базе Уралвагонзавода был организован Уральский танковый завод № 183, который стал головным по производству танков Т-34. В связи с неуверенностью в стабильных поставках вооружения, конструкторы КБ под руководством А.А.Морозова подготовили чертежи башни к Т-34 с огнеметом в качестве основного вооружения. Была изготовлена небольшая партия таких танков.

Средний огнеметный танк ОТ-34

Этот танк разработали в 1941 г. в КБ завода № 183 на базе среднего танка Т-34, серийный выпуск начался в 1942 г., упоминается также под обозначением ТО-34. На месте лобового пулемета установили пороховой поршневой автоматический огнемет АТО-41 производства завода № 222, насадок огнемета полностью укрывался подвижной бронемаской. Стрельба велась одиночными выстрелами или очередью по 3 — 4 выстрела с темпом 3 выстрела в 10 с. Дальность огнеметания смесью мазута и керосина — 60 — 65 м, вязкой спецсмесью — 90 — 100 м. 100 л огнесмеси хватало на 10 выстрелов. Емкость бензобачка для зажигателя — 2 л. Установка огнемета допускала углы наведения в горизонтальной плоскости ±12,5°, в вертикальной — от -2 до +10°. Огонь из огнемета вел механик-водитель, поэтому горизонтальное наведение осуществлялось, как правило, разворотом танка. Основное вооружение танка сохранялось, боекомплект пушки оставался тем же, что и у линейных танков, сокращался только боекомплект пулеметов. Установка огнемета в передней части корпуса Т-34 потребовала перемещения радиостанции из корпуса в башню на место коробок для боекомплекта к пулемету.

С началом производства Т-34 модификации 1942 г. огнеметный танк ОТ-34 стал выполняться на его базе. В 1943 г. танк изготавливался с новым огнеметом АТО-42. В 1942 г. выпустили 309 огнеметных танков ОТ-34, в 1943 г. — 478, в 1944 г. — 383, всего же их было построено 1170 штук, т.е. около 3,3% от количества выпущенных танков Т-34 за 1939 — 1944 гг. ОТ-34 стал наиболее массовым советским огнеметным танком периода Великой Отечественной войны. Однако, пожалуй, единственный сохранившийся в России танк ОТ-34 был в 1999 г. поднят из Черного озера (у поселка Косино в Подмосковье) — куда он провалился зимой 1943 года, проходя через ледовую переправу. После ряда мытарств передан музею Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

Бронемаска пулемета ДТ

Бронемаска огнемета АТО-41

Огнеметный танк ОТ-34

Тактико-технические характеристики огнеметных танков на базе Т-34 и Т-34-85

Модель танка

ОТ-34

ОТ-34

ОТ-34-

обр. 1942 г.

обр 1943 г.

85

Экипаж, чел.

4

4

4

Боевая масса, т

26,6

30,9

32,0

Длина танка, м:

с пушкой

6,1

6,6

8,1

по корпусу

5,92

5,92

6,07

Ширина, м

3,0

3,0

3,0

Высота, м

2,4

2,4

2,72

Клиренс, м

0,4

0,4

0,4

Толщина брони, мм:

корпус-лоб

45

48

45

борт

45

45

45

крыша

15

15

18

Толщина брони, мм:

башня-лоб

52

52

90

борт

45

48

75

крыша

16

18

20

Двигатель

дизель

дизель

дизель

В-2

В-2

В-2

Мощность двигателя, л.с.

500

500

500

Максимальная скорость, км/ч

54

55

55

Запас хода, км

250 (с дополнительными баками — 400)

Среднее удельное давление на грунт, кг/см^2

0,62

0,79

0,83

Преодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

30

30

30

ширина рва

2,5 м

2,5 м

2,5 м

высота стенки

0,73 м

0,73 м

0,73 м

глубина брода

1,3 м

1,3 м

1,3 м

Вооружение

Пушка

76,2-мм

76,2-мм

85-мм

Ф-32 (Ф-34)

Ф-34

ЗИС-С53

Пулемет

1x7,62- мм ДТ

1x7,62- мм ДТ

1x7,62- мм ДТ

Огнемет

АТО-41

АТО-41 (АТСМ2)

АТО-42

запас огнесмеси, л

100

ИХ)

200

количество огнеметных выстрелов

10

10

20

Средний огнеметный танк ОТ-34-85

В мае 1944 г. на вооружение отдельных огнеметно-танковых батальонов поступил танк ОТ-34-85, выполненный на базе среднего танка Т-34-85 с 85-мм пушкой.

Так же, как и на ОТ-34, огнемет АТО-42 завода № 222 устанавливался в корпусе на месте лобового пулемета. Часть огне- смеси разместили в наружных топливных баках, и ее запас увеличился до 200 литров (т.е. вдвое), что позволяло производить уже 20 выстрелов с расходом 10 л за выстрел. Емкость бензобачка зажигателя — 2 л. Углы наведения огнемета в вертикальной плоскости — от -2 до +10°, в горизонтальной — ±15°. За 1944 г. было построено 30 танков ОТ-34-85, за 1945 г. — 301, т.е. число огнеметных танков составило около 1,4% от общего выпуска Т-34-85 за время войны.

Важнейшая черта ОТ-34 и ОТ-34-85 — почти полное внешнее сходство с линейными боевыми танками и практически полное сохранение обычных боевых возможностей, а также наличие штатных средств связи. Как и линейные танки, огнеметные для постановки завес снабжались дымовыми шашками. К недостаткам относились отсутствие кругового огнеметания, малый сектор обстрела по вертикали и ограниченная возможность ведения прицельного огня из огнемета. По сути, это были линейные танки с дополнительным огнеметным вооружением. ОТ-34-85 состояли на вооружении Советской Армии до конца 1950-х гг., когда их заменили ОТ-54 и ОТ-55 с установкой огнеметов в башне вместе с пушкой.

Огнеметные танки ОТ-34-85 на ул. Горького в Москве перед первомайским парадом 1946 года

Огнеметный танк ОТ-34 выпуска 1943 года

Тяжелые огнеметные танки

Задание на проект сверхтяжелого танка КВ-4 («объект 224»), выданное в апреле 1941 г. Ленинградскому Кировскому заводу, предполагало вооружение его 107-мм и 45-мм пушками, броню толщиной 125 — 130 мм. В СКБ-2 Кировского завода под руководством Ж.Я.Котина был объявлен конкурс на эскизный проект, и несколько проектантов — П.Михайлов, М.Цейц, Г.Крученых, Л.Переверзев, Н.Шашмурин — сверх задания включили в проект и огнемет — явное влияние опыта боев советско-финляндской войны.

КВ-8

Вид спереди

Вид сзади

КВ-8С

Тяжело бронированный танк прорыва с пушечным и огнеметным вооружением лучше отвечал условиям и задачам поля боя, насыщенного противотанковыми средствами. Хотя следующий сверхтяжелый КВ-5 разрабатывался уже без огнемета. В том же году был закончен проект тяжелого огнеметного танка КВ-6, вооруженного 76-мм пушкой Ф-32, тремя пулеметами ДТ и огнеметом с запасом огнесмеси на 15 выстрелов.

В августе 1941 г. в СКБ-2 ЛКЗ началась срочная работа по установке огнеметного вооружения на серийный тяжелый танк КВ. Испытания огнеметов для этих танков проводились в районе Красного Села. Огнеметный танк КВ-1 был утвержден к серийному производству в июне 1941 г., но закончить работы по танку и поставить его производство не удалось в связи с эвакуацией завода на Южный Урал, где на базе Челябинского тракторного завода был образован Челябинский Кировский завод.

Первый экземпляр танка КВ-8. Челябинск, декабрь 1941 года. Установка огнемета в башне отличается от таковой на серийных машинах

Танк КВ-8С из состава танковой колонны «Трудовые резервы — фронту». Весна 1943 года

Тяжелый огнеметный танк КВ-8

В ноябре 1941 г. в Челябинске конструкторы Кировского завода начали проектирование тяжелого огнеметного танка КВ-8 («объект 228») на базе серийного КВ-1 с установкой огнемета АТО-41. Огнеметную установку разработал И.А.Аристов. Она монтировалась в башне рядом со спаренным пулеметом ДТ. Вместо 76-мм установили 45-мм танковую пушку обр. 1934/38 г. с боекомплектом 88 выстрелов. Запас огнесмеси (стандартной — из мазута и керосина или вязкой спецсмеси) составлял 960 л, что позволяло сделать до 92 выстрелов, хотя запас патронов для АТО-41 был равен 107 шт. Чтобы КВ-8 практически не отличался от базовой машины КВ-1 (дабы не выделять внешне противнику специальные машины в боевом порядке танков), 45-мм пушку укрыли кожухом, придававшим ей сходство с 76-мм пушкой Ф-32. Из четырех пулеметов ДТ один был зенитным. Штатные средства связи сохранялись. В январе 1942 г. танк был принят на вооружение и выпускался серийно с весны 1942 г.

С началом серийного производства модернизированного тяжелого танка КВ-1 С с уменьшенной боевой массой и измененной трансмиссией огнеметный танк КВ-8 выпускался в 1943 г. на его базе (КВ-8С). Поскольку башня КВ-1 С была меньше башни КВ-1, возникли определенные трудности с установкой огнемета. Временно решили ставить на корпус КВ-1 С башню КВ-8. На КВ-8С стали устанавливать огнемет АТО-42. При этом возимый объем огнесмеси сократился до 600 л, количество выстрелов — до 57 — 60, зато боекомплект 45-мм пушки увеличился до 114 выстрелов (попытка более оптимального сочетания артиллерийских и огнеметных качеств танка), спаренный пулемет не устанавливался, так что запас патронов к пулеметам сократился с 3400 до 3000. Всего было построено 102 огнеметных танка КВ-8 и 35 — 37 танков КВ-8С (из них первые 25 — с башней от КВ-8); огнеметные танки составили около 2,9% от всех выпущенных танков КВ. В 1942 г. на средства, собранные воспитанниками ремесленных училищ из различных городов Советского Союза, была построена колонна из тридцати танков КВ-8С. Эти танки с надписью на башне «Трудовые резервы — фронту!» в декабре 1942 г. вступили в бой под Сталинградом.

В целом КВ-8 стал компромиссом между стремлением к круговому обстрелу огнемета и желанием сохранить артиллерийское вооружение. Главные преимущества КВ-8 и КВ-8С перед ОТ-34 заключались в лучшей броневой защите, возможности кругового обстрела, позволявшей ему выбирать скрытые подступы к цели, не разворачиваясь перед траншеями, большем запасе огнесмеси (в 9 раз). Но снижение боевой мощи по сравнению с линейными танками не окупалось огнеметанием. 45-мм пушка была слабовата в борьбе с огневыми точками и контратакующими танками противника.

Тот факт, что тяжелые огнеметные танки уступили место средним, можно объяснить как меньшими объемами их производства, так и изменением роли тяжелых танков — из машин прорыва они превращались в машины поддержки с дальнобойной мощной пушкой.

Танк Т-34 с установленными на надгусеничных полках фугасными огнеметами ФОГ-1. 1942 год

Тактико-технические характеристики огнеметного танка КВ-8 (КВ-8С)

Экипаж, чел.

4(5)

Боевая масса, т

47,17

со старой башней КВ-8

(43)

с новой башней

(42,5)

Длина танка с пушкой, м

6,75 (6,9)

Ширина, м

3,32 (3,25)

Высота, м

2,71 (2,04)

Толщина брони, мм:

75

корпус

40

башня

75

(на КВ-8 с экраном)

105

Двигатель

дизель В-2К

Мощность двигателя, л.с.

600

Максимальная скорость, км/ч

35 (43)

Запас хода, км

160(250)

Преодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

36

ширина рва, м

2,7

высота стенки, м

0,87

глубина брода, м

1,6

Вооружение

Пушка

45-мм обр. 1934/38 г.

Пулемет

4(3)х7,62-мм ДТ

Огнемет

АТО-41

запас огнесмеси, л

960

количество огнеметных выстрелов

92

Организация и боевое применение советских огнеметных танковых частей и подразделений в годы Великой Отечественной войны

В годы войны в РККА огнеметно-танковые подразделения и части входили в состав бронетанковых и механизированных войск. Летом 1942 г. было сформировано пять отдельных огнеметно-танковых батальонов (оотб). По штату батальон включал две роты танков КВ по 5 машин в каждой и одну роту ОТ-34 — всего 10 КВ-8 и 11 ОТ-34. Кроме того, в качестве средства усиления фронтов сформировали отдельную огнеметнотанковую бригаду РВГК (оотбр) трехбатальонного состава, которая имела 59 танков, вооруженных АТО-42. После снятия с вооружения КВ-8 огнеметнотанковые батальоны состояли из двух рот ОТ-34 (ОТ-34-85) и одной роты линейных танков Т-34 (Т-34- 85).

Огнеметные танковые подразделения использовались в основном при атаке укрепленных полос и населенных пунктов для поражения живой силы противника и уничтожения его огневых средств в укрытиях и долговременных сооружениях, при этом они придавались стрелковым частям. Маршал В.И.Чуйков приводит интересный пример действий огнеметного танка в городе при обороне Сталинграда осенью 1942 г.: «Вытащили с поля боя три подбитых танка: один огнеметный и два средних. Их быстро отремонтировали, и я решил ошеломить противника, с утра 29 октября пустить в контратаку три танка и 50 стрелков. Направление контратаки — стык между дивизиями Смехотворова и Гурьева по Самаркандской улице, где противник почти вплотную подобрался к Волге. Контратака началась рано утром, перед рассветом. Ее поддерживала артиллерия с левого берега и полк „катюш“ полковника Ерохина. Захватить большое пространство не удалось, однако результаты получились внушительные: огнеметный танк сжег три вражеских танка, два средних — подавили противника в двух траншеях, где тотчас же закрепились наши стрелки».

В ходе контрнаступления под Сталинградом в конце 1942 г. отличились 235-я отдельная огнеметно-танковая бригада и 512-й отдельный огнеметно-танковый батальон. 235-я огнеметная танковая бригада, сформированная летом 1942 г. в Люблино под Москвой, в сентябре 1942 г. была направлена на Сталинградский фронт, где ее подразделения участвовали в боях на территории завода «Красный Октябрь», в боях по окружению 6-й армии Паулюса. 12 декабря 1942 г. командование Сталинградского фронта направило 235-ю огнеметно-танковую бригаду и 87-ю стрелковую дивизию в помощь 51-й армии под Котельниково для отражения наступления группировок Манштейна и Гота. В ходе Котельниковской операции 14 декабря 1942 г. в районе Верхне-Кумского 235-я огнеметно-танковая бригада вместе с 234-м танковым полком уничтожила около 50 танков противника, 30 орудий, другую технику, более 500 вражеских солдат и офицеров. Затем она участвовала в завершении Сталинградской операции. За мужество и отвагу, проявленные личным составом, бригада была переименована в 31-ю гвардейскую отдельную огнеметно-танковую бригаду. После переформирования под Москвой и получения новой техники она участвовала в освобождении населенных пунктов Изюм, Барвенково (почетные наименования «Барвенковские» получили тогда 31-я гвардейская отдельная огнеметно-танковая бригада и 517-й отдельный огнеметнотанковый батальон), Павлоград, Днепродзержинск, Запорожье.

В 1943 г. в боях под Таганрогом и Мариуполем хорошо показал себя 516-й отдельный огнеметно-танковый батальон, а в боях за Евпаторию в апреле 1944 г. — 512-й отдельный огнеметно-танковый батальон (среди прочих частей получил наименование «Евпаторийский»). А после освобождения Новгорода в январе 1944 г. почетное наименование «Новгородский» получили 500, 501, 502-й и 503-й отдельные огнеметно-танковые батальоны.

В состав танковой колонны «Димитрий Донской», построенной на средства, собранные Русской православной церковью, входили танки ОТ-34, которыми вооружили 516-й отдельный огнеметно-танковый полк. Он впервые вступил в бой 16 июня 1944 г. в Белоруссии совместно со 2-й штурмовой инженерно-саперной бригадой 1-го Белорусского фронта. 24 — 27 июня полк участвовал в Бобруйской наступательной операции. Подразделения огнеметных танков в основном действовали со штурмовыми батальонами. Далее полк участвовал в Люблин-Брестской операции и его танкисты первыми ворвались в Брест и вскоре вышли на государственную границу. В августе 1944 г. он вступил на территорию Польши. После интенсивных боев к 10 октября в составе полка осталось только два танка, да и те отправили в капитальный ремонт. Полк перевооружили новой техникой. За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего от 19 февраля 1945 г. ему было присвоено почетное наименование «Лодзинский». Потом танкисты штурмовали крепость Познань, выжигали огнем пулеметные и орудийные гнезда на Зееловских высотах, закончили войну в Берлине. Всего танкисты полка уничтожили свыше 3800 солдат и офицеров противника, 48 танков и штурмовых орудий, 130 орудий и минометов, 400 пулеметных точек, 47 дзотов.

В составе войск 3-го Белорусского фронта, освобождавших Оршу в июне 1944 г., воевал 517-й отдельный огнеметно-танковый полк.

Подбитый огнеметный танк ОТ-34. У этой машины скорее всего взорвался не бак с огнесмесью, а боекомплект 76-мм выстрелов, который детонировал довольно часто

Передача огнеметных танков ОТ-34 38-му отдельному танковому полку. Колонна «Димитрий Донской» была построена на средства Русской православной церкви

Весной 1944 г. в состав штурмовых инженерно-саперных бригад вводили огнеметные части. В это время 1, 2, 4, 10-я, а также 2-я гвардейская штурмовые инженерно-саперные бригады получили огнеметно-танковые полки трехротного состава (по 20 ОТ-34 в полку). В состав 1-й штурмовой комсомольской инженерно-саперной бригады РВГК включили 510-й отдельный огнеметнотанковый полк, сформированный в январе — мае 1944 г. на основе 510-го отдельного огнеметно-танкового батальона и состоявший из двух танковых рот, а также взводов — разведывательного, ремонтного, транспортного, других подразделений обеспечения. Полк имел 240 человек личного состава, 21 танк ОТ-34, 6 бронеавтомобилей БА-64, 7 мотоциклов, 53 специальных и грузовых автомобиля (техника полка приобреталась на средства, собранные трудящимися предприятий г.Краматорска). 31 мая полк в составе бригады был придан 3-й армии 1-го Белорусского фронта. В июне 510-й полк был придан 120-й гвардейской стрелковой дивизии 41-го стрелкового корпуса и вместе с ней участвовал в прорыве заблаговременно подготовленной и сильно укрепленной обороны противника на реке Друть севернее Рогачева. Так, в бою 25 июня танки полка с десантом пехоты из 1-го штурмового инженерно-саперного комсомольского батальона атаковали опорный пункт Веричев. Огнеметные танки шли впереди стрелковых подразделений. Из 10 танков первой роты 6 подорвались на минах, остальные продолжили атаку. Достигнув траншей и окопов противника, танки разворачивались вдоль них и пускали огнеметные струи, поражая пехоту противника и внося панику в ее ряды. Преследуя врага после захвата опорного пункта, танки огнеметного полка вели огонь по его огневым точкам и скоплениям пехоты. При выходе на минное поле саперы-штурмовики соскакивали с брони и проделывали проходы для танков. В ходе боя танки часто действовали как линейные, ведя артиллерийский и пулеметный огонь.

Для маскировки своих действий и прикрытия подбитых машин танкисты использовали дымовые шашки. За два дня боев на реке Друть полком было уничтожено 10 противотанковых орудий, 14 дзотов и крупных блиндажей, пять минометных батарей, 15 станковых и 10 ручных пулеметов, более 400 солдат и офицеров противника.

Поскольку огнеметные танки использовались для штурма укрепленных позиций, большую пользу приносило их взаимодействие с инженерными танками. Так, в июле полк вел бои за Белосток совместно с 336-м стрелковым полком. 26 июля огнеметные танки двинулись в атаку вслед за танками Т-34, оборудованными навесными минными тралами. Преодолев минные поля, развертывались в линию и действовали как танки непосредственной поддержки пехоты. Бои за город закончились 27 июля. За отличные действия в ходе освобождения Белостока 510-й полк получил наименование «Белостокский». 15 марта 1945 г. 510 оотп был придан 108-й стрелковой дивизии и получил задачу на штурм города Данциг в составе штурмовых групп 407-гр и 44-го стрелковых полков. В штурмовую группу входили 3 — 4 линейных танка, 2 самоходных орудия СУ-122, 2 огнеметных танка ОТ-34, 4 полковые или дивизионные пушки, стрелковая рота со станковыми пулеметами и ПТР, отделение саперов (10 человек), отделение огнеметчиков с ранцевыми огнеметами (10 человек), гранатометчики (6 человек). 27 марта танки 510 оотп с десантом на броне ринулись в атаку на подготовленную оборону противника в пригороде Данцига. «Умело маневрируя, танкисты ворвались в первую траншею, — рассказывает о бое полковник запаса Н.Стасюк. — Отлично действовал экипаж командира взвода лейтенанта Б.В.Шелуханова. Механик- водитель сержант С.С.Томожников четко выполнил разворот над траншеей и выпустил одну за другой три огнеметные струи. Уцелевшие гитлеровцы бросились бежать, стремясь спастись в зданиях». В ходе боя в предместьях танки пускали в ход огнеметы, подавляя огневые точки в подвалах и поражая «фаустников». В ходе штурма Данцига танкисты 510-го оотп уничтожили около 200 вражеских солдат и офицеров, 10 «фаустников», 8 пулеметных точек, 6 противотанковых ружей, 3 противотанковых орудия, 20 автомашин, сожгли и разрушили 80 домов, приспособленных под укрепленные огневые точки, и даже потопили орудийным огнем баржу с солдатами противника на р. Мертвая Висла. Бои в Данциге показали высокую эффективность огнеметных танков в боях в населенных пунктах, особенно в составе штурмовых групп. Характерно, что кроме отдельного огнеметно-танкового полка в состав 1-й штурмовой комсомольской инженерно-саперной бригады вошел также 36-й батальон ранцевых огнеметов. Тесное взаимодействие танковых и ранцевых огнеметов было новым шагом, порожденным опытом войны. Сочетание огнеметных танков, подавлявших и ослеплявших огневые точки противника, с портативными дымовыми средствами и ранцевыми огнеметами, действующими с малых дальностей, давало ощутимый эффект при бое в населенных пунктах и уменьшало потери. Всего за год боевых действий, с июня 1944 по май 1945 г. танкисты 510 оотп подбили и уничтожили 8 танков и штурмовых орудий противника, 208 ПТР и пулеметов, 132 тягача, БТР и автомашины, 195 различных повозок, 12 дотов, около 4 тыс. солдат и офицеров противника.

ОТ-34 в засаде. 47-й отдельный огнеметный танковый полк. Прибалтика, октябрь 1944 года

В ходе наступления огнеметные танки располагались в боевом порядке обычно за линейными танками, а при подходе к объектам атаки (укреплениям, домам и т.п.) выдвигались вперед и уничтожали огнеметанием назначенные цели, выжигали живую силу из сооружений. При атаке сильно укрепленных огневых точек требовался сосредоточенный огонь, причем иногда первый выстрел делали без поджигания струи, зажигая огнесмесь вторым выстрелом — так обеспечивалось более надежное поражение и меньше смеси сгорало в полете.

В боях на улицах городов и при прорыве укрепленных районов танковые огнеметы часто оказывались эффективнее танковых пулеметов, которые не могли достать гранатометчиков, стрелков и «фаустников» противника в укрытиях. Танки применяли свои огнеметы против огневых точек на нижних этажах и в подвалах, дотов и дзотов, а также действовали как линейные — вели огонь из пушек, перекрывали корпусом пулеметные амбразуры противника.

Для уменьшения потерь среди экипажей огнеметных танков были разработаны специальные огнестойкие костюмы. Но, хотя испытания этих костюмов признали успешными, сведений об их применении в боевых частях найти не удалось.

Огнеметные танки Германии

Немцы были среди пионеров разработки и боевого применения ранцевых и траншейных огнеметов, однако работы над самоходными огнеметами (огнеметными танками) развернулись в Германии только в 1939 г. по инициативе Управления вооружений сухопутных войск. Германское командование ввело в состав своих танковых дивизий сначала легкие, а затем средние огнеметные танки, моторизованным дивизиям придали самоходные огнеметы на шасси БТР. В литературе есть упоминания об использовании германскими войсками огнеметных машин уже в 1940 г. в Бельгии и Франции, хотя, возможно, речь идет о возимых огнеметах. На 1 сентября 1939 г. сухопутные силы Германии имели 3 огнеметных танка, на 1 апреля 1940 г. — 7, а на 1 июня 1941 г. — уже 85.

Первые километры по советской земле. К 22 июня 1941 года танками Flammpanzer II были укомплектованы 100-й и 101-й огнеметные танковые батальоны

Flammpanzer II в бою. Восточный фронт, 1941 год

Легкий огнеметный танк Pz.II (FI) Ausf.A und Ausf.B (Flammpanzer II Flamingo), Sd.Kfz.122

Заказ на постройку 90 легких огнеметных танков сухопутные силы выдали 21 января 1939 г. изготовителям легкого танка Pz.II — фирмам MAN и «Даймлер- Бенц». 22 февраля 1939 г. Верховное командование подтвердило заказ, а в мае был готов опытный образец.

Легкие огнеметные танки строились на основе Pz.II Ausf. D и Е (отличавшихся от других модификаций опорными катками большого диаметра) и обозначались соответственно Pz.II (FI) Ausf.A и Ausf.B, известные также как специальная машина Sd.Kfz.122 или «Фламинго» (видимо, по созвучию с Flamme — «пламя»). Вместо стандартной башни на этот танк ставили одноместную пулеметную башню с 7,92-мм пулеметом в шаровой установке и приборами наблюдения по периметру. На надгусеничных полках спереди смонтировали две поворотные «башенки» (Spitzkopfe) с брандспойтами огнеметов, наводившиеся в пределах сектора 180°. Наведение башенок производилось электроприводами. Внутри корпуса танка смонтировали два резервуара для огнесмеси (бензин, загущенный нефтью) по 180 л — по одному на каждый брандспойт, а в бронекожухах позади огнеметов — четыре баллона со сжатым азотом, давлением которого и выбрасывалась огнесмесь. Дальность огнеметания составляла 35 — 40 м, запас огнесмеси позволял сделать до 80 выстрелов по 2 — 3 или 3 — 5 с. Поджог ее производился ацетиленовыми зажигателями, для которых в корпусе крепился баллон с ацетиленом.

Flammpanzer II

Вид спереди

Вид сзади

Схема размещения аппаратуры огнеметания на танке Flammpanzer II:

1 — башенка с огнеметом; 2 — бак с огнесмесью; 3 — баллон с ацетиленом; 4 — баллоны с жидким азотом; 5 — пульт управления огнеметом; 6 — прибор дымопуска; 1 — дымовые гранатометы; 8 — система электрозапала дымовых гранатометов и прибора дымопуска

Огнеметный танк Flammpanzer II, подбитый в районе Ельни. 1941 год

Интересно, что германские огнеметчики часто включали зажигатели так, чтобы смесь поджигалась в конце пуска и наиболее полно использовалась для поражения цели. За бронекожухами на надгусеничных полках установили по два дымовых гранатомета — логичный способ самозащиты огнеметных машин.

С апреля по сентябрь 1939 г. фирма MAN построила 46 шасси, а «Вегманн АГ» в начале 1940 г. установила на них вооружение. Дополнительно, в апреле 1940 года, из 7-й и 8-й танковых дивизий были взяты 30 Pz.II Ausf.D и Е и также переоборудованы в Pz.II(FI). 87 огнеметных танков «Фламинго» были закончены к октябрю 1940 г., еще 3 — к февралю 1941 г. В августе началось изготовление второй партии в 150 машин, но и из нее изготовили только 65, а оставшиеся шасси использовали для противотанковых САУ. Всего из 155 построенных танков Pz.II (FI) 112 были изготовлены вновь, а 43 переоборудованы из линейных Pz.II Ausf.D и Е. Количество огнеметных танков составило около 8% от всех построенных Pz.II.

Огнеметные танки были включены в состав 19-й танковой дивизии, дислоцировавшейся в 1940 — 1941 гг. в Германии, а затем — в состав 100-го и 101-го батальонов огнеметных танков. На 22 июня 1941 г. 100-й батальон (входил в состав 2-й танковой группы) имел 42 огнеметных танка Pz.II (FI), 25 линейных танков Pz.II, 5 линейных и 1 танк управления Pz.III, 9 трофейных британских «крейсерских» танков Pz. А13(е). 101-й батальон (в составе 3-й танковой группы) имел 42 огнеметных танка Pz.II(FI), 25 линейных танков Pz.II, пять линейных и один танк управления Pz.III.

Всего же на 22 июня 1941 г.Вермахт имел три батальона огнеметных танков, все на Востоке — один в группе армий «Юг», два в группе армий «Центр». И уже в июне 1941 г. Pz.II (FI) (Flammpanzer II) были пущены в дело. Pz.II(FI) использовались как средство ближнего боя для непосредственной поддержки пехоты, но из-за слабого бронирования несли большие потери, и уже в марте 1942 г. их отозвали с фронта и начали переоборудовать в противотанковые САУ Marder II, а огнеметные батальоны переформировали в обычные танковые. Впрочем, огнеметные танки еще оставались в войсках. Так, генерал А.И.Родимцев, рассказывая о сражении за Сталинград, упоминает, что в боях за городской вокзал в сентябре 1942 г. немцы использовали несколько огнеметных танков.

В настоящее время полностью восстановленный Pz.II(FI) имеется в экспозиции «Вертехник Музэум» в г.Кобленц (Германия).

Программой «Panzerprogramm 41» планировалось переоборудовать в огнеметные и 259 легких танков Pz.II Ausf.J (VK 1601) с усиленным бронированием, но поскольку выпуск этих танков ограничился опытной партией, не состоялся и огнеметный вариант.

Бойцы и командиры Красной Армии осматривают огнеметный танк противника и тренируются «стрельбой» из огнеметной башенки (фото внизу). Хорошо видна установка дымовых гранатометов на надгусеничной полке. Западный фронт, лето 1941 года

Тактико-технические характеристики огнеметного танка Pz.II (FI)

Экипаж, чел.

3

Боевая масса, т

12,0

Длина танка, м

4,9

Ширина, м

2,4

Высота, м

1,85

Толщина брони, мм:

корпус

30

башня

20

Двигатель

карбюраторный «Майбах» HL62TRM

Мощность двигателя, л.с.

140

Максимальная скорость, км/ч

55

Запас хода, км

250

Преодолеваемые препятствия:

ширина рва, м

1,75

глубина брода, м

0,85

Вооружение

Пулемет

1x7,92 мм MG.34

Боекомплект

1800 патронов

Огнемет

2

запас огнесмеси, л

320 — 360

количество огнеметных выстрелов

80

дальность огнеметания

35 — 40 м

В ходе подготовки к штурму удерживаемой британцами крепости Тобрук в Северной Африке технические подразделения 5-й легкой дивизии германского Африканского корпуса в полевых условиях переоборудовали несколько легких танков Pz.l Ausf.A в огнеметные (видимо, под впечатлением итальянских огнеметных танкеток). Брандспойт ранцевого пехотного огнемета Flammenwerfer 40 пневматического типа устанавливался в башне танка в стандартной маске вместо правого пулемета. Выстрел из огнемета производился из брандспойта путем выталкивания огнесмеси сжатым азотом. Электрический зажигатель, работавший от батарей, позволял регулировать продолжительность выстрелов. Емкости резервуара с огнесмесью хватало на 10 — 12 односекундных пусков, дальность огнеметания не превышала 25 м. Эти огнеметные танки использовались под Тобруком в составе 5-го танкового полка в мае 1941 г.

Один из прототипов огнеметного танка B2(FI) во дворе фирмы «Вегманн»

Pz.B2(FI)

Тяжелый огнеметный танк Pz. В2 (FI)

Необходимость иметь лучше защищенный огнеметный танк была для германских специалистов очевидна. Еще в марте 1941 г. обсуждалась возможность создания штурмового огнеметного танка на базе хорошо бронированных тяжелых французских танков В1 bis, получивших в Вермахте обозначение Pz. В2 740 (f). 26 мая 1941 г. проблема огнеметных танков затрагивалась на совещании у Гитлера. В результате было приказано в дополнение к легким огнеметным танкам сформировать две роты по 12 огнеметных танков, переделанных из Pz. В2. Тогда же в мае фирма «Вегманн АГ» в Касселе получила заказ на переделку к 20 июня в огнеметные 25 таких танков (огнеметную аппаратуру поставляла фирма «Кебе»), после отбора пригодных для переделки машин выдали заказ еще на 35, и всего с ноября 1941 г. по июнь 1942 г. переоборудовали 60 танков, известных как Pz. В1 bis (FI), а также В2 (FI) или B2(f)/Flammpanzer 132 (f).

На первые 24 Pz. В2 (FI) установили огнеметы той же системы, что применяли на Pz.II (FI). Башня с 47-мм пушкой сохранялась, пневматический огнемет, действовавший от давления сжатого азота, устанавливался в лобовой части корпуса на месте 75-мм пушки, в результате угол горизонтального наведения огнемета был очень ограничен, и для огнеметания по цели танк должен был развернуться прямо на нее. Поэтому разработали вариант с поворотной установкой брандспойта и дополнительным смотровым прибором в лобовом листе корпуса. Кроме «Вегманн» переделку танков производила и фирма «Даймлер-Бенц» в Берлине.

24 Pz. В2 (FI) были направлены в 102-й батальон огнеметных танков, который был сформирован 20 июня 1941 г. В состав батальона вошли две роты по 12 огнеметных танков и три танка поддержки (стандартные Pz. B2(f) с 75-мм пушкой) в каждой. 102-й батальон огнеметных танков прибыл на Восточный фронт 23 июня 1941 г. и был подчинен штабу 17-й армии. 24 — 26 июня батальон поддерживал наступление 24-й и 296-й пехотных дивизий «на один из крупных фортов», т.е. действовал против советских долговременных укреплений.

Второй вариант огнеметного Pz.B2(FI) с поворотной установкой брандспойта

Огнеметный танк B2(FI) из состава 223-й танковой роты (Pz.Kp.223) во время боевой подготовки. Крым, 1943 год

При участии огнеметных танков был захвачен дот «Комсомолец» в Рава-Русском укрепрайоне. Донесение командира 2-го батальона 520-го пехотного полка позволяет представить картину боя: «Вечером 28 июня 102-й батальон огнеметных танков вышел на указанные исходные позиции. На звук танковых двигателей противник открыл огонь из пушек и пулеметов, но потерь не было. С задержкой, вызнанной густым туманом, в 5 ч 55 мин 29 июня 88-мм зенитные пушки открыли огонь прямой наводкой по амбразурам дотов. Зенитчики вели огонь до 7.04, когда большинство амбразур было поражено и замолчало. По зеленой ракете 102-й батальон огнеметных танков перешел в атаку в 7.05. Инженерные подразделения сопровождали танки. Их задачей было установить фугасные заряды под оборонительные укрепления противника. Когда некоторые доты открыли огонь, саперы были вынуждены укрыться в противотанковом рве. 88-мм зенитки и другие виды тяжелого вооружения открыли ответный огонь. Доты № 1 — № 4 были подавлены огнеметными танками. Саперы смогли достичь назначенных целей, заложить и подорвать фугасные заряды. Доты № 1,2 и 4 были сильно повреждены огнем 88-мм орудий и могли вести огонь только периодически. Огнеметные танки смогли приблизиться к дотам почти вплотную. Защитники дотов, несмотря на значительные повреждения и потери, оказывали отчаянное сопротивление. Два огнеметных танка были подбиты 76,2-мм пушкой из дота № За. Оба танка сгорели, экипажи успели покинуть подбитые машины. Огнеметным танкам так и не удалось поразить доты. Горючая смесь не могла проникнуть сквозь шаровидные установки внутрь дота. Защитники укреплений продолжали вести огонь».

Таким образом, огнеметные танки могли лишь ослеплять доты и подавлять их огонь. 30 июня 1941 г. 102-й батальон был переведен в непосредственное подчинение штаба 17-й армии, а 27 июля — расформирован.

Огнеметный танк на шасси Pz. В2 модернизировали. На фирме «Даймлер- Бенц» разработали схему улучшения бронирования танка, на фирме «Кебе» — огнемет, а на фирме «Вегманн» производили окончательную сборку. Брандспойт огнемета установили в шаровой установке там же — в лобовом листе корпуса справа. Для его наводчика (оператора) сделали рубку с прибором наблюдения Fahrersehklappe 50 рядом с рубкой механика-водителя. Углы наведения

брандспойта по горизонтали — ±10° вправо и влево, по вертикали — от -2 до +10°. Рабочее давление огнемета создавал компрессор, приводимый во вращение специально установленным двухтактным мотоциклетным двигателем J10. Эти огнеметы имели дальность стрельбы до 45 м, а резервуар с огнесмесью, защищенный 30-мм броней, монтировался на корме корпуса. Запас ее позволял произвести 200 выстрелов. Кроме огнемета танк был вооружен установленными в башне 47-мм пушкой и французским 7,5-мм либо германским 7,92-мм пулеметом. Танк оснащался германской приемопередающей радиостанцией FuG 5. На части танков для уменьшения высоты сняли командирскую башенку.

Последний вариант огнеметного танка B2(FI). Хорошо видны установка огнемета, смотровой прибор стрелка-огнеметчика и бак для огнесмеси на корме танка

Планы предусматривали переоборудование десяти танков Pz. В2 в декабре 1941 г. и следующих десяти в январе

1942 г. В действительности выпуск огнеметных танков шел гораздо медленнее: 5 машин подготовили в ноябре 1941 года, 3 — в декабре, 3 — в марте 1942 г., 2 — в апреле, 3 — в мае и, наконец, 4 — в июне. Затем заказ на оборудование Pz. В2 (FI) передали французским предприятиям. На вооружении германской армии состояло, по меньшей мере, 60 Pz. В2 (FI) с огнеметами нового типа. 36 из них были заново переделаны из пушечных по указанной системе, 24 — переоборудованы из ранее изготовленных огнеметных. Огнеметные танки В2 (FI) сводили в одни роты со стандартными пушечными В2 740(f). На 31 мая 1943 года в 223-й тяжелой танковой роте на Восточном фронте было 16 Pz. В2 740 (f), из которых 12 Pz. В2 (FI) и 4 стандартных пушечных (летом 1942 г. рота действовала в Крыму, под Севастополем); в 101-й танковой бригаде во Франции имелось 34 Pz. В2 740(f), из которых 24 Pz. В2 (FI); в 213-м танковом батальоне на островах Ла-Манша — 36 Pz. В2 740(f), из которых 10 Pz. В2 (FI) (5 — на о.Гернси и 5 — на о.Джерси); в 7-й горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений» в Югославии — 17 Pz. В2 740(f), из которых 10 огнеметных Pz. В2 (FI). На 30 декабря 1944 г. 223-я тяжелая танковая рота еще располагала девятью огнеметными танками Pz. В2 (FI). Такие танки имели также 14-я и 21-я танковые дивизии во Франции, но их до начала боев с англо-американскими войсками поставили на склады. Однако сообщалось, что, по крайней мере, один Pz. В2 (FI) был подбит у Арнема (Голландия) в сентябре 1944 г. британскими десантниками.

Внешние отличия линейного и огнеметного вариантов танка Pz.III

Огнеметный танк Pz.III(FI) по внешнему виду был почти неотличим от линейной версии

Средний огнеметный танк Pz.III (FI) (Flammpanzer III)

По мере замены в боевых подразделениях линейных танков Pz.III они использовались как шасси для САУ и специальных машин, включая огнеметные, — в необходимости средних огнеметных танков убеждал опыт Сталинграда. Решение о переделке Pz.III в огнеметные Управление вооружений сухопутных войск приняло в ноябре 1942 г. На фирму «Вегманн АГ», уже имевшую опыт переделки легких Pz.II, передали для переоборудования 100 средних танков Pz.III Ausf.M. Большинство танков было снабжено дополнительными бронеплитами толщиной 30 — 50 мм на передней части корпуса — усиленное бронирование вполне отвечало задачам огнеметного танка. В башне в маске вместо 50-мм пушки крепился 14-мм брандспойт, защищенный стальной трубой длиной 1500 мм (тоже своего рода имитация орудия). Два резервуара с огнесмесью общей емкостью 1000 л разместили в боевом отделении вместо боеукпадки выстрелов к пушке и снабдили водяной баней, в которую подавалась теплая вода из радиатора двигателя танка для предварительного подогрева огнесмеси. «Вегман» обещала воспламенение огнесмеси при температуре воздуха -22°С, для этого смесь подогревалась в течение 5 минут. Огнеметание производилось сжатым воздухом, который подавался от компрессора, работавшего от специально установленного двухтактного двигателя DKW мощностью 3 л.с., рабочее давление — 15 Мпа. Воспламенение струи осуществлялось электрическим зажигателем (Smitskerzen). Максимальная дальность огнеметания — 50 — 55 м, а при благоприятных условиях (отсутствие встречного или бокового ветра) — до 60 м. Угол наведения огнемета по горизонтали — 360°, по вертикали — от - 8 до +20°. Запас огнесмеси позволял производить до 125 односекундных или до 80 двухсекундных выстрелов. Боекомплект к оставленным спаренному и лобовому пулеметам — 3750 патронов. Экипаж сократили с 5 до 3 человек — наводчиком (оператором) огнемета был оставшийся в башне командир машины, в отделении управления размещались механик-водитель и стрелок-радист. Кроме того, машина получила шесть дымовых гранатометов. Танк оснащался приемопередающей радиостанцией FuG 5 со штыревой антенной, командирские имели дополнительно приемник FuG 2.

В феврале 1943 г. танки Pz.III (FI) (иначе Flammpanzer III, или специальная машина Sd.Kfz. 141/3) приняли на вооружение. Переоборудование 100 танков продолжалось с февраля по апрель 1943 г., и в Сталинград они не успели. Количество огнеметных Pz.III составило около 1,5% от общего выпуска этой модели. Pz.III (FI) вводились в танковые полки в виде огнеметных взводов по 7 машин. Использовались они на Восточном фронте. В 1943 г. Pz.III (FI) имелись в составе 1,6, 11, 14-й и 24-й танковых дивизий и моторизованной дивизии «Великая Германия» на территории СССР, а также в составе 16-й и 26-й танковых дивизий в Италии. В июле 1943 г. 6, 11-я танковые дивизии и дивизия «Великая Германия», готовые к наступлению на Курск, имели в сумме 41 танк Pz.III (FI).

Генерал-полковник Г.В.Бакланов так описывает атаку германских огнеметных танков под Курском на позиции 39-го стрелкового полка: «Бойцы, в свое время прошедшие обкатку танками во время учений и минувших боев, не дрогнули. Распластавшись на земле, вдавившись в крошечные окопчики, они собрались пропустить их и встретить пехоту огнем пулеметов и автоматов.

И вот тут произошло нечто ошеломляющее и страшное. Десятка два танков почти одновременно выбросили из своих металлических чрев, видимо под огромным давлением, огненные струи. Каждая струя, окутанная облаком черного дыма, становилась все толще, шире и метрах в пятидесяти от танка обрушивалась на землю, заливая морем огня окопы, сжигая траву и людей. Казалось, полыхал сам воздух, небо, все вокруг. Это была огненная смерть.

Так мы впервые столкнулись с огнеметными танками.

Первая линия полка дрогнула и побежала назад.

Подоспевшие на бронетранспортерах фашисты прямо с машин открыли автоматный огонь. Другие спрыгнули на землю, устремились за отходящими бойцами, на ходу строча из автоматов. Подразделения продолжали отходить, неся огромные потери.

Я снова взглянул на поле боя. По нему гулял огненный смерч, не давая бойцам возможности организоваться, закрепиться, зацепиться, найти хоть какое-то укрытие. Немцы продолжали теснить наших, танки неудержимо двигались вперед. И в это время сделали невозможное артиллеристы дивизии. 32-й гвардейский артиллерийский полк и 4-й истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион вывели орудия на прямую наводку и ударили по танкам. Несколько из них взорвались, как пороховые бочки. Другие сбавили ход и начали в нерешительности останавливаться. Под их гусеницы полетели связки гранат. Некоторые машины подорвались на противотанковых минах, разбросанных саперами».

В целом Pz.III (FI) признали малоэффективным и 35 машин снова переделали в стандартные пушечные танки или в штурмовые орудия StuG III. К ноябрю 1944 г. только 10 из 100 выпущенных Pz.III (FI) были отремонтированы и сведены в 351-ю огнеметную танковую роту, которая просуществовала практически до конца войны и еще в апреле 1945 г. входила в состав Судетской армейской группы.

В настоящее время в музее в Кобленце находится огнеметный Pz.III (FI) (номер шасси 77651), захваченный американцами в Италии, долгое время находившийся в США на испытательном полигоне в Абердине, а затем возвращенный в Германию.

Огнеметный танк Pz.III Ausf.M(FI) в бою. Восточный фронт, лето 1943 года

Тактико-технические характеристики огнеметного танка Pz.III (FI) (Flammpanzer III)

Экипаж, чел.

3

Боевая масса с усиленным бронированием, т

23

Длина танка, м

6,41

Ширина, м

2,95

Высота, м

2,5

Клиренс, м

0,385

Толщина брони, мм:

корпус

80 — 30

башня

57 — 30

Мощность двигателя, л.с.

300

Максимальная скорость, км/ч

40

Запас хода, км

155

Удельное давление на

грунт, кг/см^2

0,95

Преодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

30

ширина рва, м

2,0

высота стенки, м

0,6

глубина брода, м

1,3

Вооружение

Пулемет

2x7,92 мм MG 34

Боекомплект патронов

3750

Огнемет

1x1,4 см

запас огнесмеси, л

1000

количество огнеметных выстрелов

125

дальность огнеметания

55 — 60 м

Самоходные огнеметы на шасси САУ

В декабре 1942 г. было принято решение о постройке фирмами «Вегман» и «Кебе» огнеметных машин на шасси штурмового орудия StuG III. В первой половине января были представлены первые 10 опытных экземпляров. На них ставилась практически та же аппаратура, что и на Pz.III (FI), резервуары с огнесмесью размещались в корпусе. Вместо орудия устанавливался 14-мм брандспойт со стальной трубой-кожухом. Максимальная дальность огнеметания, в зависимости от погодных условий, 50 — 60 м. Угол наведения огнемета по горизонтали — ±10° вправо и влево, по вертикали — от -6 до +20°. На машине, обозначенной StuG III (FI), ставились 7,92-мм пулемет MG.34 для самообороны (боекомплект — 600 патронов) и радиостанция. Масса машины составляла 23 т, экипаж — 4 человека, толщина брони — до 80 мм, скоростьхода — до 40 км/ч, запас хода — 155 км. 10 переоборудованных машин использовались только как учебные, а в начале 1944 г. их снова переделали в штурмовые орудия.

StuG III(FI)

Самоходный огнемет StuG III(FI)

Самоходный огнемет Flammpanzer 38, подбитый на Западном фронте. Зима 1945 года

Самоходный огнемет Flammpanzer 38(t) «Хетцер»

Самоходный огнемет был выполнен на основе одного из лучших истребителей танков периода Второй мировой — САУ «Хетцер», созданной на чешском шасси TNH пА. В декабре 1944 г. 20 «Хетцер» переоборудовали в самоходные огнеметы Flammpanzer 38(t). Вместо 75-мм пушки устанавливался брандспойт пневматического огнемета FW.41 (Flammenwerfer 41) в съемном кожухе из стальной трубы, придававшем машине сходство с САУ. Углы наведения брандспойта по вертикали — от - 6 до +12°, по горизонтали — 5° влево и 11° вправо. Для наведения использовался тот же перископический прицел Sfl.Zf.la с кратностью увеличения 5х, каким пользовался наводчик базовой САУ «Хетцер». В боевом отделении разместили резервуар огнесмеси емкостью в 700 л, позволявший вести огнеметание общей длительностью 87,5 с, количество выстрелов ограничивалось числом зарядов зажигателя (на основе пиропатрона; характерно, что такой зажигатель был разработан под влиянием опыта зимних боев на Восточном фронте). Дальность огнеметания достигала 50 — 60 м.

По одной версии, огнеметные «хетцеры» предназначались для ведения боя в городе, по другой, их делали конкретно в связи с подготовкой к контрнаступлению в Арденнах (что, в общем, не исключает одно другое). Сравнительно невысокий силуэт и хорошее бронирование повышали шансы на успех этого самоходного огнемета в бою. Боевое крещение эти машины получили в Арденнах во время германского контрнаступления и в районе канала Шарвиз (Венгрия) в ходе контрнаступления в районе оз. Балатон. В обоих случаях они действовали в мелких населенных пунктах, и результат оказался не вполне удачным. Большинство машин попало в руки союзников. В одном из докладов американской военной разведки содержится красочный рассказ об использовании германских огнеметных танков на Западном фронте: «Два германских огнеметных танка при поддержке еще трех обычных машин прикрывали свой взвод, атаковавший позиции, удерживаемые взводом американской пехоты. Атаке предшествовал часовой обстрел из пулемётов и гранатомётов. Затем наступила очередь танков. Они двигались, поливая огнём участок в радиусе 50 ярдов (460 м). Когда наши войска предприняли попытку оставить занятые рубежи, в дело вступили огнемётные танки, используя своё оружие против нашей живой силы. За ними двигалась немецкая пехота. Огнемёты использовались с перерывами приблизительно в течение 30 минут, дальность стрельбы составляла примерно 30 ярдов (27 м)». Правда, модель и даже тип огнеметного танка (легкий, средний, тяжелый) не указаны.

Необходимо отметить, что, когда после войны армия уже социалистической Чехословакии использовала оставшиеся машины «Хетцер» (названных в Чехословакии ST-I), фирма CKD разработала на этом шасси огнеметный танк МР-1 с установкой того же огнемета Flammenwerfer 41 и советского 7,62-мм пулемета ДТ во вращающейся башне. Танк имел экипаж два человека и запас огнесмеси в 1000 л. Испытания 1951 г. показали, что дальность огнеметания 60 м слишком мала, и, хотя в 1954 г. ее увеличили до 90 — 140 м (за счет применения смеси по типу советской), в 1955 г. работы по танку свернули.

Flammpanzer 38

Опытный образец огнеметного танка МР-1

Тактико-технические характеристики самоходного огнемета Flammpanzer 38(t) «Хетцер»

Экипаж, чел.

4

Боевая масса, т

15,5

Длина танка, м

4,87

Ширина, м

2,63

Высота, м

2,17

Клиренс, м

0,42

Толщина брони, мм:

60 — 20

Двигатель

карбюраторный «Прага» АЕ/2500

Мощность двигателя

160—176 л.с.

Максимальная скорость, км/ч

42

Запас хода, км

177

Вооружение

Пулемет

1x7,92 мм MG.34 (MG.42)

Боекомплект

1200 патронов

Огнемет

1 X

Flammenwerfer 41

запас огнесмеси, л

700

количество огнеметных выстрелов

24

дальность огнеметания

50 — 60 м

Самоходный огнемет Sd.Kfz.251/16

Германская армия широко использовала полугусеничные БТР Sd.Kfz.251 для создания различных специальных машин. 16-я модификация БТР, появившаяся в январе 1943 г. и известная также как «Устройство 916», несла пневматический огнемет с двумя поворотными брандспойтами. В открытом сверху десантно-боевом отделении монтировались два резервуара (по одному с каждого борта) по 350 л огнесмеси Flammol 19, центробежный насос (компрессор) и приводивший его во вращение бензиновый двигатель с собственным топливным баком на 25 л. Огнесмесь из каждого резервуара подавалась в общую трубу, соединенную с компрессором, то есть оба резервуара равномерно питали каждый огнемет. Горючая смесь поступала к брандспойтам по шлангам, защищенным проволочной оплеткой. Брандспойты внутренним диаметром 14 мм устанавливались у бортов десантно-боевого отделения (правый был немного смещен вперед) за бронещитами. Сектор обстрела каждого устанавливался в 160°, но из-за ограниченности рабочего места огнеметчика не превышал 140°. Углы наведения брандспойта по вертикали — от -10 до +24°. Брандспойты огнеметов защищались цилиндрическими кожухами. Для производства выстрела огнеметчик нажимал на правый рычаг, который передвигал назад полую втулку и кожух брандспойта, при этом открывался конический клапан и выбрасывалась огнесмесь. Струя огнесмеси поджигалась бензиновой горелкой, которая, в свою очередь, зажигалась электрической свечой от аккумулятора БТР Бачок с бензином для горелки и катушка свечи крепились на внутренней стороне щита. Дальность огнеметания — до 35 м. При расходе 8 л в секунду запаса огнесмеси хватало на 80 выстрелов продолжительностью 1 — 2 сек каждый. Дополнительно на корме крепился носимый огнемет FW.42 с внутренним диаметром брандспойта 7 мм и 10-м шлангом, позволявший огнеметчику действовать вне машины. Посередине между огнеметами ставился штатный пулемет с бронещитом. Время заправки горючей смесью одной машины — около 30 минут.

Боевое отделение самоходного огнемета Sd.Kfz.251/16. Хорошо видны установки огнеметов и левый бортовой бак для огнесмеси

Установка бортового огнемета позволяла вести стрельбу в секторе до 160°. Дальность огнеметания достигала 35 м

Тактико-технические характеристики самоходного огнемета Sd.Kfz.251/16

Экипаж, чел.

5

Боевая масса, т

8,62

Длина машины, м

5,8

Ширина, м

2,1

Высота, м

1,75

Клиренс, м

0,32

Толщина брони, мм:

12—10

Двигатель

карбюраторный «Майбах» HL42TUKRM

Мощность двигателя, л.с.

100

Максимальная скорость, км/ч

54

Запас хода, км

295

Преодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

24

ширина рва, м

2,0

глубина брода, м

0.5

Вооружение

Пулемет

1x7,92 мм MG.34 (MG.42)

Боекомплект патронов

2010

Огнеметы

2x1,4 см и 1 съемный 0,7 см Flammwerfer 42

запас огнесмеси, л

700

количество огнеметных выстрелов

до 80

дальность огнеметания

до 35 м

Впоследствии систему упростили, заменив бензиновую горелку-зажигатель пиропатроном. Также изменили щиты, сняли носимый огнемет. Всего было изготовлено 347 Sd.Kfz.251/16. Эти машины сводились по шесть в огнеметные взводы в составе штабной роты мотопехотного полка.

В 1945 г. планировалось также переоборудовать часть танков Pz.VI(H) «Тигр» в «тяжелые огнеметные» (Schwerst-Flammpanzer), установив огнемет с большой дальностью огнеметания вместо 7,92-мм лобового пулемета и сохранив основное вооружение — по-видимому, по образцу советских огнеметных танков.

Своеобразным типом самоходного зажигательного оружия была ракетная установка Wurfgerat 40 на шасси БТР Sd.Kfz. 251. Кроме 280-мм фугасных реактивных снарядов установка могла запускать 320-мм зажигательные снаряды массой 79 кг на дальность до 2200 м. Применение этого оружия было ограниченным. Такую же пусковую установку монтировали на трофейные французские танки Н35 «Тонкие».

Сообщалось, что в Красной Армии в первый период войны на трофейные германские БТР ставили бутылкометы (импровизированный образец зажигательного оружия начала войны) — такой вариант якобы использовался в войсках 33-й армии.

Пусковая установка 320-мм зажигательных снарядов Wurfgerat 40 на шасси бронетранспортера Sd.Kfz.251 Ausf.C. 24-я танковая дивизия, Восточный фронт, 1941 год

Огнеметные тонки Италии

Самоходный огнемет (огнеметная танкетка) CV3 L.F.

Танкетку CV3 «Фиат-Ансальдо» в итальянской армии использовали как универсальное шасси. На этом шасси строился и самоходный огнемет. Брандспойт «тяжелого» огнемета устанавливался вместо пулемета в левой части бронерубки, а запас огнесмеси в 500 л возился за танкеткой в цистерне на одноосном прицепе либо в резервуаре на корме самой танкетки. Цистерна соединялась с бранспойтом гибким шлангом. Струя огнесмеси выбрасывалась давлением сжатого газа на дальность 20 — 45 м (по другим данным — до 50 — 60 м). Огнеметная танкетка известна под обозначениями CV3 L.F., CV3/35 L.F. или CV3/38 Б.Р.(модификация), а после 1938 г. в связи с общим изменением номенклатуры обозначений итальянской бронетанковой техники именовалась L3/L.F.

Схема размещения огнеметного оборудования на танкетке CV3 L.F.

Прототип огнеметной танкетки CV3 L.F. на испытаниях

Самоходные огнеметы впервые использовались в 1936 г. в Абиссинии (Эфиопии), хотя в горах и зарослях этой страны их действия оказывались менее эффективными, чем ранцевых огнеметов. Итальянский экспедиционный корпус применял CV3 L.F. и в ходе гражданской войны в Испании в боях под Мадридом, Гвадалахарой и в Каталонии. Огнеметы произвели сильное моральное воздействие. Один из эпизодов использования итальянцами огнеметных танков описывает А.И.Родимцев в книге «Под небом Испании»: «Под натиском наступающих танков с огнеметами республиканцы кое-где стали отходить. Возникла явная угроза для всей бригады.

CV3 L.F. (вариант без прицепа)

CV3 L.F. раннего выпуска

CV3/35 L.F.

Огнеметная танкетка L3/L.F. в бою под Бардией. Северная Африка, 1940 год

Танкетки CV3/35 L.F. на военном параде в Риме. 1939 год

Наступая вдоль Французского шоссе, итальянцы могли бы охватить левый фланг бригады, выйти в ее тылы. После того как была отбита атака, комиссар бригады рассказал:

Когда появились танки с огнеметами, то сначала действительно было немного страшновато: идет бронированная машина и плюет на тебя из ствола огнем. Но когда мы увидели, что огненная струя выбрасывается всего на пятнадцать — двадцать метров и пламя мгновенно гаснет, мы поняли, что, если лечь в укрытие, то танк не опасен. Мы так и поступили, подыскали укрытие, пристроились в нем, и, когда танки прошли мимо нас, а за ними появилась пехота, вот тут-то мы и стали расстреливать ее. Нашему примеру последовали многие солдаты и офицеры батальона. Атака итальянской пехоты была отбита, а танки, которые прошли в тыл, подбила наша артиллерия».

Республиканские войска также использовали огнеметные танки при разгроме итальянских дивизий под Гвадалахарой в феврале 1937 г., а также под Теруэлем. Там, где у республиканцев имелись советские танки, итальянцы свои огнеметные танкетки в бой не вводили. Однако в 1940 — 1941 гг. они еще применяли их в Югославии, Албании, Северной Африке, в 1942 г. — на территории СССР.

Огнеметные танкетки CV3 L.F. в бою. Абиссинский фронт, 1936 год

Тактико-технические характеристики огнеметной танкетки CV3/35 L.F. (Carro Lancia Flamme L3/35)

Экипаж, чел.

2

Боевая масса, т

4,7

Длина танкетки, м

3,2

с прицепом-цистерной

5,67

Ширина, м

1,5

Высота, м

1,3

Клиренс, м

0,19

Толщина брони, мм:

15 — 9

Двигатель

карбюраторный «Фиат» CV 3-005

Мощность двигателя, л.с.

43

Максимальная скорость, км/ч

42

Запас хода, км

120

11реодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

35

ширина рва, м

1,45

высота стенки, м

0,65

глубина брода, м

0,7

Вооружение

Пулемет

1x6,5 мм М 35 «Фиат» (8-мм М 38 «Бреда»)

Боекомплект патронов

1820

Огнемет

1

запас огнесмеси, л

500

дальность огнеметания

до 45 м

Легкий огнеметный танк L6/40 L.F.

На основе легкого итальянского танка L6/40 изготавливался огнеметный танк L6/40 L.F. Огнемет устанавливался в башне танка вместо пушки, спаренный пулемет сохранялся. Боекомплект составлял 1560 патронов к пулемету и 200 л огнесмеси. Дальность огнеметания была так же невелика, как и у L3/L.F. Танк нес радиостанцию серии RF со штыревой антенной.

L6/40 L.F.

Тактико-технические характеристики огнеметного танка L6/40 L.F.

Экипаж, чел.

2

Боевая масса, т

7

Длина танка, м

3,82

Ширина, м

1,86

Высота, м

2,17

Толщина брони, мм:

корпус

30— 15

башня

40

Двигатель

карбюраторный «Спа» 18D

Мощность двигателя, л.с.

70

Максимальная скорость, км/ч

42

Преодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

40

ширина рва, м

1,7

высота стенки, м

0,7

глубина брода, м

0,8

Вооружение

Пулемет

1x8 мм

М 38 «Бреда»

Боекомплект патронов

1560

Огнемет

1

запас огнесмеси, л

200

Огнеметные танки Великобритании и стран содружества

В Великобритании, а тем более в странах Британского Содружества наций, огнеметными танками всерьез занялись, по сути, только с началом войны под явным впечатлением от применения такого оружия противником.

Пехотный огнеметный танк «Матильда Фрог»

Эта модификация пехотного танка Mk II «Матильда» была разработана австралийскими специалистами. 25 танков «Матильда» IV или V были переоборудованы в огнеметные в конце 1944 г. — прежде всего, для боев с японцами в джунглях тихоокеанских островов. Брандспойт огнемета в бронекожухе заменил 2-фунтовую пушку в стандартной маске в башнях танков. Резервуар емкостью 80 галлонов (364 л) огнесмеси типа «Гелетроль» и баллоны со сжатым воздухом находились в башне на местах наводчика и заряжающего. Командир машины стал и наводчиком (оператором) огнемета. На корме корпуса размещался сбрасываемый бак с еще 100 галлонами (около 455 л) огнесмеси, кроме того, 62 галлона заливалось в бачки в отделении управления — из них смесь подкачивалась в основной резервуар по мере расходования. Дальность огнеметания устанавливалась до 100 ярдов (около 91 м), на практике получалось меньше. За один выстрел расходовалось до 10 галлонов смеси. Первое применение «Матильды Фрог» состоялось на о.Борнео в июне — июле 1945 г. Так, в боях за город Баликпапан вместе с линейными танками 1-го танкового полка участвовали «Матильды Фрог» и инженерные машины на базе танка «Ковенантер». Танки «Матильда Фрог» использовались и на Новой Гвинее. Эффективность применения огнеметного танка снижала невысокая скорострельность — между выстрелами проходило от 20 до 30 с, нужных для получения необходимого давления воздуха с помощью насоса. Уязвимый кормовой бак танкисты-огнеметчики обычно оставляли пустым, дабы не рисковать.

Matilda Frog из 2-го батальона 1-й австралийской танковой бригады во время боев в Баликпапане. Июль 1945 года

Тактико-технические характеристики огнеметного танка «Матильда Фрог»

Экипаж, чел.

2

Длина танка, м

5,715

Ширина, м

2,515

Высота, м

2,565

Клиренс, м

0,4

Толщина брони, мм:

корпус

78 — 55

башня

75

Двигатель

2 дизельных «Лейланд»

Мощность двигателя, л.с.

2x95

Максимальная скорость, км/ч

24

Запас хода, км

257

Удельное давление на грунт, кг/см^2

1,1

Преодолеваемые препятствия:

угол подъема, град.

24

ширина рва, м

2,4

высота стенки, м

0,61

глубина брода, м

0,91

Вооружение

Пулемет

1x7,92 мм «Беза»

Огнемет

1

запас огнесмеси, л

364+455

дальность огнеметания

до 91 м

Пехотный огнеметный танк «Матильда Мюррей»

Этот более совершенный огнеметный танк был создан австралийцами ближе к концу войны для замены «Матильды Фрог», чья эффективность ограничивалась довольно продолжительной паузой между выстрелами. «Мюррей», строившаяся в 1945 г., внешне была аналогична «Фрог». Однако пневматический огнемет теперь был заменен пороховым. Метание огнесмеси производилось давлением пороховых газов, образующихся при сгорании заряда кордитного пороха, что позволило повысить скорострельность и обеспечить огнеметание очередями. Емкость основного резервуара в башне увеличилась до 130 галлонов (591 л). Успешному применению огнеметных танков «Мюррей» способствовало хорошее бронирование базового танка «Матильда» — толщина лобовой брони достигала 78 мм. Для постановки дымовых завес огнеметные танки оснащались дымовыми гранатометами на бортах башни. Все машины имели средства связи.

Сами англичане начали работу над огнеметными танками с проведения опытов над другим пехотным танком — Mk III «Валентайн». Для определения лучшей системы огнемета Управление «нефтяной войны» (сформированное в июне 1940 г.) в 1941 г. разработало две новые установки для танков «Валентайн». На один установили пороховой огнемет, метательное действие которого производилось зарядами кордитного пороха, на другой — пневматический, действовавший посредством давления сжатого газа (азота). Огнесмесь перевозилась в прицепе-цистерне, а огнемет устанавливался в лобовом листе корпуса или в поворотной башенке на крыше отделения управления. По результатам испытаний, начавшихся в 1942 г., предпочтительной сочли пневматическую систему, и на основании этих испытаний разработали огнеметную систему «Крокодайл» для танка «Черчилль», которая использовалась в Европе в 1944 — 1945 гг. Ни один из огнеметных танков «Валентайн» в боях не использовался. Разрабатывался также средний огнеметный танк «Кромвель Крокодайл» (на основе серийного крейсерского танка Mk VIII «Кромвель»), так и оставшийся в чертежах до конца войны.

В 1943 — 1945 гг. Управление «нефтяной войны» провело испытания самоходного 201-мм «огнемета-мортиры» — на «Валентайн» вместо башни неподвижно установили тяжелую мортиру под снаряд с зажигательно-фугасным зарядом в 11,3 кг тринитротолуола для разрушения железобетонных укреплений. Максимальная дальность стрельбы этого орудия составляла 2000 ярдов (около 1830 м), эффективная дальность — 400 (около 365 м) ярдов. В серию машину не пустили. Да и отнесение ее к огнеметам сомнительно.

Выстрел из огнемета танка Matilda Frog. 1945 год

Тяжелый пехотный огнеметный танк «Черчилль Оук»

Хорошей базой для создания различных специальных машин служил тяжелый пехотный танк Mk IV «Черчилль» (А22), благодаря своим размерам, неплохой проходимости (танк преодолевал ров шириной 3,66 м, стенку высотой 0,76 м, брод глубиной 1,22 м) и бортовым нишам корпуса, увеличивавшим внутренний объем. В то же время боевая эффективность пушечных «Черчиллей» все менее отвечала условиям войны, и их приходилось выводить из боевых подразделений. Первый огнеметный танк на базе «Черчилля» был разработан в 1942 г. в большой спешке, дабы испытать саму идею огнеметного танка в боевых условиях в ходе высадки у Дьеппа в августе 1942 г. Он был выполнен на основе «Черчилль II», на который установили огнемет системы «Ронсон», разработанный для использования на БТР «Юниверсал». Резервуар с огнесмесью помещался в корме, трубопровод к брандспойту, смонтированному между передними выступами гусеничного обвода, был проложен вдоль левого борта. Дальность огнеметания «Оука» составляла всего 40 — 50 ярдов (примерно 36 — 45 м). В ходе рейда на Дьепп 19 августа 1942 г. использовались три огнеметных танка, но все они были подбиты прежде, чем могли вступить в дело.

Тяжелый пехотный огнеметный танк «Черчилль Крокодайл»

Тяжелый пехотный огнеметный танк «Черчилль Крокодайл»

После испытаний прицепа цистерны для огнемета к танку «Валентайн» в 1942 г. британский Генеральный штаб решил принять в качестве стандартной систему пневматического огнемета, действующего под давлением сжатого азота. Разработка была закончена в 1943 г., первый заказ составил 250 комплектов огнеметной аппаратуры с бронированными прицепами-цистернами, а в качестве танка-носителя выбрали «Черчилль IV», правда, в октябре 1943 г. вместо него остановились на модификации «Черчилль VII» (Mk VII) со сварной башней. Этот огнеметный танк предназначался для штурма германских укреплений в Нормандии. Изготовление огнеметных танков вела фирма «Воксхолл» — основной производитель «Черчиллей».

Схема системы подачи огнесмеси к брандспойту

Брандспойт

Узел соединения трубопроводов на корме танка

Огнеметный танк «Черчилль Крокодайл». Несмотря на мощную 152-мм лобовую броню, экипажи все равно навешивали на нее в качестве усиления гусеничные траки, в данном случае — от «Шермана»

Двухколесный одноосный прицеп-цистерна системы «Крокодайл» был аналогичен испытывавшемуся с танком «Валентайн», но получил 25 — 15-мм бронирование. При запасе огнесмеси в 1818 л прицеп весил 6,6 т, сжатый азот размещался тоже на прицепе в пяти баллонах. Из цистерны зажигательная смесь подавалась по гибкому шлангу под днищем корпуса танка к огнемету, установленному в отделении управления (брандспойт ставился вместо лобового пулемета слева от механика-водителя). Необходимое давление обеспечивалось сжатым азотом, и в идеальных условиях струя выбрасывалась на 120 ярдов (110 м, по другим данным — до 135 — 150 м). Эффективная же дальность составляла 82 ярда (75 м). Запаса смеси хватало на 80 односекундных выстрелов, расход огнесмеси на каждый выстрел — 27 — 32 л. Давление сжатого азота в баллонах — 175 — 200 кг/см^2, рабочее давление — 20 кг/см^2. Поджигание струи — с помощью электрической запальной свечи. В качестве огнесмеси использовали бензин с алюминиевой стружкой. В случае необходимости вся огнеметная аппаратура могла сниматься, дабы снова превратить «Крокодайл» в обычный пушечный танк. Последние партии танков «Черчилль» модификации VII строились с расчетом на быструю переделку в «Крокодайл».

Толщина лобовой брони позволяла подвести танк достаточно близко к укреплениям противника. При опорожнении или поражении прицеп-цистерну можно было быстро отстыковать с помощью пиропатрона в механизме сцепки. Разумеется, основное вооружение машины — 75-мм пушка — также могло использоваться. Сохранялся и спаренный с пушкой 7,92-мм пулемет «Беза». На левом борту башни крепился 50,8-мм дымовой гранатомет. Танк имел радиостанцию.

Колонна огнеметных «Черчиллей» движется по одной из дорог Нормандии. Лето 1944 года. Хорошо виден бронированный прицеп для огнесмеси

Огнеметный танк «Черчилль Крокодайл» с прицепом на НИБТПолигоне в Кубинке. 1946 год

Как и большинство других британских специальных машин на танковом шасси, огнеметные танки разрабатывались и испытывались на базе специально сформированной 79-й бронетанковой дивизии. Танками «Черчилль Крокодайл» вооружили два полка. «Черчилль Крокодайл» использовались в Италии и в Северо-Западной Европе в 1944 — 1945 гг. в составе инженерно-штурмовых групп или для непосредственной поддержки пехоты при атаке позиционной обороны. Благодаря мощному огневому выстрелу и возможности приблизиться к объекту на расстояние эффективного огнеметания «крокодайлы» с успехом выжигали гарнизоны из дотов и полевых укрытий и были, пожалуй, самой полезной «боевой» модификацией в целом не слишком удачного танка «Черчилль» и лучшим из британских огнеметных танков. Не случайно немцы откровенно боялись танков «Крокодайл», а попавших в плен членов их экипажей обычно расстреливали.

Отсоединяемый прицеп давал безусловный выигрыш — уменьшалась пожароопасность танка. Но плюс породил и многие минусы: снизились маневренность и проходимость (танкисты постоянно опасались потерять прицеп при движении по пересеченной местности и преодолении препятствий), действия в населенных пунктах затруднялись.

Всего до мая 1945 г. было выпущено 800 комплектов аппаратуры «Крокодайл». «Черчилль Крокодайл» находились в строю до конца войны, но после июля 1944 г. обычно держались в резерве на случай наступательных операций — как, например, планировавшийся прорыв «линии Зигфрида». Роту «Черчилль Крокодайл» использовали в Корее в 1950 г. Было построено также небольшое количество танков «Шерман Крокодайл» с той же огнеметной системой, но только четыре из них нашли применение в армии США. В ходе работ над тяжело бронированным штурмовым танком в 1944 г. в Великобритании были разработаны проекты огнеметных танков, известные как АТ17 и АН 8. Оба имели неподвижную бронерубку вместо башни, в которой монтировались 4 резервуара с огнесмесью общим объемом 610 л и семь баллонов высокого давления. АТ 17 должен был нести два пневматических огнемета: первый — в лобовом листе рубки, второй — в поворотной башенке на крыше рубки; АТ18 — один огнемет в лобовом листе. Оба проекта остались на бумаге.

Тактико-технические характеристики огнеметного танка «Черчилль Крокодайл»

Экипаж, чел.

5

Боевая масса танка, т

40,64

прицепа

6,6

Длина танка, м

7,54

с прицепом-цистерной

12,25

Ширина, м

3,35

Высота, м

2,74

Клиренс, м

0,5

Толщина брони, мм:

корпус

25— 152

прицеп

25

Двигатель

карбюраторный «Бедфорд»

Мощность двигателя, л.с.

350

Максимальная скорость, км/ч

20

Запас хода, км

100— 180

Вооружение

Пушка

75 мм Mk V

Пулемет

1x7,92 мм «Беза» 1x7,71 мм «Брэн»

Боекомплект

65 выстрелов 6525 патронов

Огнемет

«Крокодайл»

запас огнесмеси, л

1818

количество огнеметных выстрелов

60 — 80

дальность огнеметания

до 135 м

«Черчилль Крокодайл» во время выстрела огнесмесью. Северная Италия, 1945 год

Самоходный огнемет «Уосп» Mk I. Хорошо видны резервуары с огнесмесью, установленные в корпусе бронетранспортера

Самоходный огнемет «Уосп» Mk II. Резервуар с огнесмесью размещен снаружи, на корме корпуса

Самоходный огнемет «Уосп»

Весьма эффективная огнеметная аппаратура ставилась на легкий гусеничный БТР «Юниверасл Кэрриер» Mk I фирмы «Виккерс-Армстронг». Два резервуара с огнесмесью и емкости со сжатым азотом разместили в корпусе, поворотный брандспойт — в передней части, над бортом корпуса, на месте пулеметчика слева от механика-водителя. На «Уосп» Mk II огнемет с бронекожухом крепился в лобовом листе рубки слева (кожух брандспойта мог иметь своего рода отбойник, отклонявший стекавшую с брандспойта после выстрела струю огнесмеси за пределы корпуса машины). Сектор обстрела был небольшим — фактически огнемет мог вести огонь только вперед, машина должна была выходить непосредственно на цель. Огнесмесь размещалась в резервуаре емкостью 360 л, установленном снаружи на корме корпуса. Рабочее давление создавалось сжатым азотом или углекислотой, которые содержались в двух баллонах, каждый по 10 л. Дальность огнеметания — до 75 м (хотя упоминалась возможность огнеметания до 100 м), число выстрелов — 10 — 12. Для самообороны мог возиться ручной пулемет «Брен». Имелся прибор дымопуска. К достоинст

вам самоходного огнемета на базе «Юниверсал» можно отнести маневренность, малые размеры и сравнительную дешевизну, но слабая бронезащита, отсутствие крыши, открытые трубопроводы горючей смеси делали этот самоходный огнемет весьма уязвимым.

Тактико-технические характеристики самоходного огнемета «Уосп» Mk II

Экипаж, чел.

3

Боевая масса, т

3,7

Длина танка, м

3,7

Ширина, м

2,1

Высота, м

1,57

Клиренс, м

0,203

Толщина брони, мм:

7—10

Двигатель

карбюраторный «Форд»

Мощность двигателя, л.с.

85

Максимальная скорость, км/ч

52

Запас хода, км

200

Преодолеваемые

препятствия:

угол подъема, град.

28

ширина рва, м

1,6

высота стенки, м

0,5

глубина брода, м

0,6

Вооружение

Пулемет

1x7,71 мм «Брэн»

Боекомплект

2000 патронов

Огнемет

«Уосп»

запас огнесмеси, л

360

количество выстрелов

10— 12

дальность огнеметания

75 м

Самоходный огнемет «Уосп» Mk II, как и «Черчилль Крокодайл», можно увидеть в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

Канадцы ставили на «Юниверсал Кэрриер» Mk II своего производства огнеметную аппаратуру «Ронсон» (Ronson).

Выстрел огнесмесью из «Уосп» Мк II. Франция, 1944 год

Самоходный огнемет «Рэм» (Ram)

Небольшое количество гусеничных БТР «Рэм Кенгуру» (переделка средних танков «Рэм») было переоборудовано в канадской армии для установки огнеметной аппаратуры «Уосп II». Для самообороны на машине имелся пулемет. Этот самоходный огнемет применялся в Голландии в 1945 г., известен также под прозвищем «Бэджер». Однако большинство переделанных таким образом машин составили американские танки «Шерман».

Средние огнеметные танки «Шерман» британской модификации

Британцы, собственно и давшие поставлявшимся им по программе ленд- лиза танкам М4 имя «Шерман», создали на их основе ряд своих модификаций, включая огнеметные.

«Шерман Эддер»

Эта модификация танка М4А4 (именовавшегося в британской армии «Шерман V») отличалась от линейной размещением бронированного резервуара с огнесмесью на корме машины. Огнесмесь подавалась по шлангу поверх корпуса танка к брандспойту, подвижно установленному на люке помощника механика- водителя. Шланг подачи огнесмеси прикрывался бронекожухом, необходимое для огнеметания давление создавалось насосом. Первоначально огнемет именовался «Кобра». Разработан в 1944 г., но в боях не применялся.

«Шерман Саламандра»

Этот огнеметный танк существовал в восьми различных модификациях, отличавшихся установкой брандспойта. На одних машинах брандспойт огнемета крепился внутри муляжа ствола, на других — спаренно сбоку от пушки в той же маске или под ней. Все модификации выполнялись на основе огнеметной аппаратуры «Уосп», ставившейся на «Юниверсал Кэрриер». Были построены только опытные машины в 1943 — 1945 гг.

Средний огнеметный танк «Шерман Бэджер»

Выстрел огнесмесью из танка «Шерман Бэджер» во время испытаний на полигоне. 1945 год

«Шерман Бэджер»

Это был танк М4А2 HVSS со снятой башней и с огнеметной аппаратурой «Уосп». Брандспойт ставился на месте лобового пулемета. Эта машина разработана канадцами в 1945 г. параллельно с самоходным огнеметом на шасси танка «Рэм».

Огнеметные танки CША

До начала Второй мировой войны никаких систематических работ в этой области в США не велось, а потому американские огнеметные танки несли на себе след импровизации, хотя некоторые были достаточно удачны. В основном американские огнеметные танки и самоходные огнеметы создавались для действий на островах Тихого океана, когда бои на о.Тарава в ноябре 1943 г. показали, что для поражения японских дотов недостаточно пехотных ранцевых огнеметов, необходимы огнеметные танки. Вскоре в войсках морской пехоты США началось перевооружение на новую технику.

Американская боевая техника, высаженная на о.Сайпан. На переднем плане огнеметный танк M3А1 «Сэйтен»

Морские пехотинцы позируют на фоне огнеметного танка M3А1 «Сэйтен». 2-й танковый батальон морской пехоты, Сайпан, июнь 1944 года

Интерьер боевого отделения огнеметного танка M3А1 «Сэйтен»

Легкие огнеметные танки

Первые легкие огнеметные танки были разработаны на Гавайях для использования Корпусом морской пехоты США против японских укреплений и бункеров. На изъятых из боевых подразделений легких танках М3 37-мм пушка заменялась брандспойтом огнемета и ставилась канадская огнеметная аппаратура «Ронсон». Емкость резервуара составляла 170 л, а дальность огнеметания — 40 — 60 ярдов (примерно 36 — 55 м). Для установки аппаратуры снимались курсовые пулеметы в бортовых нишах корпуса. В конце 1943 г. так было переделано около 20 танков.

К моменту вторжения на Сайпан 15 июня 1944 г. танковые батальоны американской морской пехоты получили по 46 средних танков М4А2 вместо 54 легких танков, но, кроме того, в танковый батальон включали роту легких огнеметных танков. Каждый танковый батальон, действовавший с десантом на островах Тихого океана, получал обычно в качестве усиления от 14 до 24 огнеметных танков M3А1, хотя иногда и меньше — скажем, в роте D 2-го танкового батальона морской пехоты, действовавшего на о.Сайпан в июне — июле 1944 г., было только 12 танков M3А1 «Сэйтен» («Сатана»). Эффективность действий огнеметных танков снижали малые запас огнесмеси и небольшая дальность огнеметания.

Еще один вариант огнеметного танка был создан также на базе M3А1, но с использованием пехотного ранцевого огнемета E5R2-M3. Последний был переделан для крепления в шаровую установку и устанавливался вместо лобового пулемета в корпусе танка M3А1. Резервуар на 38 л огнесмеси монтировался внутри машины. Огнемет в бою выполнял противопехотные функции пулемета, то есть являлся вспомогательным оружием. Рассчитан он был всего лишь на несколько коротких пусков. Общая масса огнеметной аппаратуры — 70 кг, давление в баллонах со сжатым воздухом — 120 — 148 кг/см^2, рабочее давление воздуха — 26,4 кг/см^2. Дальность огнеметания — 30 м. Незагущенные огнесмеси обычно состояли из тяжелого жидкого топлива или очищенного картерного масла и моторного топлива. Такая смесь давала широкую струю пламени, поскольку разделялась и разбрызгивалась, к тому же значительная ее часть сгорала в полете до достижения цели. После введения вязкой огнесмеси дальность огнеметания увеличилась до 70 м, т.е. более чем вдвое. Зажигатель — электрического действия. Такая система могла применяться и на легком танке М5.

Огнеметная аппаратура Е7-7 устанавливалась на легком танке М5А1 вместо основного вооружения.

Тактико-технические характеристики огнеметного танка M3А1 «Сэйтен»

Экипаж, чел.

4

Длина танка, м

4,53

Ширина, м

2,235

Высота, м

2,151

Клиренс, м

0,42

Толщина брони, мм:

корпус

45 — 25

башня

38— 13

Двигатель

карбюраторный «Континенталь» W-670

Мощность двигателя, л.с.

250

Максимальная скорость, км/ч

48

Запас хода, км

113

Преодолеваемые

препятствия:

угол подъема, град.

35

ширина рва, м

1,83

высота стенки, м

0,61

глубина брода, м

0,91

Вооружение

Пулеметы

1x7,92 мм М 1919 А4

Огнемет

«Ронсон»

запас огнесмеси, л

170

дальность огнеметания

до 55 м

Установка пехотного огнемета E5R2-M3 вместо курсового пулемета М1919А4 «Браунинг» на легком танке М3 А1

Испытания стрельбой пехотного огнемета, установленного в танке M3А1. Новая Каледония, 1943 год

Танки М5А1 «Сэйтен» с установленными в башнях огнеметами. 13-я бронетанковая группа использовала такие машины в боях на о.Л у сон в январе 1945 года

Выстрел огнесмесью из огнеметного танка «Шерман» во время испытаний огнемета M3-4-3

Резервуар с огнесмесью, баллоны с газом, трубопроводы и т.п. были смонтированы в корпусе. Такая же аппаратура могла ставиться на танк M3А1.

М5А1 с огнеметом Е9-9 был выполнен по типу британских «крокодайлов». У него брандспойт огнемета устанавливался в корпусе вместо лобового пулемета. Трубопровод монтировался в корпусе, а к нему по защищенному оплеткой шлангу огнесмесь подавалась из одноосного прицепа-цистерны. Работы были начаты в апреле 1943 г., но построен был только прототип. Также прототипом ограничилось дело и при укомплектовании танка М5А1 огнеметом Е8. Эта машина, разрабатывавшаяся с января 1943 г., на месте танковой башни имела коробчатую рубку с огнеметом во вращающейся установке на крыше.

Средние огнеметные танки

Американский средний танк М2, устаревший уже к моменту своего принятия на вооружение в 1939 г., использовался только для обучения и различных экспериментов. Для испытаний танкового огнемета предназначалась и построенная в 1941 г. машина. Длинный брандспойт огнемета Е2 крепился в башне вместо 37-мм пушки, а резервуар с огнесмесью ставился в корме корпуса. Позднее аналогичным образом огнеметы ставились вместо 37-мм пушек в башнях выведенных из боевых подразделений средних танков М3. Эти машины использовала морская пехота на островах Тихого океана.

Первый серийный американский средний танк М3 поступил на вооружение в 1941 г., а уже в октябре 1941 г. был переведен в машины «замещающего стандарта» (в связи с принятием танка М4). Далее его использовали для поставок по ленд-лизу и создания специальных машин. В то же время на основе огнемета Е2 был разработан новый танковый огнемет ЕЗ. Средний танк М3 с аппаратурой ЕЗ проходил испытания в 1942 г. Брандспойт огнемета устанавливался в башне вместо 37-мм пушки, из бортового спонсона корпуса убирали установку 75-мм пушки.

По другой версии, основное вооружение сохранялось полностью, а ранцевый пехотный огнемет E5R2-M3 вводился в комплект снаряжения танка для быстрой установки в полевых условиях вместо пулемета на командирской башенке.

Средние огнеметные танки на базе М4 «Шерман»

Американский средний танк М4 «Шерман», выпускавшийся с 1942 по 1946 г. в большом количестве и в ряде модификаций, стал основным танком союзников — кроме армии и морской пехоты США, эти танки широко применялись армиями Великобритании, Канады, Австралии, Китая, французскими войсками генерала де Голля, поставлялись и в СССР. Массовый выпуск позволил использовать часть их для шасси специальных машин, включая огнеметные.

Установка ранцевого огнемета M3-4-3 в танке «Шерман» снаружи (вверху) и изнутри

Средний танк М4А1 с огнеметом POA-CWS-H1

Ранцевые огнеметы на танках

Ранцевые огнеметы, отличавшиеся в деталях, устанавливались в корпусе танка вместо лобового пулемета. Огнеметом управлял помощник механика-водителя с помощью пистолетной рукоятки. Как и на среднем танке М3, огнеметы включались в комплект поставки для установки в случае необходимости в полевых мастерских. По 9 средних танков М4А2, вооруженных огнеметами типа Е4-5, входили в состав 3, 4-го и 5-го танковых батальонов морской пехоты, высадившихся 19 февраля 1945 г. на о.Иводзима. Здесь они достаточно эффективно взаимодействовали с линейными танками М4А2. Пушечные танки сосредоточенным огнем подавляли японские огневые сооружения, а огнеметные приближались к ним и выжигали живую силу в готовности открыть по ней огонь из пулеметов. Огнеметание велось короткими выстрелами по 1 — 2 с или длительной (около 10 с) мощной струей. Положительную роль сыграло и тесное взаимодействие с пехотой.

Еще одним ранцевым огнеметом, который тоже включался в комплект поставки танков, был E6-R1. Он мог устанавливаться в корпусе впереди справа в проеме перископического блока над местом помощника механика-водителя (лобового пулеметчика).

Брандспойт «перископического» (изогнутого) типа огнемета E4R4-R4 5-6RC также устанавливался вместо лобового пулемета, сама огнеметная аппаратура в целом была аналогична E6-R1. Резервуар с огнесмесью помещался в корпусе. Давление в баллонах сжатого воздуха составляло 120 — 148 кг/см^2, рабочее давление — 26,4 кг/см^2. Дальность огнеметания была несколько выше, чем у M3-4-3 (легкой жидкой огнесмесью — до 50 м, вязкой смесью — 70 — 90 м).

Огнемет РОА

Эта импровизация появилась в ходе боев на Тихоокеанском театре военных действия(откуда и аббревиатура — Pacific Ocean Area). В качестве базы использовали средний танк М4(105), вооруженный 105-мм гаубицей. С гаубицы снимали затвор, а в ее ствол помещали брандспойт огнемета Mk I, состоявшего на вооружении ВМФ США. Резервуар с огнесмесью помещался в башне.

Огнемет POA-CWS 75-Н1 устанавливался на танк М4. Брандспойт помещался в стволе 75-мм танковой пушки при снятом пушечном затворе. Огнеметание через ствол орудия было не лучшим решением, приемлемым только для полевой импровизации, зато обеспечивалась маскировка танка под линейный. Многие машины с огнеметами РОА, использовавшиеся Корпусом морской пехоты США, имели съемную дополнительную защиту из деревянных брусьев на бортах корпуса против магнитных противотанковых гранат, которые применялись японскими штурмовыми пехотными группами.

Танк М4 с огнеметом POA-CWS 75-Н2 отличался от описанного выше тем, что брандспойт огнемета размещался справа от 75-мм пушки, так что танк сохранял пушечное вооружение в готовности к стрельбе.

В варианте с огнеметом Е7-7 короткий брандспойт устанавливался вместо основного вооружения, резервуар с огнесмесью помещался в корпусе. Такой же огнемет мог устанавливаться на легких танках M3А1 и М5А1 «Стюарт». Танки М4 с огнеметом в башне входили в состав, например, 713-го огнеметно-танкового батальона, действовавшего на о.Окинава в апреле 1945 г. На танк М4 устанавливался также канадский огнемет «Ронсон». Таким образом были переоборудованы несколько танков Корпуса морской пехоты США.

Выстрел огнесмесью из танка «Шерман»

Один из танков 713-го огнеметного танкового батальона морской пехоты ведет огонь по японскому доту на одном из островов Тихого океана. Май 1945 года

М4 «Крокодайл» («Шерман Крокодайл»)

Комплект британской аппаратуры «Крокодайл» ставился на танк М4, но шланг для огнесмеси был протянут поверх корпуса, а не под днищем, а брандспойт смонтирован на корпусе танка. Дальность огнеметания до 40 м. В конце 1944 г. четыре танка М4 были переоборудованы таким же образом англичанами по американскому заказу для применения американскими войсками в Северо-Западной Европе. Они использовались в составе американской 2-й бронетанковой дивизии.

Огнемет POA-CWS-H1, стрелявший через ствол 75-мм пушки танка «Шерман», в действии

Танк М4 из состава 713-го огнеметного батальона выжигает японскую пехоту, засевшую в прибрежных скалах на о. Окинава. 1945 год

«Противопехотный танковый огнемет» Е1

Это оружие, разработанное в 1945 г., включало четыре небольших огнемета, установленных на корпусе танка М4АЗ и стрелявших в стороны и вперед по отдельности или залпом для предотвращения или срыва атак японских пехотинцев — истребителей танков из мертвой зоны танкового вооружения. Стрельбой управляли изнутри танка (вспомним подобные опыты с установкой огнемета на танк Т-26, проведенные НИО ВАММ в СССР в 1936 г.). Созданное для использования на Тихоокеанском театре, это оружие проходило испытания до конца войны, после чего от него отказались. Такая машина была известна также под прозвищем «Скорпион».

Огнеметы E13R1-R2 и Е20-20 планировались для танка М4АЗ, но не были готовы до конца 1945 г. После Второй мировой войны танки серии М4 продолжали использоваться для установки усовершенствованной огнеметной аппаратуры.

В 1942 г. в США изобрели напалм (от англ, napalm) — студнеобразное вещество, состоящее из жидкого горючего и загустителя. Горючим служил обычно бензин, керосин, а также более сложные рецептуры на их основе. В качестве загустителей использовали натуральный каучук, полистирол. Но американские химики во главе с Л.Физером разработали более простой в употреблении загуститель М1, состоящий из смеси алюминиевых солей трех органических кислот. Этот загуститель был назван «напалмом» — от начальных слогов названий двух кислот (алюминиевых солей) — нафтеновой (naphthenic) (25%) и пальмитиновой (palmitic) (кислоты кокосового масла) (50%), входящих вместе с олеиновой кислотой (25%) в состав загустителя. Зажигательная смесь, приготовленная с использованием такого загустителя, хорошо прилипает к различным поверхностям и по внешнему виду напоминает резиновый клей. С тех пор во многих армиях мира название «напалм» распространено не только на собственно загустители, но и на зажигательные смеси.

Танк «Шерман» с огнеметом POA-CWS-H5

Опытный образец огнеметного танка Т68, разработанного в США после войны. Абердинский полигон, 1946 год

Огнеметные плавающие танки

Огнеметами вооружили также часть плавающих гусеничных бронемашин семейства LVT. На плавающем танке LVT(A)1 брандспойт огнемета Е7 заменял 37-мм пушку в башне танка (этим обеспечивался круговой обстрел), а резервуар с огнесмесью размещался внутри машины. Такая же огнеметная аппаратура могла ставиться на плавающий танк LVT(A)4 вместо 75-мм гаубицы в башне, а также на плавающий бронетранспортер LVT 4, но здесь брандспойт с небольшим щитом устанавливался по оси машины в передней части грузового- отделения. Все эти варианты были разработаны в 1944 г.

Кроме того, канадский огнемет «Ронсон» ставился на плавающий танк LVT(A)4 вместо 75-мм гаубицы или на транспортеры LVT1 и LVT2 у левого борта в передней части надстройки корпуса. Огнемет E14-7R2 размещали на танке LVT(A)1. Это была ранняя установка с заменой 37-мм пушки брандспойтом. В 1942 г. построили десять машин, но в боях их не применяли.

Выводы

При всем своеобразии развития огнеметных танков и самоходных огнеметов в годы Второй мировой войны в разных странах имелся ряд черт, свойственных всем, связанных как с общими изменениями в системе бронетанкового и огнеметного вооружения, так и со спецификой самих огнеметных машин.

Война подтвердила высокую эффективность применения огнеметов против полевых й долговременных укреплений, для борьбы с живой силой, огневыми точками и техникой противника, создания пожаров для освещения местности или организации заграждений. Рост степени инженерного оборудования позиций и насыщенности их огневыми средствами, частые бои на пересеченной местности, в лесу, джунглях, населенных пунктах давали огнеметчикам широкое поле деятельности. Большое значение имело сочетание физического поражающего действия с моральным воздействием на противника. Как только возникала необходимость штурма укрепленных позиций, борьбы на закрытой местности и в населенных пунктах, создавались огнеметные танки и самоходные огнеметы. Если до начала войны «химические танки» рассматривались прежде всего как средство применения боевых газов или постановки дымовых завес, а огнеметание считалось второстепенной задачей, то с началом войны потребность именно в огнеметных танках вышла на первый план. При этом огнеметные танки (самоходные огнеметы) остались специальными машинами, находящимися на стыке танковых и химических войск, и требовали специальных приемов боевого применения и мер по эксплуатации. Установка огнеметной аппаратуры производилась либо за счет исключения основного вооружения, либо за счет сокращения боекомплекта или запаса топлива. Кроме того, огнеметная аппаратура делала сам танк или бронемашину более пожароопасной.

Огнеметные танки сводились в отдельные подразделения и части, использовавшиеся как резерв командования для усиления войск, штурмующих позиции противника на наиболее ответственных участках. При этом огнеметные танки применялись в тесном взаимодействии с линейными танками, саперами и пехотой (мотопехотой).

Для вооружения танков использовали как специальные танковые, так и пехотные огнеметы. В развитии конструкций танковых огнеметов можно отметить постепенный переход от пневматических систем к автоматическим фугасным (пороховым — советские танки с огнеметами АТО-41 и -42, австралийские «Матильда Мюррей»), обеспечивающим большую дальность огнеметания и скорострельность. В Германии же проблему создания высокого рабочего давления без громоздкой и чувствительной газобаллонной аппаратуры предпочли решать установкой компрессора. Вводились вязкие огнесмеси, увеличивавшие и дальность огнеметания (почти вдвое), и время горения. Принимались меры для уменьшения доли огнесмеси, сгоравшей в полете.

Огнеметные танки ОТ-34-85 проходят по Красной площади. 1 мая 1946 года

Хотя самоходные огнеметы создавались на шасси почти всех доступных машин, основной базой становились средние и тяжелые танки. Во-первых, роль основных боевых машин переходила к танкам с противоснарядным бронированием, а с производственной и эксплуатационной точек зрения предпочтительно было создавать огнеметные машины на базе уже имевшихся на вооружении и находившихся в производстве танков. Во-вторых, огнеметным танкам в атаке приходилось выдвигаться вперед, вызывая сосредоточенный огонь противника, огнеметание производилось с места, а при навесном характере стрельбы цель поражалась несколькими выстрелами, так что средние и тяжелые танки имели больше шансов подойти на эффективное расстояние огнеметания. Но если в СССР и США, например, старались строить огнеметные танки на базе находящихся в производстве боевых машин, то в Германии и Великобритании чаще переоборудовали устаревшие танки, выводившиеся из боевых подразделений.

Легкобронированные огнеметные машины — например, на шасси британских БТР «Юниверсал Кэрриер» и германского Sd.Kfz.251, американских танков М3 «Стюарт» — могли эффективно применяться против одиночных огневых сооружений, при наличии скрытых подступов, слабом противотанковом огне противника.

Средний танк «Шерман» со 105-мм гаубицей и огнеметом POA-CWS-H5 из состава 5-го полка морской пехоты движется по дороге к Сеулу. Корея, сентябрь 1950 года

В центре: огнеметный танк М67А1; внизу: М67А1 во время демонстрационных стрельб в Форт-Ноксе в июне 1961 года

Огнеметы старались устанавливать вместо вспомогательного вооружения при сохранении основного пушечного вооружения танков, что уменьшало зависимость огнеметных танков от поддержки линейных при атаке. Наличие пушечного вооружения позволяло экипажам выбирать тип оружия для поражения цели, бороться с контратакующими танками противника и удаленными огневыми точками, действовать в качестве линейных при отсутствии целей для огнеметания, исчерпании запаса огнесмеси или отказе огнеметной аппаратуры. В Красной Армии огнеметные танковые бригады, оснащенные средними огнеметными танками ОТ-34, использовались не только при прорыве обороны противника, но и в передовых отрядах, при преследовании и т.п. Огнеметным танкам повсюду придавали максимальное сходство с линейными машинами — даже если пушечное вооружение снималось; в этом случае на брандспойт огнемета одевался кожух, имитирующий орудийный ствол.

Стоит отметить, что задел в области разработки огнеметных танков, созданный в СССР в предвоенный период, и в целом правильно определенные накануне войны пути создания огнеметных машин позволили в ходе войны выпустить эффективные образцы, по ряду показателей превосходившие машины и противников, и тогдашних союзников. И абсолютные, и относительные цифры показывают, что Красная Армия использовала огнеметные танки наиболее активно: если в Германии на шасси танков и САУ построили всего 335 огнеметных танков (включая 60 на трофейных шасси), т.е. около 0,7% от общего количества выпущенных танков и САУ, то в СССР — 1638 (на шасси Т-34 и КВ), что составляет около 1,6% от общего количества танков и САУ.

Огнеметный танк М67А1 обстреливает вьетнамские позиции в окрестностях Дананга

Самоходный огнемет М132 на базе бронетранспортера М113(в центре).

Выстрел огнесмесью из самоходного огнемета М132. 1-й батальон 4-го бронекавалерийского полка 25-й пехотной дивизии, Южный Вьетнам, 1969 год

В заключение стоило бы бегло взглянуть на послевоенное развитие огнеметных танков и самоходных огнеметов на примере вооруженных сил СССР и США. Корейская война 1950 — 1953 гг., начавшись вскоре после окончания Второй мировой, подтвердила эффективность применения различных видов огнеметно-зажигательного оружия. Это относилось и к огнеметным танкам (самоходным огнеметам), которым эта война дала дополнительный толчок развития.

Так, американцы в начале боевых действий в Корее применяли огнеметные танки конструкций периода Второй мировой войны, к числу которых относились обычные легкие М24, М3 или М5 и средние танки М4 «Шерман» с огнеметами, установленными в дополнение к обычному пушечно-пулеметному вооружению. Применялись и импровизации в виде, например, «огнеметной системы» с резервуаром от танкового огнемета M3-4-3 на бронированном носителе (бронетранспортере или частично бронированном 0,5-т автомобиле) и выносным брандспойтом от ранцевого огнемета М2-2 или М2А1, а также с несъемным брандспойтом (своеобразное продолжение идеи германского Sd.Kfz.251/16). Применялись в Корее и английские огнеметные танки «Черчилль Крокодайл», выпущенные во время Второй мировой войны.

Советский огнеметный танк ОТ-54

Выстрел огнесмесью из огнемета АТ-200 танка ОТ-55

В танковых и пехотных огнеметах американцы в Корее использовали смесь «Напалм 1» (NP1) на основе бензина с загустителем М4 (более дешевый, чем М1). Для танковых огнеметов содержание загустителя в смеси составляло 3 — 9%). Велись дальнейшие работы по совершенствованию танковых и ранцевых огнеметов и смесей.

В ходе боевых действий во Вьетнаме (1965 — 1973 гг.) наиболее удачным для специфических условий войны в Индокитае был признан американский огнеметный танк М67 (выпускался с 1955 г.) — модификация среднего танка М48. В этом танке, как и в более раннем Т66 на базе М47, пневматический огнемет М6 (впоследствии М7) с дальностью огнеметания до 150 — 200 м (реально — до 100 м из-за большого разбрызгивания струи) устанавливался вместо 90-мм пушки. Вьетнамская война породила и самоходный американский огнемет М132 «Зиппо» (так, впрочем, в США именуют все огнеметные машины — по популярной марке дешевых зажигалок). Это был гусеничный БТР М113, вооруженный пневматическим огнеметом М8-10 во вращающейся башенке, с дальностью огнеметания до 180 м. Достаточно характерно для американцев было стремление действовать на противника массированным выбросом горящей огнесмеси. Например, танк М67А1 с огнеметом М7А1-6 мог метать струю по 10 — 20 сек или даже дать огневой выстрел продолжительностью до 55 — 60 секунд. Это во многом было связано с невозможностью обнаружить конкретные цели и потому прицельный огонь заменялся «профилактическим» огнеметанием по зарослям, где «могли бы находиться партизаны».

Спаренная установка огнемета АТ-200 и 100-мм пушки в башне танка ОТ-55

Огнеметный танк «объект 483» с пороховым огнеметом ОМ-250

В Советском Союзе, напротив, продолжили линию огнеметных танков с сохранением основного пушечно-пулеметного вооружения и автоматическими пороховыми огнеметами. На смену ОТ-34-85 здесь в 1954 г., т.е. практически одновременно с американским М67, пришел разработанный КБ А.А.Морозова на Харьковском заводе транспортного машиностроения им. Малышева огнеметный танк ОТ-54 («объект 481») с огнеметом АТО-1 (дальность огнеметания до 160 м со скорострельностью до 20 выстр./мин и емкостью огневого выстрела до 20 л). В 1960 г. поступил на вооружение разработанный тем же КБ А.А.Морозова танк ОТ-55 («объект 482») с огнеметом АТ-200 (дальность огнеметания — до 200 м, емкость выстрела увеличена до 35 л, но запас огневых выстрелов уменьшился с 20 до 12, огнемет с пушкой стабилизированы в двух плоскостях для возможности огнеметания с хода). Характерной особенностью этих машин стала установка автоматического порохового огнемета в башне спаренно со 100-мм пушкой (вместо спаренного с пушкой пулемета), т.е. танк сохранил очень неплохие артиллерийские возможности базового — при круговом наведении огнемета. Заметим, что огнеметные танки продолжали создаваться на шасси наиболее массовых и широко применяемых линейных танков.

В СССР велись работы и над другими вариантами огнеметных машин. Так, еще в 1959 г. в том же харьковском КБ А.А.Морозова на базе среднего танка Т-54 был разработан «объект 483» с установкой в башне вместо пушки мощного огнемета порохового типа ОМ-250 с дальностью огнеметания до 270 м и емкостью огневого выстрела 100 л — предельной для струйных огнеметов по условиям воспламеняемости применявшихся огнесмесей. Но отсутствие пушечного вооружения снижало боевую эффективность танка. На вооружение танк принят не был.

К 1970-м гг. огнеметные танки и самоходные огнеметы струйного типа достигли, можно сказать, своей «зрелости» как в плане конструкции, монтажа на самоходном бронированном шасси, так и в плане типов применяемых огнесмесей, тактического применения в различных условиях (Корея, Вьетнам, Афганистан и пр).

Реактивная огнеметная система залпового огня ТОС-1 «Буратино»

С появлением на рубеже 1970 — 1980-х гг. термобарических составов интерес к струйным огнеметам стал падать. Начался активный переход к капсульному способу метания огнесмеси, при котором смесь летит к цели в виде заключенного в оболочку боеприпаса (капсулы). Наиболее ярким примером такого самоходного огнемета служит советская 30-ствольная система ТОС-1 «Буратино» на шасси основного боевого танка, созданная в начале 1980-х гг. в Омском конструкторском бюро транспортного машиностроения (боевые испытания ТОС-1, как и реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель» прошли в Афганистане). Термобарические составы являются принципиально новым средством комплексного поражения противника с помощью высоких температур и ударной волны. По своему действию они схожи с объемно-детонирующими

боеприпасами, но отличаются тем, что распыленная в определенном объеме смесь не мгновенно детонирует, а очень быстро сгорает. В месте взрыва значительно возрастают температура и давление — могущество фугасного действия термобарического боеприпаса по цели значительно превышает действие обычного фугасного снаряда аналогичного калибра. Современные огнеметные системы — детище уже других технологий. А огнеметные танки и самоходные огнеметы струйного типа сейчас в основном находятся на складах.

Литература

1. Бакланов Г.В. Ветер военных лет. — М., «Воениздат», 1977.

2. Бескурников А.А. Т-26 — танк пехоты. — Рукопись, 1993.

3. Вараксин Ю.Н., Бах И.В., Выгодский С.Ю. Бронетанковая техника СССР (1920 — 1974). Справочное издание. — М., ЦНИИ Информации, 1981.

4. Великая Отечественная война. Энциклопедия. — М., «Советская энциклопедия», 1985.

5. Вернидуб И.И. На передовой линии тыла. — М., ЦНИИТИКПК, 1994.

6. Владимирский А.В. На киевском направлении. — М., «Воениздат», 1989.

7. Военно-технический прогресс и Вооруженные Силы СССР. Под ред. И.М. Кирьяна. — М., «Воениздат», 1982.

8. Горлов А.П. Зажигательные вещества, их применение и способы защиты. — М.— Л., Наркомхоз РСФСР, 1940/43.

9. Коломиец М., Свирин М. Т-26: машины на его базе. — М., «Стратегия КМ», 2003.

10. Коломиец М. 1941: Бои в Прибалтике 22 июня — 10 июля 1941 г. — М., «Стратегия КМ», 2002.

11. Крылов Н.И. Не померкнет никогда. — М., «Воениздат», 1984.

12. Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933 — 1945. т.2. — М., Издательство иностранной литературы, 1958.

13. Нерсесян М.Г., Каменцева Ю.В. Бронетанковая техника армий США, Англии и Франции. — М., «Воениздат», 1958.

14. Новиков И.В., Конюхов В.И. Огнеметно-зажигательное оружие. — М., Издательство ДОСААФ СССР, 1957.

15. Павлов И.В., Павлов М.В. Советские танки и самоходноартиллерийские установки (1939 — 1945 гг.). Краткий справочник. — М., «Арсенал-Пресс», 1996.

16. Павлов М., Павлов И., Желтов И. Советские средние танки довоенного периода (1924 — 1941). — М., Экспринт, 2000.

17. Павловский И Г. Сухопутные войска СССР. — М., «Воениздат», 1985.

18. Пособие для бойца-танкиста. — М., «Воениздат», 1941.

19. Родимцев А. И. Гвардейцы стояли насмерть. — М., Издательство ДОСААФ, 1969.

20. Савицкий И. Огнеметы. Техника химического нападения. — М., Наркомхоз РСФСР, 1927.

21. Свирин М. «Хетцер» маленький, но страшный зверь. — М., «Полигон», 2001.

22. Солянкин А.Г., Павлов М.В., Павлов И.В., Желтов И.Г. — Отечественные бронированные машины. XX век, т.1, 1905 — 1941. — М., «Экспринт», 2002.

23. Справочник по вооруженным силам Германии. — М., «Воениздат», 1942.

24. Сухаревский М. Основы огнеметного дела. — М., Наркомхоз РСФСР, 1924.

25.Чуйков В.И. Сражение века. — М" "Советская Россия", 1975.

26. Carruthers В. German Tanks at War. — London, Cassel & Company, 2000.

27. Chamberlain Peter and Ellis Chris British and American Tanks of WWII. — Cassell & Company, 1969.

28. Chamberlain Peter and Hilary L. Doyle Encyclopedia of German Tanks of WWII. — London, Arms and Armour Press, 1978

29. McNab C. Military Vehicles. — London, Amber Books, 2003

30. Panzer und andere Kampffahrzeuge von 1916 bis heute. — Koln, 1978.

31. Perrett Bryan Churchill Infantry Tank 1941 — 1951. — London, Osprey Publishing Ltd, 1993

32. Zaloga J. St. Tank battles of the Pacific War 1941 — 1945. — Hong Kong, Concord Publications Company, 1995.

Журналы: "Бронеколлекция", "Военный вестник", "Невский бастион", "Полигон", "Военные знания", "Военно-исторический журнал", "Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра", "Южноуральская панорама".

Информация общедоступной сети Internet.

Огнеметный танк ОТ-34 — памятник в Симферополе

Главное внешнее отличие огнеметных "тридцатьчетверок" — массивная бронемаска огнемета АТО-41

Фото из коллекции Е.И.Деренского

Английский самоходный огнемет "Уосп" на базе бронетранспортера "Юниверсал". Экспозиция Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке, 2003 год

Фото М.Барятинского

Огнеметный танк ХТ-26. 210-й отдельный химический танковый батальон, Карельский перешеек, 1940 год

Огнеметный танк ХТ-133. Танковый батальон финской армии, октябрь 1941 года

Огнеметный танк КВ-8С из состава танковой колонны "Трудовые резервы — фронту", весна 1943 года

Уважаемые читатели!

В 2002 — 2005 годах Вышли В свет следующие специальные Выпуски "Бронеколлекции"

Специальный выпуск 1/2002, "Бронетанковая техника Третьего рейха". Справочник содержит графические схемы и фотографии немецких танков, САУ, бронетранспортеров и других боевых машин. 96 страниц, 140 фотографий.

Специальный выпуск 1/2003, "Легкий танк Т-26". История создания, описание конструкции и боевое применение всех модификаций советского легкого танка Т-26, боевых и вспомогательных машин на его базе. 68 страниц, более 140 фотографий.

Специальный выпуск 2/2003, "Т-34. История танка". Всеобъемлющая монография о прославленном советском среднем танке Т-34. 96 страниц, более 140 фотографий, чертежи, схемы, компоновки.

Специальный выпуск 3/2003, "Бронеавтомобили Красной Армии. 1918 — 1945". Развернутый справочник, в котором каждому типу советских бронеавтомобилей посвящена отдельная глава. 64 страницы, более 100 фотографий, чертежи, схемы, рисунки.

Специальный выпуск 1/2004, "Плавающий танк ПТ-76". История создания, описание конструкции и боевого применения плавающего танка ПТ-76 и бронетранспортера БТР-50. 72 страницы, более 100 фотографий, схемы компоновки, рисунки.

Специальный выпуск 2/2004, "Бронетанковая техника Красной Армии 1939 — 1945". Информация о всех типах советских и иностранных танков, САУ, бронеавтомобилей и бронетранспортеров, состоявших на вооружении Красной Армии в годы Второй мировой войны. 96 страниц, более 140 фотографий, схемы М1:72.

Специальный выпуск 1/2005, "Черная кошка" Панцерваффе". Наиболее полная информация по истории создания, конструкции и боевом применении одного из самых известных немецких танков Второй мировой войны — "Пантеры". 64 страницы, более 80 фотографий, чертежи, схемы.

Content

Ардашев А. Н. и др Огнеметные танки Второй мировой войны

А.Н.Ардашев, С.Л.Федосеев Бронеколлекция 2005. Специальный выпуск № 02 (8) Огнеметные танки Второй мировой войны

Огнеметные танки Второй мировой войны

Первые идеи и проекты

Межвоенный период

Огнеметные смеси

Принципы устройства и действия огнеметов

Огнеметные танки СССР

Легкие огнеметные танки

Огнеметы на телетанках

Химическая прицепка

Боевое применение химических танков на базе Т-26

Новые огнесмеси и новые танковые огнеметы

Средние огнеметные танки

Тяжелые огнеметные танки

Организация и боевое применение советских огнеметных танковых частей и подразделений в годы Великой Отечественной войны

Огнеметные танки Германии

Самоходные огнеметы на шасси САУ

Огнеметные тонки Италии

Огнеметные танки Великобритании и стран содружества

Огнеметные танки CША

Легкие огнеметные танки

Средние огнеметные танки

Ранцевые огнеметы на танках

Огнеметные плавающие танки

Выводы

Литература