Баксендейл Мартин

Ваш мужчина. Инструкция по эксплуатации

ВАШ МУЖЧИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Москва

2004

Существующие модели:

НАСТОЯЩИЙ

ЗАВАЛЯЩИЙ

СТРОЙНЫЙ КРАСАВЕЦ-БРЮНЕТ

ЛЫСЕНЬКИЙ ПУЗАТЕНЬКИЙ КОРОТЫШКА

САМО СОВЕРШЕНСТВО

СЕРАЯ ЛИЧНОСТЬ

БУКА

МЕЧТА ЖЕНЩИНЫ

ТИПИЧНАЯ СВОЛОЧЬ

НОВЫЙ ТИП МУЖЧИНЫ

ДУШКА-ЖЕРЕБЧИК

и т. д.

ВНИМАНИЕ!

Не приступайте к работе с новым устройством мужского пола (УМП) и не пытайтесь продолжать работу с уже имеющимся УМП, предварительно не ознакомившись с предлагаемой инструкцией!

В случае игнорирования данного предостережения любые гарантии счастливых долгосрочных отношений с УМП утрачивают силу. Незнание элементарных правил эксплуатации УМП чревато глубоким разочарованием, обманутыми ожиданиями по поводу базовых характеристик и функциональных возможностей типичного УМП. С помощью данного руководства вы за считанные минуты узнаете все, что хотели знать (и даже то, чего предпочли бы не знать) о том, как работает ваше УМП, что от него можно ждать, а чего ожидать не следует.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящим гарантируется, что доставшееся вам устройство мужского пола (УМП) окажется полезным в хозяйстве, простым и удобным в обращении, когда-нибудь превратится в щедрый источник средств, способный вознести вас к сияющим вершинам роскоши, а также в незаменимого партнера по увлекательным альковным играм, способного подарить несчетное количество часов (по крайней мере, несчетное количество минут) безумного эмоционального и физического наслаждения, так что вам трудно будет даже представить, как вы до сих пор могли без него обходиться.

Примечание. Соблюдая требование закона о добросовестном описании потребительских товаров, вынуждены подчеркнуть, что термины «полезный», «щедрый» и «незаменимый», используемые выше и ниже по тексту, могут не соответствовать особенностям всех УМП без исключения. Возможно, пользователь обнаружит, что некоторые или даже все упомянутые свойства отсутствуют в приобретенной модели. На этот крайний случай рекомендуем не спешить избавляться от доброго старого вибратора.

РАСПАКОВКА УМП

ВНИМАНИЕ! Освобождая УМП от защитных оболочек, соблюдайте осторожность! Поскольку корпус устройства не герметичен, а также ввиду ряда других характерных для УМП отвратительных дефектов конструкции, процесс распаковки для неопытных владельцев и временных пользователей может оказаться занятием шокирующим и травмоопасным.

Из соображений гигиены и сохранения здоровья рекомендуем при первом же удобном случае избавиться от упаковочных материалов, в которых УМП впервые появляется в вашем доме. Не пытайтесь стирать упаковку и использовать вторично. Сожгите ее и проветрите помещение, распахнув настежь окна и двери.

Заранее запаситесь освежителями воздуха, дезодорантами, антиперспирантами, дезинсектантами и пятновыводителями с биологически активными компонентами.

Они непременно вам пригодятся!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

ПРИ РАСПАКОВКЕ УМП БУДЬТЕ МАКСИМАЛЬНО ОСТОРОЖНЫ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТОКСИЧНЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ — KOHTAKT С НИМИ ГУБИТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕГО ЖИВОГО.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! При извлечении нового УМП из упаковки и подготовке его к работе убедитесь в отсутствии излишних, а потому опасных приложений. Если таковые имеются, избавьтесь от них вскоре после начала использования устройства. При продолжительной эксплуатации с перечисленными ниже довесками гарантия долгосрочных счастливых отношений с УМП теряет силу:

а) бывшая подружка (подружки);

б) бывшая жена (жены);

в) бывший бойфренд (муж), если ваше УМП было перестроено на новый алгоритм полового поведения;

г) другие прежние романтические или сексуальные привязанности, включая домашних любимцев, скот, богатую коллекцию порнографических материалов и т. д.

ПИТАНИЕ

Типичное УМП отдает предпочтение следующим источникам энергии:

Твердое топливо — картофель-фри, гамбургеры с картофелем, бобы с картофелем, рыба с картофелем, блюда мексиканской кухни с картофелем, бифштекс с картофелем, яичница с картофелем, лазанья с картофелем, сосиски с картофелем. Словом, с картофелем-фри скормить ему можно что угодно.

Жидкое топливо — пиво. А вдогонку — фри с кетчупом.

(О потреблении твердого топлива читайте также в разделе «Неудобства при эксплуатации, самообслуживание и ремонт».)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Если это ваше первое приобретение такого рода, очень скоро вы близко познакомитесь со всеми особенностями его конструкции. Более опытные владельцы (пользователи) прекрасно знают, что их ожидает.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Прежде всего вам необходимо знать, как заставить ваше УМП делать то, что вам нужно.

Конечно, вы можете пытаться с ним разговаривать, пытаться ему что-то сказать, однако по причине существенных программных недоработок устройство этого типа практически не способно ни выслушать, ни услышать своего владельца (пользователя) женского пола. Увы!

К счастью, типичное УМП, как правило, устроено на удивление просто, и с его управлением без труда справляются даже самые малоопытные пользователи. Основные приемы воздействия включают (не обязательно в порядке перечисления):

а) крик;

б) секс;

в) отказ в сексе;

г) сетования;

д) слезы;

е) скандал;

ж) очередной отказ в сексе;

з) удары, пинки, царапанье, укусы;

и) метание предметов (желательно его собственных);

к) угроза навсегда отлучить от тела;

л) секс;

м) уход из дома;

н) призыв в свидетели;

о) приглашение адвоката.

СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочие положения вашего УМП могут быть самыми разными, однако с теми, что представлены ниже, вам придется сталкиваться наиболее часто.

ПОЛОЖЕНИЕ № 1

Принимается при работе в режимах:

1. Работа по дому.

2. Навешивание полок.

3. Поиск работы.

ПОЛОЖЕНИЕ № 2

Принимается при работе в режимах:

1. Наведение порядка в кладовой.

2. Хождение по магазинам.

3. Общение с владельцем женского пола.

ПОЛОЖЕНИЕ № 3

Принимается при работе в режимах:

1. Укладывание детей в кровать с чтением сказок и пением колыбельных.

2. Мытье посуды.

3. Прогулка с собакой.

4. Уже, дорогая, лечу на крыльях любви.

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

РЕЖИМ «ЛЮБОВНИК НА ОДНУ НОЧЬ»

Если во время первой встречи с тщательно выбранным и долгожданным УМП вам кажется, что тот сбивается на работу в режиме «Любовник на одну ночь», тогда как вы рассчитывали на значительно более продолжительные отношения, настоятельно рекомендуем действовать по следующей незамысловатой схеме:

а) напоите УМП до положения риз;

б) отведите УМП в салон татуировок и заставьте запечатлеть на груди, спине, руках, ягодицах и гениталиях следующее:

ваше имя и адрес; номер вашего телефона, факса, адрес электронной почты; время и дату будущей регистрации и наименование ЗАГСа плюс несколько ваших изображений в эротических позах на стратегически важных участках его презренного корпуса;

в) ждите звонка.

Примечание. Описанная процедура применима в качестве профилактической и к уже существующему УМП, так как способна удержать других пользователей женского пола от попыток умыкнуть ваше устройство (тем более если оно склонно самопроизвольно переключаться в режим «Любовник на одну ночь», когда вас нет поблизости).

РЕЖИМ СЕКСА

Существует много разных увлекательных и возбуждающих игр, которые вы можете предложить своему УМП, когда приходит фантазия испытать его в режиме секса.

Само переключение в большинстве случаев проблемы не представляет — одно движение джойстиком, и устройство готово к работе. Другое дело — заставить его функционировать в избранном режиме достаточно долго. Ничто так не разочаровывает, как появление сигнала «Игра окончена», прежде чем пользователь получит то, что хотел, с последующей необходимостью напоминать партнеру, что как-никак в игре участвуют двое.

ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ СЕКСА

А. 0–3 минуты:

Б. По истечении трех минут и до следующего утра:

В. Предварительная игра — см. Положение № 3 для режима «Уже, дорогая, лечу на крыльях любви».

СТИМУЛЯЦИЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА В РЕЖИМЕ СЕКСА

РЕЖИМ «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ ПИВНОЙ…»

Многие владельцы и пользователи считают данный режим крайне неприятным свойством УМП, поскольку устройство при малейшей возможности переключается на него самопроизвольно, неизменно предпочитая его работе в гораздо более полезных режимах, как-то: мытье посуды, укладывание детей в кровать, навешивание полок, стрижка газона, уборка в кладовой и разговор с хозяйкой.

ИНИЦИАЦИЯ РЕЖИМА

Режим «Перемещение в направлении пивной пропустить пару-тройку кружек» легко провоцируется любым из перечисленных ниже обстоятельств, а тем более их сочетанием:

а) ужин съеден;

б) по телевизору смотреть нечего;

в) входная дверь не заперта.

ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА

Нет никакой гарантии, что что-то из указанного ниже само по себе выведет УМП из порочного режима или воспрепятствует переключению на него. Тем не менее проведение комплекса целенаправленных мероприятий, возможно, позволит на один-два вечера отсрочить неизбежное.

А. Закройте, заприте и забаррикадируйте все двери, окна и световые люки (не забудьте о кошачьем лазе!).

Б. Спрячьте бумажник.

В. Попытайтесь инициировать режим секса.

Г. Зафиксируйте УМП (спутайте манипуляторы и привяжите корпус к креслу).

РЕЖИМ «ВОТ ЭТО СИСЬКИ!»

Данный режим — стандартная операционная особенность большинства УМП, не пользующаяся, однако, популярностью у владельцев (пользователей) женского пола, которые считают ее для себя крайне оскорбительной.

К сожалению, как показывает практика, перепрограммировать систематически впадающее в это состояние УМП чрезвычайно трудно, а порой и невозможно. Попытаться, впрочем, можно, и мы рекомендуем воспользоваться следующими приемами в последовательности, близкой к порядку перечисления:

а) резко ударить локтем по ребрам;

б) заехать сумочкой по уху;

в) вылить на голову пинту пива;

г) двинуть коленом между ног;

д) одолжить на ближайшей конюшне шоры.

Если ничто из сказанного не помогает отвадить УМП от похабного режима, настоятельно рекомендуем как можно скорее заменить устройство на более совершенную модель.

РЕЖИМ «ВОЗВРАТ СИДЕНЬЯ УНИТАЗА НА МЕСТО»

Наши инженеры в течение многих лет бьются над доводкой этого режима и оснащения им массовых моделей УМП. Успехи, следует признать, скромные.

Вы можете попытаться собственными силами перепрограммировать свое устройство, заблокировать внутренне присущие ему пороки и оптимизировать проблемную функцию, однако, скорее всего, зря убьете время. Их восприятие концепции столь же расплывчатое, как и умение попадать в цель в режиме малой нужды.

Единственное, что можно посоветовать, это установить мощную пружину, которая будет плавно возвращать сиденье на место, после того как УМП справит малую нужду.

ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ

Ваше устройство обладает рядом обучающих функций и благодаря им способно расширить кругозор всех членов семьи.

А. Может обогатить словарный запас ребенка.

Б. Может помочь вам усовершенствоваться в навыках вождения.

В. Может показать, насколько несносным бывает порой типичное УМП.

ФУНКЦИЯ БУДИЛЬНИКА

Функция будильника — потенциально полезна в том случае, если у вас сломался будильник, и условно полезна, если будильник в порядке.

ФУНКЦИЯ ПОБУДКИ ПОСРЕДИ НОЧИ

Данная функция менее полезна и проявляется она по-разному, как именно — смотри на рисунке.

ФУНКЦИЯ БРЯЦАНЬЯ МЕЛОЧЬЮ

Это глупая и совершенно бессмысленная функция, время от времени демонстрируемая большинством УМП. У некоторых моделей — следствие устойчивого сбоя в программе.

Как правило, проявляется в те моменты, когда УМП пребывает в состоянии вынужденного бездействия или находится в статичном положении (например, за стойкой бара, на автобусной остановке, в очереди, в ожидании хозяйки, выбирающей себе новое платье или примеряющей шляпки, при разговоре с приятелем на улице).

ФУНКЦИЯ КАРМАННОГО БИЛЬЯРДА

Данная функция очень похожа на функцию бряцанья мелочью. Она не столь шумная, но еще более дурацкая и гораздо более раздражающая при частом проявлении на людях.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ

Это отличная, но, к сожалению, малопродуктивная операция. Причина до конца не выяснена. Похоже, типичное УМП действительно концептуально не совместимо с большинством «домашних помощников», особенно с теми, что призваны облегчить труд человека на кухне и в санузле.

Таким образом, хотя мысль как-то совместить и заставить работать УМП в связке с другим домашним оборудованием кажется очень привлекательной, при попытке ее реализации вы, скорее всего, обнаружите, что УМП абсолютно не способно правильно обращаться с такой сложной бытовой техникой, как стиральная машина, барабанная термосушилка, пылесос, вантуз и щетка для чистки унитаза.

НЕУДОБСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

К сожалению, типичное УМП страдает от такого количества конструктивных недоработок, от стольких сбоев в программном обеспечении, что, в сущности, долгожданное приобретение не сулит вам ничего, кроме проблем.

ГРОМКИЙ И ВЫСОКОТОКСИЧНЫЙ ВЫХЛОП

Это самая распространенная причина недовольства владельцев и пользователей, возникающая в процессе повседневной эксплуатации.

Было опробовано множество способов устранения недостатка, и в итоге выяснилось, что единственный вариант, обеспечивающий реальный долгосрочный эффект — перевод УМП на более экологически чистое топливо.

ПЕРЕВОД УСТРОЙСТВА МУЖСКОГО ПОЛА НА БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА

Чрезмерное энергопотребление в сочетании с регулярным приемом высокооктановых видов горючего может привести к недопустимому увеличению массы устройства и как следствие — к повышению риска повреждения внутренних и внешних узлов и систем. Расходы на ремонт возрастают, срок службы катастрофически сокращается.

Известны два основных способа решения проблемы. Желаем удачи!

А. ИНИЦИАЦИЯ РЕЖИМА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Задача непростая. С устаревшими моделями УМП практически неразрешимая. И все же попытаться нужно.

Чтобы перевести устройство на данный режим, разденьте его догола, поставьте перед высоким зеркалом, покажите пальцем на отражение и начинайте истерически хохотать, размахивая фотографией Тома Круза в неглиже.

На случай успеха подготовьте необходимое оборудование: кроссовки, спортивный костюм, реанимационную бригаду.

Б. ПЕРЕВОД УМП НА НИЗКООКТАНОВЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА

(вы думали, труднее первого варианта не бывает?)

Примечание. Возможно, проще будет переводить УМП на горючее с более низким октановым числом постепенно. Попробуйте перейти к салатам через картофель-фри со стручковой фасолью.

ПРОБЛЕМА КУРЕНИЯ

Многих владельцев и пользователей женского пола беспокоит постоянное курение УМП в процессе функционирования. Беспокойство совершенно оправданное.

Если позволить УМП курить в течение продолжительного времени, да еще практически не выпуская сигарету из рук, вероятны серьезные последствия для эффективности работы устройства, как и для общей продолжительности его службы. А кроме того, кому охота целоваться с пепельницей (тем более вступать с ней в интимные отношения)?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изводите УМП упреками и ворчанием, убеждайте и умоляйте. Очистите пространство вокруг УМП от любых табачных изделий и переходите к ежедневному применению антиникотинового пластыря и(или) антиникотиновой жевательной резинки, пока проблема курения не будет успешно решена или пока не доведете устройство до состояния заговаривающегося кретина (по крайней мере, кретин будет жить).

АНТИНИКОТИНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА МУЖСКОГО ПОЛА

По утрам некоторые модели УМП запускаются с большим трудом, особенно в холодную погоду, а потому пользователю наверняка пригодятся несколько простых советов по поводу того, как надежно и своевременно привести устройство в рабочее состояние.

ПОМЕХООПАСНОСТЬ

Несмотря на то что разработчики и изготовители УМП сделали все возможное для приведения устройства в соответствие с национальными и международными стандартами помехобезопасности, ваше и без того несовершенное приобретение может серьезно мешать приему телевизионного сигнала и использованию бытового видеомагнитофона.

Наличие в доме УМП ограничивает репертуар вечернего теле- и видеопросмотра спортивными программами, фильмами категории «трах-бах, ты — покойник», легким порно, тысячу раз виденными мультиками, фильмами с участием Деми Мур и Арнольда Шварценеггера, ужастиками с зомби, вампирами и пришельцами из далеких галактик.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Существует множество приставок и приспособлений, которыми ваше УМП может быть дооснащено ради повышения эффективности его работы в разных режимах.

НАСАДКА НА ЯЗЫК, РАБОТАЮЩАЯ ОТ БАТАРЕЕК расширяет возможности в режиме секса.

ВИБРИРУЮЩАЯ НАСАДКА НА ПЕНИС, РАБОТАЮЩАЯ ОТ БАТАРЕЕК, продолжительностью действия и подвижностью во вcex направлениях существенно повышает отдачу в том же режиме.

НАСАДКИ НА УШИ, возможно, повысят способность устройства время от времени слушать то, что вы ему говорите.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ позволяет производить обновление базовых (по сути зачаточных) возможностей УМП по части секса.

Внимание! Недопустимое приложение

ХВОСТЫ ПРЕЖНИХ СВЯЗЕЙ.

Если нечто подобное обнаружено у вашего УМП — безжалостно отсекайте. В противном случае любые гарантии продолжительных счастливых отношений с УМП теряют силу.

ЗАМЕНА ИМЕЮЩЕГОСЯ УМП НА ДРУГУЮ МОДЕЛЬ

Рынок предлагает женщинам различные типы УМП (см. список вначале), и со временем вы можете почувствовать острое желание заменить имеющееся устройство на нечто более свежее и совершенное.

Не спешите. Многие УМП рекламируют себя как хит модельного ряда, галантного, скорого на слово и дело мастера на все руки, мистера САМО СОВЕРШЕНСТВО. В действительности, при некоторых малозначительных отличиях в пропорциях и упаковке, все они в общем-то одинаковы.

По причине многочисленных конструктивных недоработок и огрехов программирования, присущих УМП всех типов, большинство моделей в ходе эксплуатации и близко не демонстрируют тех замечательных свойств, на которые рассчитывают их владельцы. Словом, не слишком доверяйте рекламным посулам.

В критической ситуации приведенные ниже замечания по нескольким особо соблазнительным моделям устройств, возможно, помогут вам принять верное решение.

ДУШКА-ЖЕРЕБЧИК

Это модель из разряда игровых приставок создана для любительниц увлекательных динамичных игр. Идеально подходит для многое повидавших опытных операторов, давно освоивших базовые модели и пресытившихся общением со стандартными устройствами преимущественно хозяйственно-бытового назначения.

ДУШКА-ЖЕРЕБЧИК может поставляться со следующим набором замечательных игр:

•«Долой оттопырившиеся трусы-боксерки»

•«Не гони, у нас вся ночь впереди»

•«Что? Опять? Ну ты шалун!»

НОВЫЙ ТИП МУЖЧИНЫ

Помогает по хозяйству, занимается воспитанием детей, разговаривает с вами, слушает вас, ласкает, обнимает и т. д. и т. п.

Вопреки оптимистичным заявлениям и несмотря на широко развернутую рекламную и пропагандистскую кампанию, данная модель УМП на рынке представлена скудно.

Еще недавно казалось, что НОВЫЙ ТИП МУЖЧИНЫ наконец доведен до совершенства и вот-вот долгожданный товар хлынет на рынок, далеко обойдет по объему продаж все прежние модели. Ан нет. Пробные партии действительно разошлись быстро, однако в суровых условиях повседневной эксплуатации они не соответствуют заявленным характеристикам и поэтому временно сняты с производства. Остерегайтесь дешевых подделок!

ПРОДЛЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ

При регулярном уходе и обслуживании УМП, вероятно, прослужит вам всю жизнь.

За скромную дополнительную плату (2500 руб.) производитель предложит специальную продленную гарантию, по которой вы счастливо воссоединитесь с обожаемым УМП — на этот раз навечно — по истечении срока стандартной пожизненной гарантии

С другой стороны, за небольшую дополнительную плату в 5000 руб. производитель гарантирует, что вы его больше никогда не увидите.

Информация об издании

УДК 82-7

ББК 84я6-80

Б19

Your man

An owners manual

Б19

Баксендейл М.

Ваш мужчина: Инструкция по эксплуатации / Мартин Баксендейл. — Пер. с англ. К. Ткаченко. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. — 32 с.: ил.

ISBN 5-8183-0699-2 (рус.)

ISBN 0-9522032-6-Х (англ.)

Редактор С. Кондратенко

Верстка И. Котовой

ЛР 065864 от 30 апреля 1998 г. Подписано в печать 20.01.2004. Формат 70x90^1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Futura». Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,34. Тираж 10 000 экз. Заказ 2387.

Издательство «ФАИР-ПРЕСС»

109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Copyright Martin Baxendale Silent But Deadly Publications

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. ФАИР-ПРЕСС, 2003

ISBN 5-8183-0699-2 (рус.)

ISBN 0-9522032-6-Х (англ.)

Content

Баксендейл Мартин Ваш мужчина. Инструкция по эксплуатации

ВАШ МУЖЧИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСПАКОВКА УМП

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПИТАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ

РЕЖИМ «ЛЮБОВНИК НА ОДНУ НОЧЬ»

РЕЖИМ СЕКСА

РЕЖИМ «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ ПИВНОЙ…»

РЕЖИМ «ВОТ ЭТО СИСЬКИ!»

РЕЖИМ «ВОЗВРАТ СИДЕНЬЯ УНИТАЗА НА МЕСТО»

ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ

ФУНКЦИЯ БУДИЛЬНИКА

ФУНКЦИЯ ПОБУДКИ ПОСРЕДИ НОЧИ

ФУНКЦИЯ БРЯЦАНЬЯ МЕЛОЧЬЮ

ФУНКЦИЯ КАРМАННОГО БИЛЬЯРДА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ

НЕУДОБСТВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ГРОМКИЙ И ВЫСОКОТОКСИЧНЫЙ ВЫХЛОП

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА

ПРОБЛЕМА КУРЕНИЯ

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА МУЖСКОГО ПОЛА

ПОМЕХООПАСНОСТЬ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЗАМЕНА ИМЕЮЩЕГОСЯ УМП НА ДРУГУЮ МОДЕЛЬ

ДУШКА-ЖЕРЕБЧИК

НОВЫЙ ТИП МУЖЧИНЫ

ПРОДЛЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИИ

Информация об издании