заводъ Бирмингамскiй ружейный

Руководство къ употребленію автоматическаго ружья-пулемета Люиса образца 1915 г. Бирмингамскаго ружейнаго завода

Общій видъ пулемета съ магазиномъ и складной треногой.

АВТОМАТИЧЕСКИІЙ ПУЛЕМЕТЪ ЛЮИСА

ДѢЙСТВУЕТЪ ПОСРЕДСТВОМЪ ПОРОХОВЫХЪ ГАЗОВЪ.

ОХЛАЖДЕНІЕ ВОЗДУШНОЕ.

ОБРАЗЕЦЪ 1915 ГОДА.

ВВЕДEHIE

За послѣднiе годы дѣлались неоднократныя попытки изготовлять тахой пулеметъ съ воздушнымь охлажденiемъ, который дѣйствительно достигалъ бы своей цѣли, и который былъ бы вполнѣ пригоденъ для военной службы, какъ сухопутной, такъ и морской и воздушной.

Преимущества такого оружiя всюду признаны, но трудности, встрѣчаемыя при осуществленiи его на практикѣ, столь многочисленны и непреодолимы, чго въ большинствѣ случаевъ такiя попытки совершенно не достигали своей цѣли, или, въ нѣкоторыхъ единичныхъ случаяхъ, должны были довольствоваться только частичнымъ успѣхомъ.

Оружiе подобнаго рода должно быть въ состоянiи поддерживать огонь наивысшаго напряженiя въ теченie болѣе или менѣе продолжительнаго времени безъ перемѣны ствола или другихъ частей и безъ воды для охлажденiя, чтобы быть готовымъ ко всѣмъ случайностямъ, могущимъ вcтрѣтиться въ современномъ бою. Далѣе оно должно быть столь легкимъ и портативнымъ, что одинъ пѣхотинецъ его могъ переносить въ любое мѣсто линiи огня. Наконецъ, оно должно быть въ состоянiи въ любой моментъ стрѣлять въ любомъ направленiи, съ любой позицiи, изъ любого закрытiя, съ любого упора, а его постоянная боевая готовность не должна находиться въ зависимости отъ какихъ-либо спецiальныхъ приспособленiй, инструментовъ или другихъ принадлежностей.

Всѣмъ этимъ требованiямъ удовлетворяетъ пулеметъ Люиса. Собранный пулеметъ, готовый къ немедленной стрѣльбѣ изъ него, носится стрѣлкомъ въ прочномъ кожаномъ футлярѣ, между тѣмъ какъ его помощникъ несетъ комплектъ наполненныхъ магазиновъ въ кожаныxъ же футлярахъ, по 6 магазиновъ въ каждомъ.

На стрѣлковой линiи не требуется никакихь спецiальныхъ приборовъ или инструментовъ; необходимые же для чистки и смазки матерiалы и масло находятся въ футлярѣ вмѣстѣ съ запасными частями.

ОСОБЕННОСТИ ПУЛЕМЕТА ЛЮИСА:

ПРОСТОТА УСТРОЙСТВА.

Отличительной чертой пулемета Люиса является крайняя несложность каждой отдѣльной части его. Весь механизмъ настолько простъ, что даже самый неопытный стрѣлокъ можетъ легко его понять.

МАЛОЕ ЧИСЛО ЧАСТЕЙ.

Самый пулеметъ состоитъ лишь изъ 62 частей, за исключенiемъ принадлежностей, которыя не составляютъ частей пулемета. Сборка пулемета никакихъ трудностей не представляетъ, такъ какъ каждая часть легко входитъ въ предназначенное для нея мѣсто и не требуетъ прилаживанiя.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНIЯ.

Способъ охлажденiя, примѣняемый въ этомъ пулеметѣ, такъ же простъ въ принципѣ, какъ дѣйствителенъ на практикѣ. Движущихся частей совершенно не упортребляется.

Цилиндрическая алюминiевая рубашка (на подобiе радiатора) одѣта на стальной стволъ пулемета и обхватываетъ егь по всей длинѣ. На эту алюминiевую рубашку одѣтъ кожухъ изъ тонкой стали, передняя часть котораго выдается за переднiя концы рубашки и ствола, причемъ поперечникъ кожуха здѣсь суженъ. Рубашка и кожухъ вмѣстѣ съ надульникомъ составляютъ систему охлажденiя. На переднiй конецъ ствола навинченъ особой формы надульникъ, назначенiе котораго, во первыхъ, — закрѣпить рубашу на стволѣ, а во вторыхъ — по возможности увеличить дѣйствiе, заключающееся во всасыванiи свѣжаго воздуха, протекающаго по промежуткамъ (воздушнымъ ходамъ) между ребрами. Кожухъ служитъ для задерживанiя свѣжаго воздуха въ воздушныхъ ходахъ, гдѣ онъ приходитъ въ соприкосновенiе съ радiаторомъ.

Значительная удѣльная теплота алюминiя, его большая теплопроводность и его малый удѣльный вѣсъ, все это вмѣстѣ взятое позволило, благодаря крайне простой и практичной конструкцiи, создать способъ охлажденiя для пулемета, который одновременно и простъ и дѣйствителенъ и не дѣлаетъ его слишкомъ тяжелымъ и громоздкимъ для полевой службы.

Запасные стволы на стрѣлковой линiи излишни, и въ водѣ для охлажденiя нѣтъ надобности.

НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПУЛИ.

Другое преимущество, сопряженное съ этой системой охлажденiя, заключается въ увеличенiи начальной скорости стрѣльбы вслѣдствiе дѣйствiя пороховыхъ газовъ на пулю еще послѣ того, какъ она вылетѣла. Этого увеличенiя скорости достаточно для компенсацiи потери части энергiи пороховыхъ газовъ, происходяшей вслѣдствiе отвода ихъ для полученiя автоматическаго дѣйствiя пулемета. Найдено опытомъ, что начальная скорость пули у пулемета Люиса больше, чѣмъ у винтовки со стволомъ одинаковой длины.

ОСЛАБЛЕНIЕ ОТДАЧИ.

Отдача при стрѣльбѣ еле замѣтна. Это происходитъ отъ того, что конструкцiя, давшая наилучшее воздушное охлажденiе, какъ оказалось на практикѣ, сильно уменьшаетъ также отдачу вслѣдствiе тренiя пороховыхъ газовъ о внутреннюю поверхность надульника и цилиндрическаго кожуха.

УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА.

Крайне слабая отдача при стрѣльбѣ дѣлаетъ задачу установки пулемета очень простой. Человѣкъ болѣе крѣпкаго сложенiя можетъ мѣтко стрѣлять съ плеча безъ всякой подставки. Стрѣлять можно при любомъ положенiи пулемета и съ любой наскоро устроенной подставки. Такъ какъ выбрасыванiе гильзъ производится въ сторону, пулеметъ можно по желанiю устаеавливать совсѣмъ близко къ землѣ. Для обыкновенной полевой службы рекомендуется употреблять легкую портативную подставку, иллюстрированную на фронтисписѣ, но для стрѣльбы съ аэроплана или дирижабля рекомендуется особоя подставка. Вообще же для пулемета Люиса можно употреблять подставку любого типа.

Видъ съ верху

Видъ съ боку

ТАБЛИЦА 1. Общiй видъ пулемета съ магазиномъ и прикладомъ.

ПРИКЛАДЫ.

Чтобы удовлетворить особымъ условiямъ стрѣльбы и индивидуальнымъ требованiямъ стрѣлка, пулеметъ снабжается двумя различной формы прикладами. Длинный «ружейный» прикладъ рекомендуется для обыкновенной полевой службы, между тѣмъ какъ короткiй «рукоятко-образный» прикладъ является особенно удобнымъ для стрѣльбы съ аэроплана и въ такихъ случаяхъ, когда бываетъ желательно уменьшить общую длину ружья.

ДВИЖУЩIЯСЯ ЧАСТИ.

Вѣсъ и число движущихся при отдачѣ частей доведенъ до минимума, вслѣдствiе чего потребное для автоматическаго дѣйствiя пулемета количество газовъ (отведенныхъ изъ ствола) соотвѣтственно уменьшено. Этимъ же достигается, одновременно, уменьшенiе силы ударовъ движущихся частей, что влечетъ за собою меньшiй износъ послѣднихъ.

ПРОЧНОСТЬ.

Многократныя и основательныя испытанiя на выносливость, какъ самихъ частей, такъ и употребляемыхъ для оныхъ матерiаловъ, дали возможность выбрать для каждой отдѣльной части пулемета наиболѣе прочный и выносливый матерiалъ и наиболѣе отвѣчающую цѣли конструкцiю.

РЕГУЛИРОВКА ВПУСКА ПОРОХОВЫХЪ ГАЗОВЪ.

Регуляторъ газовъ, особой конструкцiи, примѣняемый въ пулеметѣ, позволяетъ пользоваться отверстiемъ для отвода газовъ неизмѣнной величины, чѣмъ устраняется необходимость постоянной регулировки впуска пороховыхъ газовъ отъ руки при продолжительной стрѣльбѣ.

УРАВНОВѢШЕННАЯ ПОДАЧА ПАТРОНОВЪ.

Подача патроновъ одинаково обезпечена при любомъ положенiи пулемета. Во время стрѣльбы патроны подаются въ патронникъ изъ вращающагося магазина, въ видѣ плоскаго барабана, который перiодически принудительно поворачивается движущимся взадъ и впередъ затворомъ. Послѣ каждаго движенiя магазина, послѣднiй надежно закрѣпляется собачками, чѣмъ избѣгается перебрасыванiе магазина при скорой стрѣльбѣ. Патроны въ магазинѣ расположены радiально въ два параллельныхъ ряда, распредѣляясь такимъ образомъ компактно и уравновѣшенно вокругъ оси вращенiя магазина, независимо отъ числа находящихся въ немъ патроновъ. Сотрясенiя пулемета во время стрѣльбы доведены до минимума и при измѣненiи направленiя огня или перемѣнѣ магазина наводка производится легко и быстро.

ПОРТАТИВНОСТЬ.

Вѣсъ пулемета лишь 25¼ англ. фун., такъ что одинъ человѣкъ легко можетъ переносить его. Наружная поверхность пулемета гладкая, безъ всякихъ выступающихъ частей, легко подвергающихся поврежденiю при переноскѣ. Въ любой моментъ пулеметъ можно вынуть изъ кожуха и моментально стрѣлять.

ДѢЙСТВIЕ ПУЛЕМЕТА:

Пулеметъ приводится въ дѣйствiе автоматически отводомъ (до момента вылета пули изъ ствола) незначительной части пороховыхъ газовъ, которыя давятъ на свободнодвижущiйся поршень (который въ свою очередь дѣйствуетъ на главную пружину), чѣмъ достигается открыванiе затвора, извлеченiе и выбрасыванiе гильзы, вводъ новаго патрона въ патронникъ, закрыванiе затвора и производство новаго выстрѣла.

ПРИВЕДЕНIЕ ПУЛЕМЕТА ВЪ ДѣЙСТВIЕ.

Заряженный магазинъ одѣвается на свою цапфу (a), а ручку для перваго заряжанiя оттягиваютъ назадъ и отпускаютъ. Затѣмъ ружье приводится въ дѣйствiе нажатiемъ на спусковой крючекъ. Стрѣльба продолжается автоматически пока не отпустится спусковой крючекъ или пока не опорожнится весь магазинъ.

ЕДИНИЧНЫЕ ВЫСТРѢЛЫ.

Если спускоой крючекъ нажать одинъ разъ и затѣмъ тотчасъ же отпустить, то производится единичный выстрѣлъ, что можно повторять до опорожненiя всего магазина.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТРѢЛЬБА С ПЕРЕРЫВАМИ.

Пока не отпускать спускового крючка, то стрѣльба продолжается автоматически до опорожненiя магазина и прерывается съ прекращенiемъ нажатiя на спусковой крючекъ. Стрѣляющiй, слѣдовательно, можетъ производить или единичные выстрѣля (для лучшаго прицѣливанiя) или очереди въ 2, 3, 4 и т. д. до 47 — числа всѣхъ патроновъ въ магазинѣ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ СТРѢЛЬБА.

Безпрерывное нажатiе спускового крючка производитъ непрерывную автоматическую стрѣльбу, лишь с промежутками въ 4 секунды, необходимыми для замѣщенiя опорожненныхъ магазиновъ новыми.

ОПИСАНIЕ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА

Примѣчанiе. Номера и буквы всюду соотвѣтствуютъ таковымъ на чертежахъ, имѣющимся въ этомъ описанiи и въ 2 перечняхъ частей въ концѣ книжки.

Части пулемета Люиса можно соединить въ четыре группы, а именно:

I. ГРУППА СТВОЛА.

II. ГРУППА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ.

III. ДВИЖУЩIЯСЯ (РАБОЧIЕ) ЧАСТИ.

IV. ПРИКЛАДЪ.

I. ГРУППА СТВОЛА.

СТВОЛЪ.

Стволъ (76) круглаго сѣченiя и суживается къ дулу, гдѣ онъ снабженъ винтовой нарѣзкою для надульника (89). Заднiй конецъ ствола, также съ винтовою нарѣзкою, ввинчивается въ ствольную коробку (26). Снизу въ стволѣ, въ передней его части и близъ дула, просверлено маленькое отверстiе (a) для отвода газовъ.

НАДУЛЬНИКЪ.

Надульникъ (89) представляетъ собою трубку особаго сѣченiя и навинчивается на дульный конецъ ствола (76); винтовая нарѣзка его лѣвая. Назначенiе надульника — удерживать на своемъ мѣстѣ алюминiевый радiаторъ (78), а также направлять пороховые газы такъ, чтобы способствовать охлажденiю ствола воздухомъ и уменьшенiю отдачи.

РАДIАТОРЪ.ѣѣ

Радiаторъ (78) изъ алюминiя. Онъ плотно прилегаетъ къ стволу (76) и самъ заключается въ кожухѣ (71, 74, 90).

КОЖУХЪ РАДIАТОРА.

Кожухъ состоитъ изъ трехъ частей: передней (надставки) (90), задней (74) и замыкающаго звена задней части кожуха (71). Передняя часть (90) представляетъ собой трубку, выпущенную за дульный конецъ ствола (76) для усиленiя циркуляцiи охлаждающаго стволъ воздуха; задняя часть (74) цилиндрическая: она прикрѣплена къ замыкающему звену кожуха (71), которое верхней частью представляетъ собою опорную площадку для магазина, а нижней частью служитъ связью между группами ствола и коробки. На части радiатора (74) находится заднiй поясокъ (в) для укрѣпленiя пулемета на стойкѣ.

СКРѢПЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО.

Части (90 и 74) кожуха соединяются при помощи скрѣпляющаго кольца (85), носящаго на верху мушку (86). Устанавливающiй винтъ (87) обезпечиваетъ правильное положенiе кольца (85), которое стягивается соединительнымъ винтомъ (88). Скрѣпляющее кольцо служитъ переднимъ упорнымъ пояскомъ для укрѣпленiя пулемета на стойкѣ.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА ГАЗОВЪ.

Газовый цилиндръ (77) помѣщается во впадинѣ нижней стороны радiатора (78). Передняя часть газового цилиндра (77) навинчивается на газовую камору (82), которая, со своей стороны, ввинчена въ поясокъ (83), пригнанный на стволѣ (76) въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится газовое отверстiе (a).

Въ газовую камору (82), ввинчивается также регуляторъ газовъ (84), который поворачивается при помощи ключа (81).

II. ГРУППА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ.

КОРОБКА.

Ствольная коробка (26) снабжена двумя параллельными каналами на всю ея длину, которыя сообщаются между собою благодаря вырѣзу, по которому ходитъ выступъ (m), (см. т. 2) на зубчатой рейкѣ (72).

Верхнiй каналъ служитъ направленiемъ для боевой личинки (37), между тѣмъ какъ нижнiй поддерживаетъ и направляетъ приводной штокъ (47, 50, 72, 75 и 79).

Въ верхней части коробки (26) сдѣлано отверстiе для шипа (31) подающаго механизма, и имѣется окно, черезъ которое патроны проходятъ при ихъ подачѣ изъ маназина.

ТАБЛИЦА 2. Части пулемета: группа ствола и приводный штокъ.

Впадина въ верхней части коробки (26) предназначена для помѣщенiя отражателя (21), который при своей работѣ выходитъ своими концами черезъ небольшiя отверстiя (h) и (i), вырѣзанныя съ лѣвой стороны въ вышеупомянутомъ каналѣ, служащемъ направляющею для личинки.

На верхней части ствольной коробки (26) находится цапфа магазина (u). Отверстuе (c) для отражателя находится съ правой стороны, а нѣсколько ниже съ каждой стороны имѣются прорѣзы, по которымъ ходитъ ручка (38) для перваго заряжанiя.

СПУСКОВАЯ СКОБА.

Спусковая скоба (39) и боковыя накладки (22) несутъ спусковой механизмъ и служатъ рукояткой при стрѣльбѣ.

КРЫШКА.

Ствольная коробка (26) прикрывается крышкою (13), въ которой помѣщается подающiй механизмъ.

КОРОБКА ШЕСТЕРНИ.

Въ коробкѣ (61) заключается механизмъ главной (возвратной) пружины. Крючекъ спереди служитъ для ея прикрѣпленiя къ ствольной коробкѣ (26) посредствомъ штифта (65).

III. ДВИЖУЩIЯСЯ (РАБОЧIЕ) ЧАСТИ.

ПРИВОДНЫЙ ШТОКЪ.

Приводный штокъ состоитъ изъ поршня (79), изъ зубчатой рейки (72) и ударника (50). Зарубка (e) для спуска находится на нижней плоской поверхности рейки (72) близъ ея задняго конца. Ударникъ (50) насаживается на выступъ (m), къ которому онъ прикрѣпляется при помощи чеки (47). Рейка (72) и поршень (79) соединяются посредствомъ чеки (75).

БОЕВАЯ ЛИЧИНКА.

Боевая личинка (37) цилиндрическая. Она снабжена 4 боевыми выступами (g), принимающими на себя давленiе газовъ при выстрѣлѣ, а внутри снабжена винтовою нарѣзкою, въ которую ввинчивается подающiй шипъ (31). Пазъ въ нижней части личинки сдѣланъ для выступа (m) на рейкѣ (72). Оба выбрасывателя (45) находятся въ двухъ продольныхъ впадинахъ, вырѣзанныхъ въ наружной поверхности личинки. Переднiй срезъ личинки снабженъ углубленiемъ для шляпки гильзы. Вѣнчикъ личинки снабженъ выемкою для передняго конца отражателя (21).

ТАБЛИЦА 3. Части пулемета: группа ствольной коробки, главная пружина и спусковой механизмъ.

ПОДАЮЩIЙ ШИПЪ.

Подающiй шипъ (31) снабженъ винтовою нарѣзкою, соотвѣтствующей такой же на боевой личинкѣ (37). Онъ снабженъ 4 ведущими выступами, соотвѣтствующими по формѣ и положенiю боевымъ выступамъ (g) боевой личинки. Верхнiй изъ этихъ ведущихъ выступовъ, черезъ посредство подающаго рычага (34), приводитъ въ движенiе подающiй механизмъ.

ПОДАЮЩIЙ РЫЧАГЪ.

Подающiй рычагъ (34) одѣтъ и вращается на цапфѣ магазина (u). Онъ удерживается на мѣстѣ благодаря защелкѣ (66). Болѣе узкая часть его, изогнутая на подобiе пальца, снабжена въ нижней своей части глубокимъ вырѣзомъ, который во время работы сцѣпляется съ шипомъ (31). Въ болѣе широкой части рычага сдѣлано окно (p), черезъ которое патроны изъ магазина переводятся въ патронникъ.

Магазинная защелка или подающая собачка (35), ея шпенекъ, ея пружина (36), шпенекъ (q) послѣдней и упоръ собачки находятся на подающемъ рычагѣ (34).

СОБАЧКИ МАГАЗИНА.

Установленныя собачки (28) и (29) помѣщены внутри крышки (13) и находятся под давленiемъ пружины (27), прижимающей ихъ къ магазину.

ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА.

Главная пружина (55) находится въ коробкѣ (53), вставленной въ шестерню (52) и все прикрывается коробкой (61).

Одинъ конецъ главной пружины (55) держится заклепками (59), а друной прикрѣпденъ къ муфточкѣ (57), на цапфѣ (56). Шестерня (52) сцѣпляется внутри коробки (61) «собачкою» (46) (на шпилькѣ 48), нажимаемой пружиной (49).

ТАБЛИЦА 4. Части пулемета: подающiй механизмъ, боевая личинка, выбрасыватели и отражатель.

СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМЪ.

Спусковой крючекъ (30), защищенный спусковою скобою (39) и держащiйся на шпилькѣ (33), сцѣпляется со спускомъ (91) и коробкой пружины спуска (42), внутри котораго находится пружина (41).

РУЧКА ДЛЯ ПЕРВАГО ЗАРЯЖАНIЯ.

Ручка (38) для перваго заряжанiя сцѣпляется съ приводнымъ штокомъ черезъ прорѣзь въ рейкѣ (72). Она двигается въ узкой продольной щели коробки (26). Ручку для перваго заряжанiя можно вставлять и употреблять, по желанiю, съ правой или лѣвой стороны.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

Предохранитель (32) представляетъ собою узкую скользящую пластинку, служащую предохранителемъ и закрывающую отъ пыли продольную щель, по которой двигается ручка (38) для перваго заряжанiя. Когда ручка (38) заходитъ въ вырѣзъ предохранителя (f), то она на «предохранительномъ» взводѣ. Выступъ предохранителя (d) служитъ упоромъ для большого пальца стрѣлка.

IV. ПРИКЛАДЪ.

Приклады имѣются «ружейные» и «рукоятко-образные».

РУЖЕЙНЫЙ ПРИКЛАДЪ.

Состоитъ изъ затылка (1), двухъ затылочныхъ винтовъ (2) и самаго приклада (3); хвостового винта (4) и втулки (5). Перечисленныя части составляютъ одно цѣлое, которое не разбирается.

РУКОЯТКО-ОБРАЗНЫЙ ПРИКЛАДЪ.

Состоитъ изъ рукоятки (92), резервуара (93) для масла, головки (94) резервуара, смазывающей щетки (95) и втулки рукоятки (96).

ОБЩIЯ ЗАМѢЧАНIЯ.

Соединенiе коробки со стволомъ обезпеичвается шилькой (68). Далѣе соединительная линiя проходитъ черезъ коробку шестерни (61) до передняго конца спусковой скобы съ ручкой (39); затѣмъ черезъ спусковую скобу до прикладной защелки (7), помѣщающейся въ соотвѣтствующей выемкѣ задней части спусковой скобы. Когда прикладъ защелкнутъ позади ствольной коробки (26), то ружье прочно собрано.

ОПИСАНIЕ МАГАЗИНА

Магазинъ, изъ котораго патроны подаются въ патронникъ, состоитъ изъ чаши (43), къ которой приклепано, посредствомъ заклепокъ (69), кольцо переводчика патроновъ (51) съ распорками (70). Стѣнки магазинной чаши (43) съ внутренней стороны снабжены гнѣздами, удерживающими патроны на опредѣленномъ разстоянiи другъ отъ друга; съ наружной же стороны у стѣнки магазинной чаши имѣется такое же число соотвѣтственныхъ выступовъ, сцѣпляющихся съ собачкой (35) и съ собачками (28) и (29). Магазинная чаша (43) вращается около магазинной втулки (58); на послѣдней она удерживается посредствомъ крышки (67), приклепанной къ втулкѣ заклепками (54).

Магазинная втулка (58) одѣта на цапфу (u) съ чекою (63). Магазинная защелка (62) входитъ, подъ дѣйствiемъ пружины (60), подъ выступъ внутри цапфы (u), а также въ зарубки, сдѣланныя въ кольцѣ (51) и магазинной чашѣ (43).

ВЗАИМОДѢЙСТВIЕ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА

На фиг. 1 пулеметъ изображенъ въ заряженномъ и взведенномъ видѣ. Если нажать на спусковой крючекъ (30) и его придерживать въ такомъ положенiи, то происходитъ слѣдующее:

Силою глвной пружины (55), дѣйствующей посредствомъ шестерни (52) и зубчатой рейки (72), поршневой штокъ (79) посылается впередъ, увлекая за собою боевую личинку (37).

Переднiй край личинки (37), встречая на своемъ пути патронъ, посылаетъ послѣднiй впередъ въ патронникъ.

Боевые выступы (g) в заднемъ концѣ боевой личинки (37) выходятъ изъ своихъ ведущихъ выемокъ въ пространство ствольной коробки (26) или такъ называемую запирающуяся камору. Боевая личинка (37) теперь можетъ свободно повернуться и запереть камору, что совершается дѣйствiемъ выступа (m) на стѣнки паза въ боевой личинкѣ. Боевая личинка закрывается позади патрона въ патронникѣ, между тѣмъ какъ выбрасыватели (45) захватываютъ край стрѣлянной гильзы.

При движенiи впередъ боевой личинки и выступа, магазинъ держится на мѣстѣ магазинной собачкой (29).

Подающiй шипъ (31), находящiйся въ боевой личинкѣ (37), отводитъ подающiй рычагъ (34) вправо.

Личинка запираетъ камору, а ударникъ (50) двигается впередъ для произведенiя новаго выстрѣла.

По произведенiи выстрѣла въ механизмѣ ружья дѣйствiя никакого не происходитъ до тѣхъ поръ, пока пуля не достигаетъ газоваго отверстiя (a) въ стволѣ (76).

Во время прохода пули отъ газоваго отверстiя (a) до конца дула незначительная часть пороховыхъ газовъ выходитъ, черезъ отверстiе (a), въ чашечку регулятора (84), гдѣ остаются твердыя частички пороховыхъ газовъ. Очищенный такимъ образомъ газъ проникаетъ черезъ соотвѣтствующiя отверстiя въ регуляторѣ и газовой каморѣ (82) и, расширяясь, давитъ на головку поршня (79).

Силою газовъ поршень отбрасывается назадъ и въ это время происходитъ слѣдующее:

Движенiе поршня (79) передается, при посредствѣ зубчатой рейки (72), шестернѣ (52), которая при этомъ заводитъ главную пружину (55).

Выступъ (m) на зубчатой рейкѣ ударника, дѣйствуя на стѣнки винтового паза въ боевой личинки (37), поворачиваетъ послѣднюю настолько, чтобы открыть ее, послѣ чего увлекаетъ съ собою личинку назадъ.

Выбрасыватели (45) извлекаютъ стрѣлянную гильзу, которая выбрасывается отражателем (21), благодаря подающему шипу (31), ударяющему объ ея конецъ.

Подающiй шипъ (31), увлекаемый боевою личинкою (37) и дѣйствующiй при этомъ на боковыя стѣнки паза съ нижней стороны подающаго рычага (34), отводитъ рычагъ влѣво, чѣмъ изъ магазина очередной патронъ подводится подъ направляющую пружину — переводчикъ (40) и въ пазъ, имѣющiйся въ верхней части коробки (26).

Подающая собачка (35), увлекаемая рычагомъ (34), дѣйствуя на соотвѣтствующiй наружный выступъ стѣнки магазинной чаши (43), поворачиваетъ магазинъ въ уголъ, требуемый для подачи слѣдующаго патрона. Магазинъ удерживается собачками (28) и (29) и не двигается при движенiи впередъ остальныхъ частей.

Только что сказанное происходитъ подъ дѣйствiемъ силы удара газовъ о поршень. Эта сила израсходована, когда приводный штокъ съ боевою личинкою останавливается у втулки (5) для приклада, послѣ чего начинается движенiе его впередъ, пока не опорожнится магазинъ. Тогда движенiе останавливается въ моментъ закрыванiя пустой каморы личинкою.

Если во время стрѣльбы отустить спусковой крючекъ, то стрѣльба прiостанавливается, причемъ пулеметъ заряженъ и взведенъ, нажатiемъ на спусковой крючокъ стрѣльба возобновляется.

ТАБЛИЦА 5. Общiй видъ магазина.

РАЗБОРКА И СБОРКА ПУЛЕМЕТА

Хотя пулеметъ и можно начать разбирать при любомъ положенiи механизма, лучше по возможности слѣдить за тѣмъ, чтобы магазинъ былъ передъ разборкой удаленъ, патронникъ опорожненъ, а ручка для перваго заряженiя отаежена впередъ до крайняго своего предѣла. Если слѣдовать этому указанiю, то при сборкѣ пулемета не будет надобности въ новомъ регулированiи главной пружины или иной какой-либо части механизма.

РАЗБОРКА.

Для разборки пулемета слѣдуетъ черезъ пазъ въ задней части спусковой скобы острiемъ пули нажать на прикладную защелку (7) и отвести ее впередъ; одновременно надо повернуть прикладъ вверхъ налѣво, послѣ чего онъ снимается назадъ. Такимъ образомъ снимаются части, показанныя на табл. 6 фиг. 1, 2, 3, 4, 5, которыя далѣе разбирать не слѣдуетъ.

Далѣе нажимая на спусковой крючекъ (30) табл. 1, можно снять спусковую скобу (39) табл. 1, оттягивая ее назадъ. Этимъ удаляется весь спусковой механимъ.

Опустить коробку (61) съ шестернею внизъ для освобожденiя зубчатой рейки (72).

Откинуть назадъ ручку (38) до конца прорѣзи для нея и снять ее.

Удалить приводный штокъ и боевую личинку, вынимая ихъ назадъ изъ коробки.

Оттолкнуть назадъ острiемъ пули шпильку (68), повернуть коробку вверхъ и налѣво и отвернуть ее отъ ствола.

Поступивъ вышеизложеннымъ образомъ, мы разобрали пулеметъ на группы частей, переименованныхъ выше. Далѣе слѣдуетъ описанiе детальной разборки каждой группы.

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБОРКА.

ГРУППА СТВОЛА.

ГРУППА СТВОЛА.

Группу эту лучше совсѣмъ не разбирать. Если однако это окажется необходимымъ, то винты, прикрѣпляющiе затылокъ и втулку приклада к самому прикладу легко отвертываются.

ГРУППА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ.

Отодвинуть подающiй рычагъ (34) вправо и снять (назадъ) крышку (13) подающаго механизма.

КРЫШКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ И ПОДАЮЩАГО МЕХАНИЗМА.

Собачка магазина (28) и (29) и пружина-переводчикъ (40) острiемъ пули легко удаляются отъ крышки ствольной коробки и подающаго механизма. Эти части показаны на табл. 4, гдѣ онѣ видны внутри крышки ствольной коробки и подающаго механизма.

ПРИЦѢЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНIЕ.

Прицѣльное приспособленiе можетъ быть снято съ крышки ствольной коробки и подающаго механизма удаленiемъ винта основанiя прицѣла (11).

ПОДАЮЩIЙ РЫЧАГЪ.

Для удаленiя подающаго рычага (Табл. 4 фиг. 34, 35, 36, 66) надо откинуть защелку (66), послѣ чего рычагъ снимается съ цапфы магазин (табл. 3 u). Подающая собачка (35) и пружина (36) къ нему удаляются съ подающаго рычага приподниманiемъ ихъ со шпилекъ (r и q). Защелку подающаго рычага (66) снимать не слѣдуетъ.

ОТРАЖАТЕЛЬ.

(Табл. 4, фиг. 44, 21). Острiемъ пули надо приподнять и вынуть покрышку отражателя (44) и отражатель (21).

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.

Предохранители (табл. 3, фиг. 32) можно вынуть изъ ствольной коробки острiемъ пули. Шарнирный штифтъ для коробки шестерни (65) и чеку цапфы (63) разбирать не слѣдуетъ.

КОРОБКА ШЕСТЕРНИ.

Оттолкнуть впередъ, снять замыкающую шпильку коробки (табл. 3 фиг. 68) и отцѣпить коробку шестерни (61) съ шарнирнаго штифта (65) коробки. Этимъ закончена разборка частей группы ствольной коробки.

ГРУППА ГЛАВНОЙ ПРУЖИНЫ.

Для окончательной разборки частей (Табл. 3, фиг. 61, 46, 56, 52, 57, 53, 55, 49, 48, 59), собранныхъ въ коробкѣ (61) шестерни, слѣдуетъ поднять, острiемъ пули, собачку (46) шестерни, послѣ чего главная пружина (55) раскручивается.

ШЕСТЕРНЯ.

Далѣе отвинчивается шпилька (56), и шестерня (52) вынимается.

ГЛАВНАЯ ПРУЖИНА.

Надавливанiемъ острiемъ пули черезъ шестерню на муфточку (57), выталкивается коробка главной пружины (53), изъ которой пружина (55) съ заклепками (59) и ея муфточка (57) удаляются также при помощи пули.

СОБАЧКА ШЕСТЕРНИ.

Собачку шестерни (16) и ея пружину разбирать не слѣдуетъ; въ случаѣ надобности, однако, части эти вынимаются по выталкиванiи оси (48).

ГРУППА СПУСКОВОЙ СКОБЫ.

Спусковая скоба (табл. 3, фиг. 33, 120, 30, 91, 42, 41, 121, 7, 10) содержитъ спусковой механизмъ. Для разборки этой группы слѣдуетъ вытолкнуть шпильку спускового крючка (33) и шпильку спуска (120).

СПУСКОВОЙ КРЮЧЕКЪ.

Оттянуть спусковой крючекъ (30) и вынуть его.

СПУСКЪ.

Удалить спускъ (91), коробку спусковой пружины (42) и спусковую пружину (41).

ПРИКЛАДНАЯ ЗАЩЕЛКА.

Вытолкнуть шпильку (121) прикладной защелки и удалить прикладную защелку (7) и ея пружину (10).

Группа спусковой скобы обыкновенно не разбирается.

ТАБЛИЦА 6. Принадлежности: приклады и ручка для наполненiя магазина.

ГРУППА БОЕВОЙ ЛИЧИНКИ И ПРИВОДНАГО ШТОКА.

Группа боевой личинки и приводнаго штока въ собранномъ видѣ вмѣстѣ вынимаются изъ ствольной коробки, послѣ чего можно ихъ разъединить приподниманiемъ боевой личинки изъ выступа (m) приводнаго штока.

БОЕВАЯ ЛИЧИНКА.

(Табл. 4, фиг. 31, 45, 37).

Разборка боевой личинки состоитъ въ слѣдующемъ:

ПОДАЮЩIЙ ШИПЪ.

Отвинтить и удалить подающiй шипъ (31) изъ задняго конца боевой личинки.

ВЫБРАСЫВАТЕЛИ.

Выбрасыватели (45) закалены и держатся на мѣстѣ пружинящимъ ихъ дѣйствiемъ. Чтобы удалить выбрасыватели, слѣдуетъ острiе пули воткнуть подъ кулачекъ выбрасывателя и затѣмъ вытолкнуть головку выбрасывателя вонъ изъ боевой личинки. Одновременно слѣдуетъ вытягивать впередъ весь выбрасыватель до тѣхъ поръ, пока онъ не освободится изъ своего углубленiя.

БОЕВАЯ ЛИЧИНКА.

Этимъ кончается разборка боевой личинки.

ПРИВОДНЫЙ ШТОКЪ.

(Табл. 2, фиг. 79, 75, 72, 50, 47).

Эта часть пулемета обыкновенно не разбирается.

ПОРШЕНЬ.

Соединительная чека (75) поршня приклепана къ своему мѣсту, но ее легко можно выбить, если явится надобность удалить поршень (79).

УДАРНИКЪ.

Вытолкнувъ чеку (47) ударника (50), можно освободить ударникъ.

ТАБЛИЦА 7. Принадлежности: прiемникъ гильзъ.

ГРУППА СТВОЛА.

(Таб. 2, фиг. 81, 84, 88, 85, 86, 87, 90, 71, 74, 77, 89, 82, 76, 78, 83).

РЕГУЛЯТОРЫ ГАЗОВЪ.

Вынуть рычагъ (81) регулятора газовъ, затѣмъ отвинтить и снять (84) регуляторъ.

СКРѢПЛЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО.

Отвинтить при помощи рычага регулятора соединительный винтъ (88) и удалить скрѣпляющее кольцо (85), держащее мушку (86) и устанавливающiй винтъ (87).

КОЖУХЪ РАДIАТОРА.

Оттянуть впередъ надставку (90) кожуха радiатора и назадъ заднюю часть (74) радiатора, наглухо придѣланную къ замыкающему звену (71).

ГАЗОВЫЙ ЦИЛИНДРЪ.

Отвинтить и удалить газовый цилиндръ (77), пользуясь приводнымъ штокомъ какъ рычагомъ.

ГАЗОВАЯ КАМОРА.

Отвинтить газовую камору (82), пользуясь ключемъ (136) надульника (Табл. 2, фиг. 1).

НАДУЛЬНИКЪ.

Отвинтить надульникъ (89), помня, что винтовая нарѣзка надульника — лѣвая.

СТВОЛЪ.

Вынуть стволъ (76) изъ радiатора (78). Это удобнѣе всего сдѣлать слѣдующимъ образомъ: раньше, нежели совсѣмъ удалить надульникъ, отвинтить его только частью и затемъ выронить стволъ съ радiаторомъ съ высоты въ два-три фута на крѣпкiй кусокъ дерева такъ, чтобы ударился переднiй конецъ надульника. Вѣсъ радiатора, падающаго съ этой высоты, въ достаточной степени освободитъ стволъ, чтобы его легко можно было вынуть изъ радiатора послѣ удаленiя надульника.

ПОЯСОКЪ ГАЗОВОЙ КАМОРЫ.

Вынуть поясокъ (83) газовой каморы изъ впадины въ радiаторѣ.

Этимъ заканчивается разборка пулемета.

ТАБЛИЦА 8. Принадлежности: стойка для стрѣльбы съ аэроплана.

СБОРКА.

Сборка производится какъ разборка, но только въ обратномъ порядкѣ. Слѣдуетъ, однако, имѣть въ виду слѣдующiя указанiя:

1. Прежде чѣмъ вставлять стволъ въ радiаторъ, надо убѣдиться, чтобы поясокъ (83) для газовой каморы былъ такъ повернутъ, чтобы газоотводное отверстiе (a) приходилось снизу.

2. Вставляя боевую личинку (37) и приводный штокъ, надо соблюдать, чтобы подающiй шипъ (31) былъ винченъ въ боевую личинку до отказа. Ударникъ (50) имѣетъ ходъ по винтовому пазу внутри личинки.

3. По вставленiи личинки, штока и ручки (38) послѣдняя отводится впередъ до отказа, прежде чѣмъ вставлять коробку шестерни (61).

4. Главная пружина заводится слѣдующимъ образомъ: зубчатая рейка сцѣпляется съ шестернею, спусковая скоба освобождается и ручка (38) оттягивается назадъ, пока не получится требуемое напряженiе пружины. Послѣ этого шестерня расцѣпляется, ручка (38) отводится до отказа, шестерня снова сцѣпляется и спусковую скоюу возвращаютъ на свое мѣсто.

5. Для уменьшенiя напряженiя главной пружины надо:

СНЯТЬ ПРИКЛАДЪ.

ОСВОБОДИТЬ СПУСКОВУЮ СКОБУ И ШЕСТЕРНЮ.

НѢСКОЛЬКО ОТВЕСТИ РУЧКУ (38) НАЗАДЪ.

ВСТАВИТЬ ШЕСТЕРНЮ И СПУСКОВУЮ СКОБУ ОПЯТЬ НА МѢСТО.

ВСТАВИТЬ ПРИКЛАДЪ.

ТАБЛИЦА 9. Принадлежности: складная тренога.

НАПРЯЖЕНIЕ ГЛАВНОЙ ПРУЖИНЫ.

Сила напряженiя возвратной пружины должна точно соотвѣтствовать противоположной силѣ газа, ударяющаго головку поршня; при такомъ равновѣсiи силъ всѣ части пулемета будутъ подвержены лишь самому минимальному сотрясенiю и износу. Однако достиженiе этого точнаго равновѣсiя силъ не является практически важнымъ, такъ какъ ружье будетъ дѣйствовать вполнѣ удовлетворительно даже и при значительномъ уклоненiи силъ въ любую сторону отъ точки равновѣсiя. Кроме того, точка равновѣсiя силъ находится въ постоянномъ колебанiи вслѣдствiе различной силы тренiя, зависящей отъ слишкомъ обильной, или недостаточно обильной, смазки частей, а также и отъ накопленiя, или удаленiя, постороннихъ веществъ изъ механизма. Тѣмъ не менѣе нѣкоторая доля вниманiя стрѣлка, въ отношенiи соблюденiя приблизительнаго равновѣсiя между силами напряженiя главной пружины и газа, вполнѣ вознаграждается увеличенiемъ надѣжности дѣйствiя ружья и большой выносливостью частей его.

Для правильной установки газоваго регулятора слѣдуетъ имѣть въ виду, что низшимъ предѣломъ работающаго напряженiя главной пружины считается точка осѣчки; высшiй предѣлъ напряженiя будетъ достигнутъ, когда сила газа окажется недостаточной, чтобы настолько оттянуть механизмъ назадъ, насколько это необходимо для подачи слѣдующаго патрона. Ружье дѣйствуетъ при любомъ напряженiи пружины между вышесказанными предѣлами.

При соблюденiи приблизительнаго равновѣсiя между силами пружины и газовъ, боевая личинка и приводный штокъ при стрѣльбѣ едва касаются втулки для приклада. При напряженiи пружины ниже точки равновѣсiя, втулка приклада подвергается чрезмѣрнымъ боевой личинки и приводнаго штока, при наряженiи выше точки равновѣсiя, стрѣльба будетъ быстрѣе нормальной.

Внутреннее состоянiе пулемета можетъ перемѣстить точку равновѣсiя, а поэтому иногда бываетъ цѣлесообразно увеличивать напряженiе пружины, дабы преодолѣть излишнее тренiе или предупредить осѣчку; иногда, наоборотъ, слѣдуетъ уменьшить напряженiе пружины, если желательно понизить скорость стрѣльбы.

Среднимъ рабочимъ напряженiемъ главной пружины слѣдуетъ считать отъ двѣнадцати до четырнадцати футовъ. Для измѣренiя этого напряженiя слѣдуетъ отттянуть назадъ спусковой крючекъ и на ручку для заряжанiя нацѣпить пружинные вѣсы, которые прилагаются къ каждому пулемету.

ОБЩIЯ ЗАМѢЧАНIЯ.

ДО СТРѣЛЬБЫ.

Слѣдуетъ, чтобы каналъ ствола былъ чистымъ и чтобы движущiяся части были смазаны хорошимъ масломъ. Провѣрить плавность движенiя и напряженiе главной пружины во избѣжанiе осѣчекъ.

ПОСЛѢ СТРѢЛЬБЫ.

Немедля разрядить пулеметъ, осмотрѣть каналъ ствола, рабочiя части и трущiяся поверхности, послѣ чего ихъ вычистить и смазать по возможности скорѣе.

Въ особенности же слѣдуетъ хорошо смазать головку поршня и внутреннюю поверхность газоваго цилиндра, а также и снять регуляторъ газовъ, смазать его и затѣмъ вставить обратно.

Если на механизмѣ пулемета образовались царапины или образовались шероховатости на какой либо трущейся поверхности, недостатки эти необходимо удалить посредствомъ мелкаго наждака или точильнаго камня.

ТАБЛИЦА 10. Пулеметъ, собранный для установки на аэропланѣ.

ТАБЛИЦА 11. Различныя положенiя пулемета на треногѣ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА

№

Названiе

Б.

37

Боевая личинка

В.

9

Винтъ прицѣльной пружины

55

Возвратная (главная) пружина

5

Втулка для приклада

45

Выбрасыватели (2)

Г.

82

Газовая камора

77

Газовый цилиндръ

З.

1

Затылокъ приклада

2

Затылочные винты (2)

46

Задержка (собачка) шестерни

54

Заклепка магазинной крышки (6)

59

Заклепки возвратной пружины (2)

66

Защелка подающаго рычага

68

Замыкающая шпилька коробки

69

Заклепка (5)

71

Замыкающее звено задней части кожуха радiатора

74

Задняя часть радiатора

72

Зубчатая рейка

К.

42

Коробка пружины спуска

51

Кольцо переводчика патроновъ

53

Коробка возвратной пружины

61 Коробка шестерни

63

Крышка ствольной коробки и подающаго механизма

М.

43

Магазинная чаша

58

Магазинная втулка

62

Магазинная защелка

67

Магазинная крышка

70

Магазинныя распорки (25)

57

Муфточка для прикрѣпленiя возвратной пружины

86

Мушка

Н.

22

Накладка ручки

89

Надульникъ

90

Надставка кожуха радiатора

О.

11

Основанiе прицѣла

48

Ось къ собачкѣ шестерни

21

Отражатель

П.

31

Подающiй шипъ

34

Подающiй рычагъ

35

Подающiiй кулачекъ

44

Покрышка отражателей

79

Поршень

83

Поясокъ для газовой каморы

32

Предохранитель (правый и лѣвый)

3

Прикладъ

7

Прикладная защелка

8

Прицѣльная пружина

14

Прицѣльная рамка

20

Прицельный хомутикъ

24

Прицѣльный шарниръ

10

Пружина прикладной защелки

27

Пружина магазинныхъ собачекъ

36

Пружина къ подающему кулачку

40

Пружина-переводчикъ

41

Пружина спуска

49

Пружина къ собачкѣ шестерни

60

Пружина къ магазинной защелкѣ

Р.

78

Радiаторъ

87

Регуляторъ газовъ

38

Ручка для прев. заряжанiя

81

Рычагъ регулятора газовъ

С.

28

Собачки магазина

29

75

Соединительная чека

80

Сосокъ ключа регулятора газовъ

30

Спусковой крючекъ

39

Спусковая скоба съ ручкою

26

Ствольная коробка

76

Стволъ

У.

50

Ударникъ

87

Устанавливающiй винтъ

Х.

4

Хвостовой винтъ

Ч.

63

Чека цапфы

47

Чека ударная

Ш.

23

Шайба къ прицѣльному шарниру

65

Шарнирный штифтъ для коробки шестерни

52

Шестерня

33

Шпилька спускового крючка

56

Шпилька муфточки

120

Шпилька спуска

121

Шпилька прикладной защелки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУЛЕМЕТА ЛЮИСА

МАГАЗИНЪ.

Магазинъ (Табл. 5) состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

51 Кольцо переводчика патроновъ

70 Магазинныя распорки (25)

58 Магазинная втулка

62 Магазинная защелка

60 Пружина къ защелкѣ

43 Магазинная чаша

67 Магазинная крышка

54 Заклепка магазинной крышки (6)

69 Заклепки (5)

РУЖЕЙНЫЙ ПРИКЛАДЪ.

Ружейный прикладъ (Табл. 6) состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

1 Затылокъ приклада

2 Затылочные винты (2)

3 рикладъ

4 Хвостовой винтъ

5 Втулка для приклада

РУКОЯТКА-ПРИКЛАДЪ.

Рукоятка-прикладъ (Табл. 6) употребляется въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ предпочтенiе ружейному прикладу. Части его слѣдующiя:

92 Рукоятка-прикладъ

95 Щетка для смазыванiя

93 Масленка (резервуаръ для масла)

94 Головка масленки

96 Втулка рукоятки-приклада

ПРIЕМНИКЪ ГИЛЬЗЪ.

(Табл. 7) Прiемникъ гильзъ придѣлывается къ пулемету и служитъ для собиранiя стрѣланныхъ патроновъ. Онъ легко и быстро прицѣпляется къ пулемету и свободно откидывается назадъ, если стрѣлокъ желаетъ осмотрѣть внутреннiй механизмъ ружья. На таблицѣ 10 прiемникъ гильзъ показанъ въ томъ положенiи въ какомъ онъ долженъ быть при стрѣльбѣ. Ниже прiемникъ показанъ въ откинутомъ назадъ положенiи, дающемъ свободный доступъ къ механизму ружья.

Прiемникъ гильзъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

97 Прiемникъ

98 Рычагъ прiемника

99 Соединительная шпилька рычага прiемника

102 Направляющiй буксикъ

103 Нажимной винтъ прiемника

107 Гайка нажимного винта

106 Шайба нажимного винта

100 Хомутикъ прiемника

101 Соединительная шпилька хомутика

104 Защелка прiемника

105 Винтъ защелки

108 Уловитель пустыхъ патроновъ

ПРИСПОСОБЛЕНIЕ ДЛЯ ПРИЦѢЛА.

Приспособленiе для прицѣла показано на табл. 4, рис. 1; его нормальное положенiе сверхъ крышки (13) ствольной коробки и подающаго механизма, гдѣ оно держится на мѣстѣ хвостовымъ винтомъ ружейнаго приклада или втулкой рукоятки приклада (4 или 96) и винтомъ прицѣльной пружины (9). Вѣсь прицѣльный аппаратъ состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

24 Прицѣльный шарниръ

23 Шайба прицѣльнаго шарнира

11 Основанiе прицѣла

8 Прицѣльная пружина

9 Винтъ прицѣльной пружины

116 Подъемный винтъ

117 Головка подъемнаго винта

118 Шпилька подъемнаго винта

119 Пружина подъемнаго винта

14 Прицѣльная рамка

20 Прицѣльный хомутикъ

ЯРМО СТОЙКИ.

Ярмо стойки (см. Фронтиснисъ и табл. 8, 9, 10) употребляется для болѣе удобной и прочной установки пулемета въ любомъ положенiи. Оно состоитъ изъ следующихъ частей:

109 Ярмо подставки

111 Бронзовая колонка

123 Цѣпь

110 Зажимъ

113 Шпилька зажимной петли

114 Зажимная шпилька

115 Зажимный ключъ

122 Шпилька петли колонки

СТОЙКА ДЛЯ АЭРОПЛАНА.

Стойка эта представляетъ собою цѣльную бронзовую отливку (Табл. 8, фиг. 124)

124 Стойка для аэроплана

ПОЛЕВАЯ ТРЕНОГА.

Стойка эта складная и вѣситъ три съ половиною фунта. Она служитъ для употребленiя какъ въ пѣхотѣ, такъ и въ кавалерiи. Она крайне устойчива, вслѣдствiе чего получается точная стрѣльба. Передняя и задняя части ея соединены тягой (132) и могутъ свободно вращаться вокругъ вертикальной оси стойки, вслѣдствiе чего можно измѣнять направленiе ружья. Пулеметъ свободно поворачивается въ ярмѣ стойки, такъ что прицѣльный аппаратъ может всегда оставаться въ вертикальномъ положенiи независимо отъ положенiя ножекъ стойки. Когда стойка придѣлана къ пулемету, то соединительая тяга (132) является удобной ручкой при несенiи ружья. Полевая стойка состоитъ изъ слѣдующихъ частей:

125 Нижняя поперечина стойки

126 Вертикальная ось стойки

127 Концы ножекъ (2)

128 Переднiя ножки (2)

129 Переднее ярмо

13 °Cоединительная обойма

131 Шпилька соединительной обоймы

132 Соединительная тяга

133 Среднiй соединительный патрубокъ

134 Боковые соединительные патрубки

135 Соединительная вилка

ВСЕ ЧАСТИ ПУЛЕМЕТА И АКСЕСУАРЫ КЪ НЕМУ

Перечисленные по нумерамъ, соотвѣтствующимъ таковымъ на чертежахъ и въ текстѣ.

№

Названiе частей:

1

Затылокъ приклада

2

Затылочные винты (2)

3

ПРикладъ

4

Хвостовой винтъ

5

Втулка для приклада

7

Прикладная защелка

8

Прицѣльная пружина

9

Винтъ прицѣльной пружины

10

Пружина прикладной защелки

11

Основанiе прицѣла

13

Крышка ствольной коробки и подающаго механизма

14

Прицѣльная рамка

20

Прицѣльный хомутикъ

21 Отражатель

22

Накладка ручки (2)

23

Шайба къ прицѣльному шарниру

24

Прицѣльный шарниръ

26

Ствольная коробка

27

Пружина магазинныхъ собачекъ

28

Собачки магазина

29

30

Спусковой крючекъ

31

Подающiй шипъ

32

Предохранитель (правый и лѣвый)

33

Шпилька спускового крючка

34

Подающiй рычагъ

35

Подающiй кулачекъ

36

Пружина къ подающему кулачку

37

Боевая личинка

38

Ручка для перв. заряжанiя

39

Спусковая скоба съ ручкою

40

Пружина-переводчикъ

41

Пружина спуска

42

Коробка пружины спуска

43

Магазинная чаша

44

Покрышка отражателей

45

Выбрасыватели (2)

46

Задержка (собачка) шестерни

47

Чека ударная

48

Ось къ собачкѣ шестерни

49

Пружина къ собачкѣ шестерни

50

Ударникъ

51

Кольцо переводчика патроновъ

52

Шестерня

53

Коробка возвратной пружины

54

Заклепка магазинной крышки (6)

55

Возвратная пружина

56

Шпилька муфточки

57

Муфточка для прикрѣпленiя возвратной пружины

58

Магазинная втулка

59

Заклепки возвратной пружины (2)

60

Пружина въ магазинноц защелкѣ

61

Коробка шестерни

62

Магазинная защелка

63

Чека трубки

65

Шарнирный штифтъ для коробки шестерни

66

Хащелка подающаго рычага

67

Магазинная крышка

68

Замыкающая шпилька коробки

69

Заклепка (5)

70

Магазинныя распорки

71

Замыкающее звено задней части кожуха радiатора

72

Зубчатая рейка

74

Задняя часть радiатора

75

Соединительная чека поршня

76

Стволъ

77

Газовый цилиндръ

78

Радiаторъ

79

Поршень

80

Ссоскъ ключа регулятора газовъ

81

Рычагъ реулятора газовъ

82

Газовая камора

83

Поясокъ для газовой каморы

84

Регуляторъ газовъ

85

Скрѣпляющее кольцо

86

Мушка

87

Устанавливающiй винтъ

88

Соединительный винтъ

89

Надульникъ

90

Надставка кожуха радiатора

91

Спускъ

92

Рукоятка-прикладъ

93

Масленка (резервуаръ для масла) къ 92

94

Головка масленки (къ 92)

95

Щетка для смазыванiя (къ 92)

96

Втулка рукоятки-приклада

97

Прiемникъ гильзъ

98

Рычагъ прiемника гильзъ

99

Соединительная шпилька рычага прiемника

100

Хомутикъ прiемника

101

Соединительная шпилька хомутика

102

Направляющiй буксикъ

103

Нажимной винтъ прiемника

104

Защелка прiемника

105

Винтъ защелки

106

Шайба нажимного винта

107

Гайка нажимного винта

108

Уловитель пустыхъ патроновъ

109

Ярмо подставки

110

Зажимъ ярма подставки

111

Бронзовая колонка ярма подставки

113

Шпилька зажимной петли ярма

114

Зажимная шпилька ярма

115

Зажимный ключъ ярма

116

Подъемный винтъ (или защелка прицѣльнаго хомутика)

117

Головка подъемнаго винта (или маховичекъ для тонкой установки)

118

Шпилька подъемнаго винта (или червякъ для тонкой установки)

119

Пружина подъемнаго винта (или пружина защелки прицѣльнаго хомутика)

120

Шпилька спуска

121

Шпилька прикладной защелки

122

Шпилька петли колонки

123

Цѣпь ярма стойки

124

Стойка для аэроплана

125

Нижняя поперечина стойки

126

Вертикальная ось стойки

127

Концы ножекъ (2) стойки

128

Переднiя ножки (2) стойки

129

Переднее ярмо стойки

130

Соединительная обойма стойки

131

Шпилька соединительной обоймы

132

Соединительная тяга

133

Соединительный патрубокъ

134

Боковые соединительные патрубки

135

Соединительная вилка

136

Ключъ для надульника

137

Ручка для наполненiя магазина

Content

заводъ Бирмингамскiй ружейный Руководство къ употребленію автоматическаго ружья-пулемета Люиса образца 1915 г. Бирмингамскаго ружейнаго завода

ВВЕДEHIE

ОСОБЕННОСТИ ПУЛЕМЕТА ЛЮИСА:

ДѢЙСТВIЕ ПУЛЕМЕТА:

ОПИСАНIЕ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА

ОПИСАНIЕ МАГАЗИНА

ВЗАИМОДѢЙСТВIЕ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА

РАЗБОРКА И СБОРКА ПУЛЕМЕТА

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУЛЕМЕТА ЛЮИСА

ВСЕ ЧАСТИ ПУЛЕМЕТА И АКСЕСУАРЫ КЪ НЕМУ