Симонов Евгений Витальевич

«СТЕЛЕМ ПОЛ САМИ:

ламинат, линолеум, плитка»

Вступление: плюсы и минусы различных напольных покрытий

Долгое время в нашей стране королем среди напольных покрытий оставался паркет, который к тому же был настоящим дефицитом. Поэтому обычно его укладывали только в квартирах кооперативных домов, которыми владели преуспевающие люди (партийные функционеры, работники торговли и им подобные). Да и начинался он обычно прямо от входной двери, в связи с чем достаточно скоро изнашивался и приходил в негодность. А на кухнях даже таких элитных квартир, как правило, господствовал линолеум. Что уж говорить о жилье, в котором обитали граждане попроще.

Я не хочу умалять достоинства паркета. Это красивый натуральный материал, и при покрытии хорошими современными лаками он будет достаточно долговечным. Рисунки его тоже довольно разнообразны, если используется дерево различных пород. Действительно, паркет был элитным покрытием многие века — им устилали полы во дворцах и в залах официальных приемов. Однако, как говорится, всему свое место. В хозяйственных помещениях, на кухне, в ванной и прихожей паркет совершенно неуместен, так как даже лучшие импортные лаки не смогут выдержать постоянные механические и химические воздействия, грязь и воду, падения тяжелых предметов и т. д. Таким образом, подчеркивая достоинства паркета для жилых комнат, нужно отметить его непрактичность в других помещениях.

Что касается линолеума, то он не слишком удобен для всех помещений. Во-первых, это искусственный материал, он накапливает электростатическое напряжение и считается недостаточно «чистым» в экологическом смысле. Во-вторых, прочностью линолеум тоже не отличается. Наоборот, практически любое воздействие, даже не слишком сильное, оставит след на поверхности.

Достоинства линолеума состоят в его относительной дешевизне и, конечно же, в наиболее простой технологии укладки.

Так какое же из напольных покрытий можно назвать наилучшим? Все зависит от того, где мы его укладываем. По функциональному назначению любой дом или квартиру можно разделить на три зоны:

• зоны проходов и хозяйственные помещения;

• гостиная;

• комнаты отдыха.

Предлагаем на примере приведенной ниже таблицы оценить важность для различных помещений таких параметров, как экологичность, износостойкость, влагостойкость, химическая и механическая устойчивость, эстетичный внешний вид, теплоотдача (табл. 0.1).

Напольное покрытие в прихожей должно быть прочным и устойчивым к любым внешним воздействиям, а также легко моющимся. Ведь именно на это помещение приходится самая большая нагрузка, так как ходят там много и нередко в грубой уличной обуви. Кроме того, здесь оседает грязь, заносимая с улицы, или ставятся не всегда чистые велосипеды, скейты, санки и т. д.

Правда, думая о практичности, нельзя забывать и о внешнем виде. Все-таки прихожая — это помещение, с которым гость знакомится в первую очередь, то есть визитная карточка квартиры. А потому покрытие здесь должно быть не только прочным, но и красивым.

То же самое можно сказать и о кухне. На пол часто проливаются всевозможные красящие жидкости, может падать и даже разбиваться посуда, капать раскаленный жир со сковороды. Все это вынуждает хозяина стелить на кухне особо прочное покрытие.

В наши дни большую популярность завоевал ламинат (ламинированный паркет). Это достаточно прочное и относительно недорогое покрытие. Многообразие расцветок позволяет ему органично вписаться в любой интерьер. Сегодня многие жильцы останавливают свой выбор именно на ламинате. Однако заметим, что для коридора и кухни керамическая плитка ничем не уступает ламинату, а по большинству параметров даже превосходит его (табл. 0.2). Что уж говорить о ванной, там с плиткой ничто не сможет сравниться.

СОВЕТ

Рекомендую вам покупать плитку с шероховатой поверхностью. Так как на ней вы будете чувствовать себя более устойчиво. Гладкая же плитка при попадании на нее воды становится скользкой и потому даже опасной.

Единственный параметр, по которому плитка в ванной проигрывает другим покрытиям — теплоотдача. Но сейчас эта проблема без особого труда решается установкой полов с подогревом.

Из-за низкой теплоотдачи плитка не годится для комнат отдыха, непривычно она смотрелась бы там и по эстетическим причинам. Поэтому в подобных помещениях предпочтение обычно отдается ламинату, паркету или линолеуму.

На кухне многие не желают укладывать плитку из-за ее хрупкости, то есть низкой сопротивляемости ударам (при падении на пол тяжелой посуды, например). Поэтому там часто можно встретить другие покрытия. Однако, поверьте, они не прослужат дольше этого, и лично я предпочитаю на кухне покрытие из шероховатой плитки. А места, где вы опасаетесь что-то уронить, можно просто застелить мягким ковриком.

Остановимся еще на одном моменте: как правильно сделать стыки между различными напольными покрытиями? Уложив в комнате ламинат, а в коридоре плитку, вы можете сразу не сообразить, как быть с полосой в том месте, где они встречаются. Здесь нет ничего сложного. Я не открою никакого секрета, сообщив, что в любом магазине соответствующего профиля или на строительном рынке вы сможете купить пластиковые или металлические стыковочные пороги, которые представляют собой ленту, в поперечном сечении напоминающую букву «Т». «Ножка» этой буквы вставляется в зазор между двумя покрытиями, а «шляпка» прикрывает их края. Толщина горизонтального полотна пластиковых порогов обычно не превышает 3 мм, а металлического — вообще около 1 мм. Таким образом, вряд ли вам удастся споткнуться о такой порог, переходя из одной комнаты в другую. Стыковочные пороги бывают различных расцветок, поэтому вы без особого труда сможете подобрать тот вариант, который будет наилучшим образом гармонировать с обоими напольными покрытиями.

Рассказав о плюсах и минусах различных напольных покрытий, я не старался за вас решить, что и где нужно укладывать. Выбор делать вам, дорогие друзья. Данная книга лишь поможет не ошибиться при этом. И самое главное: благодаря ей вы научитесь собственноручно укладывать различные напольные покрытия.

Хочу обратить ваше особое внимание на то, что к книге прилагается компакт-диск с видеокурсом, в котором подробно рассмотрены все этапы следующих работ: выравнивание пола, укладка ламината, линолеума и плитки, установка плинтусов и порогов и даже монтаж теплого пола!

Приятного и полезного вам чтения и просмотра!

Глава 1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Проверка готовности поверхности пола

Оценить готовность поверхности к укладке напольного покрытия можно, выявив несколько основных параметров, которые влияют на объем подготовительных работ, количество необходимых материалов и непосредственно на качество последующего покрытия.

Для проверки ровности полов необходим уровень (рис. 1.1), вместо которого можно использовать длинное штукатурное правúло. В любом случае не вздумайте оценивать ровность пола исключительно зрительно, без помощи специальных приспособлений. Даже незначительная неточность будет потом вам дорого стоить.

Рис. 1.1. Строительный уровень

Первым параметром, характеризующим готовность поверхности пола, является отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей.

Чтобы проверить пол, укладывайте на него длинное правило по нескольким различным направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, имеет ли пол наклон и, если имеет, насколько значительный. Допустимым считается отклонение не более 2 мм на 1 м длины правúла (о,2 %). Правда, с увеличением площади помещения эта цифра не может увеличиваться до бесконечности. Если помещение больше 25 м^2, то максимально допустимое отклонение в итоге — 50 мм. Если цифра получается большей, то рекомендуется все-таки провести работы по выравниванию пола по одному уровню плоскости.

Если же, наоборот, требуется задать полу определенный уклон, то под уровень подкладывается специальная рейка, которая является шаблоном с соответствующим необходимому уклону профилем.

Вторым параметром, на который стоит обратить внимание при проверке готовности поверхности, будет ровность плоскости. Иными словами, речь здесь идет уже не об общем уклоне плоскости от горизонтальной или вертикальной оси, а о том, насколько поверхность плоская, не присутствуют ли на ней ямы и бугры. Измерения можно проводить как длинным уровнем, так и правúлом или вообще обычным ровным бруском. Приложите ваш эталон к плоской поверхности и проверьте, имеются ли зазоры между плоскостью инструмента и поверхностью, приготовленной для облицовки. Если просветы имеются, то они не должны превышать 2 мм. Если же они превышают эту цифру, вам необходимо устранить неровности.

Для полов существует еще один достаточно важный параметр — высота поверхности полов в разных помещениях относительно друг друга.

На первый взгляд, казалось бы, все очевидно — измеряйте все полы по описанным выше двум параметрам и выравнивайте. Однако не все так просто. Полы в прихожих и кухнях действительно стоит делать на одной высоте. Но относительно этого уровня высота поверхности в ванных комнатах и туалетах обычно делается чуть меньше, чтобы разлившаяся на пол вода не потекла в смежное помещение, если уровень высоты пола в нем окажется вдруг еще ниже.

Рассчитывая соотношения высоты пола в разных помещениях, не забывайте учитывать толщину напольного покрытия и клеевой прослойки.

Если вам необходимо поднять имеющийся на данный момент уровень пола, это можно сделать стяжкой, о которой вы прочитаете далее. Если же высоту пола, наоборот, требуется опустить, здесь предстоит нелегкая работа по снятию лишних слоев.

Четвертым параметром является чистота и прочность поверхности, на которую будет укладываться покрытие.

Под чистотой подразумевается, что поверхность должна быть предварительно освобождена от старой плитки, краски, паркета, линолеума и т. д. После этого необходимо еще очистить и отмыть особо загрязненные места.

Очистка поверхностей

Хорошо, конечно, если поверхность находится в идеальном состоянии и можно сразу приступать к работе. Однако на практике ждать такого чуда не приходится, и потому вам самим придется приложить некоторые усилия, чтобы очистить поверхность от всего, что может помешать впоследствии качественной укладке напольного покрытия. Это касается не только всевозможных материалов вроде линолеума, паркета либо краски, прежде покрывавших данную поверхность, по и всех возможных загрязнений, которые могут находиться под ними.

Пожалуй, меньше всего проблем доставляют такие виды напольных покрытий, как плитки ПВХ и линолеум. В случае с последним следует предварительно убрать плинтуса, если именно с их помощью линолеум прижимается к полу, а затем без труда удалить покрытие. Если же линолеум приклеен, то достаточно шпателем подцепить край листа, чтобы появилась возможность ухватиться обеими руками и поднять его, соблюдая при этом известную степень аккуратности. Затем используется кардщетка, позволяющая очистить поверхность от следов клея. Более трудоемкой, но вполне эффективной альтернативой ей может послужить крупная наждачная бумага.

Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда в качестве напольного покрытия прежде использовалась кафельная плитка. Многие неопытные люди могут подумать, что удалять нижний слой не имеет смысла — и так сойдет. Возможно, они и правы, но при этом должен быть соблюден целый ряд принципиальных условий. Так, качество уже уложенного покрытия должно быть идеальным, то есть к нему предъявляются, по сути, те же требования, что и к качеству любого другого основания. Так что вывод прост: если вы не ограничены во времени, то лучше все-таки не полениться и удалить уже существующий слой кафельной плитки.

Очистка поверхности от кафеля осуществляется хорошо проверенным «дедовским» способом: если нет в хозяйстве перфоратора, который ускорил бы данный процесс раза в три, то остается только вооружиться молотком и зубилом (рис. 1.2) и приступать к работе (рис. 1.3–1.5). К сожалению, ничего принципиально более нового и современного до сих пор придумано не было. Так что придется немного попотеть.

Рис. 1.2. Инструмент для сбивания старой плитки: перфоратор, молоток, зубило

Рис. 1.3. Сбивание плитки перфоратором с инструментом «зубило» с широкой или узкой лопаточкой

Рис. 1.4. Зубило вставляют под край плитки

Рис. 1.5. Инструмент ведут вглубь

Но и после того как кафель удален, остается еще слой клея, раствора или густотертой краски, на который, собственно, и укладывалась плитка. Тогда на смену молотку и зубилу приходит шпатель (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Старый плиточный клей или цементный раствор сбивают тем же инструментом

Выравнивание поверхностей

Данная процедура становится необходимой в том случае, если поверхность имеет слишком заметные неровности, которые могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Возможно и такое, что поверхность имеет значительный наклон.

Обработка пола

Видимая часть любого пола в техническом и функциональном отношении отнюдь не является самой главной. Гораздо более важным, с точки зрения профессионала, является так называемый «черный» пол, от свойств которого напрямую зависят и будущий уровень шумоизоляции, и ровность пола, и еще много других его характеристик.

В условиях массового строительства рабочие, как правило, особенно не задумываются о проблеме устройства качественного пола. Уложенные наспех и никак не обработанные бетонные плиты решают сразу две проблемы: вы получаете пол, а соседи — потолок. И нечего тут мудрствовать: сроки поджимают, дом надо сдавать уже в следующем квартале. В итоге недоделки строителей приходится устранять уже вам или нанятой вами бригаде отделочников в ходе ремонта.

Срубание бугров

Иногда бывает так, что уровень пола необходимо несколько понизить. Данная задача существенно упрощается, если на поверхности имеются бугры значительного размера. В этом случае для их удаления следует применить один из описанных выше способов. Можно, например, включить перфоратор с лопаткой и в самые сжатые сроки покончить с досадной неровностью; если же подобного чуда технической мысли у вас под рукой не оказалось, то самое время переходить к плану «Б», а именно вооружаться уже проверенным молотком и зубилом и героически сражаться с этими пресловутыми буграми.

Для разбора деревянного пола можно обойтись обыкновенной фомкой. Единственная трудность, связанная с подобным способом демонтажа, заключается в том, что после него неминуемо остаются впадины и выбоины, которые придется заделывать цементно-песчаным раствором.

Гидроизоляция полов

Для того чтобы надлежащим образом подготовить основание, нужно в обязательном порядке выполнить его гидроизоляцию. Это особенно необходимо в тех помещениях, где традиционно сохраняется повышенный уровень влажности.

Для выполнения гидроизоляции могут применяться различные материалы, которые выбираются в зависимости оттого, какие требования предъявляются к гидроизоляции в плане надежности. Если ваша задача — избежать самых обычных протечек, то вполне достаточно будет применения привычного всем рубероида, пергамина или толстого полиэтилена. Данные материалы укладываются на пол таким образом, чтобы их края немного заходили на стены. Немного — это значит не более чем на 15 см. В углах изоляционный материал необходимо аккуратно сложить. После заливки стяжки выступающие части удаляют, стараясь не повредить при этом ее поверхность.

СОВЕТ

Помните, что слой гидроизоляции должен быть сплошным. Для того чтобы избежать появления зазоров, не экономьте материал и накладывайте его от дельные куски друг на друга внахлест, величина которого должна составлять не менее 20 см. Если предполагается, что гидроизоляция выполняется на долгий срок, необходимо с помощью резинобитумной мастики проклеить те места, на которые приходится стык полотен, а также участки их примыкания к стенам.

Если к гидроизоляции предъявляются специфические требования, то для ее устройства можно применять современные смеси, предназначенные именно для решения конкретных технических задач. Использование данных смесей для гидроизоляции пола носит индивидуальный характер, и какого-то универсального рецепта здесь нет и быть не может, а потому при их применении все свои действия следует строго согласовывать с прилагаемой инструкцией.

Подсыпка бута

В некоторых случаях требуется весьма существенно повысить уровень пола, иногда более чем на 5 см. Для того чтобы избежать перерасхода материалов в подобных ситуациях, допускается устройство под стяжкой дополнительной прослойки из различных наполнителей, таких как песок, керамзит или даже обыкновенный строительный мусор.

СОВЕТ

При использовании керамзита важно не забыть уложить поверх его слоя специальную сетку, которая затем прижимается небольшими по размеру тяжелыми предметами. Для этого вполне сгодятся обыкновенные камни, обрезки арматуры и тому подобные отходы производства. Данная мера предосторожности позволит предотвратить всплывание легкого керамзита, когда вы приступите непосредственно к запивке пола.

Если к производимой стяжке предъявляются повышенные требования в плане ее прочности и надежности, то поверх засыпанного бута следует установить арматурную решетку, которую могут заменять также специальные металлические стержни.

Установка маяков

Прежде чем приступать к производству стяжки, необходимо установить так называемые «маяки». Без них невозможно будет добиться того, чтобы поверхность пола была идеально ровной и имела требуемую высоту. В особенности это касается больших по площади помещений.

Итак, под термином «маяки» принято понимать специальные рейки, которые расставляются на определенном расстоянии (обычно 1–2 м) друг от друга. Для изготовления данных приспособлений могут с успехом использоваться как деревянные бруски, так и другие материалы, например обрезки труб значительного диаметра, гипс или специальный профиль, который можно приобрести в строительных магазинах.

Верхний уровень маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого можно добиться, подложив в нужных местах под рейки клинышки. Потом длинным уровнем или правилом необходимо проверить правильность расположения реек по плоскости и уклону. Эта несложная, но обязательная процедура поможет вам избежать недоразумений и получить идеально ровную стяжку или, если это требуется, стяжку со строго заданным уклоном.

Чтобы избежать последующего сдвига или просадки маячных реек при заливе стяжки, их необходимо зафиксировать на полу, или, как говорят строители, «приморозить». С этой целью по всей длине маячной рейки на расстоянии примерно 20–40 см друг от друга на нее наносится гипс или вполне успешно заменяющий его алебастр. Когда раствор застынет, рейки можно убрать, а в качестве маяков при укладке последующих полос использовать уже края предыдущих. Если при этом шестах стыка полос остались углубления (чего, в принципе, быть не должно), то их следует тщательно заделать тем же раствором, которым заливалась стяжка.

Как уже говорилось выше, помимо деревянных реек при установке маяков можно использовать гипс. Данная технология более трудоемка, однако обладает тем существенным преимуществом, что после заливки стяжки гипсовые маяки не нужно убирать, а затем заделывать оставшиеся после них выемки.

Если вы все-таки решили отдать предпочтение маякам, изготовленным из гипса, то алгоритм их установки выглядит следующим образом. На первом этапе необходимо разметить пол путем нанесения на него так называемых «гипсовых марок». Расстояние между ними остается таким же, как и в случае с более традиционными видами маяков, то есть оно должно составлять от одного до двух метров в зависимости от размера помещения. При этом высота гипсовых марок должна точно равняться толщине будущей стяжки в этом месте. Как и при первом способе, для проверки точности установки гипсовых марок используется длинный уровень.

Убедившись, что маяки установлены верно, можете приступать к заполнению пространства между ними гипсовой смесью, которая затем придавливается прав илом, опирающимся на две соседние гипсовые марки. Излишки материала, которые должны при этом выступить по обе стороны, аккуратно убираются шпателем, а правило снимается и переносится на следующую пару гипсовых марок. Повторяя данную операцию шаг за шагом, вы добьетесь того, что все марки соединятся в одну общую, монолитную поверхность.

Итак, пол освобожден от всех типов покрытий, тщательно обработан и покрыт слоем гидроизоляции, а маяки установлены согласно всем технологическим требованиям. Теперь можно приступать собственно к устройству стяжки.

Производство стяжки

В книге уже несколько раз упоминалось слово «стяжка». У многих не знакомых со строительной терминологией людей в силу вполне понятных ассоциаций может возникнуть впечатление, что эта таинственная стяжка призвана что-то «стягивать». Если вы подумали именно так, то ошиблись.

В данном случае термином «стяжка» принято обозначать слой напольного покрытия, отличающийся высокой степенью прочности. Благодаря этому свойству стяжка может выполнять двойную функцию: она не только укрепляет то бетонное основание, на которое наносится, но и призвана устранять все те неровности, которые на нем присутствуют. С помощью стяжки можно вполне эффективно повысить уровень пола, а также выровнять имеющийся наклон или, наоборот, создать его.

Каким же образом изготавливается стяжка? В силу вышеперечисленных особенностей она, как правило, состоит из двух основных компонентов, одним из которых является высококачественный цемент марки М400, а другим — сухой песок. Данные компоненты смешиваются между собой в пропорции 1:3. На следующем этапе нужно добавить воду, причем соотношение с цементно-песочной смесью выглядит следующим образом: пять частей воды на три части смеси. Это описание классической цементно-песочной связки.

Однако для того чтобы связка соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, ее слой в некоторых случаях должен иметь толщину не менее 2,5–3 см. Если же предполагается повышенная нагрузка на пол, толщину стяжки требуется увеличить, иногда даже в несколько раз (от 4 до 10 см). В этом случае также необходимо использовать стальную сетку, которая создает армирующий эффект и тем самым дополнительно повышает прочность и надежность покрытия.

Однако в силу некоторых специфических условий толщина стяжки может быть и менее 1,5 см. Тогда необходимо применять особую технологию, основанную на использовании полимерцементного раствора: в смесь, состоящую из двух компонентов, которые уже упоминались выше, а именно цемента песка в той же пропорции, добавляется эмульсия ПВА, разведенная водой, в соотношении четыре части эмульсии на одну часть цементно-песочной смеси.

Процесс укладки стяжки требует от рабочих определенного опыта и сноровки: заранее подготовленный цементный раствор заливается на пол в виде полос, которые имеют ширину 1 м и следуют не подряд, а через одну. При этом необходимо использовать опалубку, имеющую форму деревянных реек. Для выравнивания поверхности стяжки применяются мастерки или простой деревянный брусок — правило.

Однако использование данного способа заливки оправдано лишь в значительных по размеру помещениях. Если же площадь пола невелика, то от этих сложностей вполне можно отказаться и производить заливку сразу всей его поверхности.

Для получения качественной стяжки нельзя допустить, чтобы на первоначальном этане раствор потерял слишком много влаги. По этой причине покрываемую поверхность обязательно увлажняют. Если же воздух в помещении отличается повышенной сухостью, то будущую стяжку необходимо периодически смачивать водой или покрыть влажной рогожей.

Процесс застывания такой цементно-песочной стяжки занимает достаточно длительный период времени, который зависит от многих факторов и в отдельных случаях может растягиваться до 30 дней. После его завершения следует убедиться, что стяжка не имеет каких-либо дефектов, и в случае необходимости устранить их.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если данный норматив по срокам застывания бетонного покрытия не будет соблюден (это касается не только стяжек, но и недавно залитых полов), то не исключено, что в будущем такое покрытие может дополнительно просесть. А это, в свою очередь, неминуемо приведет к тому, что отдельные участки керамической облицовки деформируются или даже лопнут.

Процесс производства стяжки представлен на рис. 1.7–1.18.

Рис. 1.7. Выравнивание пола стяжкой по заранее выложенным маякам

Рис. 1.8. Классическая цементно-песчаная стяжка готовится на растворе из качественного цемента (М400) и сухого песка в соотношении 1:3, вода добавляется в пропорции 3:5

Рис. 1.9. Подготовка раствора на месте

Рис. 1.10. Смачивание основания водой

Рис. 1.11. Заливка цементного раствора полосами шириной 1 м через одну, выравнивание уровня с помощью маяков с использованием опалубки в виде деревянных планок

Рис. 1.12. Выравнивание поверхности ребром ровной доски — правúла

Рис. 1.13. Правúло сильно прижимают к маякам

Рис. 1.14. Продолжают до заполнения

Рис. 1.15. Кельмой, мастерком убирают неровности

Рис. 1.16. И снова выравнивают правúлом

Рис. 1.17. Сверху стяжку железят, посыпая цементом и смачивая

Рис. 1.18. Еще раз проводят правилом

Самовыравнивающиеся системы устройства стяжек

Недостатки подобного способа устройства стяжек очевидны, но какое-то время он, по сути, не имел себе альтернативы. Однако технические изыскания в данной области не прекращались, что и привело со временем к появлению более эффективных, но и более дорогостоящих систем (и тот, и другой показатель по сравнению с предыдущим способом укладки стяжек выше примерно раз в десять). Эти новые системы получили название самовыравнивающихся — оно наилучшим образом отражает их функциональные особенности. Хотя производителей подобных систем сегодня довольно много, различия между ними не особенно заметны даже опытному специалисту. Мировые лидеры в данной отрасли вроде компаний Ceresit, Atlas или Vetonit выпускают самовыравнивающиеся системы, которые находятся примерно на одном уровне качества и состоят из одних и тех же компонентов. К ним относятся следующие.

• Праймер — грунтовка, выпускаемая в виде эмульсии. Она наносится непосредственно на бетонное основание традиционным способом с помощью валика или кисти.

• Собственно выравнивающая смесь, которую принято расфасовывать в мешки массой по 25 кг, а затем уже на месте смешивать с водой в обычной бетономешалке в той пропорции, которая указана в инструкции. После того как раствор готов, им заливают весь пол, двигаясь от стен к выходу из помещения. При этом будущая стяжка должна на несколько миллиметров покрывать неровность, наиболее выступавшую над общим уровнем.

• Финишер — приспособление, с помощью которого поверхность окончательно разравнивается. Это можно сделать с применением как обычного шпателя, так и различных видов валиков, среди которых наиболее предпочтительным является игольчатый. Его преимущество состоит в том, что он наилучшим образом удаляет из раствора образовавшиеся там пузырьки воздуха.

Сохнет данный вид стяжки всего 8-10 часов, и впоследствии с его эксплуатацией особых проблем, как правило, не возникает.

Необходимо лишь помнить одно важное правило: на уложенное покрытие не должна попадать вода, иначе это может привести к уменьшению его прочности.

С учетом повышенного спроса на быстросохнущие смеси была разработана их более дешевая разновидность, которая хоть и не столь радикально, как ее более дорогие аналоги, но все же довольно существенно сокращает срок, требуемый для того, чтобы стяжка окончательно просохла и стала пригодной для укладки на ее поверхность плитки. Этот чудо-состав называется «гидравлический вяжущий».

Судите сами исходя из данных, представленных в табл. 1.1, насколько его применение сокращает разрыв между изготовлением стяжки и началом работ по облицовке поверхности. Для керамической плитки этот срок составляет сутки, для натурального камня — около трех дней, для всех прочих видов покрытий, более чувствительных к уровню влажности основы (паркета, линолеума, ПВХ и т. п.), — семь дней (остаточно влажность по прошествии недели составляет всего 2 %). Прогресс, как говорится, налицо-

Помимо этого очевидного преимущества, данный состав обладает и некоторыми другими. В своей пластической стадии (то есть пока он еще не застыл) гидравлический вяжущий позволяет не допустить возникновения трещин, которые часто образуются между маяком и только что залитой стяжкой, а также по всей ее поверхности после усадки застывшего раствора. Этот нежелательный эффект возникает в том случае, если состав уже успел схватиться, поскольку его так называемое «открытое время» составляет обычно 50–60 минут. В дальнейшем трещины могут расширяться, что обязательно приведет к повреждению облицовки.

При нанесении гидравлического вяжущего никаких дополнительных трудностей не возникает, поскольку его консистенция ничем не отличается от консистенции обычного цементно-песочного раствора. Если после того как стяжка застыла ее нужно подровнять, для этого безо всяких ограничений можно применять шлифовальную машинку.

Еще больше вашу задачу по выравниванию пола облегчает тот факт, что наряду с сухими смесями на сегодняшний день производители предлагают и уже готовые растворы, в которых соотношение всех компонентов выверено с аптекарской точностью. В этом случае можно не беспокоиться о том, что из-за вашей неопытности смесь получится слишком жидкой или, наоборот, чрезмерно густой: профессионалы все уже сделали за вас.

Подводя итог, отметим, что стяжки, выполненные на основе современных быстросохнущих составов, обладают прекрасными техническими характеристиками: они позволяют с большой степенью точности выровнять основание под кафельную плитку, которое после высыхания не требует практически никакой дополнительной обработки.

Комбинированный вариант стяжки

Если к прочности стяжки предъявляются повышенные требования, то в условиях жилого помещения возможно устройство ее комбинированного варианта. Данный способ производства стяжки осуществляется в два этапа.

1. Укладывается классическая цементно-песочная стяжка, чей уровень должен быть ниже требуемого на 3–5 мм.

2. Затем на уже подготовленную основу наносится дополнительный слой ровнителя пола, обладающего самовыравнивающими свойствами.

Применение гипсокартона для выравнивания пола

Стяжка и оштукатуривание — отнюдь не единственный способ подготовки основания для укладки напольного покрытия. Еще один весьма распространенный метод, популярность которого постепенно увеличивается, состоит в укладке на пол гипсокартонных плит поверх специальной полиэтиленовой пленки.

Обычно плиты укладываются в два слоя, которые скрепляются между собой с помощью специальных шурупов-саморезов. При этом важно учитывать, что стыки смещаются на 10 см, а затем тщательно шпатлюются. Данный метод, который принято называть сухим, имеет несколько преимуществ: например, его немаловажным достоинством является то, что полученное таким способом основание не требует времени на высыхание и сразу же пригодно для укладки на него практически любого напольного покрытия. Кроме того, вышеописанный метод можно считать наиболее чистым. Применение гипсокартона делает ненужными некоторые работы, связанные с предварительной подготовкой поверхностей.

В комплекте с листами гипсокартона продается и все необходимое для эффективного использования данного материала. В совокупности они образуют системы для «сухого строительства», которые могут вполне успешно использоваться в самых разных частях дома от подвала до чердака. Благодаря уникальным качествам гипсокартона его применение в самых различных условиях дает положительный и стойкий результат.

Гипсокартон. состоящий из гипсовой основы, оклеенной слоями высококачественного картона, химически нейтрален и не выделяет при нагревании никаких вредных веществ. Пористая структура материала позволяет ему забирать избыток атмосферной влаги, а затем отдавать ее обратно, если в этом появляется необходимость. Таким образом, в помещении создается оптимальный уровень влажности.

Благодаря все той же пористой структуре, а также слою воздуха, остающемуся между гипсокартоном и плитой пола, этот материал с успехом используется для создания недорогой и достаточно эффективной шум о- и теплоизоляции. Гипс, входящий в состав данного материла, не подвержен горению, а картонные листы при возникновении пожара лишь слабо тлеют.

Глава 2

ЛАМИНАТ

Ламинат представляет собой тонкие листовые панели толщиной от 6 до 12 мм, длиной 1–1,5 м и шириной около 20 см. На краях панелей находятся «замки», с помощью которых они стыкуются вместе.

Раньше ламинированные плиты использовались только для производства мебели, но постепенно стали одним из самых популярных напольных покрытий. Ведь такое покрытие не только красивое и недорогое, но и весьма прочное — посередине доски ламинат проломить достаточно трудно. Правда, по краям панели раскалываются довольно часто.

Принято считать, что дорогая продукция более долговечная (срок службы — 10–15 лет), что достигается благодаря повышенной влагостойкости плиты, качественному замку и применению новых технологий ламинирования. Недорогие виды ламината прослужат 5–7 лет, так как они подвержены воздействию влаги во время уборки, у них набухают кромки и ламинированный слой истирается быстрее.

Чинить истершийся ламинат нет смысла — дешевле постелить новый. Если износившийся обычный паркет можно реанимировать, отциклевав и заново покрыв лаком, а паркетную доску обновить, заново отшлифовав ее, то ламинат в таком случае вещь одноразовая.

Самый нижний слой панели ламината обычно сделан из влагостойкой бумаги и выполняет стабилизирующую функцию, придавая жесткость и устойчивость всей конструкции. Второй слой — собственно основа из древесно-волокнистой плиты (ДВП). Далее чаще всего идет бумага с декоративным рисунком, а на нее наносят акрилатную или меламиновую смолу с добавлением минеральных частиц. Это делается для повышения прочности и износостойкости материала. И, наконец, последний, верхний слой — неэлектризующаяся высокопрочная пленка — ламинат (отсюда и название материала). Именно эта часть устойчива к механическим повреждениям. Она нужна, чтобы покрытие не протиралось и не выгорало на солнце.

Между собой слои могут скрепляться одним из двух способов. Первый — прессование, когда слои прессуют одновременно, не добавляя клея. Ламинат, скрепленный таким образом, менее прочный и применяется обычно в жилых помещениях с невысокой нагрузкой на пол. Второй способ — наклеивание, когда лицевой слой окрашенной бумаги склеивается с основой под высокой температурой и давлением. Такой ламинат более долговечный и используется в офисах, магазинах и т. п.

В структуру ламинированной панели может также включаться звукопоглощающий слой (подложка), закрепленный на обратной стороне панели. Хотя чаще всего подложка прилагается отдельным рулоном (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Подложка и панели ламината

Главная характеристика ламината — класс эксплуатации (износостойкости). Классы эксплуатации обозначают, сколько времени ламинат будет сохранять внешний вид при различных нагрузках. Существует европейская норма (EN 13329), включающая 18 тестов, после проведения которых ламинату присваивается тот или иной класс. Выделяют две большие группы ламинированных напольных покрытий: ламинаты коммерческой и домашней эксплуатации (табл. 2.1).

Срок службы ламинатов коммерческой эксплуатации в помещениях организаций — от 3 до 6 лет. Соответственно, если промышленное покрытие используется дома, то срок его жизни увеличивается в 2–3 раза.

21-й класс имеет срок эксплуатации не более 2 лет. Применяется, например, в спальнях, то есть в помещениях со слабой эксплуатацией пола.

22-й класс — пол со сроком службы 2–4 года. Область применения — спальни, детские, гардеробные, то есть помещения со средней эксплуатацией пола.

23-й класс — пол со сроком службы 4–6 лет. Область применения столовые, кухни, коридоры — помещения с интенсивной эксплуатацией пола.

31-й класс — наиболее распространенный. Это пол для эксплуатации в коммерческих помещениях со слабой нагрузкой. Срок службы — около 2–3 лет. В домашних условиях такое покрытие пролежит 10–12 лет. В офисах применяется в приемных, небольших кабинетах.

32-й класс — оптимальный выбор и для дома, и для офиса. Это пол для эксплуатации в коммерческих помещениях со средней нагрузкой. Срок службы — 3–5 лет. В домашних условиях покрытие может использоваться 12–15 лет.

33-й класс — эксплуатация пола в коммерческих помещениях с интенсивной нагрузкой. Срок службы — 5–6 лет. В домашних условиях покрытие может пролежать 15–20 лет. Некоторые производители дают пожизненную гарантию при использовании такого ламината в жилых помещениях. Внешний вид покрытия сохраняется максимально возможное время.

Срок службы ламинатов домашнего использования не превышает 5–6 лет. Обычно это полы на 6- или 7-миллиметровой плите. Данная группа покрытий отличается невысокой ценой.

Указанный в характеристиках эксплуатационный срок означает тройную гарантию:

• износоустойчивый слой не протрется раньше, чем предусмотрено классом эксплуатации;

• под действием ультрафиолетовых лучей не произойдет изменение декора ламината;

• при химическом, термическом воздействии (в разумных пределах) ламинат не будет поврежден.

По окончании гарантийного срока у ламината протирается износоустойчивый слой в местах соединения, замки плохо держат и появляются щели. Однако если ламинат собран на качественном ровном основании, то его можно будет эксплуатировать значительно дольше, чем предусмотрено гарантией. С таким полом можно жить еще лет десять.

Технические характеристики ламината

Ламинат имеет следующие технические характеристики.

• Толщина. Как правило, выпускается ламинат толщиной от 6 до 12 мм. Чем толще ламинат, тем он лучше во всех смыслах. У бесклеевого ламината крепче держится замок значит, прочность соединения выше и покрытие дольше эксплуатируется без щелей. Выше характеристики звукопоглощения. Монтаж 8- и 12-миллиметровых ламинатов осуществляется проще, нежели 6- или 7-миллиметровых.

• Защита Aqua Stop. Панели могут быть защищены от проникновения влаги и возможных деформаций в области кромок. Для этого производится гидрофобизация кромок, то есть обработка специальными пропитками паза и гребня. Это обязательно для панелей, которые монтируются бесклеевым способом. Многие производители выполняют полную влагоотталкивающую пропитку всей основы.

• Система S.A.S. (Sound Absorb System). Позволяет рассеивать звуковую волну от шагов до 50 %, поэтому ламинат с такой системой называют «тихим». Система S.A.S. представляет собой приклеенную к слою противотяги структурированную бумагу толщиной 0,3 мм. В этом случае ламинат монтируется без подложки, сразу на чистое бетонное основание. Если сборка производится с применением звукопоглощающей подложки, то система S.A.S. работать не будет.

• Система Antistatic. Иногда в верхнем износоустойчивом слое помимо основного материала присутствует специальный графитовый компонент. Он делает ламинат антистатичным. Данная разработка связана с тем, что обычный ламинат имеет низкую проводимость статического электричества.

• Пригодность для подогрева. При устройстве пола с подогревом нужно обратить внимание на значок «Соответствие требованиям внутрипольного отопления» и выполнить специальные требования по укладке.

• Класс эмиссии. В рекламных буклетах рядом с названием материала можно видеть обозначение E1. Речь в данном случае идет о классификации и контроле древесных плит относительно выделения формальдегида. E1 — это группа материалов, у которых выделение формальдегидов не превышает 0,12 мг/м^3 (в 10 раз меньше предельно допустимой нормы).

• Светостойкость. Для ламинированных покрытий определяется согласно норме EN20105 (так называемый Blue Wool Standard) и обычно составляет не менее шести (по шкале из восьми позиций).

• Цены. В зависимости от класса и других характеристик цена на ламинат варьируется от $7 до 18 за 1 м^2. Ламинаты 33-го класса со всеми возможны ми дополнительными характеристиками стоят дороже — до $35 за 1 м^2.

Примеры описания характеристик моделей одной из известных у нас фирм Kronospan.

33-й класс: модель Taberstar. Декоративный ламинат 0,8 мм. Основа панели пола (HDF) 6,4 мм. Противотяга о,8 мм. Общая толщина 8,о мм. Площадь покрытия 1285 х 191 мм. Вес упаковки около 15 кг. В упаковке 8 шт./44 уп.

31-й класс: модель Inter-loc. Декоративный ламинат 0,2 мм. Основа панели пола (HDF) 6,7мм. Противотяга 0,1 мм. Общая толщина 7,0 мм. Площадь покрытия 1285 х 195 мм. Вес упаковки около 15 кг. В упаковке / В паллете 9 шт./44 уп.

23-й класс: модель Pegasus. Декоративный ламинат 0,2 мм. Основа панели пола (HDF)s,g мм. Противотяга 0,1 мм. Общая толщина 6,2 мм. Площадь покрытия 1285х 195 мм. Вес упаковки около 15 кг. В упаковке / В паллете 10 шт./44 уп.

Сейчас на российском рынке представлено очень много ламината германского производства. Например, ламинат фирм Aicher и Parador, чаще всего имитирующий натуральное дерево: от светлого дуба до темной красно-коричневой вишни. Упомянутая уже выше тоже германская фирма Kronospan выпускает ламинат, похожий на древесину, уложенную в виде половиц. Покрытие может быть матовым или глянцевым, а фактура — гладкой или шероховатой. Популярен также немецкий ламинат от фирм Classen и IIDM. Кроме германского, нередко можно встретить французский ламинат фирмы Alsapan и шведский фирмы Реrstorp Flooring АВ.

Типы ламината по способу монтажа

Ламинат укладывается по принципу «плавающего пола», то есть панели скрепляются между собой, но не прикрепляются к основанию. При этом между внешним краем пола и стенами оставляется небольшой зазор (10–15 мм) на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности. Зазор закрывается плинтусом. В зависимости оттого, как скрепляются между собой панели, можно выделить традиционный (иногда его называют клеевой) и бесклеевой ламинаты.

Первые образцы ламината монтировались на клею, то есть отдельные панели между собой склеивались по торцевым частям. Такой способ укладки требует хороших профессиональных навыков. Используется специальный быстросохнущий клей, который легко схватывается, не позволяя материалу отсыреть. Для качественного монтажа применяют также специальные стяжные ремни, которыми поджимаются соседние панели на время высыхания клея (10–15 минут). Монтаж, таким образом, происходит медленно, работа довольно кропотливая. Стоимость этого ламината ниже, чем бесклеевого, но укладка обходится дороже. Ламинат нельзя клеить к основе, он монтируется по принципу «плавающего пола» и кладется на подложку из специального полиэтилена толщиной 2 мм или из натуральной пробки.

Достоинством клеевого ламината является то, что он образует сплошную плиту, пусть и «плавающую». Благодаря прочному клеевому соединению она не имеет даже малейших зазоров и, следовательно, легко переносит агрессивные механические воздействия и многократную влажную уборку.

Однако в последнее время такой тип ламината пользуется все меньшим спросом из-за сложности монтажа. Ему на смену пришел бесклеевой ламинат, монтируемый сухим способом. Панели скрепляются между собой благодаря специальной защелке. Укладку может с успехом выполнить даже неподготовленный человек. Теоретически пол разбирается и ремонтируется (некоторые производители указывают, что сборку-разборку можно делать до шести раз). Почему теоретически? Реально крепление на защелку оказывается неразборным. Некоторые производители рекомендуют и бесклеевой ламинат укладывать с помощью клея или мастики для повышения долговечности пола, защиты торцов от влаги и набухания.

Под бесклеевой ламинат требуется более тщательная подготовка основы пола, стяжка должна быть идеально ровной (перепад 1 мм на 2 погонных метра). Механические замки, на которых собирается бесклеевой ламинат, оставляют мельчайшие зазоры, по мере эксплуатации они расширяются. Кромки набухают, плиты от этого расталкиваются, а после высыхания — обратный процесс. Так образуются заметные щели. В итоге срок жизни бесклеевого ламината существенно уменьшается.

В сравнении с клеевым ламинатом стоимость бесклеевого выше, но укладка проще и обходится дешевле. Время установки сокращается до минимума. Нет надобности ждать, пока высохнет клей (примерно сутки). Смонтированный пол можно сразу эксплуатировать: ходить по нему, устанавливать мебель.

Бесклеевой ламинат обычно подразделяют на две группы (рис. 2.2): ламинат на сборно-разборных замках (Click) и ламинат на замках-защелках (Lock).

Рис. 2.2. Две группы бесклеевого ламината

Click-замки называют «двойными», или замками под углом 45°. Принципиальные различия между ними состоят лишь в особенностях монтажа, а не в том, что, как принято считать, ламинат с Click-замком можно неоднократно собрать и разобрать, в отличие от покрытия с Lоск-замком. Click-замок действительно немного проще в разборке. Однако на практике разборка пола, как правило, происходит лишь при его демонтаже для настила нового покрытия. Основное преимущество ламината с Click-замком в том, что возможность повреждения досок при сборке сведена к минимуму, поэтому непрофессионалу удобнее работать с таким полом. Сборка ламината с Lock-замками требует определенных навыков. Дополнительным преимуществом Click-замков считается прочность соединения панелей и, как следствие, более продолжительный срок службы пола без образования щелей. Ламинат с Click-замком может лежать на поверхности с перепадом до 3 мм на 1 погонный метр, для укладки ламината с Lоск-замком требуется ровное основание. Таким образом, Lock-замки — это более экономичный вариант, так как они стоят, как правило, недорого, но их сборку лучше доверить профессионалам. Ламинаты с Click-замками — более технологичные и надежные напольные покрытия. После внимательного ознакомления с инструкцией но монтажу их сборка будет проста и вполне по силам даже новичку.

Технология укладки ламината

Поверхности-основы

Укладка на старый деревянный пол. Ламинат можно укладывать прямо поверх дощатого деревянного пола. Но при этом нужно обязательно учитывать два фактора. Первый — насколько ровный в горизонтальной плоскости старый пол. На длине около 2 м допустимы перепады в несколько миллиметров, не больше. Если же неровности превышают допустимый предел, то необходимо выровнять их шлифовальной машинкой.

Второй фактор — жесткость настила, то есть нужно определить, не прогибаются ли старые доски, не шатаются ли и т. п. При необходимости их нужно укрепить или заменить. Если же данная проблема касается почти всего дощатого пола, то его лучше снимать, а ламинат стелить на бетонную основу.

Укладка на бетон. Как и в случае с деревянным полом, при укладке ламината на бетон следует проверить его ровность по горизонтали. При обнаружении каких-либо отклонений рекомендуется сделать самовыравнивающуюся стяжку. После этого в целях гидроизоляции на поверхность нужно уложить полиэтиленовую пленку, стелить ее желательно в направлении, перпендикулярном направлению укладки ламината. Соседние полосы пленки надо класть внахлест (не менее 20 см). Для того чтобы они при укладке ламината не сдвинулись или не смялись, соединяйте пленку обычным скотчем. Чтобы увеличить теплосбережение, поверхность бетона перед укладкой ламината зачастую покрывается листами фанеры на толщину 10 мм.

Укладка на старый линолеум. Можно укладывать ламинат и прямо на старый линолеум. В этом случае надо учесть те же два фактора, что упоминались выше: горизонтальность и жесткость основания.

Если линолеум лежит неровно, с большими перепадами, ямами и буграми, то виновата в этом, скорее всего, неровная основа, на которую этот линолеум был уложен. В таком случае придется снимать его и выравнивать бетон под ним. Если ламинат укладывается на старый линолеум, то гидроизоляцию можно не подкладывать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы хотите сделать пол ламинатом «теплый пол», то он должен быть водяным. Дело в том, что резкий нагрев пола очень вреден для ламината и может повлиять на нарушение замкового соединения, водный же пол нагревается постепенно.

Схемы укладки

Укладывать ламинат можно вдоль окон, поперек и по диагонали. Схема № 1 — поперек длинной стены и окон (рис. 2.3), схема № 2 — вдаль (рис. 2.4), схема № 3 — по диагонали (рис. 2.5). Укладка по третьей схеме наиболее сложная.

Если все окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка портить внешний вид.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде нем занимался укладкой недавно купленного ламината, нераспакованные пластины следует уложить в ряд и выдержать несколько дней в помещении, в котором они будут укладываться, чтобы ламинат адаптировался к влажности и температуре.

Рис. 2.3. Схема № 1 — укладка ламината поперек длинной стены и окон

Рис. 2.4. Схема № 2 — укладка ламината вдоль

Рис. 2.5. Схема № 3 — укладка ламината по диагонали

Укладка замкового ламината

Click-замки

Прежде чем начинать укладку, необходимо с помощью рулетки измерить ширину комнаты и исходя из этого рассчитать ширину панелей последнего ряда, выкладываемого вдоль стены. Если она окажется менее 5 см, следует распилить панели первого и последнего рядов, чтобы их ширина была одинаковой. Не забывайте при этом учитывать зазоры, которые необходимо оставлять вдоль стен (около 1 см). Они нужны для того, чтобы покрытие впоследствии, под воздействием перепада температуры, не вздыбилось. Не забывайте также оставлять зазоры в местах соединения панелей с дверной коробкой.

Укладку принято начинать с дальнего левого угла помещения. Первым делом у стены надо установить распорные клинышки, которые и создадут будущий необходимый зазор. После укладки всего пола эти клинья, конечно же, вынимаются, а зазор закрывается плинтусом. Обратите внимание, что плинтус надо крепить к стене, а не к полу!

К первой уложенной панели с торцевой (короткой) стороны под углом примерно 30–45 ° от пола вставляется пазом следующая панель, потом она опускается к полу и защелкивается (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Укладка ламината с Click-замками

Таким образом укладывается весь первый ряд. Торцевые швы следующего ряда смещаются относительно предыдущего минимум на 30–40 см, то есть получается «шахматный порядок». Таким способом мы добиваемся более равномерного распределения давления на поверхность ламинатного покрытия.

СОВЕТ

Если в конце ряда пришлось отрезать панель необходимой длины, то ее остаток можно использовать в качестве первой панели следующего ряда Если же в ряду получилось целое число панелей, без обрезков, то для получения шахматного порядка в укладке лучше начать с панели, разрезанной надвое.

Начав ряд с отрезанной панели, второй ряд нужно точно так же соединять между собой торцевыми сторонами, пока не состыковывая с первым рядом. Уже потом, когда будет готов и соединен между собой весь второй ряд, его надо соединять с первым. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаются над полом на несколько сантиметров и вставляются в гребень первого ряда, а потом защелкиваются при опускании вниз к полу. Иногда используется и второй способ. Сначала соединяются длинные стороны панелей, а торцевые стороны подбиваются йотом молотком. Чтобы не повредить панель, к ней прикладывают брусок, по которому наносятся удары.

Lock-замки

Начальный этап работ с Lock-замками аналогичен работам с Click-замками. Как и в предыдущем случае, измеряется ширина комнаты и, при необходимости, распиливаются панели первого и последнего рядов, чтобы их ширина была одинаковой.

Уложив первую панель, к ней с торцевой стороны строго горизонтально поднесите вторую и вставьте ее шипом в паз первой панели. Подбейте с помощью бруска и молотка. Так укладывается весь ряд.

Торцевые швы следующего ряда тоже смещаются относительно предыдущего, образуя «шахматный порядок».

Первая панель второго ряда подносится к первому ряду горизонтально и соединяется «шип в паз». Вторая панель второго ряда соединяется с первым рядом так же, при этом от торцевого шва первой панели надо отступить несколько сантиметров. Потом торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Для укладки у стены (последний ряд и последние панели в ряду) необходимо отрезать панель ровно такого размера, который необходим для заполнения пространства, оставшегося между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Точный размер можно получить, вырезав макет панели из картона. А можно и так: положите панель сверху на предпоследнюю так, чтобы их края накладывались друг на друга, сверху на них приложите еще одну, третью, панель так, чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочертите линию на второй панели — это и будет необходимая часть для укладки. Инструменты, которые понадобятся вам для работы, показаны на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Инструменты, незаменимые при диагональной укладке ламината: электролобзик, угольник, маркер, молоток

На рис. 2.8–2.17 представлен процесс диагональной укладки ламината.

Рис. 2.8. Укладка подложки обычным образом вдоль стены, встык

Рис. 2.9. Изготовление картонного шаблона для начальной панели

Рис. 2.10. Обработка электролобзиком

Рис. 2.11. Оставление между внешним краем пола и стенами небольшого зазора (10–15 мм) на случай изменения размеров панелей под действием температуры и влажности

Рис. 2.12. Подбивание панелей молотком (осторожно, чтобы не откололся край)

Рис. 2.13. Укладка панелей

Рис. 2.14. Скрепление панелей бесклеевого ламината между собой

Рис. 2.15. Срезание крайних панелей под углом

Рис. 2.16. Разметка при диагональной укладке

Рис. 2.17. Вставка панели с торца

Укладка клеевого ламината

Считается, что клеевой ламинат служит дольше, так как панели на стыках защищены от проникновения влаги клеем. Тем не менее этот способ не слишком популярен, так как у него существует немало минусов. Например, более сложная технология укладки и «лишние» расходы на клей. Кроме того, клеевой ламинат нельзя использовать после укладки — прежде надо дать высохнуть клею, а это займет часов 12 или даже целые сутки. Для тех, кому нравится, что ламинат можно разбирать и использовать повторно, минусом будет также то, что данный пункт никак не относится к клеевому ламинату — этот ламинат одноразовый. Очень нежелательно использовать клеевой ламинат и в случаях, когда полы имеют подогрев. Повышение температуры может повредить клею и, как следствие, всему покрытию.

Итак, как проводится укладка клеевого ламината? Первым делом на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Ни в коем случае не используйте обычный ПВА или другие клеи на водной основе! Это почти наверняка впоследствии приведет к смещению покрытия и вздутиям. Сколько требуется наносить клея, вы прочитаете в инструкции от производителя, но обычно он наносится по всей длине паза с обеих боков панели.

Укладывая первый ряд, первую панель располагают пазом к стене. После этого на верхнюю кромку торцевого паза второй панели наносится клей. Потом в этот паз вставляется шпунт следующей панели, и она аккуратно подгоняется с помощью молотка и бруска. Скорее всего, на поверхности шва выступит клей, его нужно сразу же вытереть влажной тряпкой, не ожидая высыхания.

Аналогичным образом уложив один ряд, приступайте ко второму.

Для смещения торцевых швов первую панель второго ряда нужно разрезать пополам. Боковая часть паза панели второго ряда промазывается клеем и крепится к панели первого ряда. С помощью молотка и бруска панель подбивается. Следующая панель намазывается клеем на боковой и торцевой паз. Сначала она подбивается к панели первого ряда, а затем смещается и плотно подбивается к первой панели второго ряда. Точно так же укладываются все остальные ряды (рис. 2.18). Выступающие сверху излишки клея своевременно удаляются.

Рис. 2.18. Для монтажа последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина

ПРИМЕЧАНИЕ

После укладки первых трех рядов рекомендуется подождать 2 часа, пока подсохнет клей.

Если простой укладке мешают трубы отопления, то рекомендуется изготовить из картона шаблон, который потом переносится на панель ламината (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Пример обхода труб отопительной системы

Уход за ламинатом

Ламинат достаточно устойчив к износу, но это отнюдь не означает, что за ним не нужно ухаживать. Чтобы поддерживать ламинатный пол в хорошем состоянии, надо выполнять следующие условия.

• Удалять грязь и пыль с помощью пылесоса или влажной, но хорошо отжатой тряпки.

• После мытья пола обязательно насухо протирать его — лишняя влага повредит ламинату.

• Не лениться при мытье пола из ламината почаще менять воду, чтобы она оставалась чистой.

• Не использовать на ламинате полирующие средства, не натирать его воском.

• Никогда не пользоваться твердыми чистящими порошками для мытья ламината.

• Если на пол случайно пролилась какая-либо жидкость, нужно сразу же вытирать ее. Не оставлять надолго на полу емкости с влажной поверхностью снизу (ведро с водой, мисочку с молоком для кошки и т. п.).

Ламинат можно поцарапать. Чтобы этого не произошло, рекомендуется под ножками стульев, столов и прочей мебели закрепить мягкие войлочные набивки-протекторы — их часто можно встретить в магазинах. Не забывайте также о коврике у входа в квартиру и щетке для обуви, ведь частицы песка и мелкие камешки тоже могут повредить покрытие, если их не стряхивать заблаговременно.

Если же ламинат все-таки поцарапан, купите специальную замазку и заделайте ею проблемные места. Восстановленная область, как правило, незаметна, плюс к этому она будет устойчива к изнашиванию так же, как и вся остальная часть вашего пола.

В табл. 2.2 описаны виды загрязнения ламината и способы выведения пятен.

Таблица 2.2. Выведение пятен

Вид загрязнения ∙ Способ выведения

• Масло, краска, гудрон, следы от резиновой подошвы или несмывающегося маркера ∙ Используйте нейтральное чистящее средство, нанесенное на чистую светлоокрашенную ткань. При необходимости воспользуйтесь жидкостью для снятия лака

• Кровь, соус, паста, фруктовый сок, вино, пиво, газировка и т. п. ∙ Вам поможет теплая вода и нейтральное чистящее средство, нанесенное на чистую светлоокрашенную ткань

• Воск, жевательная резинка ∙ Сначала надо дать им затвердеть (можно ускорить процесс, воспользовавшись льдом), а затем можно аккуратно соскабливать. Потом протрите загрязненное место тряпкой, смоченной в теплой воде

Если повреждение панели более серьезное и замазка здесь уже не поможет, то можно заменить одну панель. Но в этом случае лучше вызвать специалиста, а не экспериментировать самостоятельно.

ВНИМАНИЕ

Старайтесь не использовать абразивные, щелочесодержащие чистящие средства, а также металлические губки, так как они будут царапать и разъедать ламинат.

Глава 3

ПАРКЕТ

Паркет — это одно из самых дорогих покрытий для пола, исторически ставшее «аристократическим». Однако времена, когда паркетом устилали лишь полы дворцов и шикарных особняков, давно прошли. Сегодня пол из штучного паркета можно встретить в домах с самым разным уровнем достатка.

Паркет ценят за его красоту и долговечность, ведь его, в отличие от большинства других покрытий, можно восстанавливать и обновлять с помощью шлифовки и циклевки.

Характеристики паркета

Качество паркета зависит от нескольких параметров: твердости, степени линейного расширения, типа распила, сортности, а также толщины паркетных планок.

Эталоном твердости является дуб, то есть в шкале измерений его показатель 1. Самая твердая древесина у оливкового дерева —1,5, а самая мягкая — у сосны и ели (показатель твердости 0,4 и 0,3 соответственно). Несмотря на это олива не является лучшим материалом для паркета, так как она (так же, например, как бук или ясень) слишком сильно впитывает влагу. Эго значит, что при изменении влажности паркет может деформироваться. Именно этот показатель и называется «степенью линейного расширения».

Качество паркет зависит также и от типа распила. При радиальном распиле дерево режут по радиусу. Такой паркет получается прочным, влагостойким и гладким (все древесные волокна расположены в продольном направлении). Тангенциальный распил с ярко выраженным древесным рисунком более экономичен. Но у него есть несколько недостатков: в таком паркете встречаются следы от сучков и участки с низкой плотностью (заболони), которые со временем деформируются и даже могут подгнивать. Распознать заболони можно по цвету — обычно они значительно светлее общего тона древесины.

На качество паркета также влияет его сортность. Первый сорт называется «селект». Он изготавливается по радиальному типу, дощечки подбираются по тону и по рисунку, и в итоге покрытие выглядит как однородная древесная плита. Второй сорт паркета называется «натур». Он объединяет в себе плашки радиального и тангенциального распила, которые подобраны по тону, но различаются по рисунку. Третий сорт самый пестрый и называется «рустик». В нем собраны дощечки разного распила,

тона и рисунка, поэтому такой паркет напоминает своим внешним видом лоскутный ковер.

Приведенная выше классификация сортности распространена в России, в Европе же она несколько отличается. Возможно, вам придется иметь дело с европейским паркетом, а потому рассмотрим иностранную классификацию.

1. «Селект», имеющий радиальный распил, обладает мелким однородным рисунком без сучков.

2. «Натур», «эксквизит» имеет однотипный рисунок, встречаются небольшие сучки, можно встретить различные, но неконтрастные цветовые оттенки.

3. «Гест» — контрастный по цвету материал, смешанный распил.

4. «Классик» — паркет, имеющий текстурированный рисунок.

5. «Универсал» — переменный рисунок, небольшие сучки.

6. «Антик» — затемненный рисунок, слегка меняющий цвет в зависимости от игры света.

Европейский паркет обычно более длинный, а отечественный — более широкий. Впрочем, толщина паркетных планок — индивидуальная особенность в зависимости от производителя.

Выбирая паркет, в первую очередь покупатель все же обратит внимание на его внешний вид, цвет и фактуру. Я бы рекомендовал вам использовать древесину местных пород, которые лучше приспособлены к нашему климату, чем импортные. Это могут быть дуб, бук, ясень, граб, клен и груша. Самые прочные и пользующиеся наибольшей популярностью — дуб и бук.

Оттенок бука «теплый» — нежно-бежевый или красно-желтый, иногда сероватый. Правда, при повышенной влажности паркет из бука может деформироваться.

Еще более нежный и красивый паркет из груши— он имеет практически розовый оттенок и среднюю твердость. При грамотной укладке грушевого паркета можно добиться впечатления монолитности пола, так как текстура груши не слишком выделяющаяся.

Дуб более темный, и паркет из него придает комнате более строгий вид. Дубовый паркет считается одним из самых долговечных покрытий.

Если вы увидите практически белый паркет, это будет клен. Столь светлый оттенок визуально увеличивает пространство комнаты и красиво контрастирует с темной мебелью. Однако со временем на кленовом паркете появляются маленькие трещинки. Чтобы этого не произошло, необходимо выдерживать определенные климатические условия: температуру около 20 °C и влажность 45–60 %.

Ясеневый паркет еще более прочный, чем дубовый. Но из-за слишком большого линейного расширения ясень может «повести». У паркета из ясеня ярко выраженный рисунок древесных линий.

Из экзотических пород дерева, используемых для изготовления паркета и имеющих твердую износоустойчивую древесину, можно выделить тик, оливу и мербау. Самая дорогая из перечисленных — олива, ее цена превышает $100 за 1 м^2, но, как уже упоминалось выше, оливу все равно не назовешь лучшей из лучших, так как паркет из нее способен деформироваться при перемене влажности. Тик пользуется популярностью не только из-за своей твердости, но и благодаря необычному рисунку: белое основание покрыто четкими темно-коричневыми волнами. Цвет же паркета из мербау может быть и светло-, и темно-коричневым.

Уход и ремонт

В этом разделе я дам вам несколько рекомендаций по эксплуатации паркета, которые помогут сохранить его в хорошем состоянии на долгие годы. Влажность воздуха в квартире должна быть не ниже 50 и не выше 70 % при температуре 20–22 °C. Очень нежелательно открывать окна вовремя дождя и в осенне-зимний период. При мытье полов не нужно использовать слишком много воды — лучше хорошо отжимать тряпку, чтобы вода не стекала с нее на пол и не скапливалась в лужи.

Паркетный пол могут серьезно испортить химические вещества, органические растворители, масла и кислоты. Кроме того, паркет необходимо защищать от царапин и ударов — например, стоит наклеить протекторы под ножки мебели. Нельзя более чем на пять суток оставлять паркет под водонепроницаемой пленкой, так как он может от этого покоробиться. Обновлять лаковое покрытие пола желательно каждые 2–3 года.

Если ваш паркет рассохся и расшатался, то можно попробовать починить его своими силами, не обращаясь за помощью к специалистам. Для этого в расшатавшихся паркетинах просверливаются небольшие отверстия, в которые вбиваются гвозди. Их шляпки должны быть утоплены. Этого можно достичь с помощью кернера, который при ударе надо ставить на шляпку.

Если половицы скрипят, то между ними под углом 45 ° надо просверлить отверстие 5–8 мм и вбить туда деревянный штифт, смазанный столярным клеем или клеем ПВА. Выступающий конец штифта аккуратно срезается стамеской. Трещины, выбоины, места, где вбиты гвозди и штифты, тщательно шпатлюются.

В качестве шпатлевки можно использовать смесь мелких опилок и лака, которым впоследствии будет покрываться паркет. Чтобы шпатлевать трещины аккуратно, не пачкая при этом остальную поверхность, можно вырезать из картона трафарет, но которому и наносить шпателем смесь.

Если полное удаление старого лакового покрытия (циклевка) не планируется, можно обойтись и «косметическим» ремонтом. Почерневшие участки паркета необходимо зачистить крупной наждачной бумагой до светлой древесины, а потом протереть эти и прилегающие участки тампоном, смоченным в ацетоне (это делается для растворения мелких частиц лака). После очистки на древесину наносится клей БФ-6, и паркет протирается этим же тампоном.

Циклевка паркета

Перед тем как покрывать паркетный пол лаком, его циклюют (снимают остатки старого лака), а затем шлифуют наждачной бумагой.

Чаще всего циклевка паркета производится специалистами с помощью циклевочной машины. Однако это профессиональный инструмент, и вряд ли он найдется у кого-нибудь дома. Приобретать же машину для одной-двух циклевок особого смысла нет. Проще обратиться в фирму, оказывающую подобные услуги.

Циклевка паркета вручную — операция трудоемкая, занимающая много времени и сил. Для ручной циклевки вам тоже понадобится специальный инструмент — ручная цикля, которую наверняка можно приобрести в строительном магазине или на рынке. В крайнем случае можно заменить циклю стальной пластиной, согнутой в форме буквы «Г» и хорошо заточенной.

СОВЕТ

Чтобы облегчить процесс ручной циклевки пола, можно предварительно прогладить его утюгом через влажную тряпку.

После полного удаления старого покрытия паркет шлифуют шлифмашинкой или простой наждачной шкуркой. Можно использовать обычный электрический полотер, на щетку которого закрепляют наждачную бумагу. Если же шлифовать пришлось без помощи механических приспособлений, то некоторым проще делать это не руками, а ногами, ведь в этом случае нажатие получается сильнее. Для такого способа наждачная шкурка с помощью резинового клея прикрепляется тыльной стороной к подошве резиновых кед.

Лакировка паркета

Когда паркет отциклеван и отшлифован, не спешите покрывать его лаком. Для предотвращения потемнения древесины и уменьшения впитывания в нее лака паркет нужно загрунтовать. Обычно это делается специальными грунтовками на основе нитроцеллюлозы, но можно использовать и обычные нитролаки. Грунтовка наносится кистью в один слой, а через 4–5 часов, после ее полного высыхания, поверхность пола шлифуется.

Чтобы со временем не проявились синеватые пятна или другие оттеночные дефекты, до нанесения лака рекомендуется предварительно пропитать древесину антисептиком.

Что касается выбора лака, сейчас это не является проблемой, так как в последние годы появилось много их хороших отечественных и импортных видов. Времена, когда выбор ограничивался лаками НЦ, ПФ и двухкомпонентными паркетными, уже давно минули. Достаточно популярны для отделки паркетных и деревянных полов алкидные, алкидно-уретановые и лаки кислотного отвердевания. В последние годы стали также широко применяться паркетные лаки на основе водных дисперсий акриловых и акрилуретановых полимеров.

* Алкидные лаки недорогие, не слишком токсичные, легко ремонтируются. Однако их недостаток в том, что они слишком долго сохнут — около двух суток, а покрытия на их основе имеют не очень высокую износостойкость.

* Алкидно-уретановые лаки (уралкиды) представляют собой растворы алкидных смол с уретановыми группами в органических растворителях. Такие лаки высыхают быстрее (6-12 часов) и обладают гораздо более высокой износостойкостью.

4 Лаки кислотного отвердевания состоят из двух емкостей: в одной находится основа, а во второй — отвердитель, который смешивается с лаком непосредственно перед нанесением на поверхность. Их пропорция обязательно указывается на упаковке и обычно составляет 1:10. Время высыхания лака кислотного отвердевания составляет всего 1–2 часа, отвердевание многослойного покрытия происходит за сутки или двое, в течение которых не рекомендуется находиться в помещении, так как именно в это время наблюдается максимальное испарение вредных для здоровья растворителей. Полное отвердевание наступает примерно через две недели, когда покрытие приобретает максимальную износостойкость.

ВНИМАНИЕ

Помните, что большинство двухкомпонентных материалов токсичны. При работе с ними следует пользоваться резиновыми перчатками, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении и желательно применять марлевые повязки или респираторы.

При использовании любого упомянутого выше лака из-за его пожароопасности строго воспрещается курить или поддерживать рядом открытый огонь. Категорически запрещается также сливать лак в канализацию. Иначе обстоят дела с лаками на водной основе, которые достаточно экологичны и пожаробезопасны. Они не содержат органических растворителей, но тем не менее ничуть не уступают по своим свойствам другим лакам, а порой даже превосходят их по износостойкости покрытий и устойчивости к моющим средствам. Отсутствие присущего другим лакам резкою запаха позволяет использовать водные лаки в больницах, детских садах и прочих общественных местах.

Поскольку нанесение водных лаков на древесину может сопровождаться поднятием ворса, рекомендуется после шлифовки слегка увлажнить поверхность, а после высыхания — отшлифовать еще раз. Только потом на паркет наносится разбавляемая водой грунтовка, которая в отличие от лака имеет большую вязкость и сухой остаток. Именно поэтому грунтовка хорошо заполняет микротрещины и склеивает ворс.

Налив грунтовку на пол, широким стальным шпателем ее быстро (чтобы впиталась в древесину равномерно) распределяют по всей площади. За полчаса-час слой грунтовки уже высыхает. После этот паркет снова шлифуют мелкой шкуркой, а затем наносят еще 1–2 слоя грунтовки. И только после высыхания последнего слоя грунтовки можно приступать к нанесению непосредственно лака.

Предварительно перемешав лак, ему дать отстояться минут десять, чтобы вышли пузырьки воздуха. Наносят лак широкой кистью с густым мягким волосом или поролоновым малярным валиком, несильно нажимая на инструмент. Направление мазков должно совпадать с направлением текстурных волокон паркета.

Как и в случае с грунтовкой, одного слоя лака для качественной лакировки недостаточно, ведь два тонких слоя всегда прочнее одного толстого. Каждый последующий слой увеличивает стойкость покрытия. Для создания лучшего сцепления со следующим слоем предыдущий слой рекомендуется шлифовать абразивной шкуркой зернистостью Р120-Р150 и тщательно удалять пыль.

Лаковое покрытие сохнет примерно 2 часа, однако начинать полноценную эксплуатацию свежелакированных паркетных полов стоит не раньше чем через 3–5 суток. Более того, полное высыхание лака происходит лишь через 1–2 недели, после выдержки при температуре +15–25 °C. Низкая температура или высокая влажность увеличат этот срок.

Глава 4

ЛИНОЛЕУМ

Несмотря на обилие новых напольных покрытий, линолеум был и остается одним из наиболее широко используемых материалов. Линолеум — это наиболее распространенное в нашей стране название группы материалов, которые более правильно было бы называть «ПBX-покрытия» (PVC), или «виниловые покрытия». Название «линолеум» произошло от названия натурального покрытия, основным компонентом которого является льняное масло (по-латыни oleum lini). Промышленное производство натурального линолеума началось в 1864 году в Великобритании. Первоначально его делали на тканевой (джутовой) основе из растительных масел (льняного, подсолнечного, тунгового), пробковой муки и др. Из-за дефицитности сырья (растительного масла) такой линолеум с 1950-х годов уступил место поливинилхлоридному линолеуму, который получил наибольшее распространение и популярен до сих пор.

Первые виды линолеума имели лишь один цвет — бурый, естественный цвет его компонентов. Постепенно, в процессе совершенствования технологии, на линолеум научились наносить рисунок. В настоящее время потребителю доступны практически любые цвета и фактуры. В наши дни наиболее популярен натуральный линолеум таких производителей, как Artoleum, Мarmoleum, Linosom Veneto. Цена на натуральный линолеум колеблется в пределах $15–25 за 1 м^2.

Достоинствами натурального линолеума считаются его экологичность, износостойкость, антистатичность, бактерицидные свойства, возможность укладки на подогреваемые полы.

Выбор линолеума

Современный линолеум бывает нескольких видов.

Поливинилхлоридный линолеум (ПBX). Производится на тканевой или теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает как однослойным (гомогенным), так и многослойным (гетерогенным). Основным недостатком многослойных поливинилхлоридных линолеумов считается значительная усадка. Кроме того, при низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.

Глифталевый линолеум. Этот вид линолеума изготавливается на основе алкидной смолы и наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Но вместе с тем он более хрупок — трещины и изломы проявляются на нем гораздо чаще, чем на поливинилхлоридном линолеуме.

Коллоксилиновый линолеум. Этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы и потому имеет характерный блеск. Обычно он выпускается без специальной основы — подложки. Коллоксилиновый линолеум эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожаробезопасен.

Линолеум-релин. Это двухслойный линолеум, нижний (подкладочный) слой которого производится из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний (лицевой) слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Релин имеет более высокие характеристики по сравнению с другими видами линолеумов.

Упомянутый выше гетерогенный линолеум состоит из нескольких слоев и, в отличие от гомогенного, имеет в своем составе основу (подложку). Обычно встречаются следующие слои:

• прозрачный — верхний слой, от толщины которого зависит износостойкость линолеума;

• декоративный — иллюстрированный слой;

• верхний вспененный слой;

• загрунтованный несущий слой — стекловолокно;

• нижний вспененный слой;

• изнаночный слой (с логотипом производителя).

Нередко можно услышать понятие «коммерческий линолеум». Коммерческими принято называть покрытия, которые используются в помещениях организаций — офисах, конторах, отелях, публичных залах. Коммерческим может быть и гетерогенный ПВХ-линолеум. Гомогенным же называется ПВХ-линолеум из однородного материала. Он имеет высокую плотность, толщину от 1,5 до 3 мм и рисунок по всей толщине, который по мере истирания не теряется. Поскольку сам по себе поливинилхлорид достаточно дорогой материал, в гомогенных покрытиях используются наполнители: известняк, каолин или тальк. Чем больше наполнителя, тем тяжелее и дешевле материал. Избыточное количество добавки негативно влияет на эксплуатационные свойства: известь выступает белыми полосами, впитывает грязь и не отмывается даже специальными моющими средствами. Определить допустимое количество наполнители просто: нужно согнуть гомогенное покрытие. Если на сгибе образуется белая полоса, значит, наполнителя больше, чем требуется. Как правило, гомогенное покрытие в жилых помещениях не используется.

Гетерогенный линолеум для дома можно выбирать как из категории бытовых, то есть с малой толщиной защитного ПВХ-слоя (0,15-0,35 мм), так и из коммерческих (защитный слой 0,7 мм) или полукоммерческих (0,5–0,6 мм). Например, для гостиной и спальни подойдет линолеум с защитным слоем 0,15-0,2 мм, для кухни — 0,3 мм, а для прихожей — 0,5 мм, то есть износостойкий, полукоммерческий.

Укладка линолеума

Поскольку линолеум — это самое эластичное покрытие, подготовка основания под него должна быть особо тщательной. Ведь даже малейшие неровности проступят на поверхности, если не сразу, то по мере эксплуатации. Лучшим основанием для линолеума считается самовыравнивающийся пол либо пол из гипсокартонных листов с тщательной заделкой стыков.

Перед настилом линолеум выдерживают в помещении, где он будет укладываться, несколько суток.

Обрезку и раскрой выполняют сапожным (косым) или специальным (кривым) ножом с помощью металлической линейки.

Особых секретов при настиле линолеума нет. Традиционно его приклеивают к черному полу, укладывая на мастику. Сегодня в основном используют готовые продукты, хотя мастику можно приготовить и самостоятельно. Например, масляно-цементно-меловая мастика готовится из 36 частей олифы, 47 частей тонко молотого сухого мела, 17 частей портландцемента. Тщательно перемешав мел и цемент, необходимо просеять смесь через сито и смешать с олифой. Применять такую мастику можно через 24 часа после приготовления. Расход ее составляет 1–1,2 кг на 1 м^2. Это вещество обычно применяется для наклейки на деревянный или бетонный пол глифталевого линолеума на тканевой основе.

Лакомеловая мастика готовится из 40 частей масляно-смоляного лака, который смешивается с 60 частями гонко молотого сухого мела. Время высыхания клеящего вещества составляет 3–5 суток. При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие.

Раскроенный линолеум сначала расстилают, скатывают наполовину, потом наносят мастику (зубчатым шпателем с размером зуба 1 мм). После этого раскатывают половину от центра к краям и повторяют операцию со второй частью. В местах стыков мастику не наносят.

Чтобы линолеум прочно приклеился, рекомендуется предварительно грунтовать его тыльную сторону и основание пола. Если линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, а если на битумных или резинобитумных мастиках — теми же мастиками, но разведенными бензином (на одну часть мастики добавляют две-три части бензина).

Приклеив покрытие, его необходимо или прокатать тяжелыми специальными валиками, или притереть с помощью пробковой доски. Это делается как для удаления пузырей, так и для равномерного распределения клея под покрытием.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полностью приклеивать линолеум следует лишь в больших помещениях, где используется несколько кусков материала и где перемещение тяжелых предметов впоследствии может вызвать вздутие покрытия.

В небольших помещениях в последнее время вообще обходятся без приклеивания. Линолеум на вспененной основе даже при интенсивной эксплуатации не перемещается по основанию и не морщинится благодаря упругости и высокому коэффициенту сцепления вспененной основы с основанием пола. Линолеум раскладывается с небольшим запасом (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Укладка линолеума

В раскатанном линолеуме прорезаются все выступы стены (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Прорезание выступов

Наибольшая сложность при укладке ПBX-линолеума — в заделке стыков. Для этого есть несколько приемов. Прежде всего, можно использовать более или менее аккуратные порожки. Применяют также горячую (обычную ацетиленовую) или холодную (высокопрочный клей) сварку. Можно следовать классической традиции и закреплять стыки (только стыки) на мастику или универсальный клей, тщательно прирезав их. Прирезка линолеума производится так: после укладки (не забыв оставить припуск 10–15 мм) края накладывают друг на друга, подложив деревянную планку. По металлической линейке острым ножом прорезают сразу оба слоя. Далее отворачивают края, убирают планку, наносят мастику или клей, прижимают грузами (мешки с песком). Отверстия под трубы и другие коммуникации обрабатывают герметиком из тубы, вправленной в скелетный пистолет (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Обработка отверстий герметиком

Термин «холодная сварка» больше маркетинговый, поскольку речь идет не о сварке как таковой, применяемой для соединения металлов, а об использовании специальных клеев, которые растворяют края материала и образуют шов, по прочности не уступающий самому материалу. Такое соединение легко выполняется в домашних условиях, более того, холодная сварка — пожалуй, единственный способ ремонта ПВХ-линолеума. Клеи бывают двух типов: А и С. Первый применяется для нового материала, второй — для уже бывшего в употреблении. Они различаются консистенцией. Клей С — более густой, он позволяет заполнять даже разошедшиеся края. Одна беда: и тот и другой содержат хлор, так что безвредной работу с ними не назовешь.

Укладка линолеума с рисунком. Если помещение достаточно большое и одним полотном не обойтись, для совпадения рисунка с разных кусков линолеума нужно провести предварительную подгонку.

Там, где будет шов, положите два куска внахлест. Рисунок должен полностью совпадать. Прижмите место соединения кусков тяжелым предметом. По металлической линейке прорежьте шов сразу через два слоя постепенными надрезами, потом удалите обрезки.

Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам. Сначала у полотен обрезают кромки в тех местах, где куски стыкуются друг с другом. Потом наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, и только через двое суток — примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 15–20 см (остальную его часть не трогают). Приклеенные кромки прижимают на двое суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2–3 суток — кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 15–20 см. Через 2–3 суток боковые полотна наклеивают полностью.

Следите за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал. Некоторые виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком между полотнами образуется щель, которую придется замазывать шпатлевкой, а при расширении кромки могут вспучиться. Вот почему сначала наклеивают неширокую полосу каждого стыкуемого полотна — ведь в таком случае деформация будет небольшой. Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияют и рисунок не будет смещаться. Чтобы окончательно и надежно приклеиться, линолеуму потребуется не меньше недели.

Ремонт и уход

Уход за линолеумом достаточно прост и не требует больших затрат времени и финансов. Достаточно лишь протирать покрытие тряпкой или щеткой, смоченной в мыльной воде температурой не более 40°.

Для чистки линолеума не рекомендуется применять химические растворители, моющие средства, содержащие абразив, и абразивные губки, которые могут оставить на поверхности царапины.

Достаточно часто на линолеумном покрытии спустя некоторое время появляются вздутия, «волны», он отклеивается от основания и т. д. Это происходит, если мастика была плохого качества или слишком загустевшей, было плохо подготовлено основание пола (неровное или влажное) или линолеум недостаточно приглаживался при укладке. Очень важно также соблюдать сроки сушки оснований и выдержки уложенных линолеумных покрытий. Например, алкидный линолеум, содержащий пробковую или древесную муку, интенсивно поглощает имеющуюся в основании влагу, набухает и увеличивается в размерах.

Вздутия, появившиеся на линолеуме, можно исправить. Для этого «пузырь» прокалывают шилом, выпускают скопившийся воздух, закрывают бумагой, проглаживают горячим утюгом или кладут на него мешки с горячим песком. Так поступают только в том случае, если линолеум уложен на горячей битумной или на резинобитумной мастике, которая плавится при нагревании.

Если же покрытие все равно вздувается, то проблемное место подрезают ножом и спринцовкой вводят под линолеум тот же растворитель, на котором приготовлена клеящая мастика. Мастика размягчается, линолеум тщательно приглаживают и обязательно пригружают сверху. Если и после этого он не приклеивается, значит, под ним нет мастики. Ее добавляют через подрез тонкой палочкой или пером.

Если линолеум отклеивается почти по всей своей поверхности, то его следует совсем снять, очистить от мастики и на некоторое время оставить тыльной стороной вверх. Тем временем необходимо вычистить основание и заново загрунтовать его. После высыхания грунтовки линолеум можно укладывать, как и раньше.

«Волны» на линолеуме могут образоваться оттого, что рулоны долгое время хранились навалом и приобрели форму эллипса. Поэтому рулоны нужно задолго до укладки раскатать и дать им хорошо вылежаться и выровняться. Если через 1,5–2 недели волны не исчезнут, то можно нарезать нужное количество полотен, уложить их так, чтобы самые большие были внизу, а самые малые наверху, и пригрузить на 7-12 суток. Можно также, предварительно уложив линолеум на ровное основание, прогладить его мешком с горячим песком.

Глава 5

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Полы с ковровым покрытием приятные на ощупь, теплые, хорошо гасят шумы. Но у них есть и существенные недостатки. Во-первых, чистить их значительно сложнее, чем другие виды напольных покрытий, во-вторых, они собирают пыль, и, в-третьих, ковры относительно недолговечны.

Натуральные ковры уже отходят в прошлое. Сегодня с учетом приемлемой стоимости, долговечности и благодаря особым техническим характеристикам все большую часть рынка завоевывают искусственные материалы. Такие ковры, в отличие от натуральных, не боятся сырости и не подвержены гниению, устойчивы к истиранию и сохраняют свою первоначальную яркость.

В зависимости от состава ворса ковролин может быть как очень дорогим, так и вполне доступным по цене. Этим объясняется его распространенность и в общественных помещениях, и в жилых. Однако некоторые утверждают, что ковролин пережил свои лучшие времена, хотя производители предлагают новые составы с все более привлекательными свойствами. Мол, главный недостаток ковролина никогда не исправить: он накапливает пыль, как никакое другое покрытие. Даже частые чистки современным моющим пылесосом ситуацию не меняют. Тем более что моющим пылесосом запрещено чистить длиниоворсовые виды ковролина.

Ковролин изготавливается с применением натуральных либо синтетических волокон. Из натуральных компонентов используются шерсть (от овечьей до верблюжьей), а также растительные волокна (хлопок, лен, сизаль). Натуральным считается ковролин, в составе которого минимум 10 % шерсти. Шерстяной ковролин отличается упругостью, пластичностью, влагопроницаемостью, простотой уборки. Недостатки — низкая износостойкость и высокая цена.

Синтетические волокна, применяемые в ковролине, — полиэстер, полиамид (нейлон), нолиакрил, полипропилен. Их достоинства: высокая однородность, устойчивость к изломам и разрывам при нагрузках, естественная сопротивляемость моли. Наиболее долговечными являются покрытия из нейлона. Они хорошо противостоят механическим воздействиям, не выцветают, однако накапливают статическое электричество и, как следствие, пыль и грязь.

Полиэстер дешевле нейлона, но он жесткий, менее долговечный, нестойкий к возгоранию.

Полипропилен используется на открытом воздухе, так как не боится ультрафиолетовых лучей и влах и.

Полиакрил на ощупь напоминает шерсть, хорошо окрашивается, но очень быстро изнашивается, поэтому применяется не в чистом виде, а как добавка к другим волокнам.

По типу ворса ковролин делится на коротковорсовый (длина ворса 2–3 мм), средневорсовый (5–8 мм) и высоковорсовый (8-20 мм и выше). Существуют также одноуровневые и многоуровневые петлевые покрытия. Петли в последних делают разной высоты, в результате чего получается объемный рисунок.

Выбор коврового покрытия

Ковры и ковровые покрытия могут иметь самые разные размеры и формы. Встречаются рулоны шириной 6 м, а могут выпускаться и небольшие ковровые плитки. Например, очень удобны самоклеящиеся коврики, укладывая которые достаточно снять стальной стороны защитную пленку и приклеить коврик к полу.

Выбирая ковровое покрытие, отмечайте следующие особенности.

• Насыщенные, очень темные или очень светлые покрытия выглядят эффектнее нейтральных, однако и всякого рода пятна, пыль и шерсть домашних животных на них гораздо заметнее и труднее поддаются чистке.

• Если вы предполагаете, что в силу каких-либо причин ковровое покрытие будет достаточно часто загрязняться, стоит выбрать не однотонный ковролин, а с рисунком или орнаментом.

• Покрытия светлых тонов визуально увеличивают площадь помещения.

• Покрытия темных тонов делают помещения более «теплыми» и уютными.

• Чем плотнее ворс коврового покрытия, тем выше его износоустойчивость, тепло- и звукоизоляционные показатели.

• При покупке обращайте внимание на направление ворса и цвет (разные партии товара могут иметь различия). Это особенно важно для ковровых изделий с разрезной петлей (велюр): петля всегда должна иметь одно и то же направление у всех полос. Номер партии можно определить по оригинальной этикетке на каждом из рулонов.

• Качество ковра порой может обозначаться цифрами от одного до пяти. Цифра 1 соответствует низшему, а 5 — высшему уровню потребительских свойств.

• Как и на других видах покрытий, на ковролинах ставятся печати с пиктограммами. Например, если ворсу не повредит постоянное перекатывание по нему мебели с колесиками, то на печати будет изображено кресло с роликами. Если ковер может подвергаться особо большим нагрузкам, то пиктограмма будет выглядеть как рисунок лестницы. На влагостойких покрытиях, которые можно использовать в ванной и туалете, нарисована капля. Знаком молнии обозначаются ковры, обладающие антистатическими свойствами. Наличие пиктограммы «обогреваемый пол» говорит о возможности стелить такие покрытия поверх обогреваемого пола (фактура такого изделия практически не задерживает стремящиеся вверх потоки тепла).

Укладка ковролина

Идеальным считается случай, когда весь пол покрыт одним куском ковролина. Если комната большая, то части покрытия приходится стыковать с учетом направлений ворса и рисунка. Стыки нельзя располагать у входа в комнату и в местах интенсивного движения людей. Вообще желательно уложить ковролин так, чтобы стыки были закрыты, например мебелью. Совпадение узора на стыке весьма желательно. Волокна обычно ориентируют в сторону входа в комнату — так меньше распространяется грязь.

Рекомендуется покупать покрытие с припуском в 15–20 см как по длине, так и по ширине, хотя последнее проблематично: ковролин продается «основном погонными метрами, и, например, из рулона шириной 4 м вам не вырежут кусок шириной 3,2 м. Припуск нужен для состыковки и подгонки к неровностям стен.

Существует несколько способов укладки коврового покрытия, некоторые из них довольно сложные. Как и другие рулонные материалы, ковролин нужно сутки выдержать в помещении, где он будет уложен. Простейший способ — свободная укладка с фиксацией краев двусторонним скотчем или плинтусом. Таким образом укладывают покрытие одним кутком в небольших комнатах. Однако в этом случае ковролин может морщинить и пузыриться, его нельзя чистить моющим пылесосом. Понижается износоустойчивость материала, особенно если пол покрыт без подкладки.

Фиксация на двусторонний скотч применяется в большинстве случаев. Сначала скотч приклеивают к полу по периметру помещения, затем в виде сетки с ячейками по 0,5 м или полосками с таким же шагом. Можно стыковать отдельное кутки покрытия, стыки также фиксируются скотчем. После приклеивания края обрезают по периметру.

Сплошное проклеивание самый трудоемкий метод, он редко используется в жилых помещениях, хотя позволяет производить чистку моющим пылесосом. Приклеенный ковролин никогда не мнется и не морщинит, обладает повышенной износостойкостью. Для наклеивания подходит обычный клей ПВА. Следует обращать внимание на дозировку, так как избыток клея может проступить через покрытие на ворсистую поверхность.

Кроме того, используется двойное проклеивание. К полу приклеивают так называемую «подложку» (войлок, пенополиуретан, резина или другие изоляционные материалы) толщиной 5-15 мм, а на нее — ковровое покрытие.

За рубежом (теперь уже и у нас) применяется метод механического закрепления по краям с использованием специальных планок-грипперов — так называемый «стретчинг». Метод основан на растягивании покрытия с помощью механических зацепов, роль которых выполняют планки с шипами, прикрепляемые к стенам и впоследствии скрываемые за плинтусами. Стретчинг основан на таком свойстве коврового покрытия, как эластичность.

Помимо того что покрытие оказывается идеально ровным, оно легко заменяется: достаточно снять старый ковролин с шипов и натянуть на них новый. Стретчинг обычно выполняется по подложке.

У нас подложки все еще не так популярны, а практичные канадцы, например, без них ковролин не укладывают. Использование подложки продлевает срок службы ковролина в два раза. Подложка амортизирует механические воздействия и сохраняет покрытие. Кроме того, она увеличивает мягкость ковролина. Тонкий материал с подложкой даст ощущение дорогого богатого ковра. Подложки изготавливают из полиуретановой пены, рифленой и плоской резины, натурального и синтетического войлока. Важна толщина подложки: очень толстая и рыхлая легко протирается. Как правило, оптимальная толщина — от 0,5 до 1 см.

Глава 6

ПЛИНТУСЫ И ПОРОЖКИ

Плинтус не только придаст завершенность напольному покрытию, заключая его в рамку, но и выполняет несколько важных функций: защищает от накопления пыли и грязи в углах, упрощает уборку, позволяет скрыть кабели.

Традиционный деревянный плинтус из массива имеет разнообразные профили, экологичен, долговечен, легко обрабатывается, но, как и все натуральные материалы, требует времени для качественного монтажа. Главное — плинтус из массива дорогой. Монтаж деревянных плинтусов трудоемкий, если использовать дюбели. В этом случае нужно сверлить стены и каждые 60–70 см ставить дюбели. Проще воспользоваться так называемыми «жидкими гвоздями», то есть высокопрочным точечным клеем. Его можно наносить с меньшим шагом. В углах и по длине плинтусы стыкуются «на ус», то есть срезанными под утлом 45°. Изготавливают деревянные плинтусы с каналом (впрочем, не слишком просторным) для кабелей.

Пластиковый плинтус практически вытеснил деревянный. Изготовленный из вспененного ПВХ, он легкий, разнообразный по форме, гармонирует со всеми современными напольными покрытиями. Пластиковый плинтус легко монтируется и имеет элегантный вид благодаря большому количеству разнообразных приспособлений и комплектующих. С тыльной стороны в пластиковом плинтусе предусмотрены каналы для кабеля и крепежа. Плинтусы для ковролина и линолеума с лицевой стороны имеют паз, куда вставляется лента, отрезанная от напольного покрытия, для сохранения стилевого и цветового единства пола и плинтуса. Недостаток пластикового плинтуса в сравнении с деревянным — невысокие долговечность и прочность.

Пластиковый плинтус прикрепляется к стене скрытым образом посредством крепежных каналов с тыльной стороны. К стене предварительно крепятся либо скобы-кляммеры (клипсы), либо несущая крепежная планка. Скобы используют с шагом на ровной стене 50 см. При неровной стене шаг может быть меньше, чтобы плинтус не отрывался от стены. Высокие эстетические качества обеспечиваются использованием уголков и торцевых заглушек, которые поставляются вместе с плинтусом. Кроме того, для установки плинтусов вам понадобятся специальные инструменты (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Инструменты, необходимые для установки плинтусов

Процесс установки плинтусов показан на рис. 6.2–6.13.

Рис. 6.2. Плинтус из вспененного ПВХ

Рис. 6.3. Внутренний и наружный уголки для ПВХ-плинтуса

Рис. 6.4. Сверление отверстий под крепление плинтусов на гвозди

Рис. 6.5. Установка в отверстия сосновых пробок (дюбели не годятся!)

Рис. 6.6. Крепление плинтуса латунными гвоздями с уменьшенной шляпкой

Рис. 6.7. Внутренний угол

Рис. 6.8. Наружный угол

Рис. 6.9. Крепление плинтусов на гвозди

Рис. 6.10. Плинтус в углу

Рис. 6.11. Монтаж ПВХ-плинтуса «диким способом» — саморезом насквозь

Рис. 6.12. Плинтус из ПВХ, закрепленный на саморезы, с торцами и уголками

Рис. 6.13. Соединение плинтусов наружным уголком

Плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Нижняя наглухо монтируется к стене с помощью дюбелей, саморезов или жидких гвоздей, верхняя к ней прищелкивается. Такой плинтус не нужно полностью снимать даже во время ремонта, потому что все операции, вплоть до наклеивания обоев и покраски, можно выполнять, сняв верхнюю планку плинтуса.

Разновидность пластикового плинтуса самоклеящийся плинтус-планка. Крепится к стене с помощью клейкой ленты, находящейся с тыльной стороны планки.

В плинтусе из МДФ сочетаются качества деревянных и пластиковых плинтусов. Достоинства такого плинтуса: невысокая цена, влагостойкость и стойкость к ультрафиолетовым лучам, гигиеничность (в отличие от пластиковых не притягивает пыль). Однако МДФ — хрупкий материал. Этот недостаток в наибольшей степени проявляется, например, при кривых стенах.

Порожки, как и плинтусы, помогают улучшить внешний вид помещения, придать завершенность напольному покрытию. Монтировать порожки несложно, их прикручивают с помощью шурупов или саморезов и дюбелей, установленных в отверстия в основании (рис. 6.14-6.15).

Рис. 6.14. Подгонка и зарезка порожка по месту

Рис. 6.15. Крепление порожка саморезами в дюбели на стыке покрытий

Порожки используются на стыке, могут соединять покрытия как на одном уровне (что можно делать и без порожка), так и на разных, с перепадом высот до нескольких сантиметров.

Глава 7

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Технические характеристики плитки

Водопоглощение плитки зависит от ее пористости. Чем менее плотная структура материала, тем выше водопоглощение, а чем оно выше, тем плитка менее прочная и износостойкая. У настенной плитки водопоглощение может быть больше, чем у напольной, на которую приходится больший процент воздействий.

Например, отличающийся особой монолитностью керамогранит имеет самое маленькое водопоглощение — меньше 0,5 %.

Морозостойкость керамической плитки и устойчивость к перепадам температур зависит от водопоглощения, ведь замерзающие и оттаивающие микрочастицы воды в более пористой структуре могут ее разрушать. Морозоустойчивую плитку обычно используют для укладки на улице: для отделки фасадов, тротуаров и площадей, чаще всего это керамический гранит (см. подраздел «Керамический гранит» в разделе «Основные типы плитки»). Обозначения АI или ВI говорят, что эта плитка морозостойкая и подходит для наружных работ, код AIII или ВIII обозначает, что плитка используется только для внутренних работ.

Сопротивление на изгиб тоже зависит от водопоглощения (пористости) плитки. Кроме того, в этом случае имеет значение толщина плитки.

Поверхностная твердость по шкале MOOCa (Mohs). Твердость любого вещества определяется с помощью природных минералов, твердость которых известна и принята за эталон. Например, алмаз имеет твердость 10, а корунд — 9. Твердость керамической плитки может варьироваться от 3 до 9. Проверяется она нанесением на поверхность плитки царапин.

Износостойкость — одна из главных характеристик напольной плитки. От нее зависит, как долго изделие сохранит свой внешний вид без изменений. Плитка тестируется на износ следующим образом: ее поверхность обрабатывают составом из металлической крошки, корундовой пудры и дистиллированной воды в течение 4 минут при определенной скорости вращения (300 оборотов в минуту), то есть имитируется усиленный износ.

Износостойкость измеряется в условных единицах от I до V по шкале PEI (PEI — «наименование метода проводимого испытания»).

Обычно на износостойкость проверяется напольная плитка, так как для облицовки стен внутри помещения подходит покрытие любой из пяти групп:

• PEI I — используется в тех частях квартир, где нагрузка на поверхность пола не слишком большая, например в ванных комнатах;

• PEI II — применяется в помещениях с небольшой интенсивностью движения, где ходят в домашней обуви, например на кухнях;

• PEI III — используется в помещениях с движением средней интенсивности, например в прихожих квартир, номерах отелей, больничных палатах;

• PEI IV — применяется в помещениях с интенсивным движением, подверженных среднему и сильному истиранию, имеющих прямой контакт с улицей, например лестницы и холлы в жилых домах, барах, ресторанах, офисах;

• PEI V — используется в местах с повышенной нагрузкой на пол: на промышленных предприятиях, вокзалах, в магазинах и т. д.

Устойчивость к агрессивным жидкостям. В зависимости от устойчивости плитки к действию агрессивных химических веществ (гидрохлорная кислота, калиевая щелочь, бытовая химия) она маркируется следующим образом: «АА» — плитка не подвержена воздействию химических веществ, «А» — небольшие изменения возможны и т. д., по мере уменьшения устойчивости, «В», «С» и «Д».

Кроме того, существуют тесты на устойчивость плитки к образованию пятен от красящих веществ, на сложность отмывания от грязи и т. п.

Классификация керамической плитки

Плитка изготавливается на основе разных составов исходной смеси, от чего зависит ее пористость и водопоглощение, цветопередача красителей и т. д. Исходная смесь может быть изготовлена на основе каолиновой (белой) глины или монтмориллонитовой (красной) глины. Первая имеет высокую однородность и является очень дорогой, так как в Европе чрезвычайно мало месторождений таких глин. По этой причине чаще используется второй тип глиняной смеси.

Отличается плитка и по способу формовки. Это может быть прессование (маркируется «В») или экструдирование (маркируется «А»). В первом случае порошкообразная смесь уплотняется и формуется прессом под высоким давлением; во втором — тестообразная смесь выдавливается через специальное отверстие, что позволяет получать различные изогнутые формы.

Существует также классификация по наличию глазури. В глазурованной плитке на поверхность сначала наносят рисунок, а затем — слой глазури (смальты), изготовленной на основе специального стекла, обеспечивающего красивый внешний вид и высокие твердость, износоустойчивость, водонепроницаемость. Неглазурованная плитка часто вообще не имеет декоративных рисунков, бывает также, что красители добавляются к исходной смеси, создавая таким образом определенный рисунок.

Как и практически любой другой продукт, плитка различается по форме и размеру. Она бывает квадратной, прямоугольной или различных сложных форм.

Кроме вышеперечисленных категорий, можно классифицировать плитку по назначению следующим образом:

• напольная;

• настенная;

• универсальная;

• декоративная;

• бордюрная;

• фасадная;

• специальная плитка для бассейнов.

Основные типы плитки

Двухобжиговая керамическая плитка (бикоттура)

Для создания плитки глиняную смесь прессуют в специальных формах и обжигают при температуре 1040 °C, после чего так называемое «печенье» подвергается тщательному контролю всех параметров. Отбракованные плитки снимаются с конвейера, а на оставшиеся наносят глазурь и обжигают во второй раз, чтобы закрепить ее. В результате получается двухобжиговая керамическая плитка, пористая и с не слишком высокими характеристиками прочности, с гладкой или матовой поверхностью. Глазурь, которая может быть как глянцевой, так и матовой, играет не только защитную функцию, предохраняя тело плитки от проникновения в него влаги, но и придает ей блеск, а также может отображать рисунок практически любой сложности. Она не столь прочна, как получаемая при технологии однократного обжига, но все же вполне устойчива к действию бытовой химии. Это касается как специальных средств по уходу за керамической плиткой, так и косметических или гигиенических средств вроде шампуней, лосьонов и т. п.

Двухобжиговую плитку отличают относительно небольшая толщина и масса, а также красноватый оттенок. В тех случаях, когда по данной технологии требуется изготовить декорирующие элементы большей толщины, в глиняную смесь добавляют гипс, придающий ей пластичность. Иногда применяется и дополнительный третий обжиг. Это делается, если необходимо получить плитку с отличным от стандартных параметров размером (например, для бордюра). Тогда уже готовый кафель нарезают, повторно наносят на него эмаль и для придания ей прочности подвергают плитку обжигу.

По такой технологии производится, например, майолика (метлахская плитка) и плитка коттофорте (cottoforte). Первую используют для облицовки стен, вторую чаще укладывают на пол. Эти виды плиток, которые изготавливаются из красной глины и покрываются непрозрачной глазурью, подходят только для отделки интерьера.

Существуют и более дорогие плитки, для производства которых также применяется технология двойного обжига. Например, терралья, для изготовления которой используют белую глину, что повышает технические характеристики плитки. Она имеет белый цвет, на поверхность обычно наносится рисунок, и плитка глазуруется. Применяется терралья чаще всего тоже для облицовки стен внутри помещений. Из белой же глины изготавливается и фаянс. Здесь также используется технология двойного обжига, а потом плитка глазуруется. Обычно фаянсовая плитка применяется для отделки полов внутри помещений.

Однообжиговая керамическая плитка (монокоттура)

Обычно однообжиговая керамическая плитка имеет матовую нескользкую поверхность, она плотнее и тяжелее двухобжиговой плитки.

Технология изготовления однообжиговой плитки считается более прогрессивной, чем двухобжиговой. В качестве исходного сырья могут использоваться как красные, так и белые глины, которые перемешиваются в специальном барабане с другими природными компонентами. Одновременно идет процесс увлажнения. Затем смесь подсушивают и тщательно перемалывают и лишь затем приступают к ее прессовке в специальных формах. После окончательной подсушки полученного таким образом полуфабриката в специальной камере можно приступать к нанесению на него слоя глазури и обжигу плитки при температуре 1200 °C, за которым следует одинарный обжиг. В результате она подвергается повышенной усадке, что позволяет не только облицовывать такой плиткой стены и пол в помещениях, но и использовать некоторые морозостойкие виды в наружных работах.

Водопоглощение у такой плитки достаточно низкое, что делает ее довольно прочной и износостойкой.

Один из широко известных видов однообжиговой плитки клинкер. При производстве такой плитки на стадии изготовления смеси в нее добавляются красящие оксиды и отожженная глина. Потом масса продавливается через нужную форму и обжигается ири очень высокой температуре (до 1250 °C). В результате получается очень прочная плитка, не поглощающая воду, удобная для чистки, тепло- и морозостойкая, устойчивая ко мигам механическим повреждениям и агрессивным химическим воздействиям.

Процесс «продавливания» через форму (экструдирование) позволяет задавать плитке достаточно сложную геометрическую форму. Это может оказаться полезным как для оригинальных дизайнерских решений, так и для отделки соединительных элементов, уголков, водостоков, цоколей. Высокие технические характеристики клинкера позволяют использовать его для облицовки полов как внутри помещений, так и снаружи, в том числе и на промышленных объектах.

Еще один вид однообжиговой керамической плитки — котто. Эта плитка обычно не эмалируется и проходит все те же стадии формовки, сушки и обжига. Только температура обжига чуть ниже, чем у клинкера, — до 1110 °C. Котто имеет менее прочную структуру, чем клинкер, так как является более пористой. Однако она тоже хорошо сопротивляется механическим воздействиям, износостойка и химически устойчива. Благодаря повышенному сроку эксплуатации и зачастую нетрадиционной форме (шестигранники, ромбы и др.) котто успешно применяется для отделки полов.

По однообжиговой технологии также можно получить сорт плитки, называемый монопрозой. Этапы ее производства остаются теми же, отличается монопроза только тем, что при ее замесе используются глины с повышенным содержанием карбонатов. В итоге получается высокопористая керамическая плитка с высоким коэффициентом водопоглощения, которая по своим свойствам ближе к ее двухобжиговым аналогам, а потому может использоваться только для отделки внутренних помещений.

Данная технология позволяет получать плиты довольно больших размеров. Если их края подвергнуть дополнительной механической обработке (так называемой «ректификации»), то при укладке такого кафеля можно избежать появления швов и получить поверхность, прекрасно имитирующую мрамор.

Керамический гранит

Керамический гранит появился в 1980-х годах и постепенно завоевал огромную популярность во всем мире. Внешне он представляет собой плотный монолит с кристаллическим блеском на изломе и выглядит как натуральный камень. По прочности керамогранит настоящему камню тоже не уступает, а по устойчивости к воздействию кислот и щелочей значительно превосходит его. Создаваемый по самым современным технологиям керамогранит многие считают сегодня «вершиной в развитии керамической плитки».

Состав этого ноу-хау приближен к составу натурального гранита — в него входят кварцевый песок, полевой шпат, глина, слюда. Разнообразие в цветах достигается благодаря добавлению природных минеральных добавок. Потом масса прессуется в форме под высоким давлением, после чего обжигается в вакуумной печи при температуре 1250 °C.

Керамогранит отличается меньшим весом по сравнению со своими природными аналогами, более быстрым процессом облицовки, а также предоставляет практически безграничные декоративные возможности. Данный материал может с успехом имитировать фактуру практически любой поверхности: кирпичную стену, булыжник и т. п. Благодаря этому свойству керамогранит прекрасно смотрится на оштукатуренных или окрашенных стенах, а также сочетается с самыми разнообразными элементами интерьера (лепниной, витражами, коваными металлическими изделиями, мозаикой) (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Лестница, облицованная керамогранитом

Данный материал считается не только надежным, но и модным, а потому его часто используют при оформлении современных интерьеров. Плитка из керамогранита бывает серо-черной (текстурированная или мозаичная), «под мрамор», цвета природного гранита (возможны оттенки от насыщенного краснокирпичного до темно-зеленого, от светло-бежевого до нежно-голубого, а также кремовый, рыжеватый оттенки) и т. д. При этом, помимо широкой цветовой гаммы, производители предлагают богатый выбор фактур: полированная, матовая, структурированная, «натуральная» (имитация фактуры природного камня) (рис. 7.2) и др.

Рис. 7.2. Плитка керамогранита, повторяющая фактуру природного материала

Область применения керамогранита практически не имеет границ: от облицовки полов в производственных цехах до отделки помещений, в том числе имеющих довольно сложную конфигурацию (например, ванных комнат, лестниц или коридоров). При этом требования, предъявляемые к облицовываемой поверхности, становятся значительно менее строгими: подойдет не только бетонная стяжка или тщательно оштукатуренная стена, но и кирпичная, железная, гипсокартонная и даже деревянная поверхность.

При облицовке пола плиткой из керамогранита можно использовать различные способы крепления. Внутри помещения ее обычно кладут встык, без зазоров. Для фиксации плитки следует использовать специальные клеевые смеси, а вот цементный раствор, наоборот, не рекомендуется, поскольку керамогранит не впитывает из смеси влагу.

В некоторых случаях при облицовке стен прибегают к довольно трудоемкому способу укладки с использованием металлических крепежных материалов (анкеров, специальных крюков и т. п.). Образовавшееся в результате между стеной и облицовкой пространство заливается раствором.

Выбор плитки и клея

Необходимо отдельно остановиться на некоторых важных моментах, существенным образом влияющих на качество облицовки. Это в некотором роде тоже характеристики плитки, но отдельные из них являются не столько характеристиками, сколько недостатками. Наиболее корректно назвать это особенностями.

Особенность первая. Иногда размеры (калибр) плитки немного отличаются, то есть плитки не полностью идентичны одна другой. Пусть разница лишь в долях миллиметра, но даже в таком случае швы между плитками получатся неидеальными и будут иметь разную ширину и ступеньки.

Вычислить такой «брак» можно без особого труда, поставив несколько плиток торцом на ровную поверхность. Внимательно осмотрите верх стопки если торцы всех плиток совпадают по высоте, значит, с размерами все нормально. Потом поставьте стопку плиток боком и повторите тест. Возможное отклонение фактического размера плитки от номинального обычно указывается на упаковке рядом с номинальным размером. Ваша задача — проверить, насколько реалии соответствуют заявленной производителем информации.

Особенность вторая. Форма плитки тоже не всегда может совпадать с идеальными геометрическими пропорциями. А если прямоугольная плитка на самом деле таковой являться не будет, то наверняка стоит также ожидать появления искривленных швов. Проверить правильность формы можно следующим образом. Уложите на ровной поверхности девять плиток в один прямоугольник (по три в ряд). Потом подравняйте их со всех сторон и присмотритесь к зазорам между плитками. Допускаются зазоры до 1 мм, но гораздо лучше, конечно, если их нет вообще.

Особенность третья. Бывает, что плоскость плитки оказывается вогнутой или, наоборот, выгнутой. Проверить эту характеристику можно, приложив к поверхности плитки линейку или любой другой предмет с ровной кромкой. При идеально ровной плитке зазоров не будет вообще. Правда, встречается такое редко, но в любом случае зазор не должен превышать 0,5 мм, иначе плитку можно называть браком. Понятное дело, покупать такую плитку не стоит.

Проверив плитку из одной коробки и удостоверившись, что она нормальная, не поленитесь проверить образцы и из другой коробки. Если в одной партии окажутся плитки как ровные, так и с прогибами, то это признак некачественного товара. После облицовки уголки некоторых плиток могут оказаться чуть выше уголков других и будут выступать на поверхности. Хуже всего, если в одной и той же партии обнаружится и вогнутая, и выгнутая плитка или же когда одна и та же плитка будет изогнута в двух направлениях: по одной диагонали вогнутая, а по другой — выгнутая.

Особенность четвертая. Необходимо также обращать внимание на толщину плитки. Для получения ровной поверхности одного уровня все плитки должны иметь одинаковую толщину. Проверять эту характеристику надо так: выложите на ровную поверхность несколько плиток рядом друг с другом и приложите сверху линейку. Наличие или отсутствие зазоров между поверхностью плитки и кромкой линейки расскажет вам все необходимое о толщине плитки.

Особенность пятая. Поверхность плитки должна быть ровной не только с лицевой стороны, но и с обратной. Казалось бы, уж это зачем, если все неровности скроются внизу в растворе. Однако различные выступающие элементы на поверхности очень сильно увеличивают расход клея, да и просто усложняют работу укладчика.

Проверять ровность плитки с обратной стороны можно таким же образом, как и с лицевой.

Особенность шестая. Эта особенность в первую очередь важна для глазурованных изделий. Обратите внимание на одинаковую окрашенность плитки, проверьте, не присутствуют ли на ней «подтеки» или белесые края. Проверять это можно только визуально, рассматривая образцы из нескольких ящиков.

Обозначения на упаковке

Как уже сказано выше, на коробке указывается номинальный калибр, то есть размер плитки. На упаковке можно также найти указание на тон плитки, то есть на ее цветовую тональность. Она может обозначаться цифрой или буквой.

ПРИМЕЧАНИЕ

При покупке обратите особое внимание, чтобы вся плитка принадлежала к одной партии по тону и калибру.

Обычно на упаковках нарисованы стандартные пиктограммы, принятые почти во всем мире (рис. 7.3). По ним можно многое узнать о плитке.

Рис. 7.3. Пиктограммы (символы) на упаковке

Например, если изображена кисть руки на черном фоне, то это плитка для облицовки стен, а если ступня, то плитка напольная. Если же ступня изображена не на черном, а на заштрихованном фоне, это обозначает высокую износостойкость. Снежинка свидетельствует о морозостойкости плитки, а лепесток пламени с цифрой 1 или 2 указывает на количество обжигов плитки.

Бывает, что один и тот же значок изображен дважды, — это свидетельствует о повышенном уровне данной характеристики.

Выбор клея

Многие еще помнят времена, когда практически единственным раствором для облицовки керамической плиткой был цементно-песчаный раствор состава 1:3, иногда с добавкой пластификатора (для облицовки фасадов и цоколей). К счастью, наука не стоит на месте, и химическая промышленность добавила на рынок новые цементные растворы, со значительной долей полимерных добавок в своем составе, которые меняют структуру и свойства раствора.

Первые составы растворов включали добавки ПВА и хлористого кальция либо латекса, казеина и аммиака. Раствор готовился в заводских условиях и поставлялся как сухая смесь в мешках и отдельно — жидкий компонент. Современные сухие смеси шагнули еще дальше, работать с ними легко и удобно, пользуясь элементарным принципом «просто добавь воды».

Современный раствор для плитки менее пористый и водопроницаемый, имеет повышенную прочность и определенную эластичность.

ПРИМЕЧАНИЕ

Плитка, закрепленная на современном полимерцементном растворе, держится почти в 20 раз крепче, чем плитка на цементно-песчаном растворе.

Выбирая клей, не стоит ориентироваться на тот, что дешевле. Уж на чем, но на клее экономить совсем нежелательно. Лучше чуть переплатить, но взять то, что будет подходить идеально и отличаться особой надежностью.

Существуют клеи с повышенной прочностью. Подобные составы в первую очередь необходимы для работы со сложными основаниями, гладкими и не имеющими пор. Это пластик, стекло и, конечно же, многие виды керамической плитки.

В местах с повышенными физическими нагрузками (террасы, балконы, отапливаемые полы), где возможна постепенная деформация покрытия, используются клеи для плитки с повышенной эластичностью.

Поскольку плитка чаще всего применяется в ванных комнатах и на кухнях, где всегда присутствует избыток влаги, практически все клеи для плиток достаточно водостойки. Однако для отделки бассейнов и душевых эта характеристика имеет особую важность, и потому в таких случаях на нее стоит обращать отдельное внимание. Подобные специфические условия не должны повлиять на свойства клея даже спустя длительный период времени.

Очевидно, что для наружных работ необходимо брать клей, который будет иметь повышенные характеристики морозостойкости, достаточную влагостойкость и прочность.

Способы укладки керамической плитки

Обмер поверхности облицовки

Процедура предварительного обмера является обязательной и выполняется с особой тщательностью. Ведь если неправильно разметить поверхность, подлежащую облицовке, или вообще не заниматься этим, то в процессе укладки всплывет огромное количество новых проблем.

Для обмера обычно используется рулетка (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Рулетка

Замеряя поверхность пола, первым делом проверьте ровность углов. Ведь если выправить их не удастся, то необходимо заранее предусмотреть правильную обрезку и подбор плиток на не совсем ровных углах и в остальных местах примыкания плиток к степам.

Насколько комната соответствует правильным геометрическим пропорциям, можете определить следующим образом: рулеткой измерьте диагонали помещения. Если длина диагоналей одинакова, то углы в комнате действительно прямые, а стороны пола взаимно перпендикулярны. Если же диагонали окажутся неодинаковой длины, то желательно заняться выравниванием углов, в противном случае придется решать дополнительные задачи по обрезке, подбору и ровной укладке плитки.

Запишите результаты своих измерений, так как они вам еще пригодятся. Данные обмеров используются как при расчете количества необходимых материалов, так и при составлении схемы укладки.

При обмере помещены необходимо учитывать то, какие именно работы будут проводиться но подготовке поверхностей к облицовке (об этом рассказывается далее). Дело в том, что в результате этих работ площадь поверхности может несколько измениться (увеличиться после съема старой плитки или уменьшиться после дополнительного выравнивания штукатуркой). В таких случаях будет полезно провести обмер еще раз, уже после подготовки поверхности.

Пользуясь результатами обмера, вы можете без особого труда вычислить площадь поверхности, требующей облицовки. Если же поверхности сложные (многоугольные, круглые и т. п.) и ваших знаний геометрии не хватает, чтобы правильно вычислить площадь, то обращайтесь к профессионалам — они помогут.

План схемы укладки

С помощью карандаша и линейки изобразите на листке бумаги общий план всех поверхностей, подлежащих облицовке, соблюдая все необходимые пропорции (правильно соблюсти все размеры вам помогут результаты обмера поверхностей, которые вы сделали и записали ранее). Не забудьте отметить всевозможные немобильные приборы и конструкции, которые можно назвать специфическими особенностями интерьера, усложняющими облицовку. Когда общий план начерчен, необходимо выбрать схему, по которой будет укладываться плитка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Одновременно с выбором схемы укладки принимается решение о том, какого размера будет плитка, и о наличии бордюров, фризов, декоров. Расчерчивая на плане схему укладки, отметьте также положение декоров. Если что-то не понравится, вы можете стереть изображение и нарисовать элемент иначе. Лучше с этим окончательно определиться на данной стадии, а не переделывать работу потом.

Самыми распространенными являются три схемы укладки.

Облицовка «шов в шов». При использовании данного варианта укладки керамическая плитка будет располагаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении ровными рядами, и чем они будут ровнее выглядеть, тем, соответственно, лучше уложена плитка. Таким образом, конечный результат должен напоминать шахматную доску (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Облицовка «шов в шов»

Это один из самых простых и привычных для нас способов укладки керамической плитки. В этом, вероятно, и кроется секрет его популярности не только среди любителей, но и среди профессионалов. Начинающим, еще неопытным плиточникам, к разряду которых относится большинство читателей, эта схема укладки, возможно, покажется наиболее подходящей именно в силу своей простоты. Возможно, что это и так. Главное не забывать, что в данном случае повышенные требования будут предъявляться к размерам плитки, а также к обработке швов. Малейшие нарушения ровности ее рядов или неряшливость в отделке стыков будут особенно бросаться в глаза.

При виде поверхности, облицованной по схеме «шов в шов», люди реагируют по-разному: у одних появляется щемящее чувство ностальгии по советским временам, когда данный способ укладки использовался повсеместно безо всякой меры; другие же, наоборот, не испытывают ничего, кроме тоски и раздражения. Чтобы избежать этого, специалисты в области дизайна советуют выбирать плитку размером побольше. Тогда она лучше смотрится. Исключение из данного правила только одно — фартуки на кухне, где мелкий кафель будет выглядеть вполне уместно.

Еще один способ оживить поверхность, облицованную по схеме «шов в шов», состоит в применении различных его модификаций, ведь не зря данную схему укладки керамической плитки принято называть базовой. Среди них можно выделить такие наиболее распространенные узоры, как линии, орнамент, калейдоскоп и др. (рис. 7.6). Их применение основало на использовании в узоре плиток различных цветов, которые могут как контрастировать друг с другом, так и гармонично сочетаться. Главное при этом не слишком увлекаться, забывая о здравом смысле, иначе вы рискуете получить вместо оригинальною узора довольно хаотичное нагромождение разноцветных пятен, которые будут смотреться неуместно и аляповато.

Рис. 7.6. Различные модификации схемы укладки «шов в шов»

Облицовка «в разбежку». Данный способ облицовки подразумевает, что при укладке кафеля каждый последующий его ряд следует сдвигать в сторону ровно на полразмера плитки таким образом, чтобы край одной оказывался как раз посередине другой плитки, уложенной раньше и выше нее (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Облицовка «в разбежку»

Возникающий в результате применения подобной схемы укладки узор выглядит таким образом, что на всем протяжении облицовываемой поверхности видны только длинные горизонтальные швы, в то время как вертикальные прерываются вместе с окончанием каждого последующего ряда укладываемой плитки. Конечный результат, таким образом, будет напоминать кладку кирпичной стены.

Данный способ облицовки придется по душе тем, кто не любит тот несколько монотонный вид, который приобретают большие но площади поверхности при укладке керамической плитки «шов в шов». Одновременно повышенные требования к размерам плитки и заделке швов хоть не снимаются вовсе, однако при возникновении некоторых незначительных дефектов они будут не так сильно бросаться в глаза из-за прерывистого характера рисунка, создаваемого на поверхности.

Поскольку именно по такой схеме в историческом центре большинства городов замощены улицы, а также выложены стены домов, то ее применение в интерьере способно создать атмосферу древности и аутентичности.

Облицовка «по диагонали». При данном способе облицовки плитка укладывается вдоль диагональных осей, которые проводятся из центра поверхности под углом 45° (рис. 7.8). Если отнестись к нанесению разметки небрежно и допустить хоть малейшую ошибку, то в конечном итоге это неминуемо обернется появлением дефектов.

Рис. 7.8. Облицовка «по диагонали»

Из вышесказанного становится понятно, что способ диагональной укладки является достаточно сложным и трудоемким, а потому вряд ли его можно рекомендовать непрофессионалам. К тому же его применение сопряжено с повышенными затратами не только времени, но и материалов, поскольку плитку наверняка придется резать.

Но, несмотря на все вышеперечисленные недостатки, диагональная схема облицовки по своей популярности продолжает уверенно занимать второе место сразу за рисунком «шов в шов». Данное обстоятельство объясняется тем, что именно такая схема наилучшим образом может скрыть кривизну поверхностей. Подобный эффект достигается за счет того, что кусочки плитки, расположенные по краям, не особенно бросаются в глаза. Таким образом, схема укладки «по диагонали» будет предпочтительна для санузлов, коридоров и других помещений, поверхности которых отличаются незначительной площадью и нестандартной формой с множеством дополнительных элементов, которые потребуется старательно обходить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Диагональный способ укладки зрительно расширяет помещение, в то время как при использовании схемы облицовки «шов в шов» оно, наоборот, как бы сужается, становясь похожим на коридор.

Разработка плана укладки. Но какую бы схему облицовки вы ни намеревались использовать, во избежание бесполезного расхода материалов постарайтесь, чтобы в углах и в тех местах, где производится стыковка с другими поверхностями, не оставалось слишком узких зазоров, для заполнения которых вам придется резать плитку. Это наименее предпочтительный выход из данного положения. Чтобы избежать подобного развития событий, следует создать несколько планов укладки плитки, рассмотрев в них с точки зрения экономичности все три названные схемы с учетом параметров облицовываемой поверхности и размеров самой керамической плитки.

Дополнительные сложности возникают в том случае, если облицовываемая плиткой поверхность имеет сложную конфигурацию. В этом случае план укладки плитки можно сделать комбинированным, включив в него либо разные схемы облицовки, либо керамическую плитку различного размера (рис. 7.9). Однако данная задача, скорее всего, окажется не но плечу новичку, имеющему небольшой опыт в данной области или же вообще без такового. По этой причине разработку плана укладки керамической плитки на поверхность сложной конфигурации лучше доверить профессиональному дизайнеру.

Рис. 7.9. Плитки могут иметь разную поверхность, разные размеры и даже образовывать затейливый рисунок

Надо также отметить, что рисунок кладки на полу вовсе не обязательно должен быть одинаковым с рисунком на стенах. Скорее даже наоборот: для того чтобы избежать монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу, специалисты рекомендуют не бояться экспериментировать, пробуя сочетания различных типов облицовки. Но важно помнить о том, что не совсем удачная комбинация узоров может привести к возникновению достаточно неожиданных оптических эффектов, которые далеко не каждому придутся по душе (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Варианты неудачного сочетания различных цветов и схем облицовки

Надо также отметить, что рисунок кладки на полу вовсе не обязательно должен быть одинаковым с рисунком на стенах. Скорее даже наоборот: для того чтобы избежать монотонности и проявить оригинальный, творческий подход к делу, специалисты рекомендуют не бояться экспериментировать, пробуя сочетания различных типов облицовки. Но важно помнить о том, что не совсем удачная комбинация узоров может привести к возникновению достаточно неожиданных оптических эффектов, которые далеко не каждому придутся по душе (рис. 7.10).

Если вы используете при облицовке контрастные цвета (классический пример — сочетание черного и белого), то не стоит останавливаться на схеме укладки «в разбежку», поскольку облицованная подобным образом поверхность либо неминуемо будет казаться зрителю кривой (при «шахматной» укладке), либо будет выглядеть довольно броско и грубо, без должного изящества (при использовании шаблона укладки «линии»).

Избежать подобных осложнений очень просто: достаточно лишь заранее изобразить на бумаге свою задумку, выполнив ее в той же цветовой гамме, которую имеет оригинал, а затем показать чертеж нескольким людям, чтобы выяснить их мнение об увиденном.

Для того чтобы убедиться в правильности разработанного плана, необходимо произвести так называемую «сухую верстку». Она заключается в следующем: на полу требуется отметить оси длины и ширины, а затем выложить вдоль них без применения раствора два перпендикулярных ряда плиток (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Нанесение разметки и сухая верстка плитки

Что касается ширины швов, то она напрямую зависит от величины самой керамической плитки: при укладке небольших плиток (до 15 см) швы не должны быть больше 2–3 мм. При работе с крупными напольными плитками размером в 30–40 см допустимо увеличение данного показателя даже до 10 мм. Оптимальный вариант — положиться не на свой глазомер, а вставлять в швы между плитками дистанционные крестики (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Использование дистанционных крестиков

Начинать сухую верстку следует с центра помещения, поскольку именно он больше всего бросается в глаза, а потому требования к качеству облицовки этого участка поверхности всегда были повышенными. Чтобы провести оси длины и ширины, точка пересечения которых и будет центром помещения, необходимо найти середину двух противоположных стен, а затем соединить их между собой. Если все измерения были сделаны верно, то в результате обе линии должны будут пересечься между собой под прямым углом. Проверить это можно с помощью угольника.

Отнеситесь к данному этапу работы со всей возможной серьезностью и тщательностью, поскольку половая плитка делается достаточно прочной, а потому и резать ее будет трудно. Если план укладки был составлен удачно, то после сухой верстки по краям не придется делать узкие подрезки. Идеальным вариантом станет тот, при котором вдоль стен будут лежать полноразмерные плитки.

Облицовка пола плиткой

Убедившись, что план составлен верно и никаких корректив вносить в него не требуется, переходите к укладке плитки, которая может выполняться двумя основными способами: развернутым квадратом и с помощью маячных полос. Приступая к работе, удостоверьтесь, что имеете под рукой все необходимые инструменты (рис. 7.13).

Рис. 7.13. Инструменты и материалы для плиточных работ: длинная линейка, плиточный клей, емкость для смешивания, миксер, кельма, шпатель ровный, шпатели зубчатые, дистанционные крестики

Рассмотрим сначала вариант укладки развернутым квадратом. После нанесения необходимой разметки в центре помещения укладывается квадрат из четырех плиток, которые и будут выполнять роль маяков (рис. 7.14). Именно от того, насколько правильно они будут установлены, зависит качество всей облицовки.

Рис. 7.14. Способ укладки «развернутым квадратом» при диагональной схеме облицовки:

1 — продольная ось; 2 — поперечная ось; 3 — главный причальный шнур; 4 — маячный ряд плиток; 5 — вспомогательные причальные шнуры

В первую очередь специальным коротким уровнем проверяют параллельность установленного маяка относительно пола по всем направлениям. Необходимо также тщательнейшим образом контролировать все параметры, к которым относятся высота маяков, плоскость квадрата в целом и прямолинейность его сторон. Для этой цели следует использовать уже длинный уровень, который позволяет не только определить правильность установки маяка, но и увидеть, нет ли между инструментом и плоскостью плитки просветов.

Если плитка по задумке производителей имеет не плоскую, а, например, выпуклую форму, следует обращать внимание на то, чтобы зазор был симметричным по обе стороны от ее вершины. Поэтому важно, чтобы расстояние между двумя соседними маяками было не больше длины уровня. Лишь убедившись, что все показатели в норме, можно приступать к облицовке оставшейся поверхности.

Вокруг центрального квадрата выкладывают ряды плитки, двигаясь против часовой стрелки начиная с верхнего левого сектора. Получается что-то вроде спирали. И так до тех пор, пока укладка не будет завершена. Следует лишь не забывать постоянно проверять все необходимые параметры, ориентируясь при этом на маячные плитки центрального квадрата. Обрезанные краевые плитки укладываются в самую последнюю очередь, лишь после того как будут установлены полноразмерные.

При втором способе облицовки первоначально также производится установка маяков. Можно, например, уложить два ряда плиток вдоль центральных осей перпендикулярно друг к другу. Для этого необходимо выверить положение краев двух последних плиток, замыкающих данный ряд, и с помощью крестиков поставить на полу соответствующие отметки. Ориентируясь по ним, в пол вбиваются специальные гвозди, предназначенные для работы с бетонными поверхностями. Между гвоздями натягивается достаточно крепкая нитка или тонкий шнурок, по которому в дальнейшем будут выравниваться края плиток этого ряда. Действуя подобным образом, мы получаем маячные полосы, и все оставшиеся плитки укладываются уже с оглядкой на них.

Можно поступить и другим образом: опираясь на план укладки, выбрать место для первого ряда плитки, который будет располагаться не вдоль осей, а возле стены. Если план составлен удачно и по краям будут лежать нерезаные плитки, то удобнее будет начать с дальней от входа стены. Если условие, касающееся полноразмерности плиток первого ряда, не соблюдается, то при выборе места для него все будет зависеть от размеров помещения. Если они значительны, то лучше начинать с его середины. В обратном случае подойдет и второй ряд от стены.

Но какой бы способ облицовки вы ни предпочли, процесс укладки керамических плиток выглядит всегда одинаково. Прежде всего, требуется приготовить клеевую смесь. Если вы приобрели ее в магазине, то все необходимые пояснения содержатся прилагающейся к данному товару инструкции и вам остается лишь четко следовать им. Некоторые полезные советы, касающиеся процесса смешивания клея, можно почерпнуть из следующего раздела, посвященного изготовлению затирки.

Приготовленная клеевая смесь за 10–15 минут до начала облицовки наносится на те места, куда планируется укладывать плитку, а затем разравнивается зубчатым шпателем или специальным зубчатым валиком. Неровный слой клея с выступами и впадинами, который образуется в результате этого, призван обеспечить оптимальное смачивание поверхности и выдавливание воздушных пузырей. Применение данных инструментов позволяет получить по всей поверхности слой клея одинаковой толщины. Размер зубцов должен быть примерно на один размер меньше, чем толщина самой плитки. Так, для кафеля, имеющего толщину 5 мм, данный показатель должен составлять 4 мм.

После того как клей нанесен, укладывается плитка, которая должна быть утоплена в него на глубину 3–5 мм, при этом желательно, чтобы раствор заполнил шов не более чем на половину его глубины и осталось место для затирки. Плитки выравниваются резиновой киянкой по высоте.

Необходимо не забывать постоянно проверять ровность укладки. Для этого используется длинный уровень, уложенный концами на предварительно установленные по краям поверхности облицовки маяки.

Если вы обнаружили, что отдельные плитки выступают над общим уровнем, то их следует осадить. Для этого используется все та же резиновая киянка. Если же некоторые из них, наоборот, расположены ниже остальных в этом ряду, то такие осевшие плитки следует снять, добавить клеевой смеси и установить их заново на прежнее место. Однако проделать данную операцию можно только в течение примерно 10 минут, пока клей не застыл.

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы в клеевом слое не образовывались пустоты. Чтобы проверить это, периодически снимайте наугад одну из еще не застывших плиток и осматривайте ее с обратной стороны. Так вы сможете убедиться, что клеящий раствор распределен равномерно по всей поверхности.

Не забывайте после укладки нескольких плиток вставлять в швы между ними крестики, которые значительно упростят дальнейшую работу и позволят сформировать ровные, аккуратные швы (см. рис. 7.12). При этом рекомендуется утапливать крестики на глубину, которая составляет не менее половины толщины самой плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют по отношению друг к другу.

ПРИМЕЧАНИЕ

По окончании укладки крестики можно достать шпателем для очистки труб: благодаря острому загнутому краю он лучше всего подходит для этого; можно и просто продавить их внутрь шва, а затем аккуратно затереть это место.

Когда ряд закончен, с помощью длинного уровня обязательно проверьте, действительно ряд является плоским или только выглядит таковым. Инструмент должен плотно примыкать к облицованной поверхности; если же он покачивается или между кромкой уровня и плиткой виден зазор, то это означает, что ряд уложен неровно и требует исправлений. По ходу укладки следующих рядов также не забывайте проверять плоскость всей облицованной поверхности как в горизонтальном и вертикальном направлениях, так и по диагонали. Это рекомендуется делать систематически, а не время от времени, чтобы можно было оперативно внести необходимые коррективы, пока клеевая смесь не застыла окончательно.

После завершения укладки очередного ряда следует в обязательном порядке удалить излишки клеевой массы, выступившей сбоку от его края. От нее также следует очищать и швы: с этой целью можно использовать деревянную палочку или влажную губку, смоченную в растворителе. Данную процедуру нельзя откладывать на следующий день, иначе клей успеет схватиться и доставит вам множество дополнительных проблем. Наиболее оптимальный промежуток времени между укладкой плитки и началом очистки швов составляет 4–5 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Особое внимание следует уделить уголкам плиток. Если некоторые из них имеют вогнутую форму, то в этом случае можно применить маленькую хитрость: утапливая такие плитки несколько глубже, чем соседние, вы сможете практически полностью скрыть данный дефект. Благодаря этому поверхность пола, в конечном счете, будет казаться более ровной.

Описанным выше способом, который еще называется прямым, происходит укладка керамической плитки по схеме «шов в шов». Диагональная схема укладки, которая является, по сути, ее разновидностью, имеет тем не менее свои особенности.

Основная проблема в этом случае заключается в том, чтобы на предварительном этапе абсолютно точно нанести на пол всю необходимую разметку. Для этого недостаточно определить направление продольной и поперечной осей. Самая ответственная часть работы начинается уже после того, как будет найдена точка их пересечения. Тогда от нее следует отложить диагональные оси, которые обязательно должны быть проведены под углом в 45°. Для этого как па продольной, так и на поперечной осях из точки их пересечения необходимо отложить отрезки равной длины (рис. 7.15). Сама длина принципиального значения не имеет, а потому при ее определении руководствуйтесь соображениями собственного удобства, а также размерами тех измерительных приборов, которые имеются в вашем распоряжении.

Рис. 7.15. Нанесение разметки при облицовке «по диагонали»:

1, 2 — продольная и поперечная оси; 3 — диагональная линия; 4 — отрезок произвольной длины

После того как отрезки отложены, полученные точки, которые обозначают их длину, нужно использовать как центры окружностей и провести дуги. Место, где они пересекутся, отметьте точкой, а затем из центра плоскости (точка пересечения продольной и поперечной осей) проведите через нее диагональ.

Когда разметка окончена и диагональные оси определены, можно приступать к укладке вдоль них маячных полос. При этом могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с тем, что на диагональных осях не будет помещаться целое число плиток стандартного размера. В этом случае ничего иного не остается, как только делать по всему периметру основания фриз. Для его изготовления следует использовать треугольные плитки.

Оставшиеся плитки принято укладывать либо в виде диагональных рядов (в этом случае ориентиром служат маячные полосы), либо отталкиваясь от центра плоскости (так называемым «развернутым квадратом»). Оба способа были описаны выше.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам приходится использовать при укладке плитки фриз, то его размер должен быть кратен диагонали той плитки, которая используется при облицовке. Необходимо также помнить о том, что при схеме укладки с использованием маячных полос первыми приклеиваются именно плитки фриза, а затем уже все остальные. Если же применяется второй способ укладки (развернутым квадратом), то, наоборот, так называемые «заделочные» плитки, то есть те, что обрамляют фриз, нужно приклеивать в последнюю очередь.

При использовании схемы укладки «в разбежку» ни один из описанных выше способов облицовки не подходит, хотя, как и прежде, на первоначальном этапе следует начертить на поверхности пола разметку, состоящую из перпендикулярно скрещивающихся осей. Первая маячная плитка устанавливается таким образом, чтобы вертикальная линия проходила ровно через ее середину, которая должна быть предварительно найдена и отмечена. Затем справа и слева от первой плитки устанавливаются еще две. Четвертая и пятая плитки образуют следующий ряд, который располагается ниже первого. При этом вертикальная ось должна проходить как раз в месте их стыка. Завершается установка маяков укладкой шестой плитки, которая и завершает этот конус, служащий впоследствии ориентиром для укладки всех остальных. Укладка выполняется в таком порядке, как изображено на рис. 7.16.

Рис. 7.16. Сравнительная схема двух способов укладки:

а — «шов в шов»; б — «в разбежку»

ВНИМАНИЕ

Облицованный керамической плиткой пол можно подвергать полной нагрузке лишь спустя две недели. Если вы уложили у себя полы с подогревом, то за несколько дней до начала работ его лучше выключить и включить снова спустя такой же промежуток времени после их завершения.

Процесс укладки плитки показывается на рис. 7.17-7.25.

Рис. 7.17. Перед укладкой составляют подробный чертеж. Особенно если ведется диагональная укладка

Рис. 7.18. Плиточный клей готовят из сухой смеси, перемешивая с водой веселкой (миксером) с помощью электродрели

Рис. 7.19. При диагональном способе укладки плитки расчерчивают по диагоналям восковым карандашом

Рис. 7.20. Зубчатым шпателем наносят клей на площадь примерно в один квадратный метр

Рис. 7.21. При диагональной укладке первую плитку укладывают, ориентируясь углами по меткам на стенах

Рис. 7.22. Уложенные плитки подравнивают по плоскости ребром линейки

Рис. 7.23. Обрезанные плитки укладывают последними

Рис. 7.24. В углах для плотного прилегания плитки стесывают по 45°

Рис. 7.25. Под трубы и коммуникации высверливаются отверстия, обычно твердосплавным сверлом-коронкой

Затирка швов

В советские времена было принято класть кафель исключительно встык. Однако практика показала, что лучше между плитками оставлять швы. Благодаря этому облицовка не только держится надежнее, но и выглядит более эстетично. Это объясняется тем, что при наличии минимальных несоответствий в размере отдельных плиток их вполне успешно можно скрыть за счет варьирования ширины швов, в то время как способ укладки «встык» данные дефекты, наоборот, подчеркивает. При этом между плитками все равно остаются невидимые простым глазом зазоры, куда будет просачиваться вода. Именно поэтому по европейским стандартам вообще запрещается класть плитку встык.

Для обработки швов, остающихся после укладки, используется специальный состав, называемый затиркой или фугой. Его применение не только позволяет добиться того, чтобы облицованная поверхность имела аккуратный внешний вид, но и помогает создать довольно неожиданное дизайнерское решение, в особенности это касается цветных затирок, имеющих контрастный по отношению к основному фону цвет.

При нанесении затирки ее следует с усилием вдавливать в швы. Лишь в этом случае после затвердевания подобная отделка приобретает влагостойкие свойства и тем самым надежно предохраняет бетонное основание от сырости, которая часто может возникать в помещении, особенно в осенний период. Хотя стоит отметить, что данный вид гидроизоляции основания все же нельзя назвать абсолютно надежным, поэтом у рекомендуется дополнительно обрабатывать швы различными видами герметиков, для нанесения которых используется специальный шприц-дозатор.

Процесс высыхания затирки занимает, как правило, 2–4 дня, поскольку в качестве ее основы в большинстве случаев используется цемент. Лишь после этого цвет затирки определяется окончательно, так что раньше времени спешить с выводами не стоит.

В зависимости от ширины швов принято выделять два вида фуг, отличающихся друг от друга по показателю пластичности: для узких швов (шириной менее 6 мм) и для широких швов (шириной более 6 мм). Надо также отметить, что фуги для узких швов чаще используются для создания дополнительного декоративного эффекта, а потому и та цветовая гамма, в которой они выпускаются, значительно шире, чем у тех, что предназначены для затирки более широких швов.

Затирка наносится с помощью специального резинового шпателя. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать уже уложенную облицовку. Но прежде чем приступать к обработке швов, нужно самым тщательным образом очистить их от пыли, остатков клеевой смеси и других загрязнителей.

Теперь можно приступать к нанесению затирки. Это делается с помощью резинового шпателя, который необходимо держать под углом 45° к линии шва. После этого затирке следует дать время подсохнуть (как правило, на это требуется не более 20 минут), а затем, используя влажную поролоновую губку, нужно удалить излишки фуги и выполнить профилирование швов.

После того как все швы окончательно высохнут, необходимо вытереть тряпочкой образовавшийся на поверхности плитки сухой налет. Если он не удаляется помощью тряпки или жесткой щетки, попробуете применить моющие средства. Если же и это не поможет, остается только отправиться в магазин строительных товаров за специальной смывкой для затирки.

При использовании фуги особое внимание следует уделить факторам, которые обеспечат ее долговечность в дальнейшем. Среди них можно отметить следующие.

• Прежде чем наносить затирку, убедитесь, что клеевая смесь достаточно высохла. Шов, который отделывается затиркой, должен быть тщательно очищен от всех видов загрязнения.

• Помните, что у большинства затирок есть свой срок годности. При использовании старой затирки швы получатся слишком мягкими и будут постепенно высыпаться.

• Если материал, из которого изготовлены облицовочные плитки, обладает повышенной способностью впитывать влагу, то швы перед обработкой следует слегка смочить водой. Иногда данный процесс приходится повторять периодически на протяжении всего времени высыхания затирки. В данном случае все зависит от требований производителя, которые должны быть изложены в инструкции.

• Если уже в процессе нанесения затирки вы обнаружили, что в смеси слишком много воды, то, пока швы не схватились, вотрите в них немного сухой смеси, которая впитает лишнюю влагу. После того как затирка начала высыхать, делать этого уже нельзя.

• Ни в коем случае нельзя ускорять процесс высыхания затирки (например, с помощью фена). Нагрев делает ее излишне пористой и мягкой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Инструменты, использовавшиеся при работе с затиркой, необходимо сразу же после окончания работ очистить от остатков раствора. Иначе, если он успеет схватиться, сделать это будет гораздо труднее.

Не стоит выливать остатки затирки в канализацию, поскольку она довольно быстро забьет трубы и потребуется их замена. Лучше не трогать лишний раствор несколько дней, дожидаясь, пока твердые частицы осядут. Тогда можно будет слить воду, а оставшуюся на дне массу выбросить в мусор.

При работе с затиркой необходимо соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности.

• Если затирка на цементной основе попадет на открытый участок кожи, то необходимо ополоснуть его слабым раствором уксуса; восстановив таким способом нормальный уровень кислотности, вымойте это место с мылом.

• Компоненты, применяющиеся при изготовлении затирки, способны вызывать сильное раздражение слизистой глаз и кожи. Чтобы защитить их, используйте при работе специальные защитные средства (очки и резиновые перчатки).

Знайте также, что вдыхание пыли от затирки может нанести существенный вред вашему здоровью, поэтому применение респиратора просто необходимо.

Виды затирки

В зависимости от того, какие требования в плане прочности предъявляются к затирке, при ее изготовлении могут использоваться два различных компонента: цемент и различные смолы. Итак, рассмотрим оба варианта подробнее.

Затирка на основе цемента в свою очередь делится на несколько разновидностей.

• Простая межплиточная затирка представляет собой цементный раствор с различными добавками, призванными придать ему какие-либо специфические качества (например, легкую растекаемость, которая значительно облегчает процесс кладки, или замедление процесса схватывания). Подобная смесь разводится, как правило, водой и применяется в том случае, когда ширина шва составляет менее 4 мм.

• Песчаная затирка отличается от предыдущего варианта тем, что для придания дополнительной прочности в ее состав добавляется песок, который в значительной степени позволяет предотвратить в будущем усадку и растрескивание затирки. Она применяется в том случае, когда зазор между плитками шире 4 мм.

В качестве существенного недостатка песчаной затирки можно отметить довольно скудную цветовую гамму, которая ограничивается обычно оттенками белого и серого цветов. Причиной этого являются особенности сырья, используемого при изготовлении данного вида затирки. Кроме того, специалисты не рекомендуют использовать затирку на основе песка для отделки некоторых видов поверхностей, которые отличаются повышенной склонностью к появлению царапин (например, облицовки из шлифованного мрамора или чувствительной глазурованной плитки).

Если вы хотите, чтобы затирки на основе цемента отличались повышенной прочностью, эластичностью и влагостойкостью, а также дольше сохраняли цвет, то вместо воды можете использовать жидкую латексную добавку. Обычно смесь для приготовления затирки комплектуется упаковкой с сухим полимером, который позволяет добиться того же результата.

Затирки на основе смол различаются между собой в зависимости от того, какое из данного класса веществ в них было добавлено.

Эпоксидная затирка обладает прекрасными показателями влагостойкости, твердости, эластичности и устойчивости к различным химическим веществам, а потому и стоит дороже прочих аналогов. Чаще всего эпоксидная затирка используется при облицовке производственных и торговых помещений, ее применение в условиях городской квартиры вряд ли будет оправдано: из-за высокой степени вязкости для работы с эпоксидной затиркой требуется немалый опыт, ее также невероятно трудно отчищать. Так что в том случае, когда толщина плитки составляет менее 12 мм, а ширина шва — менее 6 мм, лучше предпочесть другие варианты, например модифицированную эпоксидную затирку с добавлением портландцемента, которая отличается от обыкновенных затирок на основе цемента лишь несколько улучшенными функциональными характеристиками.

Однако если вам нужно получить швы, отличающиеся высокой степенью устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ, то обойтись без эпоксидной затирки не удастся. Помните только, что необходимо предварительно испытать ее устойчивость к конкретному реагенту, а также пользоваться при работе респиратором, поскольку пары эпоксидной смолы могут нанести вред здоровью.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательным условием применения эпоксидной затирки является наличие у плитки идеально ровных краев. По этой причине не рекомендуется использовать ее при работе со смальтой.

Еще более устойчивыми к действию агрессивных химических веществ (включая сильные кислоты) являются затирки, в состав которых входят фурановые смолы — продукт, получающийся в результате взаимодействия фурфурилового спирта и фуранола. В составе подобных затирок не содержится ни капли воды. Их применение — еще более сложный и трудоемкий процесс, а потому использовать даже их модифицированные варианты в домашних условиях не рекомендуется.

В любом случае, прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте затирки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, где должны быть оговорены все технические моменты, связанные с применением материала.

ВНИМАНИЕ

Нельзя использовать вместо затирки тот самый клей, на который производилась укладка плитки, поскольку он быстрее высохнет, чем затвердеет, и будет сильно крошиться.

Применение уплотнителей и герметиков

Отдельного рассмотрения заслуживают различные материалы, которые могут использоваться в некоторых случаях как вместо затирки, так и наряду с ней.

Так, при заделке швов, которые либо разделяют значительные по площади поверхности (так называемые «деформационные швы»), либо, наоборот, выступают в роли связки между полом и стенами, а также между поверхностями, покрытыми разными по происхождению материалами (так называемые «присоединительные швы»), традиционно принято использовать особые материалы с повышенной степенью эластичности. К ним относятся в первую очередь мастики и силикон. Вместо затирки могут использоваться также различные виды уплотнителей и герметиков, особенно в расширительных швах.

Главная особенность применения данных материалов состоит в том, что они подвержены износу, а потому со временем наверняка потребуют замены. Если же сравнивать их между собой, то следует отметить, что герметики по сравнению (уплотнителями обладают большей прочностью, но и более сложны в использовании.

Прежде у герметиков отмечались некоторые серьезные недостатки (однообразие расцветок, повышенная склонность к загрязнению облицовки), а потому неудивительно, что специалисты отдавали предпочтение затиркам. Данный выбор был вполне оправдан до тех пор, пока на рынке не появилось новое поколение герметиков. Теперь диапазон их цветовой гаммы стал значительно более широким, что позволяет подобрать желаемый оттенок практически для любой поверхности или элемента интерьера. Благодаря улучшенным функциональным характеристикам современный качественный герметик легко укладывается, создавая при этом надежный, эластичный шов, который практически ничем не отличается от затирки, а его излишки безо всяких проблем смываются водой. Этот технологический прорыв и объясняет все возрастающую в последнее время популярность данных изоляционных материалов как среди любителей, так и среди профессионалов.

Герметики могут использоваться как вместо затирки для отделки швов, так и в качестве вспомогательного средства, позволяющего предохранить раствор и бетонное основание от действия атмосферной влаги, которая может привести к его разрушению.

Установка элементов отделки: декоративных профилей, плинтусов и отливов

Для того чтобы придать облицованному плиткой помещению более эстетичный внешний вид и одновременно решить некоторые технические проблемы, можно использовать различные элементы отделки: декоративные профили, плинтуса, отливы и др. Итак, поговорим поподробнее об их функциях, а также о способах и правилах установки.

Декоративные профили и порожки

Декоративные профили используются как для украшения интерьера, так и для защиты углов облицованной кафелем поверхности, поскольку угол — одно из самых уязвимых и проблемных мест. Соответственно будут различаться два типа профилей: чисто декоративный вариант заделывается в плоскости кафеля, в то время как угловые профили, называемые часто попросту «уголками», дополнительно несут защитную функцию. В связи с этим они оснащаются специальной полочкой, которая затем заделывается под кафель.

Технология установки угловых профилей выглядит следующим образом: сначала облицовывается плиткой одна из сторон угла так, чтобы она была вровень с другой. При этом важно уделять особенное внимание тому, чтобы торцевые поверхности уложенной плитки были очень точно выровнены по плоскости. После этого на другую сторону угла следует приложить профиль и прижать его плитками нижнего ряда. На то место, где прижимающая плитка и полочка профиля соприкасаются, необходимо обязательно нанести клей.

Между профилем и плиткой допустимо оставлять зазор, размер которого должен соответствовать ширине шва. Если же вы все-таки решили монтировать декоративный профиль без зазора, то, пока клей застынет, его следует притянуть к поверхности кафеля с помощью малярной ленты. Обе кромки профиля могут как незначительно выступать над плоскостями кафеля, так и быть расположенными вровень с ними.

Сходную функцию выполняют и так называемые «порожки», которыми оформляются стыки между различными напольными покрытиями. Ведь не секрет, что в помещениях с разным функциональным назначением для облицовки пола и стен будут использоваться далеко не одни и те же материалы. Чтобы красиво и, главное, надежно отделать те участки пола, где они встречаются друг с другом, и используются декоративные порожки, которые могут быть трех видов.

Прямые порожки предназначены для декорирования стыков между напольными покрытиями, расположенными на одной высоте; выравнивающие порожки позволяют соединить в единое целое разноуровневые участки пола. Их завершающий вариант применяется для отделки края покрытия (например, различных подиумов, подходов к ступеням и т. п.), как это показано на рис. 7.26.

Рис. 7.26. Виды декоративных порожков:

а — прямой; б — выравнивающий; в — завершающий

Декоративные порожки изготавливаются из самых различных материалов: от дерева до пластика, при этом первые считаются самыми красивыми, но и самыми дорогими, они также весьма требовательны и капризны в эксплуатации; зато последние отличает вполне демократичная цена, хотя срок их службы оставляет желать большего. Оптимальным вариантом в плане соотношения цены и качества могут стать порожки, изготовленные из различных металлов. Однако конечный выбор все же определяется видом напольных покрытий, стыковку которых призван обеспечивать порожек, и требует квалифицированной консультации специалиста.

Что касается монтажа декоративных порожков, то он может выполняться двумя основными способами:

• открытым — в этом случае в месте установки порожка сверлятся отверстия, в которые загоняются дюбели, а уж затем он прикручивается с помощью шурупов, чья верхняя часть остается на виду, а потому должна быть окрашена в тот же цвет, что и весь порожек;

• скрытым — применение данного способа предусматривает установку на клей или на шурупы крепежной рейки, поверх которой «защелкивается» лицевая планка, призванная скрыть видимые части крепежных элементов и тем самым улучшить внешний вид данного декоративного элемента.

СОВЕТ

На входе в ванную комнату рекомендуется делать порожек достаточно большой высоты, который в случае утечки воды некоторое время сможет удерживать ее, не позволяя залить другие помещения. Со стороны ванной порожек нужно обработать химической гидроизоляцией.

Установка плинтусов

Для отделки нижних углов помещения, непосредственно примыкающих к полу, по всему его периметру вместо декоративных профилей могут использоваться и плинтуса. Наиболее распространенные их варианты представлены либо специальной эластичной лентой, либо более привычными нам прямыми жесткими отрезками, изготовленными из поливинилхлорида (ПВХ).

Для приклеивания плинтусов используется только специальный клей, который характеризуют повышенная прочность и быстрое высыхание. В этом качестве можно порекомендовать марки 88 или 88Н. С той же целью может использоваться мастика КН-2.

Для нанесения клеевой смеси применяют кисть с жесткой щетиной. При этом смазывается не только основание, то есть часть плинтуса, прикладываемая впоследствии к полу, но и та поверхность, на которой его необходимо закрепить. Предварительно требуется устранить с нее все загрязнители, включая пыль и жир. Чтобы дать клею как следует схватиться, плинтус после установки на нужное место хорошенько прижимают. Соблюдение этих правил обеспечит в дальнейшем надежность фиксации плинтуса.

В углах помещения отдельные куски плинтуса стыкуются по принципу «ус в ус», то есть под утлом 45° (рис. 7.27). Для этого их концы должны быть соответствующим образом подготовлены.

Рис. 7.27. Способ стыковки плинтуса «ус в ус»

ПРИМЕЧАНИЕ

Несмотря на то что плинтус устанавливается только на готовое кафельное покрытие, входящие в один с ним набор декоративные порожки дли дверных проемов необходимо монтировать еще до начала облицовки. При установке плинтуса также рекомендуется покрыть уже уложенный кафель бумагой или слоем опилок, которые надежно предохранят его от возможного загрязнения.

После того как плинтус установлен, обязательно удалите выступившую над его поверхностью клеевую смесь тряпкой, смоченной в растворителе.

Дайте плинтусу хорошенько высохнуть, а затем можете продолжать работать над совершенствованием его внешнего вида. Например, плинтус можно отшлифовать или покрыть лаком. Все зависит от вида материала, из которого сделан плинтус.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые наиболее «продвинутые» виды плинтуса выпускаются сегодня с уже готовыми каналами для электропроводки. В этом случае, прежде чем приступать к укладке плинтусов, следует закрепить провода с помощью липкой ленты на уровне предназначенного для них канала.

Установка отливов

Устройство отлива становится необходимым в тех случаях, когда между облицовкой степы и пола остается значительный зазор (так часто бывает, например, при отделке ванных комнат). Изготавливается он следующим образом: на первоначальном этапе нарезается плитка соответствующего размера, который зависит от места установки. Основными параметрами, на которые обязательно нужно обратить при этом внимание, являются планируемый угол наклона плитки и ширина швов. Учтите также, что при изготовлении отлива плитка должна располагаться резаной кромкой вверх.

Если между стеной и горизонтальной поверхностью имеется щель, то ее обязательно нужно чем-нибудь заполнить. Это делается для того, чтобы раствор после высыхания не осыпался вниз. Тыльная сторона плитки, предназначенной для устройства отлива, смачивается водой или цементным молочком, затем на нее наносится цементно-песчаный раствор, и плитка устанавливается на отведенное ей место. Для того чтобы выровнять верхнюю кромку плитки относительно стены, а также придать плитке соответствующий наклон, используют деревянную киянку. Плоскость поверхности отлива проверяется правúлом.

Для того чтобы швы получились ровными, со всех сторон уже уложенной плитки обязательно вставляются крестики, расход которых, как правило, вдвое превышает количество установленных плиток.

Резка и сверление керамической плитки

Как уже говорилось выше, без резки плитки обойтись, как правило, никогда не удается, как бы мы этого ни хотели и что бы ни советовали нам по этому поводу специалисты. Дело не только в том, что не всегда ширина и длина поверхности бывают кратными размерам укладываемой на нее керамической плитки.

Зачастую приходится облицовывать поверхности необычной конфигурации, обусловленной тем, что в интерьере помещения присутствуют выводы различных труб либо крупногабаритные предметы, переместить которые на время ремонта никак не получается. Это может быть как сантехника, так и камин или, скажем, большой напольный аквариум. Поэтому настраивайтесь на то, что вам все-таки придется резать плитку, а это тоже требует специальных знаний.

В зависимости от толщины керамической плитки для резки могут использоваться различные способы, но независимо от того, какой именно инструмент был выбран, данный процесс всегда должен начинаться с нанесения разметки карандашом или фломастером.

Резка керамической плитки с применением стекло- и кафлереза

С более тонкой настенной плиткой проблем возникает гораздо меньше. Для ее резки может вполне успешно применяться обычный роликовый стеклорез или резец, сделанный из твердого сплава.

Процесс достаточно прост и выглядит следующим образом: сначала необходимо приложить к заранее нанесенной разметке металлическую линейку, а затем провести вдоль нее инструментом, используя сильный нажим. Ломать плитку можно, в принципе, и руками, если вы, конечно, не боитесь порезаться об острый край. Практичнее будет использовать клещи или резко и сильно ударить плитку тыльной стороной о деревянный брусок.

Данный способ рекомендуется применять и в тех случаях, когда требуется отрезать от плитки узкую полоску. Если материал, из которого она состоит, не отличается высокой плотностью, то при использовании более «продвинутых» инструментов плитка, скорее всего, раскрошится.

Однако, помимо столь явных преимуществ, как простота и дешевизна, стеклорез все же имеет и весьма существенные минусы.

Так, с его помощью невозможно сделать достаточно большой объем работы. Добиться того, чтобы стеклорез двигался строго по линии, можно лишь путем полнейшей концентрации внимания; нелишним также будет хотя бы минимальный опыт резки плитки.

Если материал окажется слишком прочным, то стеклорезом придется проводить несколько раз, что отрицательным образом скажется на качестве будущего разреза. Если его край все-таки получился неровным, то данный дефект можно исправить с помощью абразивного круга или крупной наждачной бумаги.

Однако для работы с более толстой, а значит, и более прочной напольной плиткой используется, как правило, так называемый кафлерез. Данный инструмент, по сути, представляет собой разновидность обыкновенного роликового стеклореза, только укрепленного на специальной станине.

Стоит он относительно недорого, зато позволяет сэкономить огромное количество сил и времени. Существует и еще более удобный выход из данной ситуации: некоторые магазины, специализирующиеся на торговле строительными материалами, дают кафлерезы напрокат. Так что не забудьте выяснить этот момент еще на этапе приобретения плитки.

Принцип работы кафлереза максимально прост и понятен: сначала плитка надежно закрепляется и по линии будущего разреза колесиком проводится прямая линия. После этого вам остается только надавить на рычаг, и плитка разламывается на две части. Прилагать никаких особенных усилий не требуется, а весь процесс займет от силы минуту.

Однако для получения идеально прямого разреза (ровным краем необходимо, чтобы кафлерез был полностью исправен. С этой точки зрения стоит обратить внимание на то, чтобы колесико не болталось и не было изношено, в противном случае потребуется его замена. Кроме того, для облегчения процесса резки не мешает капнуть немного машинного масла как на само колесико, так и на направляющую рамку.

При нанесении насечки не следует слишком сильно давить или делать более одного прохода. В этом случае кромка разреза может получиться неровной. Так называемые «крылья» кафлереза рекомендуется устанавливать на нижней трети плитки. Если их дополнительно оклеить липкой лентой, то никаких следов на поверхности кафеля не останется.

Если требуется разрезать плитку по диагонали, то можно применить достаточно простой, но надежный способ: обращая особое внимание на углы, пройдите кафлерезом от начала до конца плитки, но только обязательно за один раз, а затем легкими ударами резиновой киянки расколите плитку на две части.

Резка плитки с помощью электрического плиткореза

Существует также электрический вариант кафлерза — такой кафлерез оснащен алмазным диском. Иначе его еще называют водяной пилой или станком для резки плитки. Применение данного агрегата не только ускоряет работу, но и становится необходимым в тех случаях, когда приходится резать плитку толщиной более 6 мм, а также когда надо получить срез с особенно ровным, слегка закругленным краем (например, если он будет заметно выделяться на облицовке). Более привычные инструменты вроде стеклорезов или кусачек подобного эффекта не обеспечат. Стоить данное приспособление будет на порядок дороже, чем обычный кафлерез.

Конструкция электрического плиткореза достаточно проста. В нее обязательно входит платформа, на которой закрепляется режущий диск с алмазным покрытием, и поддон с водой. Скорость резки примерно такая же, как и при распиливании бревна бензопилой, только в этом случае вам приходится двигать плитку к ножу, а не наоборот.

Сила нажима на плитку должна быть минимальной в самом начале и в конце резки, возрастая к середине. В целом она зависит от того материала, из которого изготовлена плитка. Надавливать на плитку лучше равномерно, держась за нее обеими руками сразу с двух сторон. Так вы меньше рискуете уклониться от намеченной линии резки. В противном случае существует реальная опасность того, что от поверхности плитки начнут отлетать мелкие кусочки или плитку полностью затянет под нож, а затем с силой отбросит в сторону. В любом случае специалисты рекомендуют при работе с электрическим плиткорезом обязательно использовать защитные очки, а в качестве желательного дополнения к ним — еще и наушники, предохраняющие от шума.

Применять электрический плиткорез можно практически для любого вида плитки, независимо оттого из какого- мягкого или твердого — материала она сделана, включая плитку из натурального камня. Для этой цели подойдут и универсальные диски, но одним из главных признаков настоящих профессионалов является наличие в их арсенале специальных дисков для различных материалов и даже пород камня.

ВНИМАНИЕ

Помните, что для применения электрического плиткореза есть одно, зато весьма существенное ограничение: им ни в коем случае нельзя резать плитку из натурального камня, покрытую для уменьшения коэффициента скольжения карбидной крошкой. Это может привести к разрушению диска, так что в данном случае оправданным будет применение обыкновенного кафлереза, замена колесика в котором обойдется значительно дешевле.

Еще одна особенность применения электрического плиткореза состоит в том, что для охлаждения как режущего лезвия, так и поверхности плитки используется вода. Это позволяет существенно продлить срок службы лезвия, уменьшить количество пыли, а также избежать растрескивания поверхности плитки.

Однако электрические плиткорезы, как правило, не оснащены фильтрами для улавливания абразивных частичек, а потому и охлаждение лезвия происходит все той же загрязненной водой, что приводит к его быстрому изнашиванию. Из этой ситуации два варианта выхода: либо как можно чаще менять воду, либо с помощью шланга организовать ее подачу прямо из водопроводного крана. Хотя последний вариант более сложен и вряд ли подойдет неопытным новичкам.

Ножи, применяемые в электрическом плиткорезе, при правильном их использовании могут выдержать до нескольких тысяч резок. Однако часто бывает так, что их лезвие засоряется и нуждается в очистке. Для этой цели можно разрезать старую песчаную форму, используемую при изготовлении кирпича, или же сделать несколько пропилов в шлифовальном камне. Другой способ заключается в том, чтобы снять режущий диск и перевернуть его, а затем дать повращаться в обратном направлении. Однако применять его можно лишь в том случае, если на ноже нет штампа с указанием направления вращения.

Дополнительную проблему, возникающую при использовании электрического плиткореза, представляют собой грязные брызги, разлетающиеся на метры вокруг. Для защиты от них можно соорудить вокруг работающего станка навес из пластиковых плит или вынести его за пределы дома.

СОВЕТ

Если плитка перенесла длительное хранение (особенно в условиях пониженной влажности), то рекомендуется перед началом резки смочить ее водой, поскольку из-за пересыхания она может стать слишком хрупкой. Недавно приобретенная плитка в подобных подготовительных процедурах не нуждается.

Резка керамической плитки с применением болгарки

Еще один инструмент, который можно вполне успешно применять для резки керамической плитки, — это пила с алмазным диском для сухой резки, или, говоря проще, обыкновенная болгарка.

Преимущество болгарки перед описанным выше электрическим плиткорезом состоит в том, что для ее использования не требуется никаких подготовительных работ — достаточно просто включить инструмент в сеть. Но, в то же самое время, болгарка — это ручной инструмент со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В первую очередь это существенно сказывается на ровности кромки, получаемой с применением болгарки. Если край плитки не будет впоследствии выделяться на поверхности кладки, то использование болгарки для ускорения работы вполне допускается. Если же к качеству кромки предъявляются повышенные требования, то болгарка может рассматриваться лишь как «черновой» инструмент, после применения которого полученный край потребует дополнительной обработки.

Однако этим недостатки болгарки отнюдь не ограничиваются. Сухой способ резки неизбежно приводит к образованию пыли и многочисленных осколков, а также к быстрому изнашиванию ножа. В результате при работе с болгаркой вам потребуется использовать не только защитные очки и наушники, но и специальный противопылевой респиратор. Другой способ защиты от пыли заключается в том, чтобы рядом постоянно находился помощник и очищал воздух с помощью пылесоса.

СОВЕТ

Если после применения болгарки на плитке остались следы от искр, то для их удаления используйте слабый раствор соляной кислоты (не забывайте, что ее пары ядовиты!), а затем промойте это место чистой водой.

Фигурная резка керамической плитки

В тех случаях, когда нужно обойти какую-нибудь поверхность нестандартной конфигурации, возникает необходимость сделать на крае плитки фигурный пропил. Для этого используют сочетание кусачек и электрического плиткореза или отрезной машинки, на которую должен быть установлен диск для работы по камню. Применение других инструментов, например одних кусачек, обычного плиткореза или шлифовального камня для плитки, либо займет слитком много времени, либо вообще будет невозможным.

Однако следует сразу же отметить, что подобная технология достаточно сложна и к тому же при ее использовании требуется тщательнейшим образом соблюдать все требования безопасности. Поэтому ее вряд ли можно порекомендовать непрофессионалам. Если же без фигурной резки вам все-таки не обойтись, то вашу задачу существенно облегчит приведенная ниже информация.

Итак, прежде всего на поверхности плитки следует закрепить липкую ленту и уже поверх нее с помощью карандаша, линейки и других измерительных приборов нанести линию резки. Исходя из сложности рисунка, а также для облегчения работы не помешает также нанести серию линий, которые будут проходить перпендикулярно к краю плитки и заканчиваться у линии резки. Эти линии обозначают места будущих пропилов.

На следующем этапе нужно переходить собственно к резке. Важно отметить, что плитку в процессе работы не следует класть на поверхность плиткореза. Лучше держать ее обеими руками над возвышением, на котором установлен механизм, и, опираясь кистями на выдвижной стол, медленно продвигать плитку. При этом внимательно следите за тем, чтобы лезвие делало параллельные пропилы, которые должны заканчиваться строго у линии резки.

Ненужную часть кафеля можно отломать. При этом линия резки почти наверняка получится неровной. Чтобы исправить это, используйте кусачки, а затем обработайте фигурный край плитки с помощью электропилы с алмазным диском (рис. 7-28).

Рис. 7.28. Различные этапы фигурной резки керамической плитки:

а — нанесение разметки; б — выполнение серии параллельных пропилов; в — выламывание ненужного материала вручную; г — выравнивание линии резки при помощи кусачек; д — линия пропила после обработки электропилой с алмазным диском

Сверление плитки

Бывает так, что в плитке необходимо сделать отверстие, например под шурупы. В этом случае плитку сверлят, используя при этом специальную насадку на дрель. Если же отверстие должно иметь значительный диаметр, то можно высверлить по контуру несколько маленьких отверстий, выломать кусачками излишки материала, а затем выровнять края с помощью все того же абразивного крута.

Будьте при этом осторожны и помните, что сочетание мягкой основы и твердой глазури делает керамическую плитку весьма уязвимой. В результате при сверлении последнего отверстия, которое будет замыкать контур, может образоваться длинная трещина, проходящая через всю поверхность плитки.

Сверление плитки электродрелью

Итак, если вы решили сверлить плитку обыкновенной электродрелью, то в этом случае рекомендуется использовать сверло, оснащенное твердосплавной (чаще всего победитовой) пластинкой. Выбирая диаметр сверла, помните, что он должен быть немного больше, чем диаметр дюбеля.

Имеет смысл поинтересоваться в магазинах, нет ли в продаже сверл, специально предназначенных для проделывания отверстий в керамической плитке. Их главное преимущество заключается в том, что особая геометрия режущей части исключает скалывание кромки и тем самым позволяет получать отверстия с идеально гладкими краями.

Того же эффекта можно достичь, используя специальное приспособление под названием «кондуктор». Оно представляет собой стальную пластину толщиной примерно 1 см, в которой проделаны уже готовые отверстия различного диаметра. Приложив кондуктор к поверхности кафеля в нужном месте и плотно прижав, можно сверлить прямо через него. При этом сам кондуктор нисколько не портится, а потому его можно использовать еще не один раз.

Но прежде чем приступать к сверлению, требуется с помощью чертилки разметить все отверстия и вырезы на лицевой стороне кафеля. Затем с использованием керна аккуратно отбейте в нужном месте слой гладкой эмали. Керн при этом следует держать несколько под наклоном относительно поверхности плитки, чтобы не разбить ее.

В качестве даже более эффективного средства, позволяющего избежать соскакивание сверла в самом начале работы, можно использовать кусочек лейкопластыря или липкой ленты, который к тому же предотвратит растрескивание глазури вокруг будущего отверстия. Когда подготовительный этап завершен, можно приступать непосредственно к сверлению отверстия в облицовке.

Сверлить керамическую плитку рекомендуется на низких оборотах, при этом использование перфоратора полностью исключено из-за хрупкости материала. Когда слой кафеля пройден, сверло следует сменить на новое, имеющее меньший диаметр.

Не забывайте также время от времени охлаждать его водой. Глубина отверстия в итоге должна получиться достаточной для того, чтобы дюбель мог целиком уйти в стену. Если этим правилом пренебречь, то при ввертывании шурупа его расклинит и в результате может расколоться и сама плитка.

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительных трудностей можно избежать, если проявить предусмотрительность и просверлить плитку еще до того, как она будет приклеена на стену. Во избежание деформации внешнего материала рекомендуется сначала просверлить отверстие на половину его глубины с лицевой стороны плитки, а затем перейти на обратную сторону и закончить начатое.

Существует довольно распространенное мнение, согласно которому сверлить отверстия в облицованной керамической плиткой поверхности лучше всего в тех местах, где проходят швы. Однако подобным советам нужно следовать лишь в том случае, если диаметр сверла меньше или хотя бы равен ширине шва, иначе раскола плитки почти наверняка избежать не удастся. Таким образом, надежнее и проще будет просверлить отверстие в самой плитке.

При некачественной укладке утлы плитки остаются пустыми, при сверлении облицовка в этом месте может лопнуть.

ВНИМАНИЕ

Помните, что если режущая кромка сверла будет недостаточно острой, то это может чрезмерно затянуть процесс сверления и привести к перегреву плитки. В результате она вполне может лопнуть, особенно если отверстие расположено близко к краю. В этом случае следует укрепить плитку малярным скотчем.

Сверление плитки кольцевой пилой и балеринкой

Для сверления плитки часто используют кольцевую пилу с карбидным наконечником. Особенно полезна она будет в том случае, если нужно облицевать керамической плиткой поверхность вокруг кранов или водопроводных труб, по углам раковины и т. п.

Кольцевую пилу можно применять для резки плитки различной твердости, но важно при этом иметь в виду, что глазурованная поверхность может значительно замедлить данный процесс.

Перед началом резки электропилу следует закрепить в электродрели с помощью патрона. Сюда же вставляется и центровое сверло диаметром 6 мм, имеющее карбидный наконечник. С помощью кольцевой пилы резать плитку можно и насухо, но нежелательно, поскольку с большой долей вероятности это может привести к ее разрушению, особенно в том случае, если плитка будет плохо закреплена. Это объясняется тем, что из-за довольно медленного темпа резки керамическая крошка и пыль, которые скапливаются вокруг вырезаемого отверстия, сильно нагреваются, создавая эффект так называемого «термического шока». Чтобы избежать подобных осложнений, а также продлить срок службы режущей поверхности, рекомендуется регулярно окунать плитку в емкость с водой.

Необходимость удерживать плитку во время резки в одном и том же положении представляет собой одну из проблем, неизбежно возникающих в случае применения кольцевой пилы. Для решения этой задачи можно изготовить из фанеры коробку, размеры которой будут чуть больше площади самой плитки. Затем необходимо наполнить коробку водой с таким расчетом, чтобы поверхность плитки была покрыта ею на 5–6 мм. Чтобы вода не вытекала, требуется герметически изолировать углы. Прежде чем погрузить в этот сосуд плитку, слегка постучите керном в нужном месте. Так вы немного повредите эмаль и тем самым добьетесь, чтобы центровое сверло не скользило по поверхности плитки.

Погрузите плитку в воду и, установив центровое сверло в заранее намеченную точку, включите электродрель с нормальной скоростью. Прежде чем в дело вступит собственно кольцевая пила, сверло должно пройти плитку насквозь. После этот частоту оборотов можно снизить до 100–200 раз в минуту, чтобы плитка не раскололась. По той же причине не следует слишком сильно жать на дрель. Разумнее будет прилагать минимум усилий, достаточный для того, чтобы кольцевая пила сама входила в плитку.

Более безопасным и во многих случаях даже более удобным способом резки отверстия в плитке является применение так называемой балеринки. Основное преимущество данного инструмента состоит в том, что благодаря ему можно получать отверстия необходимого размера путем ручной подстройки резцов. Однако у балеринки есть и существенные недостатки. Так, работа с ней достаточно трудоемка и медленна, а получаемые в результате отверстия имеют чаще всего кривой, недостаточно гладкий край. Отцентрировать инструмент после его использования непрофессионалу будет достаточно трудно. В неопытных руках он может превратиться скорее в орудие разрушения, чем созидания. Так что, если существует возможность выбора между кольцевой пилой и балеринкой, я рекомендовал бы вам воспользоваться первым вариантом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения отверстий нестандартной формы применяют лобзик с вольфрамовым полотном или специальную твердосплавную пилку, которая представляет собой оснащенную режущей поверхностью проволоку. Техника ее применения проста и всем знакома еще по школьным урокам труда: на контуре будущего отверстия в любом его месте делается отверстие, сквозь него продевается пилка и закрепляется в обыкновенной ножовке по металлу, после чего можно приступать к пропиливанию отверстия любой, даже самой сложной конфигурации.

Уход за плиточным покрытием и его ремонт

Если вы уложили у себя дома керамическую плитку, это вовсе не означает, что о ней теперь можно благополучно забыть. Для того, чтобы облицовка служила еще долго и при этом сохраняла свой первоначальный эстетичный вид, она требует ухода, а иногда и ремонта.

Правила ухода за керамической плиткой

Если в этом есть необходимость (например, при укладке плитки в прихожей или на кухне), то после завершения всех отделочных работ можно дополнительно нанести на поверхность облицовки слой специального защитного состава, благодаря которому швы приобретут водоотталкивающие свойства. Такой состав не только защитит кафель от истирания, сколов, загрязнения и других вредных воздействий, но и придаст ему неотразимый лоск и глянец. Среди подобных составов наилучшим образом зарекомендовали себя «Атлас Дельфин» и ему подобные. Следует лишь отметить, что они делают несколько темнее светлую затирку.

Если поверхность, облицованная керамической плиткой, покрылась пятнами грязи, то необходимо заняться ее очисткой. Для каждого вида загрязнителя рекомендован свой тип чистящего средства (табл. 7.1). Мы же отмстим лишь самые общие правила.

* К наиболее распространенным в быту очистителям на щелочной основе относятся каустическая сода и карбонат калия, к очистителям на кислотной основе — соляная, серная, азотная, а также щавелевая кислота. Среди самых популярных и доступных растворителей, помимо классического ацетона, стоит также упомянув скипидар, телен и нитрорастворитель.

Избегайте применения агрессивных химических веществ (концентрированных растворов кислоты или щелочи и т. п.), которые представляют опасность не столько для самой плитки, сколько для швов, если они не были в свое время обработаны герметиками.

Не стоит злоупотреблять также абразивными средствами вроде жестких щеток, поскольку их применение неминуемо приводит к повреждению глазури, которая становится мутной и покрывается мелкими царапинами. Более предпочтительными средствами ухода являются пылесос, щетка с натуральной щетиной или обыкновенная тряпка.

Сходный эффект возникает в том случае, если на облицованный керамикой пол попадают крупные частицы пыли или приносимый с улицы песок. Чтобы предотвратить это, следует содержать пол в чистоте, а также не помешает постелить у входа резиновый коврик.

При мытье глазурованной плитки стоит отказаться от порошков и паст в пользу мыльной эмульсии. Если вы применяете чистящее средство впервые, то во избежание непредсказуемых последствий сначала проверьте его действие на небольшом, малозаметном участке облицовки.

Не следует также применять те сорта мыла, при производстве которых используются животные жиры, поскольку тем самым вы создадите благоприятную среду для размножения плесени, а образовавшаяся пленка уменьшит блеск облицованной керамической плиткой поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не забывайте, что чем светлее цвет облицовки, тем больше она подвержена загрязнению и, соответственно, требует к себе повышенного внимания.

Ремонт поврежденной керамической плитки

Не секрет, что керамическая плитка является достаточно хрупким материалом, а потому она в значительной мере подвержена различным механическим повреждениям. Если на ее поверхности появились трещины или сколы, то можно попытаться заделать их. Если же это не поможет, то придется прибегнуть к замене поврежденного участка. Как же это сделать, не повредив соседние?

Прежде всего, насверлите по диагонали испорченной плитки ряд отверстий, а затем соедините их между собой с помощью линии-насечки. С этой целью применяются молоток и зубило. Затем, используя монтировку, осторожно удалите образовавшиеся кусочки.

Освободившееся место следует очистить от пыли и остатков цементного раствора и лишь затем наносить новый слой клея, используя зубчатый шпатель. Па подготовленное таким образом место устанавливается новая плитка (рис. 7.29).

Рис. 7.29. Различные этапы замены испорченной плитки:

а — проведение диагональной линии-насечки; б — удаление осколков испорченной плитки; в — повторное нанесение клеевой массы; г — установка новой плитки на место испорченной; д — затирка швов

СОВЕТ

Всегда оставляйте про запас несколько плиток из той же партии, что и все остальные. Если же в свое время вы не проявили подобную предусмотрительность, то остается только подбирать плитку, максимально близкую по оттенку. Чтобы отремонтированный участок не выделялся на общем фоне, следует также обратить внимание на совпадение ширины швов и цвет затирки.

Новая плитка почти наверняка окажется несколько выше общего уровня поверхности. Чтобы выровнять ее, можно использовать деревянную киянку или рукоятку обыкновенного молотка.

Для защиты плитки от возможных повреждений используйте дощечку, уложив ее поверх плитки, а затем осторожно постукивая в разных местах до тех нор, пока плитка не осядет. Проверить это можно, в принципе, с помощью любого прямого предмета, но надежнее всего использовать длинный уровень.

После того как плитка установлена, дайте раствору как следует схватиться. В зависимости от функциональных характеристик каждого конкретного сорта этот временной промежуток может составлять от 24 до 48 часов. Лишь убедившись, что клеевая масса окончательно застыла, можно приступать к отделке швов затиркой. Если же требуется дополнительно обработать их герметиком, то следует обязательно дождаться ее окончательного высыхания.

Ремонт поврежденной затирки

Часто бывает так, что швы, для отделки которых использовалась даже самая качественная импортная затирка, очень быстро теряют свой эстетичный внешний вид: на их поверхности появляются трещины и сколы, которые со временем будут только увеличиваться. Еще полбеды, если данный процесс идет в каком-нибудь жилом помещении: как говорится, неприятно, но и не смертельно. А вот потрескавшиеся швы в ванной комнате грозят большими неприятностями: в результате потери герметичности сквозь них начинает просачиваться влага, что приводит к разрушению основания, а также постепенному вымыванию укладочных материалов. Так что в этом случае будет лучше принять некоторые профилактические меры.

Как избежать последующего повреждения швов на этапе изготовления и нанесения затирки, говорилось выше в разделе «Затирка швов». Однако если меры предосторожности не были приняты заранее, остается только делать «работу над ошибками». Многое при этом будет зависеть от типа затирки, который применялся для отделки швов. При использовании затирки на основе портландцемента алгоритм ее ремонта будет выглядеть следующим образом.

Если затирка имеет белый цвет, то достаточно просто выковырять ее в местах повреждения (для этого можно использовать специальную насадку на дрель), соответствующим образом обработать эти места и нанести слой новой затирки.

Дополнительные трудности возникают, если для отделки использовалась цветная затирка. В этом случае подобрать идеальный оттенок будет сложно, а их наложение друг на друга может создать нежелательный визуальный эффект. Поэтому не остается ничего иного, кроме как удалить строительным ножом или перфоратором затирку не только в местах повреждения, но и из всех швов примерно на половину их глубины. После этого необходимо устранить все загрязнения и повторить процедуру нанесения затирки.

Однако зачастую бывает так, что и новая затирка продолжает растрескиваться. Тогда дело, скорее всего, не в ней и не в низком качестве работы, а в условиях эксплуатации плиточного покрытия: либо швы шире, чем это рекомендовано в инструкции производителем, либо основание недостаточно ровное, либо нагрузка, выпадающая на плиточное покрытие, слишком велика и затирка на него не рассчитана.

Единственный выход из данной ситуации состоит в том, чтобы при последующем изготовлении затирки использовать вместо воды специальные полимерные добавки (например, Fugoplastic). Если же и это не поможет, то вся надежда только на силикон (во избежание потемнения он должен быть устойчив к плесени и грибкам). Пробную модифицированную затирку приходится укладывать с особой тщательностью, иначе легко можно испортить внешний вид помещения.

Глава 8

НАПОЛЬНЫЕ ПЛИТКИ ИЗ ПРОБКИ, КАМНЯ, РЕЗИНЫ, ПВХ

Прогресс, как известно, никогда не стоит на месте. Вместе с его неумолимым движением вперед в наш быт приходят все новые технологии и материалы, а прежние обретают иное, порой весьма даже неожиданное применение. Благодаря этому не только улучшаются их функциональные характеристики, но и появляется уникальная возможность воплощать на практике те смелые дизайнерские решения, которые еще совсем недавно казались лишь мечтами. Так что в вашем распоряжении сегодня не только классическая керамическая плитка, по и изделия из натурального и искусственного камня, пробки, ПВХ и даже резины.

Плитка из пробки

Пробка — уникальный природный материал с массой достоинств и эксклюзивными характеристиками. Например, это лучший звукопоглощающий материал, износоустойчивый, великолепно упругий — неслучайно его используют для укупорки винных бутылок. Кроме того, пробка отлично сохраняет тепло. Она не намокает, не горит — вернее, зажечь ее можно, но она сама и погаснет, если нет открытого огня, а при горении, вернее, тлении не выделяет вредных веществ. Пробка не гниет, является великолепным антисептиком и антистатиком, то есть материалы из нее не притягивают пыль и грязь. Пробка к тому же обладает бактерицидными свойствами и непревзойденной эстетической, можно даже сказать, художественной, выразительностью. Этот материал даже слишком хорош, чтобы его широко использовать: экологичен, по-своему эстетичен, долговечен. Парадоксально, но именно долговечность вместе с высокой ценой сдерживает его применение. При всем богатстве природных узоров, которыми отличается пробка, смотреть на нее десятилетиями все же надоедает.

Вся натуральная пробка, которая продается у нас, производится в одной небольшой европейской стране — Португалии. И ее хватает на всю Европу! Дело в том, что этот материал используется практически без остатка, весь идет в дело. Это возможно благодаря еще одному уникальному качеству пробки: при нагревании она выделяет собственные клеящие вещества, с помощью которых под давлением формируется прочный листовой материал — абсолютно натуральный. Поскольку пробка поставляется в виде плитки (хотя есть и рулонный материал, пробковые обои, но это экзотика), рассмотрим технологию ее нанесения в сопоставлении с укладкой керамической плитки.

Пробковая плитка изготавливается как для стен, так и для пола и даже для потолка. Если стеновая и потолочная плитки идентичны, то напольная отличается так же, как отличается керамическая для пола и для стен. Если для стен используется совсем натуральный материал, лишь навощенный по поверхности, то для пола такая пробка не подойдет — она быстро разрушится. Поэтому напольная пробковая плитка защищается слоем высокопрочного винила. После такой отделки говорить о полной экологичности покрытия не приходится, но сохраняются другие достоинства материала: богатая уникальная фактура, акустические свойства, упругость, долговечность, влагостойкость. Плитка для пола выпускается толщиной 6 мм и размерами 30 х 30 см.

Укладывается пробковая плитка с помощью контактного клея, который продается вместе с самой пробкой. Клей имеет такую консистенцию, чтобы его было удобно наносить с помощью гладкого металлического шпателя. Благодаря этому он расходуется очень экономично, если сравнивать с традиционным способом нанесения клея кистью. Есть еще одно важное качество специального клея: он позволяет некоторое время двигать плитку до правильной позиции. Правда, это очень короткое время, что является единственной сложностью при монтаже пробковых плиток. Если они уложены неправильно, придется их отдирать и укладывать новые. А материал не дешевый!

Можно, разумеется, использовать и другие универсальные клеи, например неопреновый, но с ним работать значительно сложнее: после нанесения он требует подсыхания в течение 15–20 минут, и потом пробка клеится мертво, подровнять ее невозможно.

Техника наклеивания плиток достаточно проста. Сначала находят центр пола на пересечении двух диагоналей. Затем через центр проводят две взаимно перпендикулярные линии. Наносят клей примерно под площадь четырех плиток в центре. Первую плитку кладут от центра в левом верхнем секторе и далее против часовой стрелки по кругу по всем четырем секторам. Если используется специальный клей, то его наносят только на основание. Если клей неопреновый или иной универсальный, то его придется нанести и на обратную сторону плитки. Плитки клеятся вплотную, без швов и образуют сплошную поверхность без щелей. Этого легко добиться благодаря упругости плитки, особенно используя специальный клей, который позволяет немного подвигать плитки.

Плитки прижимают к основанию с помощью обрезиненного валика, вроде того, которым некогда накатывались фотографии на пластины глянцевателя. Если он сохранился, то идеально подойдет для этой работы. Плитки прижимают, двигая валик с нажимом по диагонали, от центра к краям. Далее клеят плитки как бы по спирали: пятую над четвертой, шестую — слева от пятой, седьмую — слева от шестой, восьмую — под седьмой и т. д. На краях плитку нетрудно подгонять, поскольку она легко режется обычным, строительным или сапожным ножом.

Готовое покрытие не нуждается ни в какой отделке. Сами плитки имеют тонкий слой вощения, который прочно связан с материалом, не пылит, не осыпается, не нуждается ни в каком уходе. Пыль и грязь на нем не задерживаются, легко удаляются сухой или влажной тряпкой или пылесосом. Подгонять рисунок на плитках тоже не нужно, так как их натуральный и одновременно фантастический узор органично собирается в любом сочетании.

Плитка из натурального камня

Еще одним весьма актуальным отделочным материалом на сегодняшний день являются плитки, изготовленные из гранита или мрамора, а также их искусственные аналоги. После всеобщего увлечения искусственными материалами плитка из натурального камня снова входит в моду. Это связано с тем, что она обладает поистине уникальными эстетическими свойствами: многообразие цветов и фактур, которыми отличаются различные породы натурального камня, практически безгранично (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Облицовочная плитка из травертина

Благодаря этому талантливые дизайнеры получают практически безграничные возможности для создания красивых, оригинальных интерьеров, главным достоинством которых является чрезвычайная долговечность и устойчивость к любым повреждениям.

Облицовка из натурального камня не только показывает хороший вкус и высокий общественный статус хозяина дома, но и создает в жилище благоприятную энергетику.

Недостаток у натурального камня, пожалуй, только один: как и все природные материалы, на добычу и обработку которых тратится немало человеческого труда, плитка из натурального камня стоит недешево. К тому же при ее укладке приходится использовать особо прочные клеевые составы. Впрочем, конечный результат, несомненно, того стоит.

Теперь рассмотрим подробнее те функциональные и эстетические свойства, которые отличают гранит и мрамор друг от друга. Ведь именно от них напрямую будет зависеть выбор одного из данных материалов для оформления вашего жилья.

Итак, начнем с гранита. Сразу отмечу, что он представляет собой особо прочный минерал, чрезвычайно устойчивый к всевозможным негативным воздействиям окружающей среды. Этот камень переносит до 300 циклов замораживания и оттаивания, повреждаясь лишь при очень сильных ударах; он практически не подвержен загрязнению и разрушению агрессивными химическими веществами. Хорошо отшлифованный гранит обладает практически зеркальным блеском.

Таким образом, перед нами практически идеальный материал для облицовки полов в общественных учреждениях, на которые выпадает повышенная нагрузка. Однако использование гранита для отделки внутренних интерьеров вряд ли можно назвать удачным решением. Дело в том, что чрезвычайно плотная кристаллическая структура данного материала является одновременно и его главным достоинством, и существенным недостатком. Ведь именно по этой причине гранит плохо держит тепло, а значит, и быстро остывает. При облицовке полов гранитной плиткой почти наверняка потребуется оснащать их подогревом, поскольку ходить по такому покрытию будет не очень-то приятно, особенно в холодное время года. К тому же во многих случаях гранит обладает более высоким, чем у других камней, естественным радиоактивным фоном. Так что есть над чем задуматься.

Мрамор, в отличие от гранита, считается более «домашним» материалом. Он прекрасно поддается полировке, зато менее прочен, но в условиях жилого помещения от него этого и не требуется. Благодаря пористой структуре мрамор гораздо лучше, чем гранит, сохраняет тепло, а при контакте с водой его поверхность не становится такой скользкой. Это обстоятельство важно учитывать при облицовке полов в ванной комнате, чтобы избежать впоследствии травм. Однако даже несмотря на низкий коэффициент влагопоглощения, мраморная плитка может со временем изменить цвет, особенно если для ее производства использовался материал низкого качества: слишком неоднородный или содержавший железистые включения.

Мрамор отличается чрезвычайным богатством цветов и оттенков, за что его во все времена любили и продолжают любить, используя для создания прекраснейших произведений искусства. Хотя наиболее эстетичным, а потому и наиболее дорогим традиционно считается чисто белый мрамор, который обладает уникальной особенностью сиять в лучах света.

Однако подобное разнообразие цветовой гаммы таит в себе и определенный подвох: заказывая партию облицовочной плитки из мрамора, обратите внимание не только на то, чтобы каждая из них имела ровную, однородную поверхность без трещин и сколов, но и на то, чтобы их оттенки совпадали. Чтобы оценить качество выбранного материала, рекомендуется обратиться за консультацией в специализированную фирму, имеющую достаточный опыт работы в данной области.

Плитка из резины

Если вам требуется плитка для облицовки бассейна, укладки напольного покрытия в домашнем тренажерном зале или обустройства дорожек на приусадебном участке, то в этом случае идеальным вариантом станет плитка, изготовленная из резины (рис. 8.2 и 8.3).

Рис. 8.2. Резиновая плитка

Рис. 8.3. Рельефная сторона резиновой плитки

Не удивляйтесь, современные технологии действительно позволяют получать плитку из резиновой крошки, которая является конечным продуктом переработки изношенных автомобильных шин; при этом используется специальное полиуретановое связующее. Таким образом, решаются сразу две проблемы: предотвращается возникновение свалок и производится уникальная плитка, чья прочность и износостойкость поистине не имеют себе равных. Это объясняется свойствами самого исходного продукта. Стоит ли добавлять, что из-за низкой себестоимости сырья резиновая плитка обойдется вам значительно дешевле, чем ее керамические или, тем более, каменные аналоги.

Применение резиновой плитки дает целый ряд несомненных преимуществ. Так, подобный вид облицовки на порядок снижает риск переломов и иных травм, что особенно важно при его использовании для отделки наружных поверхностей. Данный эффект достигается за счет всем известного свойства резины, согласно которому' она не скользит даже при повышенном уровне влажности. На ее поверхности после дождя не скапливается вода за счет того, что вся она практически моментально уходит вниз, так что отпадает необходимость в устройстве системы дренажа.

Благодаря гладкой поверхности образующаяся в холодный период наледь скалывается самостоятельно — остается только убрать ее, а отсутствие трещин исколов создает неблагоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов, чем обусловлена гигиеничность резиновой плитки. При ходьбе у вас не возникает ощущения «холодного пола», поскольку температура резины всегда равна температуре окружающей поверхности.

Благодаря своей пористой структуре резиновая плитка быстро сохнет и весьма удобна в уходе: для того чтобы очистить поверхность от загрязнений, достаточно просто полить ее водой из шланга.

Резиновая плитка нечувствительна к перепадам температур и практически при любых погодных условиях сохраняет свои превосходные технические характеристики. Она неповреждается даже при не самых идеальных условиях транспортировки.

Резиновая плитка не только весьма практичный материал. Она также обладает привлекательным внешним видом благодаря своей оригинальной фактуре и той богатейшей цветовой гамме, которую предлагают производители. Всегда существует возможность индивидуально подобрать какой-то редкий оттенок, который пришелся по душе заказчику, или нанести на поверхность плитки узор, разработанный дизайнером для конкретного случая.

В то же самое время укладка резиновой плитки не представляет собой сложную задачу. Плитка укладывается встык, как и при облицовке поверхности пробковой плиткой, при этом необходимо использовать специальные штыри, которые обязательно входят в комплект. Подгонка плиток особенно легка благодаря их упругости и тому обстоятельству, что резина может запросто резаться обыкновенной ножовкой или электролобзиком.

Резиновую плитку необходимо укладывать на достаточно прочную основу (например, на бетонную стяжку или асфальтовое покрытие). По этой же причине песок или гравий перед началом укладки следует хорошенько утрамбовать. Чтобы обеспечить дополнительную фиксацию уже установленной плитки, рекомендуется использовать специальные бордюры, изготовленные из все той же резиновой крошки. Для приклеивания плитки применяют не состав на основе цемента, а особые резиново-битумные мастики.

Если вы будете придерживаться этих нехитрых правил, то уложенная вами резиновая плитка будет служить долгие годы, не теряя при этом своего эстетичного внешнего вида.

В качестве альтернативы резиновой плитке неплохо зарекомендовали себя и так называемые «модульные половицы», которые, помимо вышеперечисленных, имеют и некоторые дополнительные преимущества. Так, для их монтажа в большинстве случаев вообще не требуется никакого клея, и сразу после его окончания покрытие готово к эксплуатации. Для его установки требуются лишь минимальные подготовительные работы. Весьма существенно финансовые и временные затраты снижаются в том числе и за счет того, что при укладке модульных половиц можно не дожидаться окончательного высыхания бетонной кладки. Их можно запросто демонтировать и использовать повторно в другом месте, а также укладывать на наклонные поверхности.

Плитка из ПВХ

В зависимости от того, в каких климатических условиях живут люди, они выбирают для обустройства своего жилища наиболее подходящий вид материалов. Для россиян в этой роли традиционно выступало дерево. Однако все изменяется, и переселение из традиционных рубленых изб в городские квартиры потребовало новых решений в области комфорта и качества. Для решения этой задачи может в том числе использоваться и плитка, сделанная на основе поливинилхлорида (сокращенно ПВХ) и получившая название «дизайн-плитка».

Если говорить об отечественной плитке из ПВХ, то специалисты всегда отмечали целый ряд присущих ей недостатков: она отличается хрупкостью, подвержена деформации и т. д. Поэтому вполне оправданным было применение в качестве простого и гигиеничного напольного покрытия не пластиковой плитки, а именно линолеума. Подобное положение сохранялось до тех пор, пока на рынке строительных материалов не появилась альтернатива в виде импортных аналогов плитки из ПВХ, которые сегодня вполне успешно преодолевают все негативные стереотипы в отношении этого тина плитки (рис. 8.4 и 8.5).

На Тайване, откуда и пришла к нам эта технология, данный вид облицовки уже на протяжении многих лет вполне успешно применяется при отделке самых разных помещений: от жилых комнат и гостиничных номеров до производственных помещений. Столь высокая степень популярности пластиковой плитки объясняется сочетанием эстетичного внешнего вида и улучшенных эксплуатационных характеристик.

Плитка из ПВХ обычно укладывается в тех местах, где покрытие подвергается интенсивному воздействию различных загрязнителей, а также повышенной механической нагрузке (например, в прихожих, залах общественных зданий и т. и.). Повышенная прочность и износоустойчивость данного материала достигается за счет уникальной суперсовременной технологии, применяемой при изготовлении плитки из ПВХ.

От модного сегодня ламината пластиковую плитку принципиальным образом отличает то обстоятельство, что она совершенно не меняет своих свойств и структуры под действием влаги или неагрессивных химических растворов. Если же сравнить ее с керамогранитом, то стоит отметить ряд преимуществ плитки из ПВХ: она не расколется даже при очень сильном ударе и при этом не так быстро остывает, постоянно сохраняя температуру окружающей среды.

Рис. 8.4. Плитка из ПВХ, имитирующая морской песок

Рис. 8.5. Плитка из ПВХ, имитирующая фактуру ковра

Несомненным плюсом плитки из ПBX является также ее оригинальный внешний вид. Благодаря применению новейших технологий она способна не только внешне, но и на ощупь передавать цвет и фактуру практически любого природного материала: гpaнита, различных сортов дерева, металла, ковра и др.

Пластиковая плитка выпускается в трех вариантах, обеспечивающих разную степень ее износоустойчивости: 2 см (дом), 2,5 см (офис), 3 см (вокзал). Она представляет собой композитный материал, в состав которого входят три слоя. Нижний слой, называемый также подложкой, изготавливается из разнородного материала, который обязательно содержит примесь ПВХ. Именно благодаря ему плитка лучше сохраняет тепло и эластичность, а также практически не подвержена деформации.

Однако особое значение придается именно верхнему слою, который состоит из прочного, прозрачного ПВХ. Именно от его толщины напрямую зависит устойчивость плитки к различным разрушительным воздействиям и, соответственно, срок ее службы. По стандартам, принятым европейскими производителями пластиковой плитки, слой чистого ПВХ толщиной 0,5 мм должен на протяжении 10 лет обеспечивать защиту напольного покрытия от ежедневного прохождения по нему тысяч людей. Однако для условий жилого помещения будет вполне достаточно 0,2–0,3 мм.

Поверх среднего слоя ПBX методом фотопечати наносится рисунок, а последующая обработка под высоким давлением позволяет придать поверхности плитки фактуру того природного материла, который она должна имитировать. Благодаря подобной технологии производства облицовка, состоящая из пластиковых плиток, приобретает не только весьма привлекательный внешний вид, но и прочность, сопоставимую с аналогичным показателем керамогранита.

В результате плитку из ПВХ отличают высокие функциональные характеристики: она не боится сырости и не гниет, на ее поверхности не появляются царапины, сколы и прочие дефекты, которые практически неизбежны в случае применения других видов плитки. Благодаря повышенной прочности плитка, изготовленная с использованием ПВХ, практически не подвержена деформации, а потому и мало изнашивается, ее легко чистить, используя бытовые моющие средства и не опасаясь при этом повредить поверхность.

Кроме того, плитка из ПВХ является экологически чистым материалом. На практике это означает, что при использовании в домашних условиях она не выделяет вредных веществ даже при сильном нагреве.

Укладка пластиковой плитки, как правило, не представляет собой неразрешимой задачи даже для неопытного в этом деле человека. Плитка укладывается непосредственно на черновой пол, который обязательно должен быть сухим и ровным.

Сухая верстка — обязательный этап облицовки, который позволяет отметить границы будущих плиток. Затем можно переходить к их наклеиванию. С этой целью обычно используется специальная мастика. Наносят ее так же, как и обыкновенный клей, применяя при этом зубчатый шпатель (чем гуще состав, тем крупнее должен быть зубец). Облицовку пластиковой плиткой принято начинать с середины помещения, чтобы потом можно было спрятать неровные края под плинтус.

Резка плитки из ПВХ также не представляет собой никаких проблем. Для этого достаточно иметь под рукой острый нож и металлическую линейку. Отмечу лишь, что первоначальный надрез не следует делать сквозным. В зависимости от плотности материала плитку либо переламывают, либо прорезают до конца по первичному надрезу, если она отличается мягкостью.

Подводя итог, можно сказать, что плитка из ПВХ, наилучшим образом сочетающая в себе практичность и привлекательный внешний вид, поистине является материалом ХХI века, а потому может стать идеальным решением при оформлении интерьера городской квартиры.

Глава 9

ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ

Народная мудрость гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Выполнить «предписание» первой части этой пословицы можно, используя систему теплых полов.

Идея подогрева пола отнюдь не является сверхсовременным изобретением, она появилась еще в глубокой древности. Вспомните, например, устройство полов в древнеримских банях, где нагретый воздух проходил по специальным каналам в каменном полу.

Современные системы теплых полов могут быть водяными (трубы с горячей водой) или электрическими (греющие электрокабели).

Водяной теплый пол дороже в плане монтажа и подходит скорее для установки в новую стяжку (рис. 9.1). Тем не менее, водяные теплые полы существенно экономичнее электрических при эксплуатации и не создают в помещении вредных электромагнитных полей. Возможно подключение таких полов к теплоцентрали, а также полностью автономное использование.

Рис. 9.1. Водяной теплый пол с коллектором

Электрический теплый пол более экономичен при установке, чем водяной. Система, как правило, включает в себя нагревательный кабель или нагревательный мат, терморегулятор, монтажные направляющие, теплоизоляцию. Монтаж такого пола достаточно прост и не занимает много времени. Установить электрический теплый пол можно своими силам и с помощью обычного инструмента.

Рассмотрим преимущества теплых полов.

• По сравнению с традиционными системами отопления (радиаторы, электроконвекторы, тепловентиляторы), которые создают направленный поток теплого воздуха, системы обогрева пола равномерно распределяют тепло в помещении.

• Применение систем «теплый пол» позволяет снизить общее потребление электроэнергии по сравнению с энергопотреблением при обогреве помещения локальными источниками тепла.

• Системы теплых полов не пересушивают воздух, в доме легче дышится.

• При теплых полах циркуляция воздуха, а соответственно и пыли меньшая, чем при работе радиаторов, тепловентиляторов и т. п. Это означает не только меньше уборки, но и важный плюс для людей, страдающих от аллергии и астмы.

Система напольного отопления прогревает воздух на высоту 2–2,5 м. При этом обеспечивается наиболее комфортное для человека распределение температур — на уровне пола воздух на 2–4 °C теплее, чем под потолком. Кроме того, большая обогреваемая поверхность более экономична и эффективна, чем маленький, но интенсивный источник тепла. Такая система может решать проблему как основного, так и дополнительного отопления (в этом случае она прокладывается в отдельных помещениях и обладает меньшей мощностью).

Любой теплый пол — это многослойная система (рис. 9.2). И монтаж каждого слоя важен как сам по себе, так и для успешной укладки последующих слоев.

Рис. 9.2. Теплый пол — это многослойная система

Первая операция — выравнивание основания. Ее нельзя игнорировать, понадеявшись на то, что все неровности скроет завершающая стяжка. Ровное основание существенно упрощает все основные операции по устройству пола. На ровную бетонную поверхность чернового пола укладывается слой теплоизоляции (чаще всего из пенополиуретана) или специальной фольги (фольгоизол) (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Укладка фольгоизола

Этот слой, играя роль отражателя тепла, не позволяет ему уходить в основание. Сверху на всю поверхность отапливаемого пола равномерно, на расстоянии 15–20 см друг от друга, змейкой укладываются отопительные трубы диаметром 20 мм (в случае электрического пола — кабель). Затем система заливается бетоном толщиной 3–5 см. И, наконец, укладывается напольное покрытие: плитка, линолеум, паркет, ковролин.

Система теплого пола не должна выходить за дверные проемы, то есть в каждом отдельном помещении должна быть собственная обогревательная система.

Вновь уложенные теплые полы нельзя включать немедленно, лучше набраться терпения и подождать до полного затвердения бетона (три недели с момента заливки). После включения системы отопления ее мощность следует увеличивать постепенно, так, чтобы ежедневный прирост не превышал 5 °C, пока не будет достигнута нормальная температура.

По гигиеническим нормам температура поверхности пола не должна превышать +27 °C. Но для определенных видов напольного покрытия существуют более жесткие требования. Например, температура лакированного пола не должна превышать 21 °C. В то же время ковролин выдерживает гораздо более высокую температуру, да и по факту подогрев в этом случае должен быть выше, потому что ковровое покрытие — хороший теплоизолятор. Придется повысить температуру теплоносителя на 4–5 °C и, соответственно, пойти на увеличение энергозатрат как минимум на 15–25 %.

При укладывании поверх «теплого пола» паркета нужно уточнить у производителя его совместимость с системой обогрева. Особенно капризным считается паркет из бука и клена. В любом случае для паркета обогревательная система должна быть водяной и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всей площади пола. Еще одно обязательное условие — использование барьера (полимерной пленки-изолятора толщиной 0,2 мм). Пленку укладывают непосредственно под паркет. Влияет на обогрев и толщина паркетных досок. Оптимальной считается 13–15 мм, у более толстых досок слишком высокое сопротивление теплопередаче, а это приведет к увеличению потребления теплоэнергии.

Водяной пол

Основное преимущество водяной системы подогрева заключается в том, что она не требует больших затрат- трубы соединяются с системой центрального отопления или горячего водоснабжения. Другое достоинство — в отличие от электрической, водяная система совместима со всеми видами напольных покрытий. Хотя может случиться и так, что давления в общей системе не хватит для того, чтобы прокачать ваши трубы. Другими словами, использование водяного теплого пола в общих теплосетях чревато некоторыми осложнениями. Иное дело — при автономной системе, в отдельном доме. В этом случае все перечисленные проблемы снимаются.

Основой технологии водяного теплого пола являются металлопластиковые трубы, но которым циркулирует горячая вода. Тепло передается от горячей воды к полу (стяжке), а от пола, соответственно, в помещение. Как сказано выше, водяной теплый пол более экономичен в эксплуатации и не создает дополнительных электромагнитных полей. Но его установка гораздо дороже электрического теплого пола.

Стоимость водяной системы зависит от вида труб. На 1 м^2 пола в среднем уходит 8–9 погонных метров труб. Цена металлопластиковых труб от $1 до $1,5 за погонный метр. Полипропиленовые трубы дороже — около $2. Монтаж 1 м^2 системы стоит $25–30.

Схема водяного пола

Принципиальная схема водяного пола заключается в том, что в пол укладывается труба (медная, пластиковая или металлопластиковая), которая с помощью специальных фитингов подключается к системе горячего водоснабжения или отопления (рис. 9–4).

Далее идут цементная стяжка и напольное покрытие. Таким образом, водяная система «теплый пол» является низкотемпературной системой водяного отопления с температурой теплоносителя 55–45 °C.

Рис. 9.4. Труба с помощью фитингов подключается к коллектору системы горячего водоснабжения

При проектировании принимают следующие допустимые температуры пола: жилые помещения, офисы — 29 °C, зоны, прилегающие к окнам, — 35 °C, ванные — 33 °C. Систему подпольного обогрева разбивают на несколько параллельных отдельных контуров с температурой теплоносителя, одинаковой в каждом контуре. Могут применяться также комбинированные системы как подпольного, так и конвективного отопления (радиаторами) с применением традиционных нагревательных приборов.

При совместной эксплуатации отопления подпольного и традиционного с параметрами 95–70 °C требуется смесительная система, понижающая температуру теплоносителя.

Конструктивное решение сводится к следующему. На бетонное основание перекрытия раскладывается пенопласт — обычный экструдированный либо с подклеенной фольгой, на которой нанесена размерная сетка, облегчающая проведение монтажа спиралей труб с определенным шагом (рис. 9.5).

Рис. 9.5. На бетонное основание перекрытия укладывается пенопласт, затем труба и армирующая сетка

Трубы раскладываются непосредственно на пенопласт либо поверх излучающей фольгированной мембраны и кренятся с помощью пластиковых U-образных якорей, вбиваемых в пенопласт (рис. 9.6).

Рис. 9.6. Труба крепится с помощью U-образных якорей

Толщина плит теплоизоляции зависит от назначения пола: над обогреваемым помещением — 3 см, над необогреваемым или для полов на грунте — 5 см.

Греющий контур заливается бетоном, во время бетонирования трубы должны находиться под давлением 0,3 МПа до момента запуска в эксплуатацию оборудования после затвердения бетона, то есть все 20–28 дней. Требуемая толщина бетонной отливки над трубами составляет 5 см, с учетом труб это означает толщину слоя бетона около 6,5 см, отсчитываемую от поверхности пенопласта.

Рекомендуется, чтобы одноразовая заливка поверхности не превышала площадь 40 м^2, а длина границы бесшовного пола — 8 м. В иных случаях выполняются разделяющие швы шириной 0,5 см, заполненные эластичным материалом. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение пола вследствие его расширения.

Покрытие пола настилается непосредственно по бетонной стяжке. Типы покрытия могут быть разными (паркет, керамика, синтетические материалы, камень и др.). Тип покрытия влияет на полезную отдачу тепла, и это необходимо учесть еще на стадии проектирования.

В системе могут использоваться регуляторы, осуществляющие регулирование температуры в помещении с помощью датчика температуры теплоносителей в зависимости от температуры наружного воздуха, измеряемого другим датчиком.

Наряду с системой, которая предусматривает заливку нагревателя бетонной стяжкой, в мире практикуется использование других систем теплого пола: полистирольная модульная система, деревянная реечная и модульная системы. Эти системы разработаны для того, чтобы устранить недостатки традиционной бетонной системы: уменьшение высоты помещения за счет стяжки или принципиальной невозможности устройства бетонной стяжки в деревянных домах.

Бетонная система теплого пола

Бетонная система теплого пола, в которой трубы контуров теплого пола заливаются бетоном и дополнительных распределителей тепла не требуется, на сегодня самая популярная. Рассмотрим ее в деталях.

Укладка теплоизоляционного слоя. Его назначение — препятствовать тепловым потерям вниз: все тепло должно идти вверх, в обогреваемое помещение. Теплоизоляция выполняется из любых материалов, разрешенных в строительстве для применения в конструкции пола. Главное условие — чтобы термическое сопротивление слоя теплоизоляции было больше суммарного термического сопротивления греющих слоев, в том числе и напольного покрытия при максимальной тепловой нагрузке. Чем больше отопительная нагрузка и чем выше термическое сопротивление напольного (чистового) покрытия, тем толще слой теплоизоляции.

С учетом качественных и потребительских характеристик (жесткость, стоимость) наиболее распространенным теплоизоляционным материалом для теплого пола является полистирол. Рекомендуется применять полистирол плотностью не менее 35 к/м^3. Полистирол меньшей плотности неустойчив к механическим нагрузкам, разрушается при неаккуратном использовании и теряет свои механические и теплоизоляционные свойства. Это часто происходит, если уложенный теплоизолятор долго не заливается стяжкой, что не редкость, ведь стяжка всегда означает значительный перерыв в производстве работ. В помещениях с большими нагрузками используют полистирол плотностью не менее 50 кг/м^3, в том числе экструзионный.

Подготовка крепления трубопровода. В зависимости от конструкции механического крепежа обогревающего трубопровода меняется и конструкция всего «пирога» теплого пола. Рассмотрим варианты.

• Простейший способ — пластиковые U-образные якоря, которые вбиваются прямо в пенополистирольные плиты и прижимают трубы.

• Арматурная сетка, которая укладывается сразу на слой теплоизоляции. Она играет двоякую роль: к прутьям сетки с помощью пластиковых хомутиков крепится трубопровод, и к тому же сетка увеличивает прочность бетонной стяжки.

• Рельсы — поверх теплоизоляции укладываются монтажные рельсы, в которые с помощью клипс помещается («вщелкивается») трубопровод. Рельсы крепятся к полистиролу с использованием все тех же пластиковых U-образных якорей (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Трубы прикреплены к полу

Использование арматурной сетки, конечно, значительно увеличивает прочность пола. Тем более, если ее укладывают еще и поверх трубопровода (а такое тоже практикуется). Сетка дополнительно распределяет нагрузку и также способствует более равномерному распределению тепла. Все это так, но если придется ремонтировать такую систему, трудно даже представить, во что это обойдется. Да и при первичном монтаже установка одной-двух сеток также значительно увеличивает стоимость работ. Обычно используется арматурная сетка с ячейкой 150 х 150 мм и прутком диаметром 2–4 мм.

Демпфирование теплового расширения. Для предотвращения разрушения стяжки вследствие неравномерного расширения по контуру пола укладывают демпферную ленту. Иначе стяжка, нагреваясь и вследствие этого расширяясь, будет упираться в стены, разрушая их и разрушаясь сама.

Демпферная лента укладывается по периметру помещений до заливки бетоном. Она и берет на себя функции компенсатора теплового расширения бетонной стяжки при нагреве. Вырезается, как правило, из вспененного полиэтилена шириной 100–120 мм и толщиной 8-10 мм.

Трубопровод. Трубы контуров водяного теплого пола укладываются в соответствии с проектом водяного теплого пола. Расчетная и фактическая длины трубы не должны различаться больше чем на 10 %. В этом случае не требуется дополнительно настраивать коллектор системы.

Гидравлические испытания. Перед заливкой контуров водяного теплого пола бетоном рекомендуется проверить систему на герметичность. Проверка системы проводится в соответствии с национальными строительными нормативами. Как правило, система проверяется давлением 3–4 бар в течение 24 часов. При заполнении системы теплоносителем последовательным открытием-закрытием контуров удаляется воздух из трубопроводов и оборудования.

Систему оставляют под давлением на все время оставшихся общестроительных работ (устройство стяжки, монтаж чистового покрытия). Периодически контролируется уровень давления, чтобы на любом этапе быть уверенным, что в ходе иных работ не нарушена герметичность системы.

Бетонная стяжка выполняется после монтажа контуров водяного теплого пола и проведения гидравлических испытаний (рис. 9.8). Толщина стяжки должна быть не менее 30 мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-150 (для цементно-песчаного раствора). Она зависит от нагрузок, но обычно делается больше — 50 мм. Минимальная толщина стяжки обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а условием достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели. Если прочностные требования или соображения аккумулирования тепла диктуют существенное увеличение толщины стяжки, например более 150 мм, то потребуется провести отдельные расчеты теплового режима отопительной панели с вводом поправочных коэффициентов. Масса 1 м^2 стяжки при толщине 50 мм составляет 250–300 кг.

Рис. 9.8. Стяжка поверх смонтированной обогревающей системы

Чем больше толщина стяжки, тем больше требуется времени для ее вывода на стабильный отопительный режим от момента включения. Чем толще стяжка, тем больше инерционность системы. Чем меньше теплопроводность стяжки, тем выше должна быть температура теплоносителя.

Если в связи с большой протяженностью греющей панели она делится (каждые 15 м) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (но 300 мм в обе стороны от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, то есть швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.

Система допускает применение любых пластификаторов в бетон. Широкое распространение в современном строительстве получило устройство стяжки с пластиковой фиброй.

Иногда, чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, который обычно занимает примерно 3–4 недели, систему водяного теплого пола подключают к источнику тепла (в том числе и по временной схеме). Рекомендуемая температура теплоносителя в этом случае не должна превышать 30 °C. Практика применения систем водяного теплого пола с использованием режима «сушка» показала много примеров сокращения сроков строительства, особенно на объектах с большими площадями. Но общеизвестно, что таким образом классическая стяжка при ускорении сутки теряет в прочности. Это может быть незаметно, если используется арматурная сетка, но все же риск остается.

Если позволяет время, то лучше не рисковать. Как правило, требуется 2–4 недели от момента заливки бетонной стяжки до начала укладки чистового напольного покрытия.

Электрический пол

Электрический теплый пол строится с использованием электрического обогревателя в виде кабельной системы (рис. 9.9). Он гораздо проще при устройстве, легче управляется, более долговечен, чем водяной. Принцип работы электрического теплого пола основан на использовании особого электрического кабеля, который укладывается в пол и под действием слабого тока нагревается, излучая тепло и передавая его в помещение.

Рис. 9.9. Схема электроотопления пола

Полный комплект для устройства кабельной системы должен включать следующее:

• двужильный кабель;

• кабель трехслойной изоляции;

• экранированную защиту.

В табл. 9.1 приведен расчет мощности электроустановки применительно к площади помещения.

Нагревательные кабели, устанавливаемые в теплых полах, удовлетворяют всем существующим нормам на электромагнитное излучение. Доказано многочисленными испытаниями, что никакого негативного влияния они не оказывают. Электрические системы применяются не только для пола внутри помещения, но и для дорожек вблизи дома и для ступенек, а также для крыш и даже водопроводных труб. Что касается выбора компаний, которые выпускают данную продукцию, то их список достаточно широк: DEVI A/S, Ceilhit, Thermo, Nexans, «Теплокабель», «Теплолюкс», Siemens, TTeat-com, Ekkotec, ENSTO, ThermoTech. Среди них можно выделить четыре крупнейшие фирмы: DEVI А/S, «Теплолюкс», Ceilhit и ENSTO.

Чтобы сократить счета за электричество при использовании электронагревателей в теплом полу, можно использовать принцип накопления тепла. Обычно нагревательный кабель заливается стяжкой от 5 см. Но если увеличить стяжку до 10–15 см, можно не только значительно сэкономить электроэнергию, но и накапливать тепло. Использование кабельных систем обогрева пола для аккумуляции тепла превосходит все системы по экономичности и улучшает условия работы, обогревая непосредственно зону нахождения людей, оптимально распределяя температуру по вертикали.

Сэкономить на обогреве с помощью аккумуляции тепла можно лишь в том случае, если есть возможность использовать новые трехтарифные счетчики электроэнергии. Ночью электричество дешевле, но не у всех есть возможность им пользоваться, особенно для обогрева помещений. Для аккумуляции тепла с помощью системы кабельного обогрева можно использовать как обычный нагревательный кабель, так и специальный. Традиционно кабель укладывается под стяжку до 5 см, быстро нагревается, прогревая стяжку, но и так же быстро остывает. Таким образом, кабельная система работает циклически с небольшими интервалами. При увеличении стяжки до 10–15 см длительность цикла возрастает до нескольких часов, расширяя возможности кабельной системы. Наличие прогрессивных программируемых терморегуляторов позволяет нагревать стяжку ночью, когда цена на электричество минимальная, с таким расчетом, чтобы отдача тепла происходила в течение всего дня, пока в помещении находятся люди. При наличии ночного тарифа такой способ работы кабеля позволяет заметно снизить расходы. Кабельная система обогрева с аккумуляцией тепла наиболее оправдана на первых этажах жилых зданий, в офисах, магазинах, гаражах, производственных помещениях — везде, где есть возможность использования ночного тарифа.

Систему электроподогрева можно устанавливать в любом помещении и использовать в любое время, независимо от того, есть ли отопление в квартире. Температуру пола можно регулировать — для этого имеется терморегулятор. Возможность программирования избавляет систему от бесполезной работы, а хозяев от лишней траты электроэнергии. Кроме того, устройство защитного отключения обеспечивает безопасность в случае каких-либо сбоев в сети.

Среди минусов такой установки специалисты выделяют то, что она, в отличие от водяного подогрева, быстро нагревает пол, а это может привести к деформации напольного покрытия. Но главный недостаток — высокие эксплуатационные расходы.

По цене полы разных обогревательных систем примерно равны. Комплект электрического теплого пола на кухню или в прихожую площадью в 6 м^2 оценивается в $200–250. В комплект входят кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор с датчиком. Монтаж системы стоит 30 % от стоимости оборудования.

Традиционный теплый пол с нагревательным кабелем тоже можно уложить, даже не имея специальных навыков. Вся последовательность включает всего несколько действий.

Сначала составляют чертеж обогреваемой площади с указанием расположения нагревательного кабеля, концевой и соединительной муфт, датчика температуры и места подключения к электрической сети. Кстати, его лучше сохранить, поскольку в случае повреждения нагревательного кабеля в процессе укладки или строительных работ это значительно упростит поиск повреждения.

Расстояние между линиями кабеля рассчитывается по следующей формуле:

Расстояние (в см) = площадь обогрева (м^2) ∙ 100 / длина кабеля (м)

Например, при площади комнаты 18 м^2 и длине кабеля 150 м расстояние между его линиями при укладке будет: 18∙100/150 = 12 см.

При этом необходимо соблюдать рекомендованную производителем мощность на 1 м^2 пола.

Датчик температуры помещается между линиями нагревательного кабеля с открытой стороны петли на расстоянии 0,5–1 м от стены.

Для размещения датчика температуры и холодного соединительного провода и для настенной коробки терморегулятора в стене прорубается штроба.

Основание очищается, на полу закрепляется монтажная лента. На ней с помощью специального крепежа, входящего в комплект, закрепляется кабель. Его линии не должны касаться или пересекать друг друга. После закрепления кабеля замеряется его сопротивление. Оно должно соответствовать указанному на муфте от — 5 до 10 %.

Датчик температуры пола кладут в пластмассовую трубку диаметром 16 мм, заглушенную на одном конце для предотвращения попадания внутрь бетона, и помещают между лилиями нагревательного кабеля. Радиус изгиба трубки не должен превышать 6 см.

В заключение необходимо смонтировать шкаф управления (рис. 9.10): датчики температуры, реле безопасности, вводы труб и кабелей и др. Эту процедуру лучше всего доверить профессиональному электрику.

Рис. 9.10. Электрошкаф управления

После всех вышеперечисленных процедур кабель заливают стяжкой толщиной 5 см (если не идет речь о системе аккумуляции тепла) (рис. 9.11). После заливки кабеля снова замеряют сопротивление.

Рис. 9.11. Заливка поверхности теплого пола бетоном

Кабель нельзя включать до полного застывания стяжки. В случае цементно-песчаного раствора стяжка застывает за 28 дней. Если используются самовыравнивающиеся смеси, то срок застывания стяжки указывается производителем.

После застывания пола нагревательный кабель через терморегулятор подключают к электросети. До установленной температуры пол должен прогреваться примерно сутки. Учтите, что покрытие теплых полов ковром вызывает перегрев кабеля.

* * *

Content

Симонов Евгений Витальевич
«СТЕЛЕМ ПОЛ САМИ:
ламинат, линолеум, плитка»

Вступление: плюсы и минусы различных напольных покрытий

Глава 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Глава 2 ЛАМИНАТ

Глава 3 ПАРКЕТ

Глава 4 ЛИНОЛЕУМ

Глава 5 КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Глава 6 ПЛИНТУСЫ И ПОРОЖКИ

Глава 7 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Глава 8 НАПОЛЬНЫЕ ПЛИТКИ ИЗ ПРОБКИ, КАМНЯ, РЕЗИНЫ, ПВХ

Глава 9 ПОЛЫ С ПОДОГРЕВОМ