РККА НКО

Мины замедленного действия МЗД-4 и МЗД-5

НАЗНАЧЕНИЕ МИН

Мины МЗД-4 и МЗД-5 предназначаются для минирования железных, шоссейных и грунтовых дорог против транспортных средств противника.

Мины устанавливают на железной дороге в земляном полотне под шпалами или между шпалами против стыков рельс на глубину не более 50 см от поверхности грунта. На шоссейных и грунтовых дорогах мина должна быть установлена на глубине не более 30 см.

Мины взрываются в результате замыкания цепи электрического тока в вибрационном замыкателе от сотрясения грунта при прохождении по месту установки первого поезда, трактора или танка, после срабатывания электрохимического замыкателя ЭХЗ (в МЗД-4) или электрохимического взрывателя (в МЗД-5).

Разрывным зарядом мин является 400-граммовая тротиловая шашка. Величина дополнительного заряда мин определяется местом и глубиной установки мин.

А

Б

В

Рис. 1. Мина МЗД-4:

А — общий вид; Б — мина со снятой крышкой; В — план и монтажная электрическая схема мины; 1 — электрохимический замыкатель ЭХЗ; батарея СБС; 3 — замыкатель ВЗ-1; 4 — 400-граммовая шашка; 5 — проводники для присоединения электродетонатора; 6 — электродетонатор; 7 — корпус; 8 — крышка; 9 — скоба; 10 — колодочка

А

Б

В

Рис. 2. Мина МЗД-5:

А — общий вид; Б — мина со снятой крышкой; В — план и монтажная электрическая схема мины; 1 — электрохимический взрыватель ЭХВ; 2 — батарея СБС; 3 — замыкатель ВЗ-1; 4 — 400-граммовая шашка; 5 — проводники для соединения электродетонатора; 6 — электродетонатор; 7 — корпус; 8 — крышка; 9 — скоба; 10 — колодочка

УСТРОЙСТВО МИНЫ

Мина[1] состоит из следующих основных частей: корпуса с крышкой; вибрационного замыкателя ВЗ-1; электрохимического замыкателя ЭХЗ (в мине МЗД-4) или электрохимического взрывателя ЭХВ (в мине МЗД-5); батареи СБС; электродетонатора; заряда ВВ.

Корпус мины представляет собой деревянный ящик 180×145×105 мм, закрывающийся крышкой. На внутренней стороне крышки посредством скобы закреплён вибрационный замыкатель ВЗ-1, предназначенный для замыкания цепи электрического тока мины при сотрясении грунта.

Внутри корпуса закреплены деревянные перегородки, образующие гнёзда, в которых помещаются отдельные элементы мины.

В передней части корпуса расположен электрохимический замыкатель ЭХЗ (в мине МЗД-5 — взрыватель ЭХВ), обеспечивающий установки мины с замедлением до 120 суток. Время замедления замыкателя ЭХВ указано на бумажной этикетке, приклеенной на боковой поверхности оболочки замыкателя ЭХЗ. Время замедления взрывателя ЭХВ указывается на сопротивлении, вкладываемом в зажимы взрывателя при установке мины.

Батарея СБС помещается в гнезде, расположенном у торцевой стенки корпуса. Рядом с батареей закреплена деревянная колодочка с отверстием в центре, в котором помещается электродетонатор при хранении и транспортировке мины.

ПРИМЕНЕНИЕ МИН

Мины МЗД-4 и МЗД-5 поступают в войска комплектно. В войсках производится лишь подготовка дополнительных зарядов, проверка исправности отдельных элементов мин и электрической цепи в целом, приведение мин в окончательно снаряженный вид и их установка.

Дополнительные заряды из порошкообразных ВВ должны быть помещены в водонепроницаемые оболочки и надёжно герметизированы.

Перед установкой мины МЗД-4 проверяют исправность её элементов: батареи, электрохимического замыкателя ЭХЗ, электродетонатора, вибрационного замыкателя ВЗ-1 и всей электрической схемы.

Исправность батареи определяется вольтметром или двумя лампочками от карманного фонаря, включёнными последовательно. Для этого нужно:

а) оголить жилу на 3–5 мм (снять изоляционную ленту), на нарушая пайки в месте соединения одного из проводников батареи с концом провода электродетонатора; вместо обнажения сростков можно при проверке применять иголки, прокалывая ими изоляцию на сростках или вблизи них с последующим обвёртыванием мест проколов изоляционной лентой;

б) подключить вольтметр или лампочки к оголённой части жилы провода и ко второму (свободному) проводу батареи.

Батарея считается исправной, если вольтметр покажет э.д.с. не менее 5,4 в или если лампочки загорятся ярким светом.

Примечание. При отклонении стрелки вольтметра влево нужно поменять местами провода у его зажимов.

При проверке мины обязательно учитывать срок сохранности батареи, гарнированный заводом. Этот срок должен быть более срока, на который устанавливается мина.

Неисправная батарея или батарея с истекающим сроком службы должна заменяться новой.

Для проверки разомкнутости контактов замыкателя ЭХЗ нужно включить омметр между проводниками, расположенными в торце симметрично, оголив для этого жилы проводников на 3–5 мм в местах спайки их с проводником замыкателя ВЗ-1 и с проводником другого торца. Омметр должен показать ∞ (стрелка должна отклониться влево доотказа). Если стрелка отклонится вправо, замыкатель ЭХЗ применять не разрешается.

Для проверки электродетонатора на проводимость подключить один зажим омметра к месту спайки конца проводника электродетонатора с проводником батареи, а другой — к месту спайки второго проводника электродетонатора с проводником замыкателя ВЗ-1. Электродетонатор считается исправным, если стрелка омметра отклонится вправо к нулю.

Замыкатель ВЗ-1 проверяется омметром, подключённым одним зажимом к оголённой части спайки проводника замыкателя ВЗ-1 с проводником замыкателя ЭХЗ и другим — ко второму проводнику замыкателя ВЗ-1 в месте его спайки с проводником электродетонатора.

Лёгким постукиванием по крышке ящика привести в колебание замыкатель. Стрелка омметра должна отклониться вправо. В спокойном состоянии замыкателя стрелка омметра покажет ∞ (отклонится влево доотказа).

Примечание. Во время проверки замыкатель ВЗ-1 должен находиться в горизонтальном положении (надпись на крышке ящика МЗД «верх» должна быть обращена кверху).

Проверка всей электрической схемы производится наружным осмотром, после чего все оголённые части проводников тщательно изолируются.

В мине МЗД-5 взрыватель ЭХВ проверяется вольтметром. Напряжение между зажимами для вкладывания сопротивления должно быть не менее 1,25 в, а между одним из зажимов и ударником — не менее 1,45 в (напряжение между другим зажимом и ударником равно нулю). Ударник должен находиться во взведенном положении в глубине трубки. Остальные элементы мины МЗД-5 проверяются применительно к указаниям, данным в отношении проверки мины МЗД-4.

Приведение проверенных мин в окончательно снаряженный вид производится непосредственно на месте их установки и заключается:

а) для мины МЗД-4 — в подключении электрохимического замыкателя ЭХЗ к батарее и в вставлении электродетонатора в гнездо тротиловой шашки;

б) для мины МЗД-5 — в установке в электрохимический взрыватель ЭХВ сопротивления с определённым сроком замедления, в соединении свободных концов проводников электродетонатора и батареи и в вставлении электродетонатора в гнездо тротиловой шашки.

При установке проверенных мин необходимо соблюдать следующий порядок в работе:

1. Отрыть ямку необходимой глубины.

2. Положить на дно ямки предварительно подготовленный дополнительный заряд.

3. Открыть крышку, подключить электрохимический замыкатель ЭХЗ к свободному проводнику батареи и надёжно изолировать место соединений проводников.

Примечание. При установке мины МЗД-5 необходимо вставить в ЭХВ сопротивление, соединить свободные концы проводников электродетонатора и батареи и изолировать место соединения проводников.

4. Вставить электродетонатор в гнездо шашки, закрыть крышку мины и поставить мину в ямку крышкой вверх на дополнительный заряд ВВ.

5. Засыпать ямку и тщательно замаскировать её; зафиксировать место установки мины.

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ МИНЫ

Обезвреживание установленной в боевое положение мины допускается лишь в том случае, если с момента установки мины прошло менее половины срока её замедления.

Во всех остальных случаях мины должны уничтожаться на месте подрыванием зарядов, располагаемых над минами.

Для обезвреживания мины необходимо:

1. Определить место установки мины.

2. Удалить с мины землю, причём откапывание мины производить осторожно, без каких-либо внешних воздействий на мину, под влиянием которых может произойти замыкание цепи электрического тока в вибрационном замыкателе ВЗ-1.

3. Осторожно, без толчков, открыть крышку мины, вынуть из гнезда тротиловой шашки электродетонатор и отсоединить его от цепи электрического тока мины.

4. Вынуть мину из ямки.

Разряженные мины могут быть повторно использованы для минирования после замены в минах МЗД-4 электрохимических замыкателей ЭХЗ (или ЭХВ в МЗД-5) и батареи.

Примечания

1

Мина МЗД-5 отличается от мины МЗД-4 лишь тем, что в ней установлен электрохимический взрыватель ЭХВ место электрохимического замыкателя ЭХЗ.

Content

РККА НКО Мины замедленного действия МЗД-4 и МЗД-5

Примечания