Александр Курлович

Гиппеаструм и его родня

Маленькое введение для маленькой книжки

Эта книга не предназначена для цветоводов-полупрофессионалов, владельцев специализированных коллекций. Многих из них интересуют скорее каталоги фирм, продающих растения, как возможный источник пополнения своего собрания. Скорее, я хочу дать ориентир людям, которые просто любят цветы и выращивают их, посвящая этому занятию какую-то часть своего досуга.

Растения семейства амариллисовых – давние обитатели наших подоконников. Кливия, гиппеаструм (часто неправильно называемый амариллисом), кринум, эухарис и зефирантес (“выскочка”) по-прежнему встречаются весьма часто, несмотря на все капризы цветоводческой моды и появление новых экзотических цветов. Особенно это касается гиппеаструма, который в огромных количествах привозится голландскими цветочными фирмами в наши магазины в виде подготовленных к цветению луковиц. Конечно, если вы не хотите возиться и “вести” растение дальше, можно просто избавиться от него после цветения и на следующий сезон купить ещё… Но разве не интересно подружиться именно с этим цветком, научиться понимать его, видеть, как он изменяется год от года?

Для людей, решивших пойти по такому пути, и предназначена моя книжка. Она не сделает вас специалистом по гиппеаструмам или эухарисам, но я надеюсь, что она откроет для вас что-то новое – и поможет избежать некоторых ошибок.

“Общая” часть, или основные правила ухода

Свет

Амариллисовые светолюбивы. Это общее утверждение верно для всех (или почти всех) растений семейства, но степень их светолюбивости различна. Если для гиппеаструма, валлоты, зефирантеса лучшим местом будет южное окно, то кливия, эухарис и кринум американский менее требовательны в этом отношении. Они способны расти и цвести на столике по соседству с окном западной ориентации. Это тем более удобно, что эухарис и особенно кринум американский – крупные растения, которым на подоконнике будет тесновато.

Влага

В уходе за всеми этими растениями нужно следовать правилу «лучше недолить, чем перелить». Амариллисовые легко перенесут кратковременное пересушивание, а вот избыток воды может вызвать загнивание корней, а в особо тяжёлых случаях – и луковиц. Также не нужно этим растениям опрыскивание листьев, хотя эухарис или гименокаллис и стоит иногда в тёплую погоду поставить под душ, чтобы отмыть листья от пыли.

Почва

Амариллисовые в целом достаточно нетребовательны к почве. Одно из главных условий – её достаточная влагопроницаемость, так как луковичные растения не любят застоя воды.

Возможно как использование готовых земляных смесей, имеющихся в продаже, так и приготовление “традиционной” смеси, компоненты которой добываются в природе. Ниже приводятся эти компоненты, места их получения и состав готовой почвы для посадки.

Эта традиционная “земляная смесь номер 2”, которая используется для деревьев и кустарников в молодом возрасте и большинства травянистых комнатных растений. Она содержит глинисто-дерновую землю, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Составные части этой смеси:

Дерновая земля готовится из пластов луговой дернины, нарезанных толщиной 10–15 см. Весной или летом их складывают в штабель метровой высоты (травой вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий год земля готова к употреблению.

Листовая земля получается в результате перепревания опавших листьев в лесу. В небольших количествах её можно собирать в лиственном лесу под деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а для получения больших количеств и, особенно, если есть дачный участок – собирая опавшие листья и компостируя их.

Торфяная земля образуется после разложения болотного (верхового) торфа в течение 2–3 лет.

Песок надо использовать крупный, речной. Мелкий «строительный» песок не годится для посадки растений, так как содержит примесь цементирующей почву глины, что приводит к потере земляной смесью нормальной структуры и её резкому уплотнению. Для большинства растений это очень неблагоприятно, так как нарушает механические свойства почвы, затрудняя рост корней в ней, а также нарушает её проницаемость, провоцируя застой воды.

Что касается готовых почвенных смесей, которые продаются сейчас в цветочных магазинах. В общем случае, следует помнить, что готовые смеси несколько менее питательны (во всяком случае, по азоту), чем обычные почвы, и более настоятельно требуют систематического пользования удобрениями. Но вообще-то говоря, даже при ежегодной пересадке с максимальной заменой почвы без удобрений лучше не обходиться. Тем более что, как показывает опыт, ежегодная пересадка всех растений всегда остаётся благими намерениями. Нет времени, много других дел … мало ли что мешает пересадить растения, и это происходит каждый раз. Да по большому счёту, в большинстве случаев ежегодная пересадка и не нужна, за исключением случая, когда вы хотите побыстрее подрастить молодой сеянец или отросток. Большинство же взрослых экземпляров в этом совершенно не нуждаются, да и горшок увеличивать им не надо.

Удобрение

Для большинства амариллисовых характерен более или менее ярко выраженный период покоя. Подробнее мы остановимся на этом в разделе, посвящённом описанию растений, здесь же важно сказать, на время покоя любое внесение удобрений полностью исключается. Все подкормки прекращают за месяц-два до его начала.

Ещё одно общее правило, каксающееся удобрений, заключается в том, что для амариллисовых (а кстати говоря, и вообще для большинства клубневых и луковичных растений) явно предпочтительны минеральные удобрения. Органические удобрения могут вызвать болезни луковиц, особенно у более засухоустойчивых видов (гиппеаструм, валлота, гемантус). Для кринума американского, эухариса и гименокаллиса слабые растворы органических удобрений, в общем-то, допустимы, но всё же и здесь лучше не рисковать.

Посуда для посадки

В этом разделе нет никаких “особенностей”. Амариллисовые не нуждаются в горшках специфической формы. Материал (пластик, керамика) также совершенно безразличен и зависит в первую очередь от эстетических пристрастий владельца, а также от толщины его кошелька, ибо керамика существенно дороже. Остальные свойства посуды не имеют решающего значения для растений. В общем, можно сказать, что пластик (светлый) меньше перегревается на солнце, он легче. Керамическая посуда более устойчива, что может иметь значение при выставлении растений на балкон.

Особенно важна устойчивость горшка, если цветок имеет большую крону, как у кринума Мура или эухариса. Однако, надо отметить, что если вы решили вынести своих питомцев на балкон, лучше не полагаться на один вес горшка, а позаботиться о его закреплении. Сильные ветры в последние годы не редкость…

Особенности отношения различных растений семейства к размеру горшка будут специально отмечены в их описании.

Не могу не коснуться здесь традиционного и никак не затихающего спора между сторонниками и противниками пластиковой и глиняной посуды. Обычно приводится аргумент, что в пластиковой посуде корни растения не дышат, так как через стенки горшка к ним не поступает воздух. На самом деле этот аргумент не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, в этом отношении глазированная глиняная посуда ничем не отличается от пластиковой, так как глазурь не пропускает воздуха. Во-вторых, почему-то никому не приходит в голову, что растения в естественных условиях, в природе получают воздух к корням не «со всех сторон», а тоже только сверху.

По моему опыту, растениям в целом безразлично, расти в глине или в пластике, но каждый из видов посуды имеет свои особенности и требует вносить коррективы в уход. Так, почва в пластиковой посуде (да и в глазированной глиняной, кстати) заметно медленнее просыхает и требует более редкого полива, особенно осенью и в холодную погоду. Глиняная посуда без глазури, напротив, пересыхает очень быстро в жаркий летний день.

Местоположение

Для большинства амариллисовых лучшим местоположением будет светлое окно. Растения, теряющие листья на период покоя, в первую очередь гиппеаструм, на это время убирают в темное сухое не слишком жаркое место, подальше от батарей центрального отопления. Менее требовательные к свету представители семейства, такие как кринум американский, эухарис и кливия, могут стоять на столике около окна, а не на самом подоконнике.

Размножение

Обычный способ размножения растений из семейства амариллисовых – отделение дочерних луковичек – “деток”, в случае редуцированной луковицы, у тех же кливии и кринума американского, это скорее что-то похожее на корневые отпрыски. Большинство представителей семейства образует детки достаточно регулярно, и в количестве, вполне достаточном для того, чтобы время от времени дарить “отросточек” друзьям, что и является основной целью размножения растений у обычного цветовода-“комнатника”. Многие же из этих цветов, например валлота и тем более зефирантес, “производят” детки в гораздо большем количестве.

Если же растение по каким-то причинам деток не образует, можно простимулировать его путём “хирургического вмешательства”. При этом луковицу можно разрезать на две-восемь частей так, чтобы каждая часть имела кусочек донца с корнями. Срезы присыпают порошком древесного угля или серы. После этого делёнки сажают в крупнозернистый песок или специальную смесь для черенкования, состоящую из песка и торфа или сфагнума в пропорции 1:1.

Другой приём для стимуляции образования деток – глубокие надрезы, захватывающие донце луковицы. При этом луковицу сажают так, чтобы донце располагалось на уровне субстрата.

Семенное размножение растений семейства амариллисовых также вполне возможно в комнатных условиях. У них крупные семена, которые достаточно легко всходят, а сеянцы достаточно устойчивы, чтобы не создавать владельцу каких-то запредельных дополнительных хлопот. Однако, надо помнить несколько простых правил:

1. Для получения семян необходимо иметь два растения, происходящие из разных источников. Они не должны быть детками, взятыми от одной луковицы, даже через несколько вегетативных (то есть без посева семян) поколений, так как в этом случае, как и при попытке самоопыления, амариллисовые обычно не образуют семян. Если даже такие семена и образуются, качество их будет заметно хуже, чем полученных путём перекрёстного (т. е. неродственного) опыления.

2. Многие комнатные растения, а среди амариллисовых – в первую очередь гиппеаструмы, представляют собой сорта, имеющие гибридное происхождение. Семенные потомки этих растений с большой вероятностью не воспроизведут качеств “родителей”.

3. Семена амариллисовых быстро теряют всхожесть, поэтому сеять их надо сразу же после созревания – как только семенная коробочка откроется и подсохнет.

4. Зацветут сеянцы большинства растений не так уж скоро – через несколько лет. Часто рекомендуют для ускорения развития гиппеаструма из семян первые 2–3 года “вести” сеянцы без периода покоя, не давая им сбрасывать листья. Возможно, этот способ можно применить и к другим амариллисовым, имеющим в обычных условиях период покоя.

Размножение семенами используют также при гибридизации и выведении новых сортов. Соблазн заняться этой игрой, хотя бы просто для себя, возникает весьма часто. Конечно, вряд ли возможно перещеголять голландских цветоводческих гигантов, но интерес есть интерес…. Для серьёзной селекционной работы необходимо знать генеалогию всех родительских растений, закономерности передачи по наследству тех или иных признаков…. Однако, заниматься скрещиванием для собственного удовольствия можно, хотя бы поначалу, не углубляясь в такие «дебри». Главное, о чём надо помнить с самого начала – для этого занятия потребуется много места. Если вы пытаетесь заниматься гибридизацией, придётся вырастить все сеянцы и дождаться их цветения. Подумайте, позволяют ли ваши условия сделать это.

Приобретение растений

Обычно растения приобретаются в трёх источниках. Это либо специализированный магазин, либо рынок, либо клубная выставка-продажа. Реже растение приобретается у знакомого цветовода-коллекционера. Ниже я постараюсь кратко рассмотреть все эти случаи, но сначала остановлюсь на нескольких общих правилах приобретения растений.

Первое из них заключается в том, что очень не рекомендуется покупать растение, о котором вам ничего не известно. Для большинства амариллисовых это правило не очень актуально, так как они весьма неприхотливы, однако всё же пренебрегать им не следует. Во всяком случае, покупка практически любого из описанных здесь растений на северное окно будет серьёзной ошибкой, так как шансов на их устойчиво успешное выращивание там (за исключением, возможно, кливии и эухариса) практически нет. Такой же ошибкой будет пприобретать нерину, не имея возможности серьёзно досвечивать её во время роста в зимнее время, или агапантуса – если нет возможности устроить ему холодную зимовку.

Второе правило, не менее важное – это необходимость тщательно осмотреть своё предполагаемое приобретение, прежде чем идти пробивать чек. Если растение покрыто червецом или щитовкой, если подгнившие корни не держат его в земле – вы купите “приключение на свою голову”. Правило формулируется просто – если растение не дают осмотреть, не покупайте его.

Теперь можно перейти к местам покупки растений. Прежде чем начать их конкретное обсуждение, нужно сразу оговориться, что вы хотите приобрести – взрослое, часто уже цветущее растение, или отросток, черенок, сеянец. Каждый из случаев имеет свои преимущества. Взрослое растение сразу хорошо смотрится, но выращено чаще всего в оранжерее и с трудом привыкает к комнатным условиям.

Отросточек “не имеет вида”, зато имеет все возможности приспособиться именно к вашим конкретным условиям содержания.

Взрослое растение приобретается обычно в магазине, реже – на рынке у перекупщика, молодое – на рынке, на выставке или у коллекционера.

Магазин. Специализированный магазин – с виду самое надёжное место для приобретения растений, тем более, что сейчас, в отличие от советских времён, в них действительно бывает неплохой выбор. Однако, здесь есть несколько важных особенностей, учёт которых весьма желателен.

Первая особенность состоит в том, что в наших цветочных магазинах, особенно крупных, уже научились нанимать красивых продавщиц, но пока ещё не додумались хотя бы заставлять их прочитать книгу-другую о тех растениях, которые им приходится продавать. Это значит, что задавать вопросы по уходу за цветами в магазине бесполезно в 99 % случаев. То, что можно услышать в ответ, незнающего человека собьёт с толку, а специалист процитирует потом в кругу друзей в качестве анекдота. Так что, наводите справки заранее…

Вторая особенность – это «голландское» происхождение большинства растений, продающихся сейчас в магазинах. Большинство их посажены в специальный «транспортировочный» (а в случае гиппеаструмов – «выгоночный») грунт, состоящий в основном из торфа. Если вы не собираетесь выбрасывать свою покупку после цветения, вам придётся пересадить отцветшее растение в нормальную почвенную смесь. Для амариллисовых лучше, если это будет не перевалка, а именно пересадка с очисткой корней и полной заменой субстрата.

Однако, надо сразу оговориться, что далеко не все амариллисовые часто появляются в магазинах. В основном их ассортимент ограничен действительно очень большим разнообразием выгоночных гиппеаструмов.

Рынок. Это «промежуточный» случай в смысле возможности получить квалифицированную консультацию. На рынке вы можете столкнуться как с хозяином, непосредственно вырастившим растение, так и с перекупщиком. Последний обычно продаёт крупные оранжерейные растения, подобные тем, что вы видели в магазине, но по более низким ценам.

Если вы покупаете растение у человека, который сам его вырастил, очень часто вам могут дать действительно толковый совет по культуре. Надо, однако, помнить о том, что на рынке человек хочет продать растение – поэтому он может быть склонен преуменьшить трудность его выращивания, пусть подсознательно. Элемент рекламы, что делать…

Хочу ещё раз напомнить, что тщательный осмотр растения остаётся правилом вне зависимости от того, где вы его покупаете!

Выставка. Следующий по предпочтительности вариант покупки растения. Здесь вам уже с гораздо большей вероятностью дадут консультацию по уходу, а то и посоветуют, какое растение выбрать, исходя из конкретных условий вашей квартиры. Нередко, особенно при некотором везении, вы сможете поговорить и с человеком, вырастившим вашу покупку, или хотя бы коллекционирующим растений данной группы. Такой разговор приближает нас к наилучшему возможному (хотя и не часто выпадающему на долю новичка) способу приобретения растений. Это

Покупка у коллекционера. Если может быть идеальный способ купить себе нового питомца, то наверное, это он и есть. Основная трудность, которая может ожидать вас в данном случае – необходимость выслушать длиннейший рассказ о любимом растении, его истории, характере, капризах…. Конспектируйте эту эпическую поэму – и постарайтесь не заснуть до конца!

И кроме всех этих способов покупки всегда остаётся традиционный для нашей страны способ приобретения отросточка – подарок друга-цветовода.

Вредители

В комнатах встречаются следующие вредители растений: щитовка, клещи (паутинный и плоский красный), червец, тля и белокрылка. В старых книгах по цветоводству для борьбы с ними часто рекомендуются «домашние» средства и инсектицидные растения, как более безопасные для домашнего применения. К сожалению, опыт показывает, что для вредителей эти средства также особой опасности не представляют, так что без ядохимикатов не обойтись. При покупке химических средств защиты растений следует обратить внимание на то, чтобы они были в фабричной, а не «левой», упаковке, и снабжены инструкцией с указанием дозировки, способа применения и вредителей, на которых эффективно действует данный препарат.

К счастью, амариллисовые не относятся к числу «растений – лакомых кусочков» для всего летающего и ползающего. В практике мне приходилось сталкиваться на них со щитовкой и червецом.

Щитовка – один из самых распространённых вредителей. Взрослые особи выглядят как маленькие сначала светло-, а затем тёмно-коричневые «щиточки»-чешуйки, располагающиеся на нижней стороне листьев, преимущественно вдоль жилок, в меньшем количестве на черешках листьев и, стеблях. Часто при этом верхняя поверхность листьев покрыта как бы брызгами сиропа – выделениями вредителей. Самый распространённый способ попадания щитовки в дом – занос с новыми растениями. Будьте бдительны!

Червец – довольно крупное насекомое, однако обнаруживается чаще всего по комочкам «ваты», в которую откладываются яйца. Обычно живёт в пазухах листьев, а иногда на корнях.

Очень актуальны для амариллисовых грибковые заболевания, например красная гниль луковиц. Легче всего они возникают при избыточном поливе во влажную погоду.

В качестве основного препарата от грибковых заболеваний можно порекомендовать фундазол, а от насекомых-вредителей – актеллик. Хотя сейчас можно найти много новых препаратов, нацеленных практически на любого вредителя и заболевание, и малотоксичных для чеолвека. Внимательно читайте инструкцию перед покупкой и тем более, перед применением препарата!

Хочется ещё раз напомнить что, помимо достаточно эффективных современных химикатов, важнейшим способом борьбы с вредителями и болезнями остаётся, как и в медицине, профилактика. Гораздо легче тщательно осматривать растения при покупке либо ином приобретении, чем потом неоднократно протравливать всё, что стоит на окне! Вредители, характерные для амариллисовых, относятся к категории тех, которых разносит не ветер, а мы сами – “благодаря” своей невнимательности.

В значительной степени это относится и к красной гнили – лучше лишний раз не полить цветок во влажную прохладную погоду, чем потом заниматься его лечением.

Описание растений

Валлота прекрасная (Vallota speciosa)

Семейство Амариллисовых (Amaryllidaceae). Известна также под названием В. пурпурная (V. purpurea).

Луковичное растение

Листья тёмно-зелёные, ремневидные, длиной до 60 см, шириной до 3 см, обычно заметно меньше. Листья плоские, их основание имеет красноватую окраску Ярко-красные цветки до 8 см в диаметре собраны по 3-10 в зонтиковидное соцветие на стрелке высотой до 40 см. Родина валлоты – влажные субтропики Южной Африки.

Годовой цикл (рост, цветение)

Листья валлоты остаются зелёными круглый год, но в зимнее время растение проходит период относительного покоя. Период активного роста приходится на весну и лето, цветёт валлота в конце лета – начале осени. В культуре встречаются разновидности «Alba» – с белыми цветами и «Magnifca» с крупными цветками до 12 см диаметром.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Летом требует светлого содержания и довольно обильного полива, рекомендуемые окна – восток, запад, юг. Зимой содержание прохладное, желательная температура 5-10 °C, но можно и просто содержать на окне вплотную к стеклу. Поливать весьма умеренно, слегка подсушивая, но не до потери листьев.

Ещё одна важная особенность валлоты состоит в том, что растение растение предпочитает небольшие горшки. В ёмкостях слишком большого объёма её сравнительно слабые корни оказываются не в состоянии освоить почву, и всё время присутствует опасность закисания «пустой» земли. Кроме того, растение при этом даёт ненормально большое количество деток и очень редко цветёт.

В летнее время валлоту полезно выносить при возможности в сад и прикапывать там вместе с горшком. Находиться там растение может до августа, то есть до появления угрозы заморозков. В сухую погоду его необходимо поливать.

Валлота прекрасная – пример растения, известность которого гораздо ниже, чем оно заслуживает. Казалось бы, при её неприхотливости и красоте валлота должна была бы стоять “на каждом подоконнике”, рядом с гиппеаструмом и кливией киноварной, тем более, что она образует множество деток и способна размножаться быстрее, чем названные фавориты. Причина такого положения остаётся для меня загадочной, но хотелось бы верить, что это прекрасное комнатное растение ещё “наверстает упущенное”

Размножение

Наиболее удобно и быстро размножать валлоту луковичками-детками, можно и семенами.

Гемантус белоцветковый (Haemanthus albifos)

Семейство амариллисовых (Amaryllidaceae). Можно сказать, что это растение скорее своеобразно, чем красиво в общепринятом смысле. Встречается под народным названием «олений язык».

Луковичное растение

Листья зелёные, широкие, укороченно-ремневидные, в строго двусторонней розетке, числом 2–4, иногда до 6. Длина листа 15–20 см, ширина 6–9 см, край его реснитчатый. Цветы белые, невзрачные, с пушистыми жёлтыми тычинками, собраны в плотное зонтиковидное соцветие на цветоносе высотой около 20 см. Особой декоративной ценности цветы гемантуса не представляют, но выглядят в чём-то забавно. Реже встречается очень похожий вид с красными цветками – Гемантус ярко-красный (H. coccineus L.) Основание соцветия закрыто покрывалом, так что неопытный взгляд может не различить отдельные цветы. Возможно образование семян при самоопылении.

Годовой цикл (рост, цветение)

Листья гемантуса остаются зелёными круглый год. Цветёт он в летнее или осеннее время. Зимой растение проходит период относительного покоя. Родина – тропическая Африка.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Летом требует светлого содержания и умеренного полива, рекомендуемые окна – восток, запад, юг. От прямого солнца всё же рекомендуется лёгкое притенение, во всяком случае в первое время, так как «кактусного» солнечного режима листья гемантуса не выдерживают. Растение от ожога листьев, конечно, не погибает, но пользы это ему, само собой, тоже не приносит, а превратившиеся в жёлтые плёнки обожжённые участки листьев теряют всякую декоративность. Надо помнить также о том, что мясистые листья у гемантуса белоцветкового содержат в себе запасы воды и питательных веществ. За сезон вырастает не более двух новых листьев, так что урон, нанесённый ожогом, восстановится совсем не скоро. Зимой содержание прохладное, желательная температура 10°-15 °C, но можно и просто содержать на окне вплотную к стеклу. Поливка в это время редкая. Вообще по условиям содержания гемантус белоцветковый напоминает кактусы и другие суккулентные растения. Растёт медленно. Почвенная смесь обычная для семейства, но следует обратить пристальное внимание на дренаж в горшке. Не помешает также добавить в смесь побольше крупного песка или мелких камешков. Для содержания гемантуса рекомендуется неглубокая посуда. При пересадке следует соблюдать осторожность – растение не любит повреждения корней.

Гемантус белоцветковый благодаря своей выносливости стал одним из «народных» растений, которое можно встретить в самых неожиданных и нередко неподходящих для него условиях. Но лучше всё-таки не испытывать выносливость этого растения. Благодаря своей необычной форме гемантус представляет собой великолепный материал для так называемого «бонсаи трав» – выращивания в неглубоком сосуде в композиции с красивым камнем и, возможно, другими суккулентными растениями.

Размножение

Обычный способ размножения – луковички-«детки», реже – посев семян. Встречается информация о размножении гемантуса листовыми черенками. Для этого один из наружных листьев отделяется вместе с мясистым основанием, прикрепляющимся к донцу луковицы. Срез присыпают толчёным углём или серой, подсушивают день, и укореняют в смеси (1:1) из крупнзернистого песка и торфа или сфагнума.

Гемантус Катарины (Haemanthus katharinae)

Семейство амариллисовых (Amaryllidaceae).

Луковичное растение

Крупная округлая луковица, наполовину возвышающаяся над землёй, как у кринума Мура, достигает диаметра 8-10 см. Влагалища листьев образуют, также подобно кринуму, ложный стебель, хотя и гораздо более короткий (15–20 сантиметров). Листья кожистые, могут достигать 40 сантиметров длины и 15 сантиметров ширины, по краю волнистые, в нижней половине желобчатые.

Зонтиковидное соцветие диаметром до 25 сантиметров состоит из красно-оранжевых цветков, “мохнатых” от торчащих тычинок. Высота цветоноса достигает 60–80 сантиметров. Родина – Юго-Восточная Африка.

Годовой цикл (рост, цветение)

Листья гемантуса остаются зелёными круглый год. Цветёт он в летнее или осеннее время. Зимой растение проходит период относительного покоя.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Летом требует светлого содержания и умеренного полива, рекомендуемые окна – восток, запад, юг. Зимой содержание прохладное, желательная температура 10°-15 °C, но можно и просто содержать на окне вплотную к стеклу. Поливка в это время редкая. В отличие от гемагтуса белоцветкового, гемантус Катарины устойчив к прямому солнечному свету и не нуждается в притенении. При каждом годовом цикле роста происходит полная замена старой “кроны” растения на новую. Нередко гемантус Катарины сбрасывает листья во время зимнего покоя. Хотя это и не является обязательным, но проходит для растения безболезненно. Известен садовый гибрид Г. Катарины и Г. пунцового (H. puniceua L.) “Konig Albert” с крупными ярко-красными соцветиями.

Размножение

Обычный способ размножения – луковички-«детки», реже – посев семян.

Гиппеаструм гибр. садовый (Hippeastrum x hortorum)

Семейство Амариллисовых (Amaryllidaceae). Известен также под неверным названием «амариллис».

Луковичное растение

Луковица крупная, более чем наполовину погруженная в почву. Листья ремневидные, слегка желобчатые, длиной до 40–60 см, шириной до 7 см, обычно заметно меньше. Кончик листа округлый. Цветки различной окраски, от белой до тёмно-красной, иногда пёстрой, собраны по 2–4 (до 6) в зонтиковидное соцветие на стрелке высотой до метра. Диаметр цветков различный, в зависимости от сорта, может достигать 18–20 см. Нередко стрелка появляется из луковицы раньше листьев.

Годовой цикл (рост, цветение)

Растение с ярко выраженным периодом покоя. Растёт «на общем режиме» летом, осенью сбрасывает листья и пребывает в покое до цветения в конце зимы – начале весны.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

В период роста требует общего ухода, заключающегося в ярком свете, умеренном до обильного поливе, иногда с подсушиванием земляного кома. Положительно реагирует на вынесение на открытый воздух, на балкон или в сад. Осенью (в конце августа – сентябре) полив уменьшают, а после засыхания листьев (сентябрь – октябрь) прекращают. Возобновляют после появления из луковицы новых листьев и/ или цветочной стрелки. Можно «будить» растение, не дожидаясь самопроизвольного начала роста или появления цветочной стрелки, начиная полив в конце января – начале февраля.

Начиная с середины января в любом случае надо «поглядывать» на свой гиппеаструм, чтобы не пропустить начало роста цветочной стрелки и/ или листьев. При недостаточном освещении и листья, и стрелка вырастают слабыми, вытянутыми, искривлёнными, ломкими.

Во время покоя содержат прохладно, можно в тёмном месте (на полу у балконной двери и т. д.).

Обычно гиппеаструм выращивают в сравнительно небольшом горшке, диаметр которого превышает диаметр луковицы лишь на 2–3 сантиметра. При этом луковица должна выступать над поверхностью земли на 1/3-1/2 своей высоты. Делать пересадку со сменой почвы лучше каждые 1–2 года.

При покупке голландского растения, стимулированного на осеннее цветение, следует помнить одно. Растения эти проходят интенсивную “предпродажную подготовку”, которая заключается в годовой “подгонке” с обильным удобрением. Нередко при этом луковице не устраивают периода покоя. Затем гиппеаструм “вводят” в состояние покоя и подвергают обработке горячей (43–45 °C) водой в течение 2–3 часов. После этого растения держат в темноте и без полива. Большая часть луковиц зацветает не позже, чем через месяц, нередко образуя по 2–3 цветоноса. Однако, на следующей год, с весьма большой вероятностью, гиппеаструм “берёт паузу” и не цветёт, отдыхая после такой гонки. Этого не следует пугаться – растение войдёт в режим и снова будет ежегодно цвести. Можно и воспроизвести такую стимуляцию в домашних условиях. При этом надо помнить следующие вещи:

1. Ни в коем случае не завышать температуру воды – это может вызвать ожоги луковицы.

2. Проводить такую стимуляцию можно не чаще, чем один раз в два года, чтобы не вызвать истощение растения.

И ещё одно маленькое дополнение к статье об этом растении, говорящее о том, что нет правил без исключений. Автор лично столкнулся с удачным опытом абсолютно неправильного с классической точки зрения содержания гиппеаструма. Растение, стоявшее на южном окне, выращивалось в горшке диаметром не менее 20 сантиметров. Луковицу держали с листьями круглый год, продолжая зимой весьма умеренно поливать растение, стоящее на подоконнике. Впрочем, летом его тоже не баловали очень обильной поливкой, однако почву давали весьма плодородную. При этом содержании гиппеаструм обильно цвёл каждый год в конце лета, давая обычно по две стрелки, с четырьмя-пятью цветками на каждой.

Я вовсе не предлагаю всем пробовать именно такой метод содержания гиппеаструма. Подобные необычные эксперименты вовсе не всегда удаётся воспроизвести. Просто хочется показать, что даже, казалось бы, «вдоль и поперёк» изученные растения вполне способны на сюрпризы.

Размножение

Наиболее удобно и быстро размножать гиппеаструм луковичками-детками, при семенном размножении гибридные сорта, как правило, не воспроизводятся, поэтому посев семян применяется обычно при выведении новых сортов.

Гименокаллис карибский (Hymenocallis caribea)

Семейство Амариллисовых (Amaryllidaceae). Известен также под названием Панкрациум.

Луковичное растение

Листья почти ремневидные, слегка суживающиеся к основанию, с острым концом, длиной до 90 см, шириной до 7 см, обычно заметно меньше. Цветки белые, душистые, собраны по 6-12 в зонтиковидное соцветие на уплощенной стрелке, которая короче листьев. Форма цветков очень оригинальна и изящна: цветок имеет длинную трубку из сросшихся лепестков длиной 6–8 см, которая затем продолжается в виде 6 узких долей длиной 7–9 см. Тычинки соединены в основании (примерно на треть длины) тонкой белой полупрозрачной плёнкой, образующей подобие коронки нарцисса. Всё соцветие необыкновенно ажурно, воздушно. Среди комнатных растений цветок гименокаллиса имеет немного соперников.

Годовой цикл (рост, цветение)

Листья гименокаллиса остаются зелёными круглый год. Период активного роста приходится на весну и лето, цветение – на осень – зиму. Родина гименокаллиса – субтропики Америки.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Требует светлого содержания и довольно обильного полива, рекомендуемые окна – восток, запад, юг. Растение предпочитает относительную прохладу в зимнее время – 16–18 °C, что в общем соответствует обычным условиям на окне. Поливать равномерно, не пересушивая.

При выращивании гименокаллиса неопытным любителем иногда возникает одна проблема – его путают с гиппеаструмом и упорно пытаются выращивать в соответствующем режиме, с периодом покоя без листьев. При известном упорстве – это верный способ погубить растение. Поэтому, особенно если ваш «гиппеаструм» никак не хочет отдыхать, а всё гонит и гонит листья, подумайте – не ошиблись ли вы с определением. Наиболее явные признаки здесь следующие: у гиппеаструма желобчатые листья с закруглённым кончиком, у гименокаллиса листья плоские, а кончик заострён.

Размножение

Наиболее удобно и быстро размножать гименокаллис луковичками-детками, можно и семенами.

Зефирантес (Zephyranthes)

Семейство Амариллисовых (Amaryllidaceae). Часто встречается под народным названием «выскочка», связанным с тем, что цветочные стрелки очень быстро вырастают из луковицы и плохо видны среди пучка узких листьев, поэтому часто цветок замечают, когда он начинает раскрываться.

Луковичное растение

Типом роста зефирантес напоминает нарциссы. Он образует такое же гнездо мелких луковиц, в чём-то похожи и листья, достигающие иногда до 45 см длины (обычно значительно меньше). В комнатах распространены два вида зефирантеса – З. белый, с узкими листьями шириной до 0,5 см и белыми цветками, и З. крупноцветковый, имеющий более широкие листья (до 1 см шириной) и розовые цветки. В последнее время оба эти зефирантеса нередко относят к гибридным формам.

Годовой цикл (рост, цветение)

Период роста и цветения зефирантеса приходится на весну, лето и начало осени. Поздней осенью и зимой растения имеют период относительного покоя, хотя обычно и не сбрасывают листья полностью. Родина – Центральная и Южная Америка.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Растения светолюбивы. В летнее время полезно выносить их на солнечный балкон. Поливка в это время обильная. Во время периода покоя растения содержат на светлом прохладном окне, поливают редко. Почвенная смесь номер 2.

Размножение

Размножают зефирантес обычно отделением молодых луковичек, которых у этого растения всегда в достатке. Для размножения семенами требуется искусственное опыление. Сеянцы зацветают на 3-й год.

Кливия киноварная (Clivia miniata)

Семейство Амариллисовых (Amaryllidaceae).

Бесстебельное травянистое растение

Листья ремневидные, тёмно-зелёные, длиной до 60 см, шириной 4–6 см. Оранжево-красные цветки размером 5–6 сантиметров собраны по 10–20 в зонтиковидное соцветие на цветоносе до 50 см высотой. Луковица отсутствует.

Годовой цикл (рост, цветение)

Годовой цикл (рост, цветение)

Листья кливии остаются зелёными круглый год. Период активного роста приходится на весну и лето, цветение – на осень – зиму. Родина кливии – влажные субтропические леса Юго-Восточной Африки.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Требует светлого содержания и довольно обильного полива, рекомендуемые окна – восток, запад, юг, хотя вообще-то может расти и на северных окнах. Кливия – одно из самых простых в содержании комнатных растений. Предпочитает относительную прохладу в зимнее время – 12–14 °C, хотя это и не является обязательным. Кливию вполне удовлетворяет обычная температура на окне. Поливать её рекомендуется обильно, не пересушивая, за исключением периода относительного покоя с конца декабря по март. В это время полив умеренный, с просушкой земли. Кливия – один из одно из типичных «офис-плантс», растений, которые часто встречаются на окнах самых разных учреждений – от фирменных офисов до сберкасс и аптек. При этом кливия великолепно чувчтвует себя в таких условиях, регулярно цветёт.

Размножение

Наиболее удобно и быстро размножать кливию делением куста, отделяя дочерние розетки, можно и семенами.

Кринум американский (Crinum americanum)

Семейство амариллисовых (Amaryllidaceae).

Луковичное растение

Кринум американский – растение крупное. Размах его линейных листьев достигает 1,5 метров. Листья светло-зелёные, желобчатые, волнистые по

краям. Луковица развита довольно слабо, почти редуцирована. Цветёт в конце лета, а также иногда второй раз весной. Цветки крупные, белые или кремово-белые, с узкими лепестками, очень изящные и очень ароматные.

Годовой цикл (рост, цветение)

Период покоя выражен довольно слабо, растёт почти непрерывно. Родина – тропическая Америка.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Растение относительно нетребовательно к свету. У меня дома кринум американский уже много лет растёт на расстоянии около 1,5–2 метров от западного окна. Полив летом обильный, зимой умеренный. Во время роста регулярные подкормки.

Растение относительно редко встречается в комнатах. С одной стороны, это незаслуженное отсутствие популярности у интересного и неприхотливого растения, цветение которого и по красоте и по аромату – незабываемое зрелище. С другой стороны – оно просто великовато для малогабаритной квартиры. Кринум американский подходит скорее для большой по площади комнаты или зимнего сада, где может расти группой в большой кадке. Но аромат его цветов ощущается по всей квартире…

Размножение

Размножют кринум американский луковичками-детками Скорее они представляют собой «корневые отпрыски» как и у кливии), реже посевом семян.

Кринум Мура (Crinum moorei)

Семейство Амариллисовых (Amaryllidaceae).

Луковичное растение

Луковица крупная, наполовину возвышается над поверхностью почвы. Замкнутые влагалища выходящих из луковицы листьев образуют ложный стебель до 60 сантиметров высотой. Пластинки листьев светло-зелёные, до 1 метра длиной и 10–12 см шириной. Обычно размеры листа заметно меньше. Цветы розовые, собраны по 6-12 в зонтиковидное соцветие, невысоко поднятое над кроной листьев. Диаметр цветка 7–8 см.

Годовой цикл (рост, цветение)

Листья кринума частично засыхают во время периода покоя, приходящегося на зиму. Период активного роста приходится на весну и лето, цветение – на осень – начало зимы. Родина кринума Мура – Юго-Восточная Африка.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Летом, в период роста, кринум нуждается в ярком освещении (можно выносить на открытый воздух), обильном поливе и регулярной подкормке. После цветения полив постепенно сокращают. Некоторые цветоводы перед началом нового роста срезают старую «крону», так как новые листья нередко разрывают «ствол», после чего старые всё равно быстро отмирают. Во время зимнего покоя желательна пониженная температура (около 10 °C), хотя растение удовлетворяет и место у стекла на подоконнике. Полив в это время редкий, но не следует доводить до сбрасывания дистьев. Одно из самых оригинальных свойств кринума Мура – то, что цветочная стрелка появляется не «изнутри» луковицы, а сбоку, как бы снаружи. Нередко при этом стрелка разрывает одну – две наружные луковичные чешуи.

Размножение

Наиболее удобно и быстро размножать кринум можно, отделяя дочерние луковицы, реже пользуются семенным размножением.

Нерине Боудена – (Nerine bowdenii W. Wats.)

Семейство амариллисовых (Amaryllidaceae).

Луковичное растение

Луковица вытянутая, до 5 сантиметров длиной. Большая её часть выступает над поверхностью почвы. Наружные чешуи сухие блестящие, светло-коричневые. Листовые влагалища образуют короткий ложный стебель (около 5 сантиметров). Листья до 30 сантиметров длиной и до 2,5 сантиметров шириной, ремневидные, слегка желобчатые, блестящие. Зонтиковидное соцветие, расположенное на безлистном цветоносе до 45 см выс., несет в основании присоцветный лист, розовеющий по мере старения. Цветков 6-12, листочки околоцветника закрученные, розовые, с темной продольной линией. Цветет осенью (в октябре) перед появлением листьев или одновременно с ним. Родина – субтропики Южной Африки. В культуре с 1904 г.

Годовой цикл (рост, цветение)

Цветет осенью (в октябре) перед появлением листьев или одновременно с их появлением. К весне листья желтеют и отмирают. Рост возобновляется осенью.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Зимой содержат при 8-10 градусах на светлом месте. Желательно дополнительное искусственное освещение. Во время интенсивного роста поливают равномерно, после цветения – реже. Во время периода покоя луковицы держат в горшках при температуре 25 градусов и в сухом состоянии. В конце лета при появлении цветоносов луковицы пересаживают по нескольку штук в земельную смесь. Пересадку проводят раз в 2–3 года. В период цветения и зимой растение удобряют каждые 10 дней.

Нерине – довольно редкое в наших комнатах растение. Мне кажется, основная причина этого – неудачное для наших условий время роста, приходящееся на тёмное осенне-зимнее время. Однако, в последние годы луковицы этого растения стали довольно часто появляться в продаже.

Размножение

Размножают нерине луковичками-детками, реже семенами.

Спрекелия прекраснейшая (Sprecelia formosissima)

Семейство амариллисовых (Amaryllidaceae).

Луковичное растение

Луковица удлинённая, до 5 сантиметров в диаметре. Листья длиной до 40 сантиметров, шириной до 2 сантиметров, ремневидные.

Цветок одиночный, с двусторонней симметрией. Длина его достигает 10 см. Верхний лепесток прямой, чалмовидно отогнутый, два боковых также отогнуты вниз. Три нижних лепестка частично образуют трубку, охватывающую тычинки и пестик. В целом цветок чем-то напоминает орхидею. Родина – Мексика и Гватемала.

Годовой цикл (рост, цветение)

Напоминает цикл развития гиппеаструма. В осенне-зимний период спрекелия имеет ярко выраженный период покоя. Цветёт в апреле – июне.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Летом требует светлого солнечного содержания и умеренного полива, рекомендуемые окна – восток, запад, юг. Осенью уменьшают полив, после засыхания листьев его прекращают совсем. Зимой сохраняют при температуре 15–20 °C. В начале марта рекомендуется пересадить спрекелию в свежую почву и начать редкий полив, который увеличивается при появлении листьев или цветочной стрелки. В летнее время нужен равномерный полив, регулярные подкормки.

Спрекелия также встречается в комнатах достаточно редко, я бы сказал незаслуженно редко для такого интересного растения. Хотя, у этого растения есть своя загадка. Очень часто, после приобретения первые 2 примерно года спрекелия прекрасно цветёт, затем луковица несколько мельчает, и цветение прекращается, хотя детки появляются регулярно. Что-то ещё мы делаем не так…

Размножение

Обычный способ размножения – луковички-«детки», реже – посев семян. Для получения семян необходимо перекрёстное опыление. Сеянцы зацветают где-то на третий год.

Эухарис крупноцветковый (Eucharis grandiphlora)

Семейство Амариллисовых (Amaryllidaceae). Известен под названием «амазонская лилия». Также встречается под неправильным названием «кринум»

Луковичное растение

Листья тёмно-зелёные, широкояйцевидные, длиной 25–30 см, шириной 10–15 см. Длина черешка примерно равна длине листа. Цветы белые, душистые, собраны в зонтик по 3–8, на цветоносе высотой около 60 см. Цветок очень изящный, с длинной тонкой трубкой (до 7 см). Диаметр его около 12 см. Тычинки основаниями прикреплены к коронке, в целом цветок несколько напоминает нарцисс.

Годовой цикл (рост, цветение)

Листья эухариса остаются зелёными круглый год. Цветёт он в зимнее время, в районе Нового Года, а иногда повторно весной. После зимнего цветения растения проходит период относительного покоя с некоторым сокращением полива.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Эухарис – растение умеренно светолюбивое (у меня уже многие годы стоит на расстоянии около метра от западного окна). Полив умеренный, летом – чаще, зимой на протяжении 1–1,5 месяцев после цветения – реже.

Растение в хороших условиях даёт много дочерних луковиц, образуя большой куст. В литературе часто встречаются сведения, что одиночные луковицы эухариса не цветут без «деток». Я не буду спорить с этим или соглашаться, хочу только сказать что, по-видимиму, это связано не в последнюю очередь с «освоением» объёма горшка, или каким-либо способом «контакта» соседних луковиц. Во всяком случае, у меня старый экземпляр эухариса растёт в горшке диаметром 25 см. В эту ёмкость посажены восемь луковиц на равных расстояниях одна от другой. И хотя новых «деток» не образуется уже много лет, при этом все луковицы цветут практически каждый год (иногда 1–3 могут взять «тайм-аут»). Глубина посадки луковицы около 4–5 сантиметров.

Эухарис тоже относится к категории «офис-плантс», но не тех из них, что успешно цветут в любых условиях. Его листья можно видеть в самых разных местах и очень часто, но состояние растения обычно может лишь вызвать вздох сочуствия. Эухарис очень живуч, его трудно уморить, но цвести «на смертном одре» он не будет.

Размножение

Наиболее удобно и быстро размножать эухарис луковичками-«детками», можно и семенами.

Бонус – заметка

Следуя укоренившейся в музыке моде помещать на компакт-диск так называемый “Бонус-трэк” – запись, нередко не имеющую прямого отношения к данному альбому, но как-то связанную с ним, я решил добавить к амариллисовым растение, очень близкое к ним по общему эстетическому облику, хотя и относящееся к другому семейству.

Агапантус зонтичный (Agapanthus umbellatus L’Her)

Семейство Луковые – Alliaceae Известен также под названием африканская, или нильская, лилия.

Луковичное растение

Многолетнее травянистое растение с толстым подземным корневищем. Листья длиной до 60 сантиметров и около 2 сантиметров шириной, в прикорневой розетке, ремневидные, суженные на верхушке, слегка желобчатые. Зонтиковидное многоцветковое (25–80 штук) соцветие на цветоносе высотой до 100 сантиметров. Цветок воронковидный, до 5 сантиметров длиной, синий или лиловатый. Плод – ягодообразная коробочка с крылатыми семенами.

Годовой цикл (рост, цветение)

Цветет в течение всего лета, соцветия появляются одно за другим Зимой находится в покое, без листьев. Родина – Ю. Африка.

Потребности (свет, вода, почва, температура)

Агапантус содержат зимой при температуре около 10 °C. В период роста растение светолюбиво. Уход за агапантусом несложен и заключается в равномерном поливе без просыхания почвы и подкормке. Пересаживают растение не чаще чем через 2–3 года. Взрослые растения выращивают в больших горшках или кадках, но размер горшка не должен намного превышать размер корневой системы. На зиму листья отмирают. В опрыскивании агапантус не нуждается.

Размножение

Размножают агапантус семенами и делением корневищ (после цветения).

Content

Александр Курлович
Гиппеаструм и его родня

Маленькое введение для маленькой книжки

“Общая” часть, или основные правила ухода

Описание растений

Валлота прекрасная (Vallota speciosa)

Гемантус белоцветковый (Haemanthus albifos)

Гемантус Катарины (Haemanthus katharinae)

Гиппеаструм гибр. садовый (Hippeastrum x hortorum)

Гименокаллис карибский (Hymenocallis caribea)

Кливия киноварная (Clivia miniata)

Кринум американский (Crinum americanum)

Кринум Мура (Crinum moorei)

Нерине Боудена – (Nerine bowdenii W. Wats.)

Спрекелия прекраснейшая (Sprecelia formosissima)

Эухарис крупноцветковый (Eucharis grandiphlora)

Агапантус зонтичный (Agapanthus umbellatus L’Her)