А. П. Горшков

СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ

(в вопросах и ответах)

Предисловие к первому изданию

В 1934 г. по решению Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при редакции журнала «Радиофронт» было организовано бюро письменной заочной консультации для радиолюбителей. Первые же месяцы работы этого бюро показали, что спрос на консультацию чрезвычайно велик: число писем от радиолюбителей из разных уголков Советского Союза все время неуклонно возрастало и в настоящее время далеко превышает 1 000 писем в месяц.

Обработка этих писем за несколько лет дала чрезвычайно ценный материал для выяснения того, что главным образом интересует наших радиолюбителей и радиослушателей, с какими затруднениями им приходится встречаться при конструировании самодельных радиоприемников, какие темы или вопросы возникают у любителей при повышении своей квалификации и т. д.

Основные вопросы, задаваемые радиолюбителями, можно обобщить и собрать в несколько групп, посвященных той или иной радиотехнической тематике. Именно эти вопросы, классифицированные по темам их, и явились основой справочника, предлагаемого вниманию читателя.

В отличие от справочников подобного характера, выпускавшихся в предыдущие годы, настоящая книга не является систематическим популярным изложением основ радиотехники в форме вопросов и ответов. Так, например, в справочнике вовсе не затронуты те разделы радиотехники, по которым вопросов от радиолюбителей поступало очень мало или вовсе не было. Не затронуты также вопросы расчетного характера, вследствие того, что на эту тему на книжном рынке можно найти соответствующую литературу (см., например, Бергтольд — «Расчетные формулы и таблицы радиолюбителя», Радиоиздат, 1936 г., Гинкин — «Расчетный справочник по радиотехнике» и др.).

Справочник по своей тематике и кругу освещаемых вопросов предназначен в первую очередь для радиолюбительских консультаций на местах, для руководителей радиокружков и радиолюбителей, занимающихся конструированием самодельных радиоприемников.

Все отзывы и пожелания по этому справочнику издательство просит присылать по адресу: Москва, Петровка, 12, Государственному издательству по вопросам радио.

1. Вход и выход приемника

1. Что такое вход и выход приемника?

Входом приемника называется та часть его схемы, к которой подводится напряжение, подлежащее усилению, преобразованию и т. д. В радиоприемниках входом считаются клеммы «антенна» и «земля».

Выходом является та часть, с которой снимается напряжение, усиленное приемником, например, разрыв анодной цепи последней лампы приемника или вторичная обмотка выходного трансформатора, первичная обмотка которого включена в анодную цепь оконечной лампы.

2. Для чего в приемниках применяется дроссельный выход или выходной трансформатор?

Ток, текущий в анодной цепи выходной лампы, составляется из двух токов: из постоянной слагающей анодного тока, создаваемой выпрямителем или анодной батареей, и переменной (звуковой) слагающей от приходящего сигнала.

Если включить громкоговоритель непосредственно в анодную цепь выходной лампы, то весь анодный ток силой до 20–50 мА будет протекать через катушки громкоговорителя. Это может вызвать прилипание якоря громкоговорителя к одному из полюсных наконечников магнитов, насыщение последних, смещение звуковой катушки динамического громкоговорителя и т. д. Кроме того, ток такой силы будет чрезмерно нагревать катушки громкоговорителя.

Постоянная слагающая анодного тока для работы громкоговорителя не нужна, так как последний приводится в действие переменной слагающей. Для того, чтобы пропустить в громкоговоритель не постоянную слагающую тока, а только лишь одну звуковую, в анодную цепь оконечной лампы и ставятся выходные трансформаторы или выходные дроссели. В этом случае постоянная слагающая течет через первичную обмотку трансформатора или через обмотку дросселя, а через катушку громкоговорителя течет только звуковая слагающая анодного тока.

3. Как сделать дроссельный выход?

Схема простого дроссельного выхода показана на рисунке.

Др — дроссель (примерные его данные: сечение железа 4 см^2, провод ПЭ-0,1; число витков подбирается применительно к Ri выходной лампы), С — конденсатор в 2 мкФ.

4. Отчего зависит выбор трансформаторного или дроссельного выхода?

Рабочие качества как той, так и другой системы выхода одинаковы. Выбор зависит от наличия у радиолюбителя соответствующих радиодеталей. Вообще же дроссельный выход применим только при громкоговорителях с высокоомной звуковой катушкой, а при низкоомных катушках применяется трансформаторный выход.

5. Можно ли в качестве выходного трансформатора использовать междуламповый?

Первичная обмотка междулампового трансформатора рассчитана на включение в анодную цепь маломощных ламп, имеющих сравнительно высокое внутреннее сопротивление и малый анодный ток. Если такой трансформатор включить в анодную цепь выходной лампы, через которую течет большой ток (см. вопрос 2), то это приведет к насыщению сердечника трансформатора; обмотка его будет сильно греться, а индуктивное сопротивление обмотки трансформатора не будет соответствовать внутреннему сопротивлению лампы. Поэтому от междулампового трансформатора можно взять только сердечник, на который нужно намотать другие обмотки, соответственно типу выходной лампы и типу громкоговорителя. Кроме того, следует иметь в виду, что в сердечнике выходного трансформатора делается воздушный зазор, так как выходной трансформатор, сделанный без зазора, имеет слишком большие размеры.

6. Какую лампу лучше применять на выходе — пентод или триод?

Нужно сравнивать не один каскад на пентоде и один каскад на триоде, а один каскад на пентоде с примерно равноценным ему двухкаскадным усилителем на триодах. В этом случае нужно признать преимущества пентода, так как один каскад с пентодом работает лучше, дает меньше искажений, чем два каскада на трехэлектродных лампах и позволяет уменьшить габариты приемника. Для того, чтобы пентод работал без искажений, выходной трансформатор в цепи пентода должен быть правильно рассчитан.

7. Нужно ли при использовании в качестве оконечной лампы пентода применять предварительное усиление низкой частоты?

Пентод специально рассчитан на то, чтобы отдавать большую мощность при очень малых переменных напряжениях, подводимых к его управляющей сетке. В приемниках, имеющих в качестве детектора трехэлектродную или экранированную лампу или пентод, в предварительном усилении низкой частоты нет необходимости, так как эти детекторы обеспечивают подачу на сетку пентода такого напряжения, которое необходимо для отдачи пентодом полной мощности. В приемниках с диодным детектированием переменные напряжения на сетке пентода не всегда бывают достаточны и в таких случаях часто необходимо предварительное усиление низкой частоты. Лампа предварительного усиления может быть самостоятельной или соединенной в одном баллоне с диодным детектором (диод-триод, диод- пентод).

8. Чем заменить выходной пентод, если нет этой лампы?

Если низкочастотного пентода нет, то в качестве выходной лампы можно применить лампу УО-104, хотя она не дает таких результатов, как пентод. В этом случае применение лампы УО-104 нужно считать временным не потому, что эта лампа вообще негодна для работы на выходе приемника, а потому, что для постоянной работы лампы УО-104 в качестве выходной в приемниках типа РФ-1 необходимо предварительное усиление низкой частоты. На рисунке изображена схема устройства комбинированного триод-пентодного выхода. Эта схема позволяет без последующей переделки выходного каскада ставить на выходе или пентод или триод. Сопротивление R4 и конденсатор С4 принимают участие в работе только тогда, когда на выходе ставится триодная лампа (УО-104). На рис. а показан вариант включения в схему пентода, на рис. b — включения триода. В последнем случае R4 служит смещающим сопротивлением (величина его около 1 000 Ом). Конденсатор С4, который вместе с сопротивлением R2 играет роль развязывающей цепи, имеет емкость в 1–2 мкФ. При наличии пентода используется вся первичная обмотка выходного трансформатора, рассчитанного на пентод, а при лампе УО-104 используется только половина первичной обмотки. Для этой цели необходим специальный переключатель.

9. Можно ли сделать пушпульный оконечный каскад на пентодах?

Пушпульные оконечные каскады на пентодах иногда применяются в наиболее мощных и дорогих современных радиоприемниках. В приемниках обычного типа и в любительских самодельных конструкциях нет смысла делать такие пушпульные каскады, вследствие их высокой стоимости и малого преимущества по сравнению с обычными пушпульными каскадами на триодах.

10. Какие бывают дроссели при выходной трехэлектродной лампе и при пентоде?

Выходные дроссели, включаемые в цепь оконечной трехэлектродной лампы, имеют обмотку, к началу которой через конденсатор присоединяется громкоговоритель.

Выходные дроссели для пентодов имеют отвод от середины обмотки. Громкоговоритель через конденсатор присоединяется к средней точке.

2. Антенны и заземления

11. Что такое Г-образная антенна?

Г-образной антенной называется такая антенна, у которой снижение взято от одного из концов горизонтальной части.

12. Что такое Т-образная антенна?

Т-образной антенной называется такая антенна, у которой снижение взято от середины горизонтальной части.

13. Обладает ли Г-образная антенна направленным действием?

Г-образная антенна обладает некоторой направленностью действия. Лучше всего на этой антенне принимаются те станции, которые расположены с той стороны антенны, откуда взято снижение.

14. Обладает ли Т-образная антенна направленным действием?

Т-образная антенна практически никакого направленного действия не имеет, т. е. она принимает одинаково со всех сторон.

15. Какая антенна называется вертикальной?

Антенна, не имеющая горизонтальной части и представляющая собой одно снижение, называется вертикальной. Направление такой антенны не должно быть обязательно строго вертикальным.

Различные типы любительских антенн приведены на рисунке.

16. Каковы преимущества вертикальной антенны?

Основное преимущество вертикальной антенны то, что для ее постройки нужна только одна мачта, на вершине которой укрепляется изолятор. От этого изолятора идет снижение к приемнику. Вертикальная антенна менее чувствительна ко всевозможным помехам, чем антенна с горизонтальной частью и, кроме того, прием на вертикальную антенну получается несколько более избирательным.

17. Какого диаметра брать проволоку для наружной горизонтальной антенны?

При выборе диаметра провода для антенны необходимо главным образом заботиться о ее механической прочности. Поэтому при устройстве антенн пролетом в 20 м провод следует брать не тоньше 1 мм (бронза) и 2 мм (медь, железо). При антеннах пролетом до 40 м — соответственно 1,5 и 3 мм.

18. Какой провес нужно дать антенному проводу, чтобы не произошло обрыва его при морозе?

В радиолюбительских условиях вполне достаточно при установке антенны в летнее или осенне-весеннее время для антенны пролетом в 20 м взять 21 м провода.

19. Как делаются антенны с сосредоточенной емкостью?

Из двух деревянных брусьев (каждый длиной 1 м) сколачивается крестовина. На равных (примерно в 1 см) расстояниях на каждом «луче» крестовины привинчиваются 15–20 роликов, по которым производится «спиральная» намотка провода: провод сначала захватывает первые ролики каждого «луча» крестовины, затем переходит на вторые, на третьи и т. д. (см. рисунок). По окончании намотки крестовина укрепляется на шесте параллельно крыше роликами вниз. Спуск делается от одного из концов намотки, другой остается свободным.

20. Каковы преимущества антенны с сосредоточенной емкостью?

Антенна с сосредоточенной емкостью дает более громкий прием, чем вертикальная антенна (см. вопрос 15, 16), будучи так же, как и эта антенна, малочувствительной ко всякого рода помехам и более «избирательной» по сравнению с антенной горизонтального типа.

21. Что такое безмачтовая антенна?

Основной частью безмачтовой антенны является пучок («кисть») из 40–50 кусков провода (длина каждого куска 20–25 см). В нижней своей части все куски провода, составляющие пучок, спаиваются и к ним присоединяется провод снижения. Весь торец зачищается и вставляется в фарфоровую банку, в дне которой для снижения просверлено отверстие. Свободное пространство в банке заполняется каким-либо водоупорным веществом. Банка при помощи кронштейна прикрепляется к карнизу стены, к дымовой трубе на крыше и т. п.

Качество приема на безмачтовую антенну примерно такое же, как и на антенну с сосредоточенной емкостью. На рисунке показаны варианты устройства «метелочной» антенны.

22. Что такое комнатная антенна?

Комнатной антенной называется антенна (кусок провода), подвешенная внутри помещения. Формы таких комнатных антенн бывают чрезвычайно разнообразны. Простейшая антенна комнатного типа состоит из провода, подвешенного на изоляторах, от одного конца которого берется снижение к приемнику. Иногда под потолком комнаты провод протягивается в несколько лучей, зигзагообразно, в виде квадрата и т. д. Комнатные антенны, как правило, дают прием значительно более слабый, чем наружные антенны.

23. Как сделать рамочную антенну?

При стороне рамки примерно в 1 м, расстоянии между витками 6 мм и при диапазоне принимаемых волн от 200 до 2 000 м на каркас рамки нужно намотать 30–40 изолированных от каркаса и не замыкающихся между собой витков провода (для приема в различных диапазонах от намотки делаются отводы). К приемнику присоединяются оба конца рамочной антенны — один к клемме «антенна», другой к клемме «земля». Таким образом, при работе с рамочной антенной заземлять приемник не нужно.

24. Имеет ли какие-либо преимущества рамочная антенна по сравнению с антеннами других типов?

Рамочная антенна обладает направленным действием, но в то же время дает прием значительно менее громкий, чем наружная антенна. В настоящее время в радиолюбительской практике рамочная антенна почти не применяется, так как направленность действия рамочной антенны в условиях приема в больших городах обычно проявляется в очень слабой степени. Помимо того, рамочная антенна занимает много места в комнате.

25. Какая антенна нужна для детекторного приемника?

Антенны, предназначенные для приема на детекторный приемник, вообще ничем не отличаются от антенн для ламповых приемников, но так как громкость приема на детекторный приемник в большой степени зависит от качества антенны, то в этом случае антенну следует делать как можно лучше. В частности, высоту антенны нужно брать не меньше 8-10 м, длина горизонтальной части должна быть не меньше чем 15–25 м. Антенна должна быть хорошо изолирована от земли.

26. Какие антенны называются суррогатными?

Радиоприем можно вести не только на наружные или комнатные антенны, но и вообще на любые металлические предметы, расположенные как внутри помещения, так и вне его. Наиболее часто применяемым видом суррогатной антенны является осветительная сеть, свинцовая оболочка телефонного кабеля, трубы центрального отопления и т. д.

27. Как использовать электросеть вместо антенны?

Для использования осветительной сети в качестве антенны нужно клемму приемника «антенна» присоединить к сети через разделительный слюдяной конденсатор С хорошего качества емкостью около 1 000 см.

28. Как использовать телефонный кабель вместо антенны?

Использование жил телефонного кабеля как антенны недопустимо. Для устройства суррогатной антенны может быть использована свинцовая оболочка телефонного кабеля, к которой провод от клеммы «антенна» может быть присоединен непосредственно или через конденсатор постоянной емкости примерно в 1 000 см.

29. Можно ли к одной антенне присоединить несколько приемников?

Существует несколько способов присоединения к одной антенне нескольких приемников.

1) В цепь антенны включают несколько ненастраивающихся катушек. Каждую из этих катушек индуктивно связывают с приемником.

2) Приемники присоединяются к антенне через небольшие емкости (конденсаторы).

При всех этих и им подобных включениях приемников все-таки замечается известная связь между приемниками — настройка одного влияет на настройку другого.

30. Как присоединять антенну к первому контуру приемника?

Наиболее простым способом присоединения антенны к приемнику является непосредственная связь с первым контуром приемника (а). Этот способ обеспечивает наибольшую громкость приема, но при таком присоединении антенны емкость ее оказывается приклоненной параллельно емкости контура, вследствие чего перекрытие первым контуром диапазона волн значительно уменьшается по сравнению с другими контурами приемника. Это чрезвычайно затрудняет соединение конденсаторов на одной оси и приводит к необходимости устраивать отдельный переключатель диапазонов для антенного контура. Кроме того, смена антенны или ее изменение будет сильно сказываться на перекрытии первого контура. Поэтому в приемниках всегда делается ослабленная связь с антенной, при которой указанные выше недостатки устраняются. Наиболее распространенным видом связи является емкостная (b). В этом случае антенна присоединяется к контуру приемника через небольшую емкость, обычно 10–20 см. Такой вид связи контура с антенной дает вполне удовлетворительные результаты в коротковолновой части радиовещательного диапазона. В длинноволновой же части наблюдается некоторое ослабление приема. Применяется также индуктивная связь с антенной (так называемая «ненастроенная антенна», с). Этот способ состоит в том, что в цепь антенны включается ненастраивающаяся катушка, обычно с большим числом витков, и первый контур приемника индуктивно связывается с этой катушкой. Этот способ присоединения антенны, как и предыдущий, имеет тот недостаток, что величина связи зависит от частоты, т. е. от настройки приемника. Следовательно, усиление приемника на различных волнах получится не одинаковым. Наилучшим способом связи антенны с приемником является так называемая индуктивно-емкостная связь (d). При такой схеме связи и при соответствующем подборе величин индуктивности La и емкости конденсатора Са удается получить сравнительно равномерную величину связи на всем диапазоне.

31. Как включается грозовой переключатель?

Грозовой переключатель с искровым промежутком является необходимой принадлежностью радиоприемного устройства, имеющего наружную антенну. Наиболее типичная конструкция такого переключателя, который может быть в крайнем случае изготовлен самостоятельно, приведена на рисунке. Способ включения грозового переключателя показан на том же рисунке.

32. Как осуществляется заземление в городских условиях?

Для заземления в городских условиях обычно используют трубы водопровода, канализации или парового отопления. Трубы предварительно тщательно зачищаются (грубым напильником) от грязи и краски и вокруг трубы по очищенному месту туго наматывается несколько витков голого провода, идущего от клеммы «земля» приемника. Под витки проволоки желательно положить лист станиоля и, если возможно, витки к трубе припаять.

33. Почему сетевые приемники хорошо работают без заземления?

Приемники, питающиеся от осветительной сети, часто удовлетворительно работают без земли. Объясняется это тем, что в большинстве случаев осветительная сеть играет роль заземления или противовеса. Но не все сетевые приемники могут работать без земли. Иногда присоединение земли значительно уменьшает фон переменного тока. Поэтому в каждом отдельном случае нужно на опыте выяснить — требуется ли для данного приемника земля или нет.

34. Как сделать заземление в деревенских условиях?

К проводу заземления припаивается металлический лист размером примерно 30x40 см. Этот лист закапывается в землю на глубину 1,5–2 м. Можно также вместо припайки металлического листа провод свить в бухту (несколько колец) и затем второй конец провода подвести к приемнику, а самую бухту закопать в яму. Для заземления желательно применять провод того же диаметра, что и провод антенны или толще. Заземляющий провод вводится через отдельное отверстие в раме окна. К стене дома провод прикрепляется обыкновенными гвоздями. Яма для заземления выкапывается возле места ввода. Заземляющий провод можно также опустить в находящийся поблизости колодец, выгребную яму и т. д. Важно, чтобы заземление находилось по возможности ближе к месту радиоустановки и почва заземления была бы сырой.

35. Что такое заземленный противовес?

В случае невозможности применить какой-либо из указанных в вопросе 34 видов заземления, можно использовать так называемый «заземленный противовес». Под горизонтальной частью антенны прорывается канава глубиной примерно 5-10 см. В эту канаву во всю длину ее укладывается заземляющий провод, конец которого подводится к радиоприемнику, а сама канава засыпается.

3. Емкости

36. Что такое начальная емкость?

Начальной или минимальной емкостью называется та емкость переменного конденсатора, которую он имеет при полностью выведенных пластинах. Начальная емкость имеет большое значение для перекрытия диапазона: чем она меньше, тем обычно лучше конденсатор, так как с таким конденсатором в контуре получается значительно большее перекрытие. Пусть, например, имеется переменный конденсатор с конечной емкостью в 500 см и с начальной емкостью в 20 см. При введении его подвижных пластин от нуля до максимума емкость изменяется в 25 раз (500:20=25). В формуле Томсона (2π√LC), которая связывает индуктивность контура, емкость контура и длину волны, емкость находится под корнем. Поэтому при изменении емкости конденсатора в 25 раз длина волны изменится не в 25 раз, а в √25; т. е. в 5 раз. Если начальная волна была 200 м, конечная будет в 5 раз больше, т. е. 1 000 м. Посмотрим, какое перекрытие получится в контуре, если начальная емкость переменного конденсатора будет равна не 20 см, а хотя бы 50 см? В этом случае емкость конденсатора при повороте его пластин от минимума до максимума изменится в 10 раз (500:50=10). Длина волны изменится приблизительно (√10) в 3,3 раза, т. е. если начальная волна контура равна 200 м, то конечная будет равна 660 м. Как видим, когда начальная емкость конденсатора меньше, то перекрытие получается гораздо большим.

В действительности в контурах, работающих в приемниках, таких больших перекрытий не получается, потому что к начальной емкости переменного конденсатора в приемнике добавляются еще как бы «паразитные» емкости — емкость катушки, емкость монтажа, входная емкость лампы. Поэтому начальная емкость переменного конденсатора, работающего в приемнике, всегда бывает значительно больше, чем собственная начальная емкость. Таким образом, при расчете контуров следует учитывать не только одну начальную емкость переменных конденсаторов, но и емкость монтажа.

37. Можно ли при конструировании приемника применять переменные конденсаторы иной емкости, чем указано в описании?

При сборке приемника рекомендуется в точности придерживаться величин емкости переменных конденсаторов, указанных в описании конструкции. Если же таких конденсаторов достать нельзя, то можно их заменить другими, несколько отличающимися по емкости. Однако, отношение конечной емкости применяемого конденсатора к начальной должно быть таким же, как и у конденсатора, рекомендуемого в описании. При этом индуктивность катушки следует увеличить или уменьшить в зависимости от того, уменьшена или увеличена была емкость переменного конденсатора. Если, например, емкость конденсатора была уменьшена, то индуктивность следует увеличить.

38. Какой конденсатор лучше — с твердым диэлектриком или с воздушным?

Ответить на этот вопрос в общей форме нельзя, так как и у того, и у другого конденсатора имеются свои преимущества и недостатки. Потери в конденсаторе с воздушным диэлектриком близки к нулю. Поэтому в колебательных контурах предпочтительнее применять конденсаторы с воздушным диэлектриком. При применении в колебательных контурах конденсаторов с твердым диэлектриком в контуры будут внесены очень заметные потери. Однако, у конденсаторов с воздушным диэлектриком имеются недостатки: так как расстояние между пластинами нельзя сделать чрезмерно малым, то конденсаторы получаются довольно громоздкими. Конденсаторы этого типа легко повреждаются от механических причин. Конденсаторы с твердым диэлектриком значительно более компактны и в них реже происходят замыкания между пластинами. Поэтому в тех цепях, в которых можно не считаться с потерями, происходящими в конденсаторах, например, в цепях обратной связи, регулятора громкости и т. д., более выгодно применять конденсаторы с твердым диэлектриком.

39. У какого конденсатора емкость больше — у конденсатора с твердым диэлектриком или у конденсатора с воздушным диэлектриком при одинаковом числе пластин, одинаковой форме и одинаковом расстоянии между ними?

При указанных в вопросе условиях емкость конденсатора с твердым диэлектриком будет больше.

40. Когда и где применяются прямоволновый, прямочастотный, среднелинейный и прямоемкостный конденсаторы?

В радиолюбительских приемниках раньше применялись прямоемкостные конденсаторы, которые впоследствии были заменены прямочастотными и прямоволновыми конденсаторами, дававшими возможность более равномерно распределить по шкале настройку на станции. В настоящее время применяются почти исключительно среднелинейные конденсаторы, иначе называемые логарифмическими, так как эти конденсаторы легче других можно объединить на одной общей оси. В приемниках, имеющих один настраивающийся контур, следует предпочесть прямочастотные конденсаторы, так как при этих конденсаторах распределение станций по шкале получится совершенно равномерным.

41. Какие пластины конденсатора нужно заземлять — подвижные или неподвижные?

Как в конденсаторах контуров, так и в конденсаторах, ставящихся для регулировки обратной связи, ротор (подвижные пластины) обычно соединяется с проводом, идущим к «земле». Если по схеме подвижные пластины нельзя заземлить, то переменный конденсатор во всяком случае надо включить так, чтобы с сеткой лампы были бы соединены его неподвижные пластины.

42. Для чего в крайних пластинах роторов переменных конденсаторов имеются прорезы?

Прорезы в крайних пластинах роторов конденсаторов служат для подгонки контуров приемника в резонанс. Эта регулировка в фабричных условиях производится следующим образом. Вначале с помощью подстроечных конденсаторов устанавливается одинаковая начальная емкость всех конденсаторов, насажанных на одну ось. Затем с помощью гетеродина задается определенная частота, соответствующая, например, волне в 200 м. Приемник настраивается на эту волну. После того, как настройка произведена, путем отгибания «долек» роторных пластин в той части, которой они вошли в статоры, добиваются получения наибольшей громкости приема. Такую регулировку приемника осуществляют на нескольких участках диапазона.

Наличие разрезных пластин роторов конденсаторов позволило убрать ручки корректоров, имеющихся, например, в приемниках типа ЭЧС-2, ЭКЛ-4 (см. вопрос 49). В радиолюбительских условиях регулировка при помощи гетеродина может быть заменена практической настройкой на дальние станции.

43. Как приблизительно определить емкость микрофарадных конденсаторов?

Если имеется один или два микрофарадных конденсатора, емкость которых известна, то приблизительное определение емкости других конденсаторов может быть получено следующим путем. «Эталонные» конденсаторы включаются в сеть переменного тока последовательно с электрической лампой. На-глаз определяется степень накала лампы, при включении того или другого конденсатора. Е[осле этого в таком же порядке включается микрофарадный конденсатор, емкость которого неизвестна. Если накал лампы будет при таком включении ярче, то емкость измеряемого конденсатора больше эталонного и наоборот.

44. Как проверить исправность микрофарадных конденсаторов?

Из батарейки, телефонных трубок и испытываемого конденсатора составляется последовательная цепь. В момент замыкания этой цепи в телефоне будет слышен легкий щелчок. Цепь размыкается и через 2–5 сек. замыкается вновь. Если щелчок не повторится — это будет признаком исправности конденсатора. Повторение же щелчка указывает на то, что в конденсаторе имеется утечка.

45. Как повысить пробивное напряжение микрофарадных конденсаторов?

«Рулон» конденсатора вынимают из металлической коробки и погружают на 1–2 часа в кипящий парафин. По прошествии этого времени конденсатор вновь вкладывают в металлическую коробку. Обработанный таким образом конденсатор несколько уменьшает свою первоначальную емкость, но зато пробивное напряжение его повышается в два- три раза.

46. Можно ли восстановить пробитые микрофарадные конденсаторы?

В некоторых случаях пробитые конденсаторы удается исправить следующим образом: пробитые конденсаторы включаются в обмотку накала подогревных ламп радиоустановки. Через конденсатор при этом включении проходит ток около 2 А, который нагревает обкладки конденсатора в том месте, где они пробиты. Парафин, которым залиты конденсаторы, расплавляется и заливает пробитое место. В момент включения конденсатора в обмотку накала он начинает гудеть. Через очень короткое время (1–3 мин.) гудение прекращается, что и указывает на то, что конденсатор восстановлен.

47. Дает ли электролитический конденсатор при разряде искру?

Электролитические конденсаторы имеют большую утечку, поэтому при разряде их искры не бывает (см. также вопрос 475).

48. Можно ли допускать некоторые изменения в емкостях конденсаторов, указанных в описаниях той или иной конструкции?

По существу в приемниках не бывает ни одного конденсатора, величину которого нельзя было бы в известных пределах изменить. Вопрос этот можно поставить иначе: потребует ли изменение емкости данного конденсатора изменения электрических величин других деталей или нет. Можно, например, применить в контурах приемника конденсаторы другой емкости, но для того, чтобы сохранить диапазон контуров неизменным, надо соответственно увеличить или уменьшить индуктивность катушки. В других же случаях изменение емкости можно производить в известных пределах и без изменения величин других деталей. Например, емкости конденсаторов, стоящих в развязывающих цепях, можно без особого ущерба изменять в довольно широких пределах (см. вопрос 393). Можно также уменьшить емкости конденсаторов фильтра выпрямителя, если это уменьшение не вызовет появление фона. При необходимости изменения емкости конденсатора следует иметь в виду, что в большинстве случаев увеличение емкости не отражается на работе приемника. Исключением из этого правила являются конденсаторы, служащие для связи антенны с контуром или для связи между контурами; увеличение емкости этих конденсаторов может резко изменить работу приемника.

49. Что такое корректор?

Корректором называется приспособление, дающее возможность поворачивать статор переменного конденсатора в пределах определенного угла. Эта подстройка конденсатора корректором производится в процессе настройки приемника. Корректоры дают возможность настроить все контуры приемника точно в резонанс, но в то же время осложняют обращение с приемником, так как по существу являются дополнительными ручками настройки.

50. В чем заключается роль корректора?

Корректор применяется в тех случаях, когда переменные конденсаторы контуров насажаны на одну ось, но вследствие каких-либо причин при одновременном вращении конденсаторов резонанс на всем диапазоне не получается. В таких случаях корректор позволяет поворачивать в пределах некоторого угла статоры конденсаторов, что дает возможность в любом месте диапазона подстроить контуры точно в резонанс.

51. Что такое диэлектрическая проницаемость?

Диэлектрической проницаемостью среды (диэлектрической постоянной) называется число, которое показывает, во сколько раз увеличивается емкость конденсатора, если воздух между пластинами заменить данным веществом.

52. Что такое емкость монтажа?

Емкостью монтажа называется емкость, которая получается между деталями и соединительными проводами в приемнике. Эта емкость в хорошо смонтированных приемниках бывает не менее 25–30 см. В плохо смонтированных приемниках она может быть гораздо больше. Если эта емкость имеется в цепях, входящих в контур, то она прибавляется к начальной емкости переменных конденсаторов контура и уменьшает перекрытие контура. В известных случаях эта емкость монтажа может привести к самовозбуждению приемника, так как через нее устанавливается связь между каскадами.

4. Сопротивления

53. В каких пределах возможны отступления от величин сопротивлений при постройке приемников по описаниям?

Указать какие-либо точные пределы отклонений величин сопротивлений нельзя, так как пределы изменений зависят от того места схемы, в котором работают сопротивления. Однако, в общем можно считать, что изменение величин в пределах 15–20 % не отразится на качестве работы приемника.

54. В чем заключается отличие «коксовых» сопротивлений второго сорта от сопротивлений первого сорта?

Разница между «коксовыми» (химическими) сопротивлениями первого и второго сорта заключается главным образом в отклонении фактической величины сопротивления от этикетной. В сопротивлениях первого сорта эти отклонения не превышают 10–15 %, в сопротивлениях же второго сорта они бывают значительно больше.

55. Как повысить величину коксового сопротивления?

В любительской практике очень часто производят увеличение величины химического (коксового) сопротивления путем снятия части слоя кокса. Для этого удаляют изоляционный слой лака, которым покрыто сопротивление, и затем ножом или каким-либо другим инструментом счищают часть химического слоя. Этот способ нельзя рекомендовать потому, что величина сопротивления обнаженного кокса как в силу его гигроскопичности, так и возможных его механических повреждений, будет с течением времени изменяться. Кроме того, при такой операции обычно нарушается контакт между слоем кокса и металлической обоймой, что также ухудшает качество сопротивления. Поэтому при необходимости увеличить сопротивление (если нет под рукой сопротивления нужной величины) следует соединять последовательно два или несколько сопротивлений, чтобы сумма их величин была равна величине нужного сопротивления.

56. Как удалить лак с коксового сопротивления?

Наиболее простой способ удаления лака с коксовых сопротивлений — смывание помощью спирта. Делать это однако не рекомендуется, так как смывание лака портит сопротивление (см. предыдущий вопрос).

57. Как уменьшить величину коксового сопротивления?

Наиболее простой способ состоит в передвижении одного из хомутиков сопротивления к центру.

Другой способ состоит в делении электропроводящего слоя на равные части и в параллельном соединении их между собой (см. рисунок).

58. Как определить величину сопротивлений?

Измерение величины сопротивлений в радиолюбительском обиходе можно производить помощью обычного любительского вольтмиллиамперметра, рассчитанного на измерение напряжений до 120 V. Катушка такого вольтмиллиамперметра, распространенного среди радиолюбителей, имеет сопротивление при измерении напряжений до 6 V — 300 Ом; при измерении напряжений до 120 V последовательно с катушкой включается добавочное сопротивление в 5 700 Ом. Для измерения сопротивлений помимо вольтмиллиамперметра нужно иметь батарею напряжением в 80-120 V. Измерение производится следующим образом. Вольтметр включается по схеме а, и при замкнутом сопротивлении Rx производится отсчет напряжения.

Затем производится второй отсчет, но уже при включенном в цепь сопротивлении Rx. Имея эти два отсчета, можно определить величину измеряемого сопротивления помощью следующей формулы:

Rx=(U1/U2-1)·6000 Ω,

где U1 и U2 — отклонение вольтметра при первом и втором измерениях.

Предположим, что вольтметр при первом измерении показал 90 V и при втором измерении 30 V. Тогда

Rx=(90/30-1)·6 000=12 000 Ω.

Помощью шкалы вольтметра, рассчитанной на измерение напряжений до 120 V, можно приближенно измерять величины сопротивлений в тысячи и десятки тысяч ом.

Сопротивления, величины которых меньше 1 000 Ом, измеряются помощью шестивольтовой шкалы (схема b). Формула в данном случае будет иметь такой вид:

Rx=(U1/U2-1)·300 Ω.

Если при первом измерении вольтметр показал напряжение в 4 V, а при втором 2 V, то искомая величина Rx будет Rx=(4/2-1)·300=300 Ω.

Нужно иметь в виду, что при таком способе измерения сопротивлений определяется та величина, которую имеет сопротивление при значительной нагрузке, а под нагрузкой величина высокоомных сопротивлений может заметно изменяться.

59. Можно ли коксовые (химические) сопротивления заменить проволочными и наоборот?

Любые химические сопротивления можно заменить проволочными, так как химические сопротивления применяются только в силу того, что они более компактны и дешевы, чем проволочные. Проволочные сопротивления применяются обычно только тогда, когда через них должен проходить ток большой силы, для пропускания которого химические сопротивления не пригодны. Поэтому проволочные сопротивления не всегда можно заменить химическими, обратная же замена всегда возможна. Следует только иметь в виду, что в некоторых случаях проволочные сопротивления нужно наматывать бифилярным способом, чтобы сделать их безындукционными.

60. Что такое бифилярная намотка?

Бифилярным способом намотки называется такой способ, когда намотка ведется одновременно двумя проводами. Концы этих проводов спаиваются вместе. Как видно из рисунка, в этом случае ток половину пути будет проходить в одном направлении, а вторую половину — в другом направлении и поэтому поля, которые будут создаваться током, будут взаимно компенсироваться. Намотанные таким образом сопротивления или катушки не имеют индуктивности и представляют собой чисто омические сопротивления.

61. Когда применяется бифилярная намотка?

Бифилярная намотка применяется в тех случаях, когда нужно изготовить безындукционное проволочное сопротивление.

62. Какие сопротивления могут нагреваться в приемниках и почему?

Нагревание сопротивлений является следствием того, что по ним протекает ток; при этом в сопротивлении происходит потеря мощности, которая и выражается в нагревании сопротивления. В каждом сопротивлении можно расходовать определенную мощность. Превышение этой мощности может вызвать сильное нагревание сопротивления и даже его порчу. Применяющиеся в приемниках коксовые (химические) сопротивления обычно рассчитаны на мощность 0,5 W. Для того, чтобы узнать, какой силы ток можно пропустить без вреда через данное сопротивление, можно воспользоваться одной из следующих формул:

W=I^2R или W=U·L

В этих формулах:

W — мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах.

В тех случаях, когда известна сила тока, протекающего по сопротивлению, надо пользоваться первой формулой, величину сопротивления надо умножить на квадрат силы тока, протекающего через это сопротивление. Для того, чтобы определить величину W по второй формуле, надо напряжение, которое подведено к концам сопротивления, помножить на силу тока, протекающего через него. В цепях приемника обычно нагреваются те сопротивления, по которым протекает постоянный ток. К таким сопротивлениям относятся нагрузочные и развязывающие сопротивления в анодных цепях, сопротивления, задающие отрицательное смещение на сетки, сопротивления потенциометров, с которых снимается положительное напряжение на экранные сетки. Все другие сопротивления приемников не должны нагреваться. Их нагревание указывает на то, что где-то в приемнике имеется неисправность.

63. Какое сопротивление называется омическим?

Омическим сопротивлением называется сопротивление проводника, оказываемое им электрическому току, обусловленное материалом проводника. Так как омическое сопротивление проводника зависит только от его материала, то величина сопротивления будет одинаковой как для постоянного, так и для переменного тока. Это справедливо при небольших частотах переменного тока. При высоких частотах сопротивление будет фактически увеличиваться вследствие скин-эффекта (см. вопрос 431).

64. Какое сопротивление называется индуктивным?

Индуктивным сопротивлением называется то сопротивление, которое оказывается току цепью вследствие наличия в ней индуктивности, которая, как известно, препятствует всякому изменению величины тока, протекающего по цепи. Индуктивное сопротивление существует только по отношению к переменному току. Поэтому считаться с этим сопротивлением приходится только в цепях переменного тока.

65. Какая разница между индуктивным и омическим сопротивлениями?

Величина омического сопротивления, грубо говоря, остается одинаковой как для постоянного, так и для переменного тока. Поэтому омическое сопротивление применяется в тех цепях, в которых нужно получить одинаковое падение напряжения как переменного, так и постоянного тока. Что касается индуктивных сопротивлений, то их величина имеет значение по отношению к переменному току, а для постоянного тока они представляют собой обычно очень небольшое сопротивление, обусловленное материалом того проводника, из которого они сделаны. Поэтому при прохождении постоянного тока через индуктивное сопротивление получается малое падение напряжения, а при прохождении переменного тока — большое падение напряжения. Это часто используется в различных электроприборах; например, дроссель, применяемый в выпрямителе, представляет большое индуктивное сопротивление для пульсации и в то же время представляет малое омическое сопротивление для постоянного тока.

5. Индуктивность (самоиндукция)

66. Что такое индуктивность?

Как известно, вокруг каждого проводника, по которому протекает электрический ток, возникают силовые линии. Число этих линий зависит от силы тока. Чем сильнее ток, тем больше силовых линий появляется вокруг провода. При прохождении по проводнику постоянного тока количество силовых линий не меняется; при прохождении по проводу переменного тока или при изменении силы постоянного тока, число силовых линий возрастает при увеличении силы тока и уменьшается при ослаблении его. Мы можем себе представить, что при увеличении силы тока силовые линии как бы «разворачиваются» из провода, выходят из него все в большем количестве, а при ослаблении тока как бы сжимаются, сворачиваются в провод. Из теории электротехники известно, что в тех случаях, когда какой-либо проводник пересекается силовыми линиями, то в этом проводнике возникает электрический ток. Это явление носит название индукции. Но возникновение в проводнике тока имеет место не только тогда, когда проводник пересекается силовыми линиями «чужого поля», т. е. поля, созданного соседним проводником, а также и тогда, когда провод пересекается собственными силовыми линиями, т. е. теми линиями, которые созданы в нем тем током, который протекает по нему от какого-либо источника. Совершенно естественно, что в том случае, когда по проводнику протекает постоянный ток — никакого пересечения провода силовыми линиями происходить не будет. Если же сила тока увеличивается или уменьшается, то вокруг провода разворачиваются силовые линии или, наоборот, сворачиваются и при этом они пересекают провод, вследствие чего в последнем будет возникать дополнительное напряжение. Появление в проводе дополнительного напряжения, вызванного своими же собственными силовыми линиями, носит название индуктивности. Индуктированный ток имеет направление, обратное начальному току в том случае, когда сила начального тока увеличивается и совпадает с ним по направлению, когда сила начального тока уменьшается. Следовательно, можно сказать, что индуктированный ток как бы стремится противодействовать всем изменениям начального тока, так как если начальный ток усиливается, то индуктированный направляется в противоположную сторону и как бы ослабляет его, когда же первичный ток ослабляется, то индуктированный ток течет в направлении начального, складывается с ним.

Явление индуктивности наблюдается во всех проводниках любых форм, но в прямолинейных проводниках оно сравнительно слабо; в прямолинейных проводниках, свитых в катушку, явление индуктивности заметно чрезвычайно резко. Это объясняется тем, что силовые линии, возникающие вокруг каждого витка катушки, пересекают не только свой виток, но и соседние витки, индуктируя в них также напряжение; вследствие этого токи индуктивности в проводниках, свитых в катушку, получаются значительно более сильными.

67. Что такое генри?

Генри — единица индуктивности. Индуктивностью в один генри обладает такая катушка, изменение силы тока в которой на один ампер в секунду создает электродвижущую силу в один вольт. Практически генри является величиной довольно большой. Этой величиной пользуются при определении индуктивности трансформаторов и дросселей низкой частоты. При определении индуктивности высокочастотных катушек обычно пользуются единицами в тысячу или в миллион раз меньшими, которые называются миллигенри и микрогенри. Одна тысячная микрогенри часто называется сантиметром, т. е. 1 000 см равняются 1 мкГн.

68. Какие катушки лучше — сотовые или цилиндрические?

Цилиндрические катушки являются наилучшим видом катушек. Цилиндрические катушки обладают наименьшими потерями по сравнению с катушками любых других типов, но в то же время эти катушки являются и самыми громоздкими. Обычно цилиндрические катушки применяются в коротковолновых и средневолновых контурах, так как в этих случаях катушки состоят из сравнительно малого числа витков и поэтому не громоздки. Кроме того, преимущество цилиндрических катушек на частотах, соответствующих коротким и средним волнам, сказывается особенно сильно. Длинноволновые катушки в большинстве случаев применяются сотовые, что объясняется, с одной стороны, соображениями компактности и, с другой, тем, что на длинных волнах разница в качестве между цилиндрическими и сотовыми катушками не особенно велика.

69. Какого направления витков надо придерживаться при намотке катушек приемника и силового трансформатора?

Направление витков силового трансформатора никакого значения не имеет. Первичная обмотка может быть намотана в одну сторону, вторичная — в другую и качество трансформатора будет таким же, как если бы витки намоток шли бы в одном направлении. Точно также безразлично направление витков и при раздельном расположении обмотки трансформатора на одном и том же сердечнике. В этом случае необходимо соблюдать не направление в одну сторону витков, а правильность соединения между собой разделенных частей обмоток; соединение их должно быть таким, чтобы магнитные поля, создаваемые обеими намотками, были направлены в одну и ту же сторону.

Почти то же самое можно сказать и о значении направления витков при намотке катушек контуров приемника. На одном и том же каркасе направление витков катушек может идти в любую сторону. Здесь необходимо принять во внимание лишь то, что емкость катушек может быть различной при разном направлении витков. Поэтому, например, к аноду и сетке присоединяются те концы трансформатора, между которыми существует наименьшая емкостная связь, т. е. концы катушек, наиболее удаленные друг от друга. То же самое можно сказать и относительно катушки обратной связи: важно не направление витков, а правильность включения ее концов. При неправильном включении концов приемник не будет генерировать (см. вопрос 150).

70. Что значит «мотать в одном направлении»?

Под намоткой в одном направлении понимается такая намотка, при которой витки одной катушки являются продолжением другой. Такая намотка в одном направлении двух катушек показана на левом рисунке. Из рисунка видно, что начало катушки L2 является продолжением конца намотки катушки L1. Если конец L1 и начало L2 соединить, то получится как бы одна катушка. Нет необходимости следить за тем, чтобы две катушки или две какие-нибудь обмотки были фактически намотаны в одном направлении. Важно лишь, чтобы они были соединены между собою так, чтобы ток, проходя по второй катушке, обходил каркас, на котором намотаны катушки, в одном направлении. Иначе говоря, если смотреть на сердечник катушки с какого-нибудь конца, то ток, проходящий по катушке, должен казаться проходящим в обеих катушках по часовой стрелке или против нее. На правом рисунке — две катушки, намотанные на одном сердечнике, в различных направлениях. Для намотки катушки L1 провод обходил по верху сердечника справа налево, а под низом сердечника — слева направо; при намотке катушки L2 направление витков было обратное. Но, если соединить конец катушки L1 с концом катушки L2, то нетрудно увидеть по рисунку, что ток в обеих катушках будет проходить в одном направлении. Такое соединение и будет правильным.

71. Что называется «шагом намотки» сотовой катушки?

Сотовая катушка мотается на болванке определенного диаметра между двумя рядами (обычно по 29) гвоздей, при чем при намотке провод в определенной последовательности переходит с одного гвоздя на другой. Для намотки нужно знать диаметр болванки, число гвоздей в ряду и шаг намотки, который обыкновенно обозначается цифрой, например «шаг намотки семь». Это значит, что намотка провода начинается с первого гвоздя в первом ряду, далее переходит на 1 + 7, т. е. на восьмой гвоздь — во втором, а затем на 8 + 7, т. е. на пятнадцатый в первом, на двадцать второй во втором и на двадцать девятый в первом. При 29 гвоздях в ряду, на двадцать девятом гвозде заканчивается намотка первого витка катушки и затем провод переходит на седьмой гвоздь во втором ряду, на четырнадцатый в первом и т. д. «Шаг намотки», таким образом обозначает порядок чередования гвоздей, за которые цепляется провод при намотке сотовых катушек.

72. Что называется «принудительным шагом» намотки?

Для улучшения качества цилиндрических катушек витки не мотаются плотно один к другому. Намотка катушки, при которой витки расположены не вплотную, а с некоторым зазором, называется намоткой «принудительным шагом». Для равномерности зазора между витками цилиндрической катушки намотку производят двумя проводами и при этом витки проводов укладываются вплотную. Когда намотка закончена — один из проводов сматывают и на каркасе остается провод, витки которого отделены друг от друга одинаковыми промежутками, равными толщине снятого провода. Второй провод с успехом можно заменить обыкновенной ниткой.

73. Чем можно скреплять катушки?

Удобнее всего скреплять витки катушек коллодием. Диэлектрическая проницаемость коллодия очень мала, он очень быстро высыхает, не пачкает рук и дешев.

74. Почему катушки рекомендуется мотать на прессшпане, а не на простом картоне?

Электрические качества прессшпана и картона одинаковы. Однако картон обладает гигроскопичностью, т. е. свойством впитывать в себя влагу, отчего качество катушек, намотанных на картоне, сильно снижается. Прессшпан менее гигроскопичен и поэтому влажность воздуха оказывает меньше вредного влияния на катушки, намотанные на прессшпановом каркасе.

75. Как уничтожить гигроскопичность картона?

Уничтожить гигроскопичность картона можно путем пропитывания его парафином. Пропарафинированный картон может заменить прессшпан в качестве материала для каркасов.

76. Можно ли делать отступления при намотке катушек от данных, указанных в описании?

Если не имеется в наличии того провода, которым в описании рекомендуется наматывать катушку, то лучше применить провод более тонкий, разбросав намотку так, чтобы общая длина ее была равна той длине, которую заняла бы катушка, намотанная проводом, указанным в описании. Применять более толстый провод не следует. Катушка, намотанная более толстым проводом, будет более длинна; при этом же числе витков она будет иметь меньшую индуктивность и поэтому число витков ее придется увеличивать; при намотке же более тонким проводом число витков можно оставить то, которое указано в описании. Кроме того, применение более тонкого провода хотя и ухудшит несколько множитель вольтажа катушки, но зато обеспечит меньшее изменение множителя вольтажа по диапазону.

77. Можно ли приемник, работающий на сменных катушках, перевести на работу с постоянными катушками?

Каждый приемник, работающий на сменных катушках, можно переделать на работу с постоянными катушками.

Эта переделка в отдельных случаях бывает трудна и зависит от схемы приемника. Легче всего произвести такую переделку в приемниках, в которых усиление высокой частоты осуществлено по схеме параллельного питания (см. вопрос 388). Схема с трансформаторной связью в каскадах высокой частоты более сложна для переделки. Такие приемники нужно или переделывать на схему параллельного питания или же применять очень сложные переключатели диапазонов.

78. Как выключить неработающие витки катушки?

Существуют три способа выключения неработающих витков катушки: первый способ — замыкание неработающих витков накоротко, второй — отключение одного конца неработающей части и третий — полное отсоединение неработающей части. На рисунке:

а — неработающая часть витков замкнута накоротко;

b — отсоединение одного конца неработающей части катушки (второй конец остается присоединенным к работающей части катушки);

с — полное отсоединение неработающей части, которая отключается каким-либо переключателем от работающей части.

Наилучшие результаты дает третий способ (полное отключение неработающей части), но он требует устройства сложных переключателей и, кроме того, преимущества этого способа перед другими выявляются только в том случае, если отключенные витки будут достаточно удалены от работающей части катушки. Чаще всего применяют способ закорачивания витков, который дает удовлетворительные результаты. Оставление неработающих витков, присоединенных к одному концу катушки, дает наихудшие результаты и поэтому практически не применяется.

79. Можно ли катушки одного приемника заменить катушками от другого?

Принципиально такая замена возможна, если индуктивность катушек, ранее работавших в приемнике, и индуктивность катушек, которые хотят применить в данном приемнике, одинакова. В этом случае возможность замены будет зависеть только от условий механического порядка, т. е. поместятся ли новые катушки в приемнике, удобно ли их экранировать и т. д. Если же индуктивность катушек не одинакова, то применение их в приемнике без переделок в некоторых случаях может очень значительно изменить диапазон приемника, что приведет к тому, что известная часть станций перестанет быть слышимой. Замену катушек сравнительно легко производить в приемниках, работающих без обратной связи. Если же в приемнике имеется обратная связь, то при замене катушек обычно приходится производить заново регулировку обратной связи, так как число витков катушки обратной связи может оказаться неблагоприятным для данного приемника.

80. Целесообразно ли мотать катушки на ребристом каркасе?

Катушка, намотанная на ребристом каркасе, по качеству лучше, чем катушка, намотанная на обычном цилиндрическом каркасе. Однако, в последнее время, в связи с появлением высококачественных ламп, дающих большое усиление, и стремлением к достижению наибольшей компактности приемников, от катушек с малыми потерями, к числу которых принадлежат катушки на ребристых каркасах, отказываются и в современных приемниках такие катушки уже не применяются. Нет особенного смысла применять эти катушки и в радиолюбительских приемниках, так как, во- первых, изготовление таких катушек очень трудно и, во-вторых, эти катушки будут по качеству превышать обычные цилиндрические лишь в том случае, если они будут совершенно правильно рассчитаны и правильно сделаны. При изготовлении таких катушек на-глаз их преимущества по сравнению с обычными катушками могут быть ничтожными.

81. Что такое феррокартные катушки?

Феррокартными катушками называются катушки, применяемые в настраивающихся контурах и имеющие сердечник из феррокарта. Эти катушки обладают большой индуктивностью при малом числе витков намотки и поэтому чрезвычайно малы по размерам, что делает их удобными для монтажа. Множитель вольтажа у этих катушек бывает очень большим (т. е. катушки этого типа обладают хорошими качествами).

82. Что представляет собою сердечник феррокартных катушек?

Сердечник феррокартной катушки совершенно не похож на сердечник от трансформатора или дросселя. Сердечник феррокартной катушки состоит из спрессованных крупинок химически чистого железа, связанных специальными лаками. Изготовление такого сердечника является очень трудной и тонкой работой.

6. Детекторный приемник

83. Какова дальность приема на детекторном приемнике?

Детекторный приемник является по преимуществу приемником для близких расстояний. Надежный прием 500 кВт станции им. Коминтерна на детектор возможен на расстоянии 700–800 км. Станции, имеющие мощность 50-100 кВт, можно уверенно принимать на расстояниях 300–500 км. Уверенный прием станций, имеющих мощность 1-10 кВт, возможен на расстоянии 30-100 км. Приведенные цифры являются средними, и потому не исключена возможность в отдельных случаях при благоприятных условиях удовлетворительного приема и на больших расстояниях.

84. От чего зависит громкость работы детекторного приемника?

Громкость работы детекторного приемника зависит, главным образом, от двух причин: от качества детектора и от качества антенны и заземления (см. вопрос 25). Детектор должен состоять из хорошей детекторной пары, имеющей большую чувствительность и большое количество чувствительных точек; антенна должна быть высокой, заземление также должно быть хорошим.

От самой схемы детекторного приемника и его устройства громкость зависит в небольшой степени.

85. Какой телефон более подходит для детекторного приемника — высокоомный или низкоомный?

Выбор высокоомного или низкоомного телефона зависит от сопротивления детектора, работающего в приемнике. Если детектор имеет большое сопротивление, то телефон должен быть высокоомным. При малом сопротивлении детектора лучшие результаты даст низкоомный телефон. Сопротивление большинства применяющихся у нас детекторов (гален-сталь, гален-медь) велико и поэтому при таких детекторах следует пользоваться высокоомными телефонами. К детекторам с малым сопротивлением относится применяемый иногда у нас детектор карборунд-сталь. При применении такого рода детекторов лучшие результаты дадут низкоомные телефоны.

86. Как надо обращаться с детектором?

Кристалл детектора следует предохранять от пыли и загрязнения. Для предохранения от загрязнения детектор надо закрыть каким-либо колпачком, лучше всего стеклянным стаканом. Загрязненный кристалл надо промыть в чистом спирте, чистом бензине или эфире. При впаивании в чашечку детектора нового кристалла следует пользоваться так называемым «сплавом Вуда», плавящимся при низкой температуре. Впаивание кристалла при помощи олова или третника испортит кристалл. Если не представляется возможным произвести впаивание помощью сплава Вуда, кристалл следует зажать в чашечке помощью винта.

87. Какой кристалл для детектора является лучшим?

Наиболее распространенным кристаллом для детектора является гален (свинцовый блеск). Этот кристалл обладает хорошими детектирующими качествами и вместе с тем является самым дешевым.

88. Существуют ли лучшие детекторы, чем галеновые?

По чувствительности галеновые детекторы являются одними из лучших, но обладают тем недостатком, что детекторная точка (место соприкосновения стальной спиральки и кристалла) не постоянна, часто сбивается. В процессе приема и поисков станции детектор приходится постоянно регулировать. Значительно удобнее так называемые «постоянные детекторы» или детекторы с постоянной точкой. Такие детекторы, встречавшиеся ранее на рынке, состояли из пары карборунд-сталь или двух кристаллов — пирита и халькопирита. В настоящее время можно рекомендовать применение купроксных детекторов, которые состоят из нескольких пар последовательно соединенных медных пластинок. Одна из пластинок каждой пары покрыта окисью меди. Такие детекторы по чувствительности мало уступают галеновым детекторам и весьма постоянны в работе.

Отрывки из книги: РАДИОТЕХНИКА

Пособие для командного и начальствующего состава частей связи и курсантов военных училищ связи Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР. Москва, 1938 г.

Главной частью детекторного каскада является детектор. Детектором может быть любой электрический прибор, сопротивление которого зависит от характера приложенного напряжения. Ток в цепи детектора не подчиняется закону Ома. При работе такой прибор нарушает симметрию сигнала и искажает его форму, в результате чего можно произвести разделение составляющих принятого сигнала, т. е. отделить несущую частоту от модулирующей.

Простым прибором, изменяющим свое сопротивление под действием подведенного к нему переменного напряжения, является контактный детектор. Контактным, или кристаллическим, называют такой детектор, у которого контакт осуществлен между двумя кристаллами различных минералов, или между кристаллом и острием металла. Кристаллы, применяемые в детекторе, выполняются из минералов, обладающих пьезоэлектрическими свойствами и хорошей проводимостью. К таким минералам относятся: гален (PbS), цинкит (ZnO), халькопирит и др.

Под пьезоэлектрическим свойством кристалла понимают его способность изменять объем при воздействии на него электрическими зарядами.

Наиболее часто применяются контактные детекторы: гален-сталь, гален-медь (проволочка), цинкит-халькопирит. Качество указанных детекторов зависит от выбора точки на кристалле, где проявляется хорошая чувствительность; от степени нажатия одного кристалла на другой или острия на кристалл.

Выбор хорошей «точки» производится при работе детектора в схеме. О качестве выбранной точки судят по полученному эффекту (например, хорошая слышимость в телефонных трубках, наибольшее отклонение прибора и т. д.).

О свойствах того или иного детектора судят по его характеристике. Характеристикой детектора называется кривая, выражающая зависимость силы тока, проходящего через детектор, от величины и знака приложенного к нему напряжения.

На рисунке даны характеристики: хорошего детектора а, плохого детектора b, и обычного проводника с.

Точка 0, около которой характеристика имеет резкий изгиб, называется рабочей точкой детектора.

Очевидно, чем круче поднимается около рабочей точки часть характеристики 0d и чем положе идет часть ее 0с, тем большую чувствительность имеет детектор.

На рисунке показаны две схемы присоединения детектора и телефонных трубок к приемному контуру. Данные схемы относятся к группе так называемых детекторных приемников.

При воздействии на детектор переменным напряжением высокой частоты, подводимым к нему от контура, за счет его пьезоэлектрических свойств начнет изменяться переходное сопротивление контакта. При отрицательных зарядах кристалл, сжимаясь, увеличивает переходное сопротивление, и ток через детектор проходит очень слабый. При положительных зарядах кристалл, расширяясь, даст хороший контакт с острием, и через детектор пойдет ток большей силы. Такое поведение кристалла под воздействием переменной э.д.с. вызовет движение тока в одном направлении. Произойдет, как говорят, «выпрямление» переменного тока.

Кристаллический детектор — прибор дешевый и простой в обращении, применяется главным образом в лабораториях и простых любительских детекторных приемниках. В современных ламповых приемниках такие детекторы не применяются, так как случайные сотрясения сбивают контакт и нарушают работу приемника.

7. Лампы

89. Как расшифровываются обозначения ламп?

Приемные лампы, выпускаемые заводом «Светлана», обычно обозначаются двумя буквами и цифрой. Первая буква указывает назначение лампы, вторая — род катода, а цифра — порядковый номер разработки лампы.

Буквы расшифровываются так:

У — усилительная.

П — приемная.

Т — трансляционная.

Г — генераторная.

Ж — маломощная генераторная (старое название).

М — модуляторная.

Б — мощная генераторная (старое название).

К — кенотрон.

В — выпрямительная.

С — специальная.

Род катода указывают следующие буквы:

Т — торированный, О — оксидированный, К — карбонированный, Б — бариевый.

Таким образом СО-124 означает: специальная оксидная № 124.

В генераторных лампах цифра, стоящая при букве Г, указывает полезную отдаваемую мощность лампы, при чем для маломощных ламп (с естественным охлаждением) эта мощность указана в ваттах, а для ламп с водяным охлаждением — в киловаттах.

90. Что обозначают буквы «С» и «РЛ» на баллонах наших радиоламп?

Буква «С» в кружке марка ленинградского завода «Светлана», «РЛ» — московского завода «Радиолампа».

91. Как образуются названия ламп?

Все современные радиолампы можно разделить на две категории: лампы одинарные, имеющие в своем баллоне одну лампу, и лампы комбинированные, представляющие собой сочетание двух или нескольких ламп, имеющих иногда один (общий), а иногда несколько самостоятельных катодов.

Для ламп первого типа существуют два способа составления названий. Названия, составляемые по первому способу, указывают количество сеток, при чем число сеток указывается греческим словом, а сетка — английским (грид). Таким образом, по этому способу пятисеточная лампа будет называться «пентагрид». По второму способу в названии указывается количество электродов, из которых один является катодом, другой анодом, а все остальные сетками. Лампа, имеющая всего два электрода (анод и катод), называется диодом, трехэлектродная — триодом, четырехэлектродная — тетродом, пятиэлектродная — пентодом, шестиэлектродная — гексодом, семиэлектродная — гептодом, восьмиэлектродная — октодом. Таким образом лампа, имеющая семь электродов (анод, катод и пять сеток), по одному способу может быть названа пентагридом, по другому — гептодом.

Комбинированные лампы имеют названия, указывающие типы заключенных в одном баллоне ламп, например: диод-пентод, диод-триод, двойной диод-триод (последнее название указывает, что в одном баллоне заключены две диодных лампы и одна триодная).

92. Какая разница между многосеточными и многоэлектродными лампами?

В последнее время в связи с выпуском ламп, имеющих много электродов, предложена следующая, не получившая пока еще общего признания, классификация ламп. Многосеточными лампами предложено называть такие лампы, у которых имеется один катод, один анод и несколько сеток. Многоэлектродными лампами такие, у которых имеется два или больше анодов. Многоэлектродной лампой будет называться и такая, у которой два или больше катодов. Лампа экранированная, пентод, пентагрид, октод являются многосеточными, так как у каждой из них имеется по одному аноду и по одному катоду и соответственно две, три, пять и шесть сеток. Такие же лампы, как двойной диод-триод, триод-пентод и т. д. считаются многоэлектродными, так как у двойного диода-триода имеется три анода, у триод-пентода — два анода и т. д.

93. Что такое лампа с переменной крутизной («варимю»)?

Лампы, обладающие переменной крутизной, имеют ту отличительную особенность, что характеристика их при малых смещениях вблизи нуля обладает большой крутизной и коэффициент усиления при этом возрастает до максимума. С увеличением отрицательного смещения, крутизна характеристики и коэффициент усиления лампы падают. Это свойство лампы с переменной крутизной позволяет применять ее в каскаде усиления высокой частоты приемника для автоматической регулировки силы приема: при слабых сигналах (смещение мало) лампа усиливает максимально, при сильных сигналах усиление падает. На рисунке слева приведена характеристика лампы с переменной крутизной 6SK7 и справа характеристика обычной лампы 6SJ7. Отличительная особенность лампы с переменной крутизной — длинный «хвост» в нижней части характеристики.

94. Что значит ДДТ и ДДП?

ДДТ является сокращенным названием двойного диода-триода, а ДДП — сокращенным названием двойного диода- пентода.

95. Как выведены электроды у приемных ламп?

Выводы электродов у различных ламп показаны на рисунке. (Разметка штырьков дана так, как если бы на цоколь смотреть снизу).

1 — триод прямого накала; 2 — экранированная лампа прямого накала; 3 — двуханодный кенотрон; 4 — пентод прямого накала; 5 — триод косвенного накала; 6 — экранированная лампа с косвенным накалом; 7 — пентагрид прямого накала; 8 — пентагрид косвенного накала; 9 — двойной триод прямого накала; 10 — двойной диод-триод прямого накала; 11 — двойной диод-триод косвенного накала; 12 — пентод с косвенным накалом; 13 — двойной диод-пентод с косвенным накалом; 14 — мощный триод; 15 — мощный одноанодный кенотрон.

96. Что называется параметрами лампы?

Каждая электронная лампа обладает некоторыми отличительными особенностями, характеризующими ее пригодность для работы в известных условиях, и усиление, которое эта лампа может дать. Эти характерные для лампы данные называются ее параметрами. К основным параметрам принадлежат: коэффициент усиления лампы, крутизна характеристики, внутреннее сопротивление, добротность, величина междуэлектродной емкости.

97. Что такое коэффициент усиления?

Коэффициент усиления (обозначаемый обычно греческой буквой μ) показывает, во сколько раз сильнее, по сравнению с действием анода, действие управляющей сетки на поток электронов, излучаемых нитью накала. Общесоюзный стандарт 7768 определяет коэффициент усиления, как «параметр электронной лампы, выражающий отношение изменения анодного напряжения к соответствующему обратному изменению сеточного напряжения, необходимому для того, чтобы величина анодного тока оставалась постоянной».

98. Что такое крутизна характеристики?

Крутизной характеристики называется отношение изменения анодного тока к соответствующему изменению напряжения управляющей сетки при постоянном напряжении на аноде. Крутизна характеристики обозначается обычно буквой S и выражается в миллиамперах на вольт (mA/V). Крутизна характеристики является одним из самых важных параметров лампы. Можно считать, что чем крутизна больше, тем лампа лучше.

99. Что такое внутреннее сопротивление лампы?

Внутренним сопротивлением лампы называется отношение изменения анодного напряжения к соответствующему изменению анодного тока при постоянном напряжении на сетке. Обозначается внутреннее сопротивление буквой Ri выражается в омах.

100. Что такое добротность лампы?

Добротностью называется произведение коэффициента усиления на крутизну лампы, т. е. произведение μ на S. Добротность обозначается буквой G. Добротность характеризует лампу в целом. Чем добротность лампы больше, тем лампа лучше. Добротность выражается в милливаттах, деленных на вольты в квадрате (mW/V^2).

101. Что такое внутреннее уравнение лампы?

Внутренним уравнением лампы (оно всегда равно 1) называется отношение крутизны характеристики S, помноженной на внутреннее сопротивление Ri и деленной на коэффициент усиления μ, т. е. S·Ri/μ= 1.

Отсюда: S=μ/Ri, μ=S·Ri, Ri=μ/S.

102. Что такое междуэлектродная емкость?

Междуэлектродной емкостью называется электростатическая емкость, существующая между различными электродами лампы, например, между анодом и катодом, анодом и сеткой и т. д. Наибольшее значение имеет величина емкости между анодом и управляющей сеткой (Cga), так как она ограничивает усиление, которое можно получить от лампы. В экранированных лампах, предназначенных для усиления высокой частоты, Cga измеряется обыкновенно сотыми или тысячными долями микромикрофарады.

103. Что такое входная емкость лампы?

Входной емкостью лампы (Cgf) называется емкость между управляющей сеткой и катодом. Эта емкость обычно присоединяется к емкости переменного конденсатора настраивающегося контура и уменьшает перекрытие контура. В среднем можно считать, что входная емкость применяющихся в настоящее время ламп лежит в пределах 15–30 см.

104. Что такое мощность рассеяния на аноде?

Во время работы лампы к аноду ее летит поток электронов. Удары электронов об анод вызывают нагревание последнего. Если рассеивать (выделять) на аноде большую мощность, то анод может расплавиться, что приведет к гибели лампы. Мощностью рассеяния на аноде называется та предельная мощность, на которую рассчитан анод данной лампы. Эта мощность численно равна анодному напряжению, помноженному на силу анодного тока, и выражается в ваттах. Если, например, через лампу при анодном напряжении в 200 В протекает анодный ток в 20 мА, то на аноде рассеивается 200·0,02=4 Вт.

105. Как определить мощность рассеяния на аноде лампы?

Наибольшая мощность, которую можно рассеивать на аноде, обычно указывается в паспорте лампы. Зная мощность рассеяния и задавшись определенным анодным напряжением, можно рассчитать, какой предельный ток допустим для данной лампы. Так, мощность рассеяния на аноде лампы УО-104 равна 10 Вт. Следовательно, при анодном напряжении в 250 В анодный ток лампы не должен превышать 40 мА, так как при таком напряжении на аноде будет рассеиваться как раз 10 Вт.

106. Почему раскаливается анод выходной лампы?

Анод выходной лампы раскаливается потому, что на нем выделяется большая мощность, чем та, на которую лампа рассчитана. Обычно это происходит в тех случаях, когда на анод подано высокое напряжение, а смещение, заданное на управляющую сетку, мало; в этом случае через лампу протекает большой анодный ток, и в результате мощность рассеивания превышает допустимую. Для избежания этого явления нужно или снизить анодное напряжение или увеличить смещение на управляющей сетке. Точно так же, в лампе может раскаливаться не анод, а сетка. Так, например, иногда в экранированных лампах и пентодах раскаливаются экранирующие сетки. Это может происходить как при слишком высоком анодном напряжении на этих лампах и при малом смещении на управляющих сетках, так и в тех случаях, когда вследствие какой-нибудь ошибки на анод лампы не попадает анодное напряжение. В этих случаях значительная часть тока лампы устремляется через сетку и раскаляет ее.

107. Почему в последнее время аноды ламп стали делать черными?

Чернение анодов ламп производится для лучшей теплоотдачи. На зачерненном аноде можно рассеивать большую мощность.

108. Как разобраться в показаниях приборов при испытании в магазине покупаемой радиолампы?

Испытательные установки, которые применяются в радиомагазинах при проверке покупаемых ламп, чрезвычайно примитивны и не дают действительного представления о годности лампы для работы. Все эти установки чаще всего рассчитаны на проверку трехэлектродных ламп. Экранированные лампы или высокочастотные пентоды проверяются в тех же панелях и потому приборы испытательной установки показывают ток не анода лампы, а ток экранирующей сетки, так как к анодному штырьку на цоколе таких ламп подведена экранирующая сетка. Таким образом, если в лампе имеется замыкание между экранирующей сеткой и анодом, то на испытательной установке в магазине эта неисправность обнаружена не будет и лампа будет считаться годной. По этим приборам можно судить только о том, что нить накала цела и эмиссия имеется.

109. Может ли являться признаком годности лампы целость ее нити накала?

Целость нити накала может считаться сравнительно верным признаком пригодности лампы для работы только применительно к лампам с чисто вольфрамовым катодом (к таким лампам относится, например, лампа Р-5, которая в настоящее время снята с производства). У ламп подогревных и современных ламп прямого накала целость нити еще не свидетельствует о том, что лампа годна для работы, так как лампа и при целой нити может не иметь эмиссии. Кроме того, целость нити и даже наличие эмиссии еще не обозначают, что лампа совершенно пригодна для работы, потому что в лампе могут быть короткие замыкания между анодом и сеткой и т. д.

110. Чем отличается полноценная лампа от неполноценной?

На ламповых заводах все лампы, перед отправлением их с завода проверяются и осматриваются. Заводские нормы предусматривают известные допуски параметров ламп, и лампы, удовлетворяющие этим допускам, т. е. лампы, параметры которых не выходят за пределы этих допусков, считаются полноценными лампами. Лампа же, у которой хотя бы один из параметров выходит за пределы этих допусков, считается неполноценной. К неполноценным относятся также и лампы, имеющие внешний брак, например, криво поставленные электроды, криво насажанный баллон, трещины, царапины на цоколе и т. д. На лампы такого рода ставится клеймо «неполноценная» или «2-й сорт» и они выпускаются в продажу по пониженной цене. Обычно неполноценные лампы в отношении работоспособности мало чем отличаются от полноценных. При покупке неполноценных ламп желательно выбирать такую, у которой имеется явный внешний брак, так как подобная неполноценная лампа почти всегда имеет совершенно нормальные параметры.

111. Что называется катодом лампы?

Катодом лампы называется тот электрод, который при нагревании излучает электроны, поток которых образует анодный ток лампы.

112. Что такое лампы с прямым накалом?

У ламп с прямым накалом электроны излучаются непосредственно из нити накала. Следовательно, в лампах с прямым накалом нить накала является одновременно и катодом. К числу таких ламп относятся лампы УО-104, все бариевые лампы, кенотроны.

113. Что такое лампа с подогревом?

В подогревной лампе нить накала не является ее катодом, а используется только для подогревания до нужной температуры фарфорового цилиндрика, внутри которого проходит эта нить. На этот цилиндрик надевается никелевый чехол с нанесенным на него специальным активным слоем, излучающим при нагревании электроны. Этот излучающий электроны слой и является катодом лампы. Вследствие большой тепловой инерции фарфорового цилиндрика, он не успевает охладиться во время перемен направления тока и потому фон переменного тока при работе приемника практически не будет заметен. Подогревные лампы иначе называются лампами с косвенным подогревом или с косвенным накалом, а также лампами с эквипотенциальным катодом.

114. Почему делают лампы с косвенным накалом, когда было бы проще делать лампы с прямым накалом и толстой нитью?

Если лампу с прямым накалом накаливать переменным током, то обычно прослушивается шум переменного тока. Этот шум в значительной степени объясняется тем, что при переменах направления тока и при спадании в эти моменты тока до нуля, нить лампы несколько охлаждается и эмиссия ее уменьшается. Избежать шума переменного тока казалось можно бы, делая нить накала очень толстой, так как толстая нить не будет успевать сколько-нибудь значительно охлаждаться. Однако, практически применять лампы с такими нитями очень невыгодно, так как они будут потреблять на накал очень большой ток. Кроме того нужно отметить, что фон переменного тока, при питании нити накала, происходит не только вследствие периодического остывания нити. Фон в известной степени зависит и от того, что потенциал нити накала 50 раз в минуту меняет свой знак, а так как сетка лампы в схеме соединяется с нитью накала, то эта перемена направления передается сетке, вызывает пульсацию анодного тока, которая и слышна в громкоговорителе в виде фона. Поэтому гораздо выгоднее делать лампы с косвенным подогревом, так как такие лампы свободны от перечисленных недостатков.

115. Что такое эквипотенциальный катод?

Эквипотенциальным катодом называется подогревный катод. Применяется название «эквипотенциальный» потому, что потенциал по всей длине катода одинаков. В катодах прямого накала потенциал не одинаков: он изменяется в 4- вольтовых лампах в пределах от 0 до 4 В, в 2-вольтовых лампах от 0 до 2 В.

116. Что такое лампа с активированным катодом?

Электронные лампы имели ранее чисто вольфрамовый катод. Значительная эмиссия у этих катодов начинается только при очень высокой температуре (около 2 400°). Для создания этой температуры нужен сильный ток и таким образом лампы с вольфрамовым катодом очень не экономичны. Было замечено, что при покрывании катодов окислами так называемых щелочноземельных металлов, эмиссия из катодов начинается при значительно более низкой температуре (800-1 200°) и поэтому для соответствующего накала лампы нужен значительно более слабый ток, т. е. такая лампа становится более экономичной в расходовании батарей или аккумуляторов. Такие катоды, покрытые окислами щелочноземельных металлов, называются активированными, а процесс такого покрывания называется активированием катода. Наиболее распространенным активатором в настоящее время является барий.

117. Какая разница между торированными, карбонированными, оксидными и бариевыми лампами?

Разница между этими типами ламп заключается в методе обработки (активирования) катодов ламп. Для повышения эмиссионной способности, катод покрывается слоем тория, оксида, бария. Лампы с катодом, покрытым торием, называются торированными. Лампы, покрытые слоем бария, называются бариевыми. Оксидные лампы тоже, в большинстве случаев, являются бариевыми лампами, а разница в их названии объясняется только способом активирования катода. У некоторых ламп (мощных), для прочного закрепления слоя тория, катод после активирования обрабатывается углеродом. Такого рода лампы называются карбонированными.

118. Можно ли судить по цвету накала лампы о правильности режима лампы?

В некоторых пределах по цвету накала можно судить о правильности величины накала лампы, но для этого нужен известный опыт, так как лампы разных типов имеют неодинаковое свечение катода.

119. Опасно ли нагревание цоколя лампы?

Нагревание цоколя лампы во время ее работы не представляет никакой опасности для лампы и объясняется передачей тепла от баллона и внутренних частей лампы цоколю.

120. Для чего в некоторых лампах (например, УО-104) внутри баллона против цоколя помещен слюдяной диск?

Этот слюдяной диск служит для защиты цоколя от тепловых излучений ламповых электродов. Без такого «термоэкрана» цоколь лампы слишком нагревался бы. Подобные термоэкраны применяются во всех мощных лампах.

121. Почему при перевертывании некоторых ламп слышно, что внутри их цоколя что-то перекатывается?

Подобное перекатывание происходит вследствие того, что на проводнички, которые находятся внутри цоколя и соединяют электроды со штырьками, при цоколевке ламп надеваются изоляторы — стеклянные трубочки, которые предохраняют выводные проводнички от замыкания между собою. Эти трубочки в некоторых лампах перемещаются по проводу при перевертывании ламп.

122. Почему баллоны современных ламп делаются ступенчатыми?

В лампах старого типа электроды закреплялись только с одной стороны, в том месте лампы, где стойки, на которых укреплены электроды, соединяются со стеклянной ножкой. При такой конструкции крепления, вследствие упругости держателей, электроды легко подвергаются вибрации. В баллонах современных ламп крепление электродов происходит в двух точках — внизу они крепятся держателями к стеклянной ножке, а вверху — к слюдяной пластинке, которая вжимается в «купол» лампы. Таким образом, вся конструкция лампы становится более надежной и жесткой, что увеличивает долговечность ламп, когда им приходится работать, например, в передвижках и т. п. Лампы такой конструкции менее склонны к микрофонному эффекту.

123. Для чего баллоны ламп покрываются серебристым или коричневым налетом?

Для нормальной работы ламп степень разрежения воздуха внутри баллона (вакуум) должна быть очень высокой. Давление в лампе исчисляется миллионными долями миллиметра ртутного столба. Получить такое разрежение при помощи самых совершенных насосов чрезвычайно трудно. Но и это разрежение еще не предохраняет лампу от ухудшения вакуума в дальнейшем. В металле, из которого сделаны анод и сетка, может находиться поглощенный («окклюдированный») газ, который при работе лампы и разогревании анода может затем выделиться и ухудшить вакуум. Для борьбы с этим явлением, лампу при откачке ее вводят в поле высокой частоты, разогревающее электроды лампы. Еще до этого вводят заранее в баллон так называемый «геттер» (поглотитель), т. е. такие вещества как магний или барий, которые обладают способностью поглощать газы. Распыляясь под действием поля высокой частоты, эти вещества поглощают газы. Распыленный геттер осаждается на баллоне лампы и покрывает его видимым снаружи налетом. Если в качестве геттера был применен магний, то баллон имеет серебристый оттенок, при бариевом геттере налет получается золотисто-коричневым.

124. Почему лампы светятся голубым светом?

Наиболее часто лампа дает голубое газовое свечение, потому что в лампе появился газ. В этом случае, если включить накал лампы и подать напряжение на анод ее, весь баллон лампы заполняется голубым светом. Такая лампа непригодна для работы. Иногда же при работе лампы поверхность анода начинает светиться. Причина этого явления — оседание на анод и сетку лампы активного слоя во время активировки катода. В этом случае часто светится лишь внутренняя поверхность анода. Это явление не мешает лампе нормально работать и не является признаком ее порчи.

125. Как влияет на работу лампы появление в ней газа?

При наличии в баллоне лампы газа, во время работы происходит ионизация этого газа. Процесс ионизации заключается в следующем: электроны, несущиеся от катода к аноду, встречают на своем пути молекулы газа, ударяются о них и выбивают из них электроны. Выбитые электроны в свою очередь устремляются к аноду и увеличивают анодный ток, при чем это увеличение анодного тока происходит неравномерно, скачками, и ухудшает работу лампы. Те молекулы газа, из которых были выбиты электроны и получившие вследствие этого положительные заряды (так называемые ионы) устремляются к отрицательно заряженному катоду и ударяются о него. При значительных количествах газа в лампе ионная бомбардировка катода может привести к сбиванию с него активного слоя, и даже к перегоранию катода. Положительно заряженные ионы осаждаются также и на сетке, имеющей отрицательный потенциал, и образуют так называемый ионный ток сетки, направление которого противоположно обычному сеточному току лампы. Этот ионный ток значительно ухудшает работу каскада, уменьшая усиление и внося подчас искажения.

126. Что такое термоэлектронный ток?

Электроны, находящиеся в массе какого-нибудь тела, постоянно пребывают в движении. Однако скорость этого движения настолько невелика, что электроны не могут преодолеть сопротивления поверхностного слоя материала и вылететь за пределы его. Если тело это нагревать, то скорость движения электронов возрастет и в конце концов может дойти до такого предела, что электроны вылетят за пределы тела. Такие электроны, появление которых обусловлено нагреванием тела, носят название термоэлектронов, а ток, образованный этими электронами, называется термоэлектронным током.

127. Что такое эмиссия?

Эмиссией называется излучение электронов катодом лампы.

128. Когда лампа теряет эмиссию?

Потеря эмиссии наблюдается только у ламп с активированным катодом. Потеря эмиссии является следствием исчезновения активного слоя, что может происходить по разным причинам, например, от перекала при подаче более высокого напряжения накала, чем нормальное, а также при наличии в баллоне газа и происходящей вследствие этого ионной бомбардировки катода (см. вопрос 125).

129. Что называется режимом лампы приемника?

Режимом работы лампы называется комплекс всех постоянных напряжений, которые подаются на лампу, т. е. напряжение накала, напряжение анода, напряжение на экранирующей сетке, смещение на управляющей сетке и т. д. Если все эти напряжения соответствуют требуемым для данной лампы напряжениям, то лампа работает в правильном режиме.

130. Что значит поставить лампу в нужный режим работы?

Это значит, что на все электроды должны быть поданы такие напряжения, которые соответствуют указанным в паспорте лампы или в инструкции. Если в описании приемника не имеется специальных указаний о режиме лампы, то следует руководствоваться теми данными режима, которые приведены в паспорте лампы.

131. Что значит выражение «лампа заперта»?

Под «запиранием» лампы подразумевается тот случай, когда на управляющей сетке лампы создается столь большой отрицательный потенциал, что анодный ток прекращается. Такое запирание может происходить при слишком большом отрицательном смещении на сетке лампы, а также при обрыве в цепи сетки лампы. В этом случае электроны, осевшие на сетке, не имеют возможности стечь на катод и этим «запирают» лампу.

8. Приемники прямого усиления

132. Почему в настоящее время нельзя применять излучающие регенераторы?

Обычные регенеративные приемники без усиления высокой частоты обладают тем отрицательным свойством, что они излучают генерируемые ими собственные колебания, т. е. являются по существу небольшими и примитивными передатчиками. «Работа» таких передатчиков (чаще всего резкий свист) может быть слышна на расстоянии нескольких километров и создает поэтому помехи всем окружающим приемникам. В настоящее время ведется активная борьба за чистоту и порядок в эфире и одной из основных мер этой борьбы является запрещение пользования излучающими приемниками.

133. Почему иногда регенератор работает без утечки сетки?

Обычно в таких случаях регенератор работает со «скрытой» утечкой сетки, которой может обладать сеточный конденсатор или же панель приемника, не имеющая достаточно хороших изоляционных свойств.

134. Что такое сверхрегенератор?

Прием какой-либо телефонной станции на регенераторе, как известно, усиливается по мере увеличения обратной связи и достигает наибольшего усиления в самый момент возникновения генерации. Как известно, этот режим работы неустойчив. Предел усилению кладет возникновение генерации. После того, как генерация наступила — прием становится невозможным, так как он сильно искажается. Поэтому фактически все то усиление, которое может дать регенератор, полностью использовать нельзя.

Принцип работы сверхрегенеративной схемы заключается в том, что приемник доводится до генерации и эта генерация периодически искусственно срывается. Число этих срывов генерации в секунду выбирается большим (12–15 тыс. раз в секунду) для того, чтобы оно лежало вне звуковых частот, слышимых нашим ухом. Вследствие этого сверхрегенератор фактически работает в самом чувствительном режиме, так как он большое число раз в секунду переходит через ту точку возникновения генерации, которая соответствует наибольшему усилению.

Схем сверхрегенеративного приема существует довольно много. Из них наибольшим распространением пользуются схемы Армстронга, в которых срыв генерации производится путем подачи на сетку дополнительной частоты, генерируемой в отдельном контуре; схемы Флюэлинга, в которых для периодического срыва генерации используется метод подбора гриддика. Сверхрегенеративные схемы способны давать большое усиление, но они дают несколько неустойчивый прием, сопровождающийся известными искажениями. Помимо того они обладают малой избирательностью. В настоящее время в радиовещательных приемниках сверхрегенеративные схемы не применяются. Единственная область применения этих схем в данное время — ультракороткие волны, где они используются довольно часто.

135. Что такое прием на свист?

Одним из возможных в практике способов приема дальних радиостанций на приемниках с обратной связью был «прием на свист». Для этого приемник доводится до генерации и затем вращением ручки переменного конденсатора настройки проходят диапазон настройки. Когда настройка приемника будет приближаться к частоте какой-нибудь работающей станции — в телефоне или громкоговорителе появится свист. По мере приближения к точной настройке на станцию, этот свист понижается и в момент, близкий к резонансу, пропадает.

136. Можно ли принимать на свист?

Прием станций на свист ни в коем случае недопустим. В этом режиме очень легко при настройке пропустить какую-либо станцию. Помимо того приемник, доведенный до генерации, становится маломощным передатчиком, создающим помехи радиоустановкам, расположенным в нескольких километрах от такого «передатчика» (см. вопрос 132).

137. Какими способами можно задавать обратную связь?

Существует много способов устройства обратной связи. Из них наиболее распространены следующие:

1) при помощи вращающейся катушки;

2) при помощи неподвижной катушки, сила тока в которой регулируется переменным конденсатором, при чем в этом случае применяются конденсаторы различных типов — обычные переменные и так называемые дифференциальные, состоящие из одной подвижной системы пластин и двух неподвижных систем.

Менее распространенным способом устройства обратной связи является применение постоянной катушки, сила тока в которой регулируется переменным сопротивлением.

Существуют другие, совсем редко применяемые схемы, в которых обратная связь регулируется изменением величины анодного напряжения или напряжения на экранных сетках и т. д.

138. Какая схема регулировки обратной связи лучше?

Практически одним из лучших способов регулировки обратной связи является перемещение катушки обратной связи, т. е. приближение и удаление ее от катушки настройки или вращение ее вокруг своей оси в катушке настройки. Однако, этот способ конструктивно неудобен и применяется только в простейших приемниках.

Очень хорошие результаты дает регулировка обратной связи при помощи дифференциального конденсатора. При применении обычного переменного конденсатора для регулировки обратной связи по мере уменьшения связи уменьшается и величина переменной слагающей анодного тока детекторной лампы, что ухудшает ее работу. Этим же недостатком страдают некоторые схемы регулировки обратной связи при помощи сопротивлений.

139. Почему в современных приемниках не применяются дифференциальные конденсаторы для регулировки обратной связи?

В приемниках старых типов на плавность подхода к генерации обращалось очень большое внимание, так как усиление приемника в значительной степени зависело именно от обратной связи. Поэтому наиболее часто применялось регулирование обратной связи при помощи дифференциального конденсатора, дающее возможность чрезвычайно плавного и мягкого подхода к порогу генерации. В современных многоламповых приемниках прямого усиления, работающих на хороших лампах, обратная связь имеет второстепенное значение и регулировать ее приходится сравнительно редко, так как приемники обычно дают совершенно достаточное усиление и без обратной связи. Поэтому для регулирования обратной связи применяются наиболее простые и дешевые способы. Одним из таких способов является применение обычного переменного конденсатора, состоящего из одной системы подвижных и одной системы неподвижных пластин. В большинстве случаев для регулировки обратной связи применяются конденсаторы с твердым диэлектриком, как наиболее дешевые и компактные.

140. Нужно ли последовательно с конденсатором обратной связи включать конденсатор постоянной емкости?

Постоянный конденсатор, емкостью 5-10 тыс. см желательно включать последовательно с переменным конденсатором, регулирующим обратную связь, чтобы предохранить источник высокого напряжения от замыкания в случае замыкания пластин переменного конденсатора.

141. Можно ли конденсатор с твердым диэлектриком, служащий для регулировки обратной связи, заменить конденсатором с воздушным диэлектриком?

Такая замена вполне возможна, необходимо лишь, чтобы конденсатор с воздушным диэлектриком был бы по емкости примерно равен требующемуся для регулировки обратной связи конденсатору с твердым диэлектриком. Вообще же, если имеется возможность выбора, то для регулировки обратной связи следует предпочесть конденсатор с твердым диэлектриком, так как этот конденсатор значительно компактнее и стоит дешевле.

142. К каким пластинам конденсатора обратной связи следует присоединять землю?

Во всех случаях землю следует присоединять к подвижным пластинам конденсатора обратной связи (к ротору). Для этого конденсатор следует включать между катушкой обратной связи и землей, а не между катушкой обратной связи и анодом лампы, как это иногда делается.

143. Стоит ли задавать обратную связь не на детекторный, а на антенный контур приемника?

Избирательность приемника при задавании обратной связи на антенный контур останется такой же, как и при задавании обратной связи на детекторный контур. Устройство же такого рода обратной связи на антенный контур ни в коем случае не может быть рекомендовано, так как вызовет излучение приемника в эфир и тем самым создаст помехи.

144. Следует ли задавать обратную связь не на один контур, а на два контура, как это иногда делалось в прежних радиолюбительских приемниках?

Задавание обратной связи на какой-либо другой контур, кроме детекторного контура, недопустимо, так как это приведет к сильному засорению эфира помехами.

145. Как проверить режим работы обратной связи в приемниках типа 1-V-1, 1-V-2 и т. п.?

Если приемник хорошо отрегулирован и хорошо экранирован, то как при включенной, так и при выключенной лампе высокой частоты (для этого достаточно лампу высокой частоты вынуть из гнезд) генерация будет возникать при примерно одинаковых положениях ручки конденсатора обратной связи (разница может быть в пределах 6–7 делений шкалы). В плохо экранированном и отрегулированном приемнике при выключенной лампе высокой частоты для получения генерации нужно вводить пластины ротора конденсатора обратной связи на значительно больший угол.

146. Как бороться с влиянием обратной связи на настройку приемника?

Меры борьбы могут быть следующие:

1) применение на детекторном месте экранированной лампы, имеющей меньшую междуэлектродную емкость, чем трехэлектродная лампа;

2) сведение к минимуму паразитных емкостей между анодными и сеточными цепями, в частности между катушкой настройки и катушкой обратной связи;

3) тщательная экранировка этих цепей;

4) намотка катушки обратной связи на одном каркасе с катушкой настройки;

5) максимальное уменьшение числа витков катушки обратной связи.

147. Почему генерация в приемнике получается иногда прерывистой?

Прерывистая генерация обычно бывает вследствие порчи утечки сетки детекторной лампы (увеличение сопротивления утечки) или дефектов в самой детекторной лампе. Для того, чтобы ликвидировать прерывистую генерацию, следует или уменьшить сопротивление утечки сетки, или попробовать сменить детекторную лампу.

148. Каковы причины неравномерности возникновения обратной связи по шкале регулировки?

В радиолюбительских приемниках нередко наблюдается такое явление — обратная связь хорошо возникает в начале диапазона и плохо или совсем не возникает в конце диапазона. Меры борьбы с этим недостатком следующие:

1) сведение к минимуму числа витков катушки обратной связи;

2) намотка катушки обратной связи на одном каркасе с катушкой настройки;

3) улучшение качества контурной катушки;

4) в приемниках с несколькими диапазонами при достаточном навыке можно рекомендовать применять секционированную катушку обратной связи с закорачиванием лишних витков при переключении диапазонов.

149. Почему может отсутствовать генерация на одном из диапазонов приемника?

Обычно причиной этого бывает неправильное соединение концов средневолновой и длинноволновой катушек в детекторном контуре. При таком неправильном соединении витки одной катушки направлены навстречу виткам другой катушки, а не являются продолжением ее. От перемены включения концов катушки обратной связи при таком неправильном направлении витков катушки настройки генерация начинает возникать в том диапазоне, в котором она раньше не появлялась, и перестает возникать в первом диапазоне. Необходимо поэтому прежде всего проверить правильность соединения концов катушек настройки.

150. Почему приемник может не генерировать?

Если монтаж выполнен правильно и все детали исправны (соблюдены указанные в описании размеры и данные катушек, правильно подобран режим работы лампы и т. п.), а генерация все-таки не возникает, то причиной этого в большинстве случаев бывает неправильное включение концов катушки обратной связи. Очень часто оказывается достаточно простого переключения концов этой катушки, чтобы приемник начал генерировать.

151. Нужно ли увеличивать число витков катушки обратной связи, если генерация не возникает?

Как правило, нужно стремиться к тому, чтобы всегда делать число витков катушки обратной связи возможно меньшим. Если можно добиться хорошей обратной связи без увеличения числа витков катушки обратной связи (например, сближением и перемещением витков катушки обратной связи), то лучше пользоваться этим способом. Если приемник делается по какому-либо описанию и для получения генерации приходится наматывать на катушку обратной связи большее число витков, чем указано в описании, то это является признаком того, что приемник или недостаточно хорошо выполнен или неисправны какие-либо его детали, плохи лампы или же они работают в неправильном режиме. В этом случае нужно добиваться нормальной работы приемника при том числе витков катушки обратной связи, какое указано в описании.

152. Почему при присоединении усилителя низкой частоты на трансформаторе регенеративный приемник перестает генерировать?

Исчезновение генерации обычно бывает следствием изменения режима работы приемника (например, падение напряжения источников питания при включении усилителя). При восстановлении нормального режима работы приемника генерация его возобновляется. Часто возникновению генерации можно помочь шунтировкой первичной обмотки трансформатора низкой частоты емкостью (около 50-100 см).

153. Каковы причины провалов в работе обратной связи?

Провалы в работе обратной связи (отсутствие генерации или плохое ее возникновение в определенных участках диапазона) чаще всего наблюдаются в средневолновом диапазоне и объясняются отсасывающим действием неработающих витков катушки настройки, особенно в тех случаях, когда выключение витков катушки производится методом выключения одного конца секции (см. вопрос 78), а не замыканием накоротко неработающей секции. Для борьбы с этим явлением нужно:

1) для выключения неработающих витков катушки настройки закорачивать их;

2) располагать секции катушки настройки по возможности дальше одна от другой;

3) в пределах возможного уменьшать число витков катушки обратной связи.

154. Что называется затягиванием генерации?

В нормально работающем приемнике генерация должна возникать и срываться примерно на одном делении шкалы конденсатора обратной связи, разница может быть всего в несколько делений. Если же генерация возникает, например, при введении конденсатора до 50-го деления, а для того, чтобы сорвать генерацию, приходится выводить конденсатор до 30-го или 20-го деления, то это служит указанием на неправильный режим обратной связи. Описанное явление называется затягиванием генерации.

155. В чем заключаются причины «затягивания» обратной связи?

Причинами могут быть следующие обстоятельства:

1) неправильный подбор величины сопротивления утечки;

2) неправильный режим детекторной лампы (слишком большое анодное напряжение);

3) потеря эмиссии детекторной лампой;

4) недостаточное напряжение накала детекторной лампы;

5) нестабильная работа каскада усиления высокой частоты (если он имеется).

156. Почему генерация в батарейном регенеративном приемнике возникает резким щелчком?

Возникновение генерации щелчком указывает на ненормальный режим работы детекторной лампы — велико анодное напряжение, велико напряжение накала. Это явление также может быть следствием неправильного включения полюсов батареи накала.

157. Почему генерация приемника наступает при выведении пластин ротора конденсатора обратной связи, а не при введении пластин ротора?

Явление это объясняется самовозбуждением приемника и неправильным включением катушки обратной связи. В приемнике, в котором наблюдается такое явление, катушка обратной связи включена наоборот, т. е. направление витков ее таково, что обратная связь глушит контур. Поэтому при введении конденсатора обратной связи происходит столь сильное заглушение приемника, что самовозбуждение возникнуть не может — приемник не генерирует. При уменьшении емкости конденсатора обратной связи заглушающее действие уменьшается и при определенном положении конденсатора это заглушение становится уже столь малым, что приемник начинает генерировать. Если в приемнике наблюдается такое явление, то нужно:

1) переключить концы катушки обратной связи и

2) устранить самовозбуждение.

Иногда это явление бывает вызвано нестабильностью работы схемы (паразитная генерация).

158. Что такое самовозбуждение приемника?

Самовозбуждением приемника называется самопроизвольное возникновение генерации на всех или на некоторых диапазонах, которую не удается сорвать ни вращением ручки регулировки обратной связи, ни уменьшением числа витков катушки обратной связи, ни даже закорачиванием катушки обратной связи.

159. Как устранить самовозбуждение в приемниках?

Для устранения самовозбуждения в приемниках необходимо:

1) хорошее экранирование контуров приемника, устранение всякой возможности индуктивной связи между ними;

2) применение в каждом каскаде развязывающих цепей;

3) отдаление сеточных цепей от анодных и экранирование их;

4) снижение усиления путем уменьшения напряжения на экранных сетках ламп высокой частоты.

9. Супергетеродины

160. Чем в основном отличается супер от приемника прямого усиления?

Главное отличие супера от приемника прямого усиления состоит в том, что в приемниках прямого усиления предварительное усиление сигнала (до детектирования) производится на частоте сигнала. Для этого усилитель высокой частоты приемника имеет обычно несколько контуров, которые настраиваются на принимаемую станцию. В супергетеродине основное усиление производится не на частоте сигнала, т. е. не на той частоте, на которой работает принимаемая станция, а на определенной и не изменяющейся частоте, которая называется промежуточной. Таким образом, усилитель промежуточной частоты супергетеродина не имеет настраивающихся контуров, так как его контуры настроены раз и навсегда на одну и ту же промежуточную частоту и при приеме любых станций настройка этих контуров не меняется. Для того, чтобы было возможно производить усиление принимаемых сигналов на этой промежуточной частоте, в супергетеродине перед усилителем промежуточной частоты ставится так называемый «смеситель» или «преобразователь», в котором и происходит преобразование частоты сигнала в промежуточную частоту.

161. В чем заключается преимущество суперов перед приемниками прямого усиления?

Преимущество суперов перед приемниками прямого усиления состоит в том, что основное усиление в супере производится на промежуточной частоте и контуры промежуточной частоты не имеют переменной настройки. Стоимость каскада промежуточной частоты получается более низкой, чем стоимость каскада высокой частоты в приемниках прямого усиления. Кроме того, вследствие применения низкой промежуточной частоты от каскада можно получить большее устойчивое усиление, чем от каскада, работающего на частоте сигнала, так как чем ниже частота, тем меньше влияет междуэлектродная емкость анод-сетка. Вследствие того, что основное усиление в супере производится на постоянной частоте — в приемнике получается равномерное усиление по всему диапазону и равномерная избирательность.

162. В чем заключаются основные условия хорошей работы супера?

Работа супера, так же как и каждого приемника, определяется очень многими причинами, полностью перечислить которые здесь не представляется возможным. Но если говорить о самых основных условиях хорошей работы, то можно считать, что главнейшее значение имеют следующие:

1. Хорошая регулировка промежуточной частоты, т. е. хорошее выполнение контуров и очень точная настройка всех контуров в резонанс.

2. Большое значение имеет хорошая предварительная селекция. В большинстве случаев бывает достаточно двух контуров, настраивающихся на частоту принимаемой станции, стоящих перед смесительной лампой.

3. Не меньшее значение имеет правильная регулировка гетеродина. Отрегулированный гетеродин должен устойчиво генерировать на всем диапазоне настройки приемника и подавать к сетке смесительной лампы колебания вспомогательной частоты достаточной амплитуды.

Эти три условия являются основными и специфическими для супера. Другие условия хорошей работы супера в общем мало чем отличаются от условий хорошей работы приемника прямого усиления.

163. Что такое предварительное усиление?

Предварительным усилением в супергетеродине называется усиление высокой частоты, т. е. усиление, которое производится на частоте сигнала перед преобразованием в промежуточную частоту.

164. Применяется ли в супере предварительное усиление?

Предварительное усиление применяется только в суперах первого класса. Подавляющее большинство фабричных дешевых и самодельных суперов строится без предварительного усиления. Объясняется это тем, что суперы и без усиления высокой частоты обладают достаточной избирательностью.

165. От чего зависит выбор промежуточной частоты?

Выбор промежуточной частоты определяется несколькими соображениями. Прежде всего большую роль играет величина усиления, которое можно получить от каскада промежуточной частоты. Как известно, чем ниже частота (чем длиннее волна), тем большее усиление можно получить от каскада и тем стабильнее работает этот каскад. Поэтому в качестве промежуточной частоты обыкновенно избирают частоты достаточно малые. Кроме того, весьма важно, чтобы на той частоте, которая выбрана в качестве промежуточной частоты, не работали мощные радиовещательные или радиотелеграфные станции, потому что помехи от таких станций в месте приема затруднят отстройку. Далее важно, чтобы зеркальная частота (см. вопрос 166) достаточно хорошо запиралась преселектором, так как в противном случае будет трудно избавиться от помех. Необходимо также, чтобы промежуточная частота не лежала в диапазоне настройки супергетеродина.

Исходя из всех этих соображений, обычно выбирают промежуточную частоту или порядка 110–115 кГц, или порядка 460 кГц. Более высокие частоты не применяются. Частоты в 110–115 кГц являются более низкими частотами, чем самая низкая частота, применяемая в радиовещании (150 кГц). Частота же около 460 кГц также не лежит в радиовещательном диапазоне, так как между частотами 545 и 420 кГц в диапазоне приемников всегда имеется провал, т. е. приемник не имеет настроек на эти частоты.

166. Что такое зеркальная настройка?

Зеркальной настройкой, или зеркальной частотой, называется частота, которая отличается от частоты принимаемой станции на удвоенную промежуточную частоту.

167. Что такое преселекция (предварительная селекция)?

Преселекцией называется отфильтровывание перед подачей на сетку смесительной лампы всех частот, кроме частоты принимаемой станции. Такое отфильтровывание необходимо для того, чтобы не допустить к смесительной лампе как сигналов станций, работающих на зеркальных частотах, так и сигналов всех других станций, которые с частотами принимаемой станции или с гармониками вспомогательной частоты, генерируемой гетеродином, могут создавать биения, равные промежуточной частоте.

168. Что такое крутизна преобразования?

Крутизна преобразования является важнейшим параметром смесительных ламп, т. е. тех ламп, которые применяются в суперах для преобразования частоты. Параметр этот показывает отношение переменной слагающей тока промежуточной частоты в анодной цепи смесительной лампы к напряжению сигнала, подведенному к управляющей сетке этой лампы. Крутизна преобразования имеет размерность миллиампер на вольт. Крутизна преобразования современных смесительных ламп лежит в пределах, примерно, от 0,3 мА до 1,5 мА на вольт.

169. Почему суперы свистят?

Причинами свиста в супере могут быть:

1) самовозбуждение каскада усиления промежуточной частоты;

2) недостаточно удовлетворительное качество смесительных ламп.

Борьба с самовозбуждением каскада промежуточной частоты ведется теми же методами, как и в приемниках прямого усиления (см. вопросы 52, 157, 158, 159, 399). Радикальной мерой в борьбе со свистами второго рода, которые называются «комбинационными тонами», может быть применение совершенных смесительных ламп, и увеличение избирательности до смесительной лампы.

170. В чем состоит принцип работы преобразователя в супере?

Назначение преобразователя состоит в том, чтобы принимаемые сигналы преобразовывать в другую частоту, равную той, на которую настроен усилитель промежуточной частоты.

Каждый преобразователь состоит из двух основных частей: приемного контура, который настраивается на частоту сигнала и находится в цепи сетки детекторной лампы, и контура гетеродина, который генерирует вспомогательную частоту.

Величина этой частоты должна быть такой, чтобы разность между нею и частотой сигнала была равна промежуточной частоте. Можно также получить промежуточную частоту и другим способом — именно брать вспомогательную частоту не выше частоты сигнала, а ниже на величину промежуточной частоты. Практически такой способ преобразования не применяется, так как он сопряжен со многими неудобствами. Вспомогательная частота в современных суперах всегда берется более высокой, чем частота сигнала.

Самый механизм смешения частот в различных суперах осуществляется не одинаково. В суперах, работающих на старых лампах, вспомогательную частоту обычно подводят к тому контуру преобразователя, который настраивается на частоту принимаемого сигнала. В этом контуре между обеими частотами происходят биения, которые детектируются лампой преобразователя, при чем в анодной цепи этой лампы, наряду с частотами, равными принимаемой и вспомогательной, появляется также и частота биений, которая и передается на вход усилителя промежуточной частоты. В приемниках такого рода гетеродинная часть работает обычно на отдельной лампе. В суперах последнего типа устройство преобразователя осуществляется при помощи специальных смесительных ламп, которые совмещают функции детектора и гетеродина. Эти лампы имеют много электродов и колебания сигнала подводятся к одной из управляющих сеток лампы, а колебания вспомогательной частоты — к другой сетке. Смешение частот происходит в электронном потоке внутри лампы.

171. Как проявляется свист в супере от самовозбуждения каскада промежуточной частоты?

Свист в супере от самовозбуждения каскада промежуточной частоты проявляется так же, как и в приемниках прямого усиления — прием сопровождается свистом до приближения настройки приемника к частоте станции, далее, при точной настройке на частоту станции, слышна искаженная передача и при дальнейшем вращении ручки настройки вновь появляется свист.

172. Как проявляется свист, возникающий вследствие комбинационных тонов?

Свист этого рода проявляется так же, как и свист от самовозбуждения каскада промежуточной частоты (см. вопрос 171). Свисты этого вида обычно наблюдаются не на всех станциях, а только на некоторых.

173. Почему свист в супере не наблюдается постоянно на одних и тех же настройках: он иногда появляется и исчезает в различных частях диапазона?

В ответе на вопрос 170 было указано, что биения в контуре смесителя могут возникать не только вследствие смешения частоты принимаемой станции и вспомогательной частоты, генерируемой гетеродином, но также и от смешения частот других станций с принимаемой частотой. От смешения частот других станций с гармониками гетеродина на какой-нибудь определенной настройке приемника, в некоторые часы свиста может и не быть, но потом, когда заработает какая-нибудь другая станция, частота которой близка к частоте принимаемой станции или к гармоникам гетеродина, могут создаться биения, равные промежуточной частоте, и приемник начнет на этой настройке свистеть.

174. Может ли супер принимать на рамку?

Супергетеродинные приемники отличаются большой чувствительностью и принципиально вполне пригодны для приема на рамочные антенны. В прошлом большинство суперов, особенно американских, строилось специально для приема на рамку. Рамка эта обыкновенно монтировалась вместе с приемником. В последние годы от приема на рамку отказались, так как в городских условиях прием на рамку не дает никаких преимуществ в отношении направленного действия рамок. В настоящее время радиовещательные супергетеродины конструируются для приема на обычную наружную антенну. В расчете на применение рамочных антенн строятся только суперы-передвижки или же суперы специального назначения (например, для пеленгации).

175. Сколько ламп бывает обычно в современном супере?

Современные радиовещательные суперы обычно имеют 4 лампы. Первая лампа является смесительной, вторая усилителем промежуточной частоты, третья лампа детектором и четвертая усиливает низкую частоту. Кроме четырехламповых суперов находят распространение также более простые и более дешевые трехламповые суперы. В этих суперах отсутствует усиление высокой частоты. Более дорогие суперы имеют 5, 6, 7 и более ламп. В некоторых образцах американских суперов имеется до 20 ламп.

10. Экранировка

176. Для чего в приемниках применяется экранировка?

Экранировка в приемниках применяется для того, чтобы по возможности свести к нулю паразитные связи между анодными и сеточными цепями каскадов высокой частоты и детекторной лампы, так как эта связь приводит к самовозбуждению приемника. Ликвидировать вредное влияние емкостной связи помимо экранировки можно только сильным заглушением каскадов, что значительно уменьшит усиление. Кроме того, экранировка применяется и для того, чтобы устранить возможность непосредственного воздействия на контуры приемника сигналов местных мощных станций.

177. Какими правилами нужно руководствоваться при экранировке?

При экранировке нужно принимать все меры к тому, чтобы уменьшить связь между анодной и сеточной цепями приемника. Нет смысла экранировать, например, катушку какого-нибудь контура от конденсатора, работающего в этом же контуре, но следует как возможно тщательнее экранировать катушку сеточного контура от катушки или конденсатора в анодной цепи. При этом следует экранировать только детали и соединительные провода, которые находятся в цепи анода лампы до дросселя высокой частоты; детали и провода, находящиеся за дросселем, т. е. между дросселем и выпрямителем, экранировать не нужно. Не имеет никакого смысла экранировать провода, которые соединяются с землей.

178. Нужно ли экранировать переднюю панель приемника?

Экранировка передней панели приемника производится исключительно для уничтожения емкостного влияния рук при настройке приемника. Во многих случаях эта экранировка не обязательна.

179. Какой толщины должны быть стенки экранирующих чехлов?

Стенки экранирующих чехлов следует брать не тоньше 0,3 мм. Наибольшей практически выгодной толщиной стенок экрана следует считать толщину в 0,5–1 мм.

180. Какой величины делать экраны для катушек?

Экраны вносят в катушки определенные потери (увеличивают затухание). Чтобы уменьшить эти потери, диаметр экрана должен быть равен удвоенному диаметру катушки; сверху и снизу катушки от верхнего края намотки до крышки экрана и от нижнего края намотки до дна экрана оставляется свободное пространство в 1,5 радиуса катушки.

181. Какие монтажные провода нужно экранировать?

К экранировке отдельных проводов следует относиться с большой осторожностью, так как заключение проводов в экраны создает большую емкость, которая в иных случаях прибавляется к емкости переменных конденсаторов и уменьшает перекрытие контуров. Особенно опасна с этой точки зрения экранировка сеточных проводов ламп. Поэтому всегда надо стремиться не экранировать провода, а отдалить, насколько возможно, те провода, между которыми может быть вредная для стабильной работы приемника емкость. В первую очередь в приемниках экранируются вводные провода антенны, провода, идущие к граммофонному адаптеру, провода, идущие от анодов ламп, усиливающих высокую частоту, к дросселям и т. д.

182. Как экранировать монтажные провода?

Для экранировки монтажных проводов применяются обыкновенные гибкие экранные чехлы, представляющие собой спирали, свитые из провода. Очень удобна для экранировки гибкая броня от так называемого коммутаторного шнура, который продается в электротехнических магазинах. На провод, который нужно экранировать, надевается сначала кембриковая или резиновая трубочка, затем на эту трубку надевается металлическая спираль-экран, которая и заземляется.

В случае отсутствия спиральных экранов, можно применить также обматывание того провода, который нужно экранировать, одним слоем медного провода, намотанного виток к витку. Конечно, предварительно на экранируемый провод должна быть надета кембриковая или резиновая трубка.

183. Достаточно ли экранировать все контуры и лампы приемника в отдельности или нужно кроме того экранировать весь приемник в целом?

Если все детали и соединения приемника правильно экранированы, то в дополнительной экранировке всего приемника в целом нет необходимости.

184. Нужно ли в приемниках экранировать все катушки или одну катушку можно оставить не экранированной?

Принципиально вполне возможно оставить одну из катушек не экранированной, поскольку все другие катушки будут заключены в экраны. Однако, оставление одной не экранированной катушки скажется неблагоприятно в том отношении, что на эту катушку будут непосредственно действовать сигналы мощных местных станций, а также непосредственно влиять антенна и другие близко проходящие провода, что может значительно понизить избирательность приемника. Поэтому экономию, которую может дать оставление одной из катушек приемника незаэкранированной, нужно считать нецелесообразной.

185. Какая разница между электромагнитным экраном и электростатическим экраном?

Электромагнитным экраном экранируют внешнее пространство от воздействия электромагнитного поля, например, поля, создаваемого током, протекающим по катушке, дросселю и т. д. Электромагнитный экран должен представлять собою сплошной чехол из хорошо проводящего металла (медь, алюминий и т. д.).

Электростатическим экраном называется экран, применяющийся для уничтожения емкостной связи между различными деталями и проводниками. Электростатические экраны могут выполняться не в виде сплошных чехлов или перегородок, а в виде сеток, решеток и т. д. Электростатические экраны применяются для экранирования, например, проводников входных цепей лампы от сеточных проводников и т. п.

186. Нужно ли экранировать лампы?

В современных приемниках обычно экранируются лампы каскада высокой частоты и детекторного.

Иногда применяется частичная экранировка нижней половины лампы, но чаще лампы целиком заключаются в экранный чехол — это способствует уменьшению паразитных связей, т. е. более стабильной работе приемника.

187. Как экранировать дроссели высокой частоты?

При экранировании дросселей высокой частоты нет необходимости строго придерживаться правил, которые применяются при экранировании катушек контуров (см. вопрос 180). Экраны для дросселей высокой частоты можно делать более тесные.

188. Чем лучше производить экранировку в приемнике — железом или немагнитными металлами?

Детали, находящиеся в каскадах высокой частоты, нужно экранировать немагнитными металлами, а детали в каскадах низкой частоты — железом. В частности, если экранируются детали выпрямителя от остальных частей приемника, то экранировку нужно производить железом.

189. Какой немагнитный металл является лучшим для экранировки?

Для экранировки высокочастотных каскадов следует применять медь, алюминий, цинк.

Вообще же для экранировки высокочастотных каскадов надо применять такой металл, который обладает наименьшим сопротивлением электрическому току. Из трех перечисленных выше металлов наименьшее сопротивление имеет медь. Медные экраны удобны тем, что их легко паять. К недостаткам же медных экранов относится их сравнительно большой вес и подверженность окислению. Алюминиевые экраны, вполне удовлетворительные с электрической стороны, очень легки и не так поддаются окислению, как медные. Единственным недостатком этих экранов является то, что их нельзя паять обычными способами. В приемниках применяются все же в большинстве случаев алюминиевые экраны, главным образом, из соображений большей дешевизны, меньшей дефицитности алюминия, чем меди и большей легкости. Цинковые экраны почти не применяются, так как цинк, с одной стороны, является недостаточно хорошим проводником электрического тока и с другой стороны, цинк — металл довольно тяжелый.

190. Можно ли применять для экранировки металлическую сетку?

Сетка может служить только для электростатической экранировки, т. е. для такой экранировки, которая должна уничтожить емкость между двумя деталями или проводами.

191. Можно ли экран использовать в качестве проводника?

Использовать экран в качестве проводника совершенно недопустимо. Экран должен быть заземлен в одной точке и больше никакие провода к экрану не должны присоединяться.

Отрывки из книги: М. Л. Волин. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре

Издание второе, переработанное и дополненное. Москва, «Радио и связь», 1981 г.

При монтаже фильтрующих ячеек, а также при других видах монтажа радиоприборов довольно часто применяется одноточечное присоединение к корпусу. Такой монтаж выполняется на основании ошибочной идеи об избавлении от токов, текущих по корпусу прибора. Из-за поверхностного эффекта (см. вопрос 431) токи, протекающие по корпусу прибора, не углубляются в толщу материала, а идут всегда по поверхности и через те же отверстия, что и токонесущие проводники. Поэтому никакого улучшения с точки зрения токов по корпусу прибора такое присоединение не дает.

С другой стороны, чтобы выполнить одноточечное присоединение, приходится удлинять выводы конденсаторов, что ухудшает действие фильтра. Вообще в литературе, и особенно в радиолюбительской, часто рекомендуются различные выгодные комбинации присоединения к корпусу. В большинстве случаев эти комбинации или не дают никакого эффекта, или приводят к отрицательным результатам, так как практически почти невозможно определить действительно нужные направления основного тока прибора (т. е. тока, текущего по проводам и деталям) и дополнительного тока, возникающего за счет паразитных емкостей и связей. Поэтому основным правилом монтажа следует считать присоединение деталей и проводов к корпусу прибора в ближайшей точке. При выполнении присоединения к корпусу не следует забывать об индуктивности корпусного лепестка или специального отгиба. Эта индуктивность может дать неучитываемую и нежелательную связь. Поэтому лучше всего каждое присоединение к корпусу делать на отдельном лепестке, особенно на частотах выше 10… 30 МГц.

Обратная связь на гармониках может возникнуть в сложном устройстве, состоящем из двух или трех усилителей, работающих на разных частотах и соединенных друг с другом преобразователями частоты или детекторами. Так, например, в обычном супергетеродинном приемнике гармоника промежуточной частоты, выделяющаяся при нелинейном режиме одного из каскадов усилителя промежуточной частоты или получающаяся на выходе детектора, может попасть на вход приемника по цепям паразитной связи любого вида. Если усилитель высокой частоты оказывается настроенным на эту гармонику, то возникает генерация или другие явления, сопровождающие паразитную обратную связь. К такому же результату может привести попадающая на вход приемника по цепям паразитной обратной связи гармоника выходного напряжения усилителя низкой частоты, совпадающая с настройкой приемника в целом. Отличить этот вид паразитной связи легко, так как он получается только при совместной работе не меньше чем двух усилителей различных частот.

Обратная связь проявляется в виде генерации, искажения резонансной кривой или ненормально завышенной чувствительности на отдельных настройках усилителя высокой частоты, в то время как на соседних настройках приемник работает нормально.

Для подавления этого довольно редко встречающегося вида паразитной обратной связи необходимо улучшать экранирование друг от друга отдельных усилителей, входящих в устройство.

11. Регулировка громкости

192. Какие существуют способы регулирования громкости работы приемников?

В настоящее время в приемниках применяются три основных способа осуществления регулировки громкости.

Первый способ — регулировка на входе, которая в конечном счете сводится к регулировке того входного напряжения, которое получает первый контур приемника от антенны. Для такой регулировки в цепь антенны включается переменный конденсатор специального типа (а) или же первый контур шунтируется переменным сопротивлением (b). Второй способ регулировки громкости состоит в регулировке величины отрицательного смещения на сетках ламп, усиливающих высокую частоту (с). В этих случаях в приемниках применяются лампы с переменной крутизной. Третий способ — регулировка громкости на низкой частоте (d). Этот способ осуществляется только в приемниках, имеющих АРГ (автоматический регулятор громкости).

Иногда в приемниках применяется комбинированный способ регулировки громкости. Так, например, в СИ-235 одновременно менялась величина сопротивления, шунтирующего входной контур, и величина отрицательного смещения на сетке первой лампы. Кроме того, в приемниках современного типа применяется упоминавшийся выше АРГ. В этом случае механизм регулировки громкости заключается в изменении величины смещения на управляющих сетках ламп, усиливающих высокую или промежуточную частоту (см. вопрос 198).

193. Какая регулировка громкости лучше — помощью конденсатора или помощью сопротивления?

Регулировка громкости при помощи переменного конденсатора в настоящее время более распространена в любительских приемниках, так как этот способ не дает шумов, увеличивает избирательность приемника, имеет широкие пределы регулировки и при этом весьма прост для изготовления. Регулировка громкости помощью сопротивления даже при весьма тщательно изготовленных переменных сопротивлениях сопровождается шорохами и тресками. Кроме того, этот способ несколько уменьшает избирательность приемника.

194. Имеет ли значение для настройки приемника емкость конденсатора регулятора громкости?

Влияние конденсатора будет очень мало сказываться на настройке приемника в том случае, если емкость конденсатора невелика. Если последовательно с конденсатором регулятора включен постоянный конденсатор небольшой емкости (например, 30 см), то сам конденсатор, регулирующий громкость, может иметь довольно большую емкость.

Поясним это примером. Пусть емкость переменного конденсатора равна 100 см и постоянного конденсатора 30 см. Общая их емкость будет равна произведению величин емкости этих конденсаторов, деленному на их сумму: 100·30/(100+30)=23 см. Пусть теперь емкость конденсатора регулятора громкости будет равна 500 см. В этом случае 500·30/(500+30)=28 см. Изменение емкости в подобных пределах (5 см) не окажет заметного влияния на настройку приемника.

195. Когда можно использовать одно и то же сопротивление для регулировки громкости воспроизведения пластинок и для регулировки громкости приема?

Такое использование возможно при применении в каскаде высокой частоты лампы с переменной крутизной (варимю). Схема подобного рода приведена на рисунке.

Переменное сопротивление при эфирном приеме соединяется помощью переключателя П с катодом лампы Л1. Через сопротивление R протекает анодный ток лампы Л2 и от введенной величины R зависит величина смещения на управляющей сетке лампы Л1. Изменяя смещение на управляющей сетке этой лампы, имеющей переменную крутизну, можно регулировать громкость приема. При проигрывании граммофонных пластинок сопротивление R помощью переключателя П отсоединяется от катода лампы Л1 и присоединяется к сетке лампы Л2. В этом случае переменное сопротивление R будет регулятором громкости для адаптера.

196. Можно ли для регулировки громкости применять дифференциальный конденсатор?

Использовать для регулировки громкости дифференциальный конденсатор можно, включив его по схеме, показанной на рисунке. Надо однако иметь в виду, что этот способ не пользуется распространением, так как такая регулировка громкости сопровождается в известной степени изменением настройки.

197. В каком положении должны находиться пластины конденсатора регулятора громкости для получения наибольшей громкости?

Для получения максимальной громкости приема подвижные пластины конденсатора должны быть полностью выведены.

198. Что такое автоматический регулятор громкости?

Автоматическим регулятором громкости (АРГ) является такое устройство, которое автоматически регулирует громкость приема станций. АРГ поддерживает одинаковую громкость на выходе, независимо от амплитуды приходящих сигналов станции. Первоначально АРГ предназначался как средство борьбы с замираниями. В настоящее время в приемниках применяются АРГ нескольких видов.

199. Какие виды АРГ наиболее распространены?

Наибольшим распространением пользуются следующие виды АРГ: простой, задержанный, усиленный и бесшумный.

200. Что такое простой АРГ?

Простой АРГ начинает работать, т. е. заглушать прием, уже при самых слабых сигналах. Чем сильнее сигнал, тем больше его заглушает АРГ. Если громкость станции вследствие замираний или других причин понижается, то заглушающее действие АРГ уменьшается и в результате громкость приема остается без изменения. Конечно, при очень глубоких замираниях АРГ не может компенсировать их.

201. В чем состоит принцип действия простого АРГ?

В цепь диодного детектора включается постоянное сопротивление, на котором при приеме станций получается падение напряжения; величина этого падения прямо пропорциональна величине приходящих сигналов станции. В схеме приемника это сопротивление включено так, что образовавшееся на нем падение напряжения сообщается управляющим сеткам ламп, усиливающим высокую или промежуточную частоту. В супергетеродинных приемниках это смещение сообщается также и управляющей сетке смесительной лампы. Сопротивление включено так, что смещение на сетках перечисленных ламп отрицательно по знаку. Чем сильнее приходящие сигналы станции, тем большее напряжение получается на управляющих сетках усилительных ламп. Усилительные лампы должны обладать переменной крутизной. Простейшая схема такого АРГ приведена на рисунке.

В схеме применен диодный детектор. Контур приемника соединен одним концом с анодом диодного детектора, а другим концом через сопротивление R1, шунтированное конденсатором С1, с катодом этого детектора. Сетка предыдущей лампы через сопротивление R2 соединяется с левым концом сопротивления R1. При работе приемника, вследствие детектирования приходящих сигналов, на сопротивлении R1 происходит падение напряжения, при чем минус образуется на левом конце сопротивления R1, а плюс — на правом. Как видно из рисунка, это сопротивление оказывается включенным между катодом первой лампы и сеткой. Поэтому то падение напряжения, которое происходит в сопротивлении R1, будет сообщаться сетке первой лампы и будет увеличивать величину отрицательного смещения на ней. Чем сильнее приходящий сигнал, тем большее падение напряжения будет происходить в сопротивлении R1 и тем большее отрицательное смещение будет на управляющей сетке первой лампы. На первом месте ставится лампа с переменной крутизной. Чем больше отрицательное смещение, тем крутизна лампы (и усиление) становятся меньше; а так как при громких сигналах отрицательное смещение на сетке увеличивается, то усиление каскада ослабляется и наоборот.

202. Что такое задержанный АРГ?

Задержанный АРГ отличается от простого тем, что действие задержанного АРГ начинается только после того, когда напряжение от сигналов на входе детекторной лампы достигнет определенной, заранее установленной величины. Если приходящие сигналы развивают на детекторе напряжение меньше этой величины, то АРГ не работает (задерживается). Таким образом, при задержанном АРГ при приеме слабых сигналов используется все усиление приемника, АРГ начинает работать только в тех случаях, когда приходящие сигналы выше определенного уровня. Это напряжение от сигналов, при котором уже начинает работать АРГ, называется задержкой.

203. В чем состоит принцип работы задержанного АРГ?

В схеме на детекторном месте работает двойной диод. Один из анодов его используется для детектирования, а другой — для регулирования громкости. Напряжение от сигналов передается обоим диодам; тому диоду, который управляет АРГ помощью сопротивлений, через которые проходит постоянный ток, задается определенное отрицательное напряжение. Величина этого отрицательного напряжения и определяет собою задержку. В тех случаях, когда сигналы принимаемой станции развивают на диоде, управляющем АРГ, меньшее напряжение, чем напряжение задержки, то потенциал этого диода остается отрицательным; никакого тока через этот диод не течет и следовательно, никакого падения напряжения на сопротивлении не будет. Когда напряжение сигнала превысит напряжение задержки, в цепи диода появляется ток, который и создает определенное падение напряжения на сопротивлениях, включенных в эту цепь. Это падение напряжения сообщается управляющей сетке усилительной лампы с переменной крутизной, а далее все происходит так, как при простом АРГ.

204. Что такое усиленный АРГ?

Усиленный АРГ принципиально не отличается от обычного или задержанного АРГ. Особенность его состоит в следующем. Для того, чтобы иметь возможность полностью изменять усиление каскадов высокой или промежуточной частоты, в которых работают лампы с переменной крутизной, нужно изменять отрицательное смещение на их управляющих сетках в широких пределах (от 0 до 30–40 В). Получить такое изменение отрицательного смещения на управляющих сетках ламп в приемнике со сравнительно небольшим усилением не всегда удается, т. е. не всегда можно получить на том сопротивлении, которое включено в цепь диода, столь большое падение напряжения. Очень часто наибольшее падение напряжения, которое получается на этом сопротивлении, составляет всего 10–15 В и поэтому АРГ полностью работать не сможет. Поэтому в схемах применяются различные приспособления, которые позволяют увеличивать отрицательное смещение на сетках ламп, усиливающих высокую или промежуточную частоту. Такие схемы называются схемами усиленного АРГ.

205. Что такое бесшумный АРГ?

При перестройке приемника с одной станции на другую, в промежутках между настройками на эти станции, слышны шумы и трески, а также работа маломощных радиовещательных станций, прием которых из-за помех обычно неудовлетворителен. Бесшумный АРГ искусственно понижает чувствительность приемника до такой степени, что он не воспроизводит при перестройке помех всех видов и передачи слабых радиовещательных станций.

206. В чем заключается принцип работы бесшумного АРГ?

Для устройства бесшумного АРГ применяется одна лишняя лампа, которая в общей работе приемника (для усиления) не используется. В противоположность другим видам АРГ, бесшумный АРГ осуществляется чаще всего на низкой частоте. На управляющую сетку первой лампы усилителя низкой частоты задается большое отрицательное смещение, величина которого выбирается такой, чтобы при слабых сигналах лампа была «заперта», т. е., чтобы ее анодный ток был сведен к нулю. При приеме громких сигналов, воздействующих кроме детекторной лампы также и на лампу, управляющую бесшумным АРГ, смещение, вследствие изменения анодного тока вспомогательной лампы, на сетке первой лампы низкой частоты уменьшается. Лампа «открывается» и приемник начинает работать. Если настройку немного изменить, то анодный ток лампы, управляющей АРГ, увеличится, от этого изменится смещение на первой лампе низкой частоты и она снова будет заперта.

207. Что такое переменная избирательность?

К современной приемной аппаратуре предъявляются довольно противоречивые требования: с одной стороны наибольшей естественности воспроизведения и с другой — максимальной избирательности. Полное и одновременное удовлетворение обоих этих требований невозможно. Избирательность приемника можно получить только за счет сужения полосы пропускаемых частот и наоборот — увеличение естественности воспроизведения связано с необходимостью расширения полосы звуковых частот. Поэтому все радиовещательные приемники, строившиеся до последнего времени, обладали хорошей избирательностью, дававшей возможность принимать многие станции, но зато не отличались особенно хорошим качеством воспроизведения, так как для достижения высокой избирательности в этих приемниках были срезаны высокие частоты. Воспроизведение таких приемников отличалось характерным приглушенным тембром, который обычно называют «тембром бочки». В 1933 г. был предложен компромиссный выход из этого положения, суть которого заключается в том, что полоса пропускаемых частот делается переменной. Если при приеме дальней станции и для отстройки от других станций требуется высокая избирательность, то полоса пропускаемых частот сужается, хотя этим и ухудшается качество воспроизведения. Если же принимается мощная станция, сигналами которой заглушаются помехи, то полоса пропускаемых частот может быть расширена и за этот счет улучшено качество воспроизведения. Приемники, у которых имеется приспособление для подобной регулировки полосы пропускаемых частот, получили название приемников с переменной избирательностью.

208. Как устроена переменная избирательность?

Переменная избирательность применяется в настоящее время преимущественно в дорогих супергетеродинах первого класса. Осуществляется она в каскадах усиления промежуточной частоты. Изменить полосу пропускаемых частот можно, например, изменением расстояния между катушками, составляющими трансформатор промежуточной частоты. При сближении этих катушек полоса пропускаемых частот расширяется, при удалении — полоса сужается. В некоторых приемниках эта регулировка расстояния между катушками трансформаторов промежуточной частоты объединяется на одной оси с регулятором тона, т. е. с тон-контролем.

209. Что такое автоматическая подстройка?

В современных высококачественных супергетеродинах художественность воспроизведения в значительной степени зависит от точности настройки на станцию. Такая точная настройка не всегда удается недостаточно опытным слушателям. Кроме того, настройка у работающего приемника по каким-либо причинам может сбиться. В приемниках с автоматической подстройкой абсолютная точность в настройке на станцию не нужна, достаточно лишь настроиться приблизительно и после этого приемник уже сам автоматически будет подстроен точно на эту станцию и будет поддерживать эту настройку. Устройство этой автоматической подстройки очень сложно и в коротком ответе изложить его не представляется возможным.

12. Помехи

210. Что такое атмосферные помехи?

Атмосферными помехами называются электрические разряды, происходящие в атмосфере. Помехи эти проявляются при радиоприеме в виде шорохов и тресков, иногда столь интенсивных, что они заглушают сигналы станций. Атмосферные помехи грозового характера слышны в радиоприемниках в виде перемежающихся тресков, следующих отдельными группами, напоминающими удары града по крыше; помехи этого рода наблюдаются как непосредственно во время грозы, так и за несколько часов до ее наступления и после прохождения грозы над данной местностью.

211. Как бороться с атмосферными помехами?

Полного избавления от атмосферных помех в радиолюбительских условиях приема добиться нельзя — можно лишь до известной степени эти помехи уменьшить. Атмосферные помехи будут меньше чувствоваться при приеме на антенну с короткой горизонтальной частью, на комнатную антенну, при приеме на антенну с сосредоточенной емкостью. Кроме того, нужно отметить, что не все приемники одинаково чувствительны к атмосферным помехам. Менее всего чувствуются атмосферные помехи на обычных приемниках прямого усиления без обратной связи. Приемники, имеющие обратную связь, несколько более чувствительны к помехам, т. е. помехи при приеме на этих приемниках сказываются сильнее. Особенно чувствительны к помехам супергетеродины. Наиболее сильны атмосферные помехи летом.

212. Что такое промышленные помехи?

Так называются помехи, происходящие от всякого рода электрических установок. Особо сказываются помехи от трамваев, коллекторных электромоторов, сварочных аппаратов, рентгеновских аппаратов, всевозможных медицинских электролечебных установок (диатермия) и т. п.

213. Можно ли избавиться от промышленных помех?

Избавиться от промышленных помех, так же как и от помех атмосферного происхождения, никакими устройствами в радиоприемниках нельзя. Многочисленные опыты и исследования показали, что единственно верным методом избавления от помех подобного происхождения является локализация помех в месте их зарождения. Для устранения помех, создаваемых трамваем, требуется применение угольных дуг вместо алюминиевых, дросселирование и шунтирование емкостями электромашин и аппаратов, создающих помехи и т. п.

214. Почему появляется фон в приемниках, питающихся от осветительной сети переменного тока?

Причин появления фона в сетевых приемниках может быть очень много. В большинстве случаев появление фона бывает вызвано:

— плохим сглаживанием пульсаций выпрямителя;

— неправильной схемой или неправильными данными схемы смещения на управляющие сетки ламп;

— слишком близким расположением низкочастотных трансформаторов от силового трансформатора;

— близостью между проводами накала и сеточными цепями детекторной лампы и лампы, усиливающей низкую частоту;

— присоединением утечки сетки неподогревных ламп не к «средней точке» накала, а непосредственно к одному из концов накала или же к неправильно взятой средней точке, которая фактически не является «средней».

215. Что такое интерференция?

Интерференцией называются биения, которые большей частью происходят в результате сложения частот двух станций, работающих на близких волнах. Интерференция проявляется обычно в виде свиста, которым все время сопровождается прием любой из этих станций.

216. Что такое гармоника?

Генератор высокой частоты, кроме основной частоты, излучает или создает колебания других частот, более высоких, чем основная. Дополнительные частоты бывают кратными основной частоте, т. е. равными основной частоте, помноженной на 2, 3, 4 и т. д. Дополнительные частоты называются гармониками. Частота, равная основной частоте, умноженной на два, называется второй гармоникой и т. д. Таким образом, если генератор генерирует частоту в 1 000 кГц, то его вторая гармоника будет иметь частоту в 2 000 кГц и т. д.

На передающих радиостанциях с излучением гармоник борются специальными мерами: вводят в схему промежуточные контуры между мощным каскадом и передающей антенной.

217. Возможно ли «похищение» приема?

«Похищение» радиоприема вполне возможно. Заключается это явление в следующем. При приеме одной и той же дальней станции двумя радиолюбителями, находящимися по соседству один от другого, хороший прием этой станции возможен лишь на один приемник, так как другой приемник «похищает» станцию у первого. Это явление возможно при условии близкого расположения друг к другу антенн, принимающих одну и ту же станцию. Расстояние между антеннами может быть равным 20–30 м. Пропадание приема в данном случае подобно исчезновению приема при измерении волны помощью волномера, отсасывающего энергию из контура приемника в момент резонанса. В разбираемом случае один из принимающих приемников, чаще всего регенератор, задающий обратную связь непосредственно на антенный контур, является своего рода волномером, «отсасывающим» у соседа станцию в момент точной на нее настройки.

218. Что такое кроссмодуляция?

Кроссмодуляцией называют такие помехи, которые становятся слышными только во время приема станции. Если же принимаемая станция не работает, то на этой настройке приемника мешающей станции не слышно.

Причина кроссмодуляции (иногда называемой перекрестной модуляцией) — неправильный режим ламп, усиливающих высокую частоту, а именно рабочие точки этих ламп лежат на перегибе характеристики. Кроссмодуляцию иногда легко спутать с помехами на низкой частоте, вызывающими наложение программы одной станции на программу другой станции, находящейся в том же городе. Это наложение происходит чаще всего в кабеле низкой частоты. При таком наложении программы получается такой же внешний эффект, как и при явлении кроссмодуляции, т. е. на данной настройке приемника не слышно никакой передачи, но когда на этой настройке начинает работать местная станция, то вместе с ней становится слышной работа и другой местной станции.

219. Что такое накладки?

Накладкой называется наложение передачи одной станции на передачу другой станции, происходящее в эфире. Точные причины происхождения накладок в настоящее время еще не выяснены. Впервые явление накладок было замечено несколько лет назад. Передачи радиостанции Люксембург мешали приему других станций, находящихся относительно места приема в одном направлении с Люксембургом. Такого же рода накладки (так называемый горьковский эффект) были замечены в это же время (осень 1933 г.) в г. Горьком при приеме московских радиостанций РЦЗ и ВЦСПС. Приему этих станций обычно мешает радиостанция им. Коминтерна. Явление накладок часто называют Люксембург-горьковским эффектом. Этот эффект может наблюдаться при приеме станций, работающих на самых различных волнах. Для изучения методов борьбы с этим явлением в СССР образована специальная комиссия.

220. Что такое замирания (фединги)?

Замираниями или федингами называют явления непериодического уменьшения слышимости станций, наблюдающиеся чаще всего при приеме коротких волн. В несколько меньшей степени замирания наблюдаются на средних волнах и реже всего на длинных. Степень замирания приема станции бывает неодинакова. На коротких волнах наблюдаются столь глубокие замирания, что прием станции совершенно прекращается.

221. Какова причина замираний?

Физически замирания в простейшем случае можно объяснить следующим образом. Каждая станция излучает две волны (луча): поверхностную (земную) волну, которая идет, огибая земную поверхность, и пространственную (небесную) волну, которая направляется вверх и затем отражается от слоя Кеннели-Хивисайда и падает обратно на землю. В месте приема между этими двумя волнами может происходить интерференция, которая при разности фаз приходящих колебаний приводит к ослаблению слышимости и даже к полному ее пропаданию.

Замирания, которые наблюдаются при приеме коротковолновых станций, объясняются несколько иначе. Физическое происхождение этих замираний такое же, как и при приеме средневолновых и длинноволновых станций, т. е. интерференция между двумя волнами. Разница же состоит в том, что при приеме коротковолновых станций происходит интерференция не между пространственной и поверхностной волной (небесным и земным лучами), а между двумя пространственными (небесными) волнами. Этим объясняется между прочим то, что одновременные замирания обычно наблюдаются только на одной, сравнительно ограниченной территории. На этом явлении основано использование двух разнесенных друг от друга антенн для борьбы с замираниями приема: если на одну антенну воздействуют две волны, создающие интерференцию, то на антенне, удаленной от первой, в это же время обычно замирание сказывается меньше или совсем незаметно. Так как приемник соединяется с обеими антеннами (или каждая антенна соединена с отдельным приемником, а выходы их «сложены»), то замирание приема почти полностью уничтожается или в худшем случае не так сильно сказывается.

222. Отчего может понизиться избирательность приемника?

Причина понижения избирательности хорошо работавшего приемника чаще всего является следствием разрегулирования конденсаторов настройки, насажанных на общую ось. Достаточно хотя бы немного разрегулироваться одному из конденсаторов блока (погнулись пластины, конденсатор несколько сдвинулся на оси по отношению к другим конденсаторам настройки и т. п.), чтобы тем самым значительно понизилась избирательность приемника. Одновременно с понижением избирательности приемника понижается и громкость приема. Для восстановления прежней избирательности нужно отрегулировать самые переменные конденсаторы и подстроечные (обычно полупеременного типа) конденсаторы, соединенные параллельно с переменными.

223. Что такое полосовой фильтр?

Полосовым фильтром называется такая система связи двух контуров, которая рассчитана на сравнительно равномерное пропускание определенной полосы частот. Типичная схема полосового фильтра приведена в вопросе 232. В радиолюбительской практике полосовые фильтры называются иногда банд-пасс фильтрами (английское наименование).

224. Нужна ли очень высокая избирательность?

Приемники с высокой избирательностью дают лучшую отстройку, могут принять большое количество станций, но при этом в высокоизбирательных приемниках воспроизведение передачи происходит значительно хуже, вследствие срезания высоких частот. В результате прием получается глухим и искаженным. Поэтому в обычных радиовещательных приемниках чрезмерная избирательность оказывается вредной. Устройство переменной избирательности (см. вопросы 207, 208) делает приемник более избирательным, если желательно принять дальние слабые станции, и в то же время обеспечивает хорошее воспроизведение передачи более мощных (местных) станций.

225. Почему приемник в разное время суток работает не одинаково?

Причиной неравномерной работы приемника может быть непостоянство напряжения электросети, от которой питается приемник. Оно обычно бывает нормальным или даже выше нормы в дневные часы и поздней ночью, вечером же падает ниже нормального. Приемники, питающиеся от сети, очень чувствительны к колебаниям напряжения и при падении напряжения в сети работа их ухудшается, а иногда и совершенно прекращается. Лучшим средством борьбы с этим является секционирование первичной обмотки силового трансформатора или применение специального автотрансформатора.

226. Как влияют на прием время суток и года и состояние погоды?

Прием дальних средневолновых и длинноволновых станций зимой значительно лучше, чем летом. Осенью и весной качество приема можно считать средним. В течение суток лучшее время для приема — ночь. Летом, весной и осенью прием улучшается при дождливой погоде и ухудшается при ясной. В морозы прием ухудшается. Обычно изменение качества приема происходит ранее изменения погоды.

Условия распространения радиоволн различных длин еще недостаточно хорошо изучены и полностью исследованы. Передающая радиостанция излучает две волны: так называемую поверхностную волну (земной луч), которая распространяется по земной поверхности и огибает ее, и пространственную волну (небесный луч), которая направляется под углом вверх, отражается от слоя Кеннели-Хивисайда, и затем где-то, в зависимости от угла отражения, падает на землю. Чем длиннее волна передающей станции (чем меньше частота ее), тем большую роль играет поверхностная волна, распространение которой очень мало зависит от атмосферных и прочих условий. Поэтому слышимость длинноволновых станций очень мало изменяется от времени суток, от погоды и т. д. Чем короче волна, тем больше значения приобретает пространственная волна. Короткие волны, вообще говоря, только и слышны благодаря пространственной волне, так как поверхностная волна коротковолновых станций распространяется на очень малые расстояния. В приеме средневолновых станций пространственная волна также имеет весьма существенное значение. Поэтому время суток, время года, погода и т. д. сильно сказываются на громкости приема станций, работающих в средневолновом диапазоне. В силу этих условий для уверенного и надежного перекрытия радиовещанием больших территорий при возможно большей независимости от времени суток и других условий применяются всегда длинные волны. Волны более короткие (200–550 м) непригодны для перекрытия больших территорий; станции, работающие на этих волнах, хорошо принимаются обычно только в ночные часы и в осенние и зимние месяцы. Летом и днем прием их значительно слабее. Кроме того, изменение погоды сказывается при приеме средних волн значительно резче, чем на длинных. Объясняется это тем, что условия отражения пространственной волны от слоя Кеннели-Хивисайда зависят от высоты расположения этого слоя над земной поверхностью, характером его строения и т. д. (см. вопрос 221).

227. Как увеличить избирательность двухконтурного приемника при работе местных станций?

Для отстройки на двухконтурных приемниках от помех со стороны местной станции обычно оказывается достаточным включить последовательно в антенну, т. е. между антенной и приемником, фильтр-пробку.

228. Как сделать фильтр-пробку?

Фильтр-пробка состоит из катушки индуктивности и переменного конденсатора. Катушка индуктивности может быть взята нормального типа в 200 витков с отводами после 50 и 100 витков или же можно применить комплект из трех сменных сотовых катушек в 50, 100 и 200 витков. Схема фильтра-пробки приведена на рисунке. Фильтр-пробка включается в приемник последовательно с антенной.

229. Для какой цели применяются сетевые фильтры?

Сетевые фильтры применяются для того, чтобы воспрепятствовать проникновению в приемник всевозможных помех из осветительной сети. Эти помехи, в зависимости от местных условий, могут быть чрезвычайно разнообразны и могут проявляться в виде тресков, шумов. Очень часто плохая отстройка приемника от местных станций объясняется проникновением сигналов этих станций в приемник через выпрямитель по проводам осветительной сети.

230. Как сделать сетевой фильтр?

Наиболее простой фильтр делается следующим образом. Параллельно входным клеммам выпрямителя ставятся два последовательно соединенных конденсатора (емкость каждого из них — 0,25-0,5 мкФ). Средняя точка конденсаторов заземляется. Более сложный фильтр приведен на рисунке.

Конденсаторы C1, С2, СЗ, С4 — по 0,25 мкФ. Катушки намотаны на каркасах диаметром 80–90 мм и длиной 140–150 мм из провода ПБД 0,8–0,9 мм. Включение катушек производится так, чтобы витки их были направлены в разные стороны; расстояние между центрами катушек — 140 мм. Наилучшая комбинация заземления находится опытным путем. Конденсаторы должны быть предварительно испытаны на высокое напряжение.

231. Можно ли избавиться от интерференции?

Если разница между частотами двух радиостанций составляет 7–9 кГц, то на достаточно избирательном приемнике при всех прочих равных условиях почти полное избавление от интерференции несущих частот вполне возможно.

Другое дело, когда разница между частотами слышимых на приемнике станций меньше 7 кГц. В этом случае при наличии достаточно чувствительного приемника можно добиться отстройки от мешающей станции путем применения рамочной антенны. Однако и рамочная антенна не всегда сможет обеспечить отстройку от мешающей станции. Рамка окажется бесполезной в том случае, когда три точки — две станции, работающие на смежных волнах, удовлетворительно слышимые, и приемный пункт — расположены на одной прямой линии, при чем место приема лежит не между этими станциями. В этом случае сигналы обеих станций будут приходить на рамку с одной стороны и отстроиться от какой-либо из них при помощи рамки не удастся.

Возможно другое положение, когда приемный пункт расположен между двумя интерферирующими станциями. В этом случае надо испробовать комбинированную антенну — рамочную совместно с наружной. Схема этой комбинированной антенны приведена на рисунке. Эта схема позволит если не полностью отстроиться от мешающей станции, то значительно ослабить ее помехи. Действие этой схемы основано на соотношениях между фазами напряжений, создаваемых в антенне и рамке. Если связь между антенной и рамкой будет подобрана так, что амплитуды напряжений, создаваемых рамкой и антенной, будут одинаковыми, то при совпадении фаз будет получаться максимальная громкость, а при противоположности фаз — пропадание слышимости.

232. Как добавить 3-й контур к двухконтурному приемнику?

При недостаточной избирательности двухконтурного приемника целесообразнее добавить не третий контур, а включить в приемник фильтр-пробку (см. вопрос 228), так как сделать фильтр-пробку значительно проще и легче, чем третий контур. При желании добавить к приемнику третий контур, его можно сделать по приводимой схеме. Данные переменного конденсатора С1 и катушки L1 третьего контура соответственно равны данным конденсатора С2 и катушки L2 второго контура. Сопротивление R равно 10 000 Ом, конденсатор С — 10 000 см.

13. Низкая частота

233. Как правильно включить в схему трансформатор низкой частоты?

Правильным включением трансформатора низкой частоты является такое включение, которое обеспечивает наименьшую емкость между тем концом, который обращен к аноду предыдущей лампы, и тем концом, который обращен к сетке следующей лампы. Такая наименьшая емкость обеспечивается присоединением начала первичной обмотки (обозначаемой Ш) к аноду предыдущей лампы и конца вторичной обмотки (КП) к сетке следующей лампы. Соответственно с этим конец первичной обмотки (KI) соединяется с плюсом источника анодного напряжения и начало вторичной обмотки (НП) с катодом лампы (см. вопрос 389).

234. Что такое коэффициент трансформации?

В радиолюбительской практике под коэффициентом трансформации понимается обычно отношение чисел витков первичной и вторичной обмоток трансформатора. Если, например, число витков первичной обмотки равно 5 000, а вторичной 15 000, то считается, что коэффициент трансформации равен 3 или отношение витков в обмотках равно 1:3.

На самом деле коэффициентом трансформации называется число, показывающее, во сколько раз переменное напряжение вторичной обмотки будет больше или меньше напряжения, подведенного к первичной обмотке. Этот действительный коэффициент трансформации зависит от частоты и не одинаков при различных частотах. Постоянство коэффициента трансформации является характерным признаком качества трансформатора. Чем шире тот диапазон, в котором трансформатор имеет неизменный коэффициент трансформации, тем трансформатор лучше. Практически построить такой трансформатор с равномерным пропусканием частот, т. е. с одинаковым коэффициентом трансформации на всем диапазоне, чрезвычайно трудно.

235. Какой коэффициент трансформации является наиболее выгодным?

Для междукаскадной связи в радиовещательных приемниках чаще всего применяются трансформаторы с отношением чисел витков обмоток 1:2 или 1:3. В батарейных приемниках (например, БИ-234) применяются иногда трансформаторы, имеющие отношение витков обмоток 1:4. Такие же отношения чисел витков (или даже больше) применяются и в тех случаях, когда усилитель низкой частоты работает от детекторного приемника. Микрофонные трансформаторы имеют значительно большие коэффициенты трансформации, примерно от 25 до 100.

236. Что такое «усиление по классу В»?

Такое название носят оконечные усилители низкой частоты, состоящие из двух отдельных или заключенных в одном баллоне ламп и работающие по пушпульной схеме. Отличие усилителей класса В от обычных усилителей пушпульного типа состоит в том, что лампы усилителя, работающего по классу В, поставлены в такой режим, что при отсутствии раскачки усилитель почти не потребляет анодного тока. Потребление анодного тока происходит только в тот момент, когда сигналы попадают на вход этого усилителя. Эта отличительная черта усилителей, работающих по классу В, делает их очень экономичными, что особенно важно в приемниках, питающихся от батарей, в которых эти усилители обычно и применяются. В сетевых приемниках усилители, работающие по классу В, не нашли сколько-нибудь широкого применения.

Пушпульные усилители обычного типа в настоящее время часто называются усилителями класса А. Они отличаются тем, что рабочая точка их устанавливается в середине прямолинейного участка характеристики каждой из двух ламп, составляющих пушпульный каскад.

Существуют также пушпульные усилители класса С. В этих усилителях на лампы, входящие в состав пушпульного каскада, не подается отрицательных сеточных смещений и поэтому лампы работают обыкновенно в режиме сеточного тока. Для того, чтобы раскачать такой каскад, нужна довольно большая мощность и поэтому предварительный каскад усиления, стоящий перед выходным, должен быть достаточно мощным.

237. Что называется усилителями на трансформаторах?

Усилителями на трансформаторах называют такие усилители, в которых применены трансформаторы высокой или низкой частоты. Усилители высокой частоты на трансформаторах являются резонансными усилителями.

238. Что называется усилителями на дросселях?

Усилителями на дросселях называются усилители, в которых в качестве нагрузки анодной цепи применены дроссели.

239. Что называется усилителями на сопротивлениях?

Усилителями на сопротивлениях называются такие усилители, в которых анодной нагрузкой усилительных ламп является омическое сопротивление. Усилители на сопротивлениях обычно применяются для усиления низкой частоты.

240. Какое усиление низкой частоты следует предпочесть: на трансформаторах, на дросселях или на сопротивлениях?

Каждый из этих трех видов усиления имеет свои преимущества и недостатки.

Схема с трансформаторами дает большее усиление по напряжению, чем схема с дросселями или сопротивлениями, но в то же время эта схема обычно дает наиболее заметные искажения. Лишь при использовании первоклассных трансформаторов можно получить довольно хорошее пропускание частот.

Схема усиления низкой частоты на сопротивлениях теоретически может дать наиболее естественное воспроизведение, так как обеспечивает равномерное пропускание всей полосы звуковых частот, используемых в радиовещании. Однако на практике такая прямолинейная частотная характеристика не всегда может оказаться благоприятной, потому что работа приемной установки зависит не только от полосы пропускания звуковых частот в усилителе низкой частоты, но и от целого ряда других причин, чрезвычайно трудно поддающихся учету.

В частности, различные части приемника, например, ящик, динамик, нередко срезают высокие частоты. В результате приемник с прямолинейной частотной характеристикой усилителя низкой частоты тем не менее может давать искаженное воспроизведение передачи. В таких случаях бывает необходимо увеличить усиление высоких частот каскадами низкой частоты, что довольно трудно сделать в усилителях на сопротивлениях.

Усилители на дросселях в любительской практике не обеспечивают прямолинейности частотной характеристики при применении ламп с большим Ri. В этих усилителях очень часто бывают несколько срезаны низкие частоты и подчеркнуты высокие. Умелым подбором элементов схемы в усилителях на дросселях удается получить в итоге воспроизведение, кажущееся нашему уху наиболее естественным.

Выбор типа усилителя низкой частоты зависит также и от других обстоятельств, например, от величины допустимого анодного напряжения. В этом отношении наименее выгодными оказываются усилители на сопротивлениях. Для того, чтобы при связи на сопротивлениях получить достаточное усиление и хорошее воспроизведение, нужно, чтобы величина анодного сопротивления была в два-три раза больше Ri лампы. При современных лампах величина анодного сопротивления должна измеряться десятками, а иногда и сотнями тысяч ом. В сопротивлениях такой величины происходит большое падение напряжения и поэтому напряжение источников анодного напряжения должно быть очень высоким. В силу этого усилители низкой частоты на сопротивлениях применяются главным образом в приемниках, питающихся от осветительной сети.

В батарейных приемниках чаще всего применяют усилители на трансформаторах, так как усилители этого типа не требуют повышенного анодного напряжения и обеспечивают большое усиление каскада. В батарейных приемниках это обстоятельство является особенно важным, так как эти приемники строятся обычно в расчете на наибольшую экономию питания. Поэтому здесь выгоднее получить от каскада большее усиление и сэкономить за счет этого число каскадов.

Усилители на дросселях применяются в батарейных и в сетевых приемниках и не требуют повышенного анодного напряжения. Особенно распространены усилители на дросселях в самодельных любительских приемниках.

241. Почему усилители низкой частоты на сопротивлениях обеспечивают равномерное пропускание всех частот звукового диапазона?

Основным условием равномерности пропускания частот является одинаковое сопротивление анодной нагрузки лампы для всех частот. Омические сопротивления и обладают именно этим свойством — величины их совершенно одинаковы для любых частот не только звукового диапазона, но даже и для радиочастот. В силу этого они и обеспечивают наибольшую равномерность усиления.

242. Почему усилители на трансформаторах и дросселях не обеспечивают равномерного пропускания частот?

В схемах на трансформаторах и дросселях анодной нагрузкой лампы является первичная обмотка трансформатора низкой частоты или обмотка дросселя низкой частоты. Величина анодной нагрузки в этом случае определяется индуктивностью первичной обмотки трансформатора или обмотки дросселя. Индуктивное сопротивление трансформатора или дросселя не одинаково для различных частот. Оно представляет собою наименьшую величину для низких частот и возрастает по мере увеличения частоты.

Чем выше величина сопротивления анодной нагрузки, тем большее усиление дает каскад. Вследствие того, что индуктивная нагрузка трансформатора или дросселя представляет большее сопротивление для высоких частот, чем для низких, то и усиление на высоких частотах будет больше, чем на низких частотах. Таким образом, в этих усилителях будут подчеркиваться высокие частоты и будут как бы срезаться низкие.

243. Как включается и действует регулятор тона (тон-контроль)?

Схем включения тон-контроля довольно много. Наиболее распространенной является схема, приведенная на рисунке. К аноду оконечной лампы одним из своих концов присоединяется конденсатор С емкостью в 0,05-0,025 мкФ, другим концом этот конденсатор через переменное сопротивление соединяется с катодом. Так как емкостное сопротивление конденсатора зависит от частоты, (чем выше частота, тем меньше емкостное сопротивление конденсатора), то при закороченном сопротивлении высокие частоты будут проходить через конденсатор С, минуя первичную обмотку выходного трансформатора, являющуюся нагрузкой оконечной лампы. Низкие частоты будут проходить лучше через первичную обмотку трансформатора, а не через конденсатор. При введенном сопротивлении (величина его в 4–5 раз больше внутреннего сопротивления оконечной лампы) цепь конденсатора С будет представлять большее сопротивление, чем нагрузка даже для высоких частот. В этом случае и высокие, и низкие частоты будут проходить через нагрузку.

Эта схема особенно хорошо действует при применении в качестве выходной лампы низкочастотного пентода.

244. Что такое компенсационный регулятор тона?

Одним из недостатков обычных регуляторов тона является то, что при регулировке тона фактически происходит изменение не только тона воспроизведения, но и громкости воспроизведения. Так, например, если регулятором тона срезаются высокие частоты, то при этом весьма значительно понижается и громкость приема. В наиболее совершенных приемниках применяются довольно сложные компенсационные схемы, которые при срезании каких-либо частот автоматически увеличивают усиление других частот, так что в результате громкость не изменяется.

245. Что называется сечением сердечника?

Сечением сердечника называется площадь поперечного разреза сердечника. Сечение выражается в квадратных сантиметрах.

246. Какое железо надо брать для сердечника трансформатора?

Сердечники трансформаторов следует собирать из специальных сортов железа, называемого «трансформаторным». В крайнем случае, для силовых трансформаторов можно делать сердечники из мягкого листового железа, обладающего небольшим остаточным магнетизмом. Собирать низкочастотные трансформаторы не на специальных сортах железа не рекомендуется — качество таких трансформаторов будет очень низким.

247. Когда в сердечниках трансформаторов делается зазор?

Зазор обыкновенно делается в выходных трансформаторах для того, чтобы не допустить насыщения сердечника магнитными линиями. Выходные трансформаторы без воздушного зазора получаются громоздкими.

248. Нужно ли соблюдать направление витков в трансформаторе?

Направление витков в различных обмотках трансформаторов не обязательно должно быть одинаковым.

249. Как лучше мотать трансформатор низкой частоты — секциями или помещая одну обмотку на другой?

В трансформаторах низкой частоты того типа, который применяется в радиолюбительской практике, с электрической стороны безразлично, каким будет взаимное расположение обмоток. Как в первом, так и во втором случаях, указанных в вопросе, трансформатор будет работать одинаково. В отношении же удобства ремонта предпочтительнее трансформатор, намотанный секциями. Секционное расположение обмоток облегчает к ним доступ и ремонт.

250. Можно ли на сердечник трансформатора низкой частоты мотать сначала вторичную, а поверх нее первичную обмотку?

При существующих требованиях к любительским трансформаторам безразлично — будет ли намотана на каркасе сначала первичная обмотка, а поверх нее вторичная или же наоборот. Последнее практически несколько удобнее. Необходимо учесть при перемотке, что соотношение витков после перемены местоположения обмоток должно быть оставлено прежним. В противном случае работа трансформатора может ухудшиться.

251. Как правильно сделать отвод от середины обмотки трансформатора?

При выводе средней точки обмотки трансформатора нельзя исходить из расчета общей длины провода, деля ее пополам. Нужно выводить среднюю точку от середины намотки. Для того, чтобы эта точка действительно вышла средней, лучше всего намотать обмотки двумя равными рядами, расположенными секциями, и вывести среднюю точку от провода, соединяющего обе секции.

252. Для чего делается в трансформаторах низкой частоты короткозамкнутая обмотка?

Короткозамкнутая обмотка (4–5 витков) на низкочастотных трансформаторах имеет своей целью выравнивание характеристики трансформатора, т. е. способствует более равномерному усилению различных частот.

253. В каких случаях нужно шунтировать сопротивлением вторичную обмотку трансформатора низкой частоты?

Если трансформатор низкой частоты имеет недостаточно хорошую характеристику, то она в известных пределах может быть выправлена путем шунтирования сопротивлением вторичной обмотки трансформатора. Шунтировка сглаживает резонансные пики и выпрямляет частотную характеристику трансформатора. Усиление при этом несколько понижается.

254. Какие трансформаторы называются концертными?

Концертными трансформаторами низкой частоты, применяющимися для связи между каскадами, называются такие трансформаторы, которые рассчитаны на равномерное пропускание широкой полосы звуковых частот.

255. Почему портятся трансформаторы низкой частоты?

Наиболее часто встречающаяся порча трансформаторов низкой частоты — обрыв в одной из его обмоток. Причины обрыва бывают довольно разнообразными. Очень часто нарушение целости обмотки происходит вследствие того, что при сборке трансформаторов применяется пайка помощью кислоты, которая очень быстро разъедает провод. Такое же разъедание наблюдается и при пайке проводов помощью тиноля и других аналогичных паяльных паст. Разъедание проводов иногда наблюдается и при пайке канифолью, вследствие наличия в ней посторонних примесей.

256. Почему греется обмотка трансформатора низкой частоты?

Каждый трансформатор низкой частоты рассчитан на работу с лампами определенных типов и следовательно, рассчитан на пропускание анодного тока определенной величины, соответствующего лампам данного типа. Если трансформатор, предназначенный для работы в анодной цепи маломощной лампы, включить в цепь мощной лампы, потребляющей большой анодный ток, то обмотка трансформатора будет нагреваться. Так, например, существующие у нас трансформаторы низкой частоты нельзя включать в анодную цепь лампы УО-104, так как она потребляет большой ток.

257. Как можно временно использовать вышедший из строя трансформатор низкой частоты?

Вышедший из строя трансформатор низкой частоты можно оставить на работе в приемнике без перемотки, внеся лишь незначительные изменения в схему (превращение трансформаторной схемы усиления в схему усиления на дросселе). Так как обычно портится первичная обмотка, то намоткой дросселя будет служить вторичная обмотка трансформатора. Начало вторичной обмотки трансформатора, используемой в качестве дросселя, соединяется с анодом предыдущей лампы, а конец — с плюсом анодного напряжения. Для связи между лампами ставится хороший слюдяной конденсатор в 3–8 тыс. см.

На рисунке а показана часть схемы при нормально работающем трансформаторе низкой частоты, на рисунке b та же часть схемы, но с использованием вторичной обмотки в качестве дросселя.

258. Какую полосу частот пропускают наши приемники?

Большинство наших фабричных приемников воспроизводит неширокую полосу частот. Приемники типа ЭЦС, ЭКЛ без обратной связи пропускают полосу приблизительно до 3 000—4 000 Гц, а при применении обратной связи полоса сужается до 2 000-1 500 Гц.

259. Какую полосу пропускания частот в современных приемниках следует считать нормальной?

Большинство приемников, фабричных или собираемых радиолюбителями, несколько лет назад имело очень узкую полосу частот (обычно до 1 500-2 000 Гц). Такие приемники обладали специфическим «бочкообразным» глухим тембром. Как показали опыты, для действительно неискаженного воспроизведения нужна полоса частот примерно от 30 до 13 000-14 000 Гц. Однако, пропускание и воспроизведение такой широкой полосы сопряжено с большими техническими трудностями и поэтому в приемниках удовлетворяются много меньшей полосой. В настоящее время считают, что для обычных слушательских приемников совершенно достаточным является воспроизведение полосы частот примерно от 80 до 10 000 Гц. Приемники, которые пропускают и воспроизводят такую полосу частот, работают вполне естественно и те небольшие искажения, которые они все же дают, могут быть замечены только человеком с очень тонко развитым музыкальным слухом. В высококачественных приемниках (приемниках «высокой верности воспроизведения» — high fidelity) полоса пропускания частот громких станций доводится до 10 000-12 000 Гц.

14. Громкоговорители

260. В какие цепи приемника можно включать громкоговоритель?

Громкоговоритель можно включать как в анодную цепь детекторной лампы, так и в анодную цепь любой лампы, усиливающей низкую частоту. При этом безразлично, будет ли громкоговоритель включен со стороны плюса источника напряжения или со стороны минуса. Громкоговоритель А (см. рис. а) находится в анодной цепи лампы между ее анодом и плюсом анодной батареи. Это — общепринятое включение громкоговорителя в наших любительских и промышленных приемниках. С одинаковыми результатами громкоговоритель можно включить в цепь катода, т. е. между минусом анодной батареи и катодом лампы (громкоговоритель В).

При этом следует иметь в виду, что громкоговоритель можно включать лишь в такую цепь, по которой текут токи только одной лампы. На рис. b показаны анодные цепи двухлампового усилителя низкой частоты. Громкоговорители А, В и Е включены правильно, так как через любой из этих громкоговорителей протекает анодный ток только одной лампы. Например, через громкоговоритель А протекает анодный ток лампы Л1. Громкоговорители С и D включены неправильно, так как через них будет протекать анодный ток обеих ламп — Л2 и ЛЗ.

261. Что такое индукторный громкоговоритель?

Индукторным громкоговорителем называется такой тип электромагнитного громкоговорителя, в котором якорь движется не в зазоре, образуемом полюсами магнитов, а параллельно этому зазору. Вследствие этого амплитуда перемещения якоря может быть велика, что обеспечивает лучшую работу громкоговорителя, воспроизведение большей полосы частот.

Различные конструкции индукторных громкоговорителей называются «фрейшвингерами» (немецкий термин) и «фаррандами» (по имени американца Фарранда, впервые построившего такой громкоговоритель).

262. Что такое низкоомный громкоговоритель?

У низкоомного громкоговорителя звуковая катушка имеет сопротивление порядка 10 Ом. Фактически это сопротивление в различных типах низкоомных громкоговорителей колеблется в пределах от 1,5 до 20 Ом. Низкоомные громкоговорители дают более высокое качество воспроизведения, чем высокоомные, но включать их можно только через выходной трансформатор, который должен быть специально рассчитан под выходную лампу и данные звуковой катушки громкоговорителя.

263. Что такое высокоомный громкоговоритель?

Сопротивление звуковой катушки высокоомного громкоговорителя равно нескольким тысячам ом. Обычно величина этого сопротивления колеблется в пределах от 1 тыс. до 4 тыс. ом. Громкоговорители такого рода рассчитываются на непосредственное включение в анодную цепь выходной лампы приемника или усилителя.

264. Нужно ли при высокоомном громкоговорителе ставить выходной трансформатор?

В любительской практике при наличии высокоомного громкоговорителя можно ставить дроссельный выход или переходной трансформатор с отношением витков 1:1. В фабричных приемниках в подобных случаях подбирается наиболее благоприятное для данного громкоговорителя соотношение витков.

265. Какие громкоговорители по качеству лучше: с высокоомной звуковой катушкой или с низкоомной?

Акустические качества громкоговорителей с высокоомной звуковой катушкой ниже, чем динамиков, имеющих низкоомную катушку. Объясняется это тем, что высокоомная звуковая катушка имеет большое число витков тонкого провода и обладает большим индуктивным сопротивлением, а так как величина этого индуктивного сопротивления зависит от частоты, то такая звуковая катушка является причиной неодинакового воспроизведения громкоговорителем различных звуковых частот.

266. Какие громкоговорители работают естественнее — электромагнитные или динамические?

Громкоговорители динамического типа, при прочих равных условиях работают значительно естественнее по сравнению с громкоговорителями электромагнитными. Главной причиной искажений, даваемых электромагнитными громкоговорителями, является соединение диффузора с тяжелым вибратором. Диффузор и вибратор в громкоговорителях электромагнитного типа представляют собой систему, обладающую собственной частотой. Эта частота при совпадении с частотой воспроизводимого звука создает «пики» и вызывает искажения.

Диффузор динамического громкоговорителя не связан механически с магнитной системой и обладает незначительной собственной частотой, а потому дает малые искажения по сравнению с обычными электромагнитными громкоговорителями.

267. Как выбрать динамик для приемника?

При выборе динамика следует руководствоваться качеством работы приемника. Если приемник склонен «басить», тогда лучшие результаты даст динамик, подчеркивающий высокие частоты, и наоборот. При равномерной передаче приемником тех и других частот можно добиться высокохудожественного воспроизведения путем применения двух динамиков (см. вопрос 270).

При покупке динамика, не замонтированного в ящик или доску, испытание следует производить, положив динамик раструбом диффузора на стол или прилавок. Плоскость стола или прилавка до некоторой степени заменит отражательную доску.

268. Как включить высокоомный громкоговоритель в приемник, имеющий низкоомный выходной трансформатор? Первичную обмотку выходного трансформатора в этом случае следует использовать в качестве дросселя и произвести включение, как показано на рисунке. Емкость конденсатора С=1 мкФ.

269. Как включить высокоомный динамик без дроссельного выхода, использовав для этой цели катушку подмагничивания?

Включение динамического громкоговорителя с высокоомной катушкой с использованием вместо дросселя катушки подмагничивания показано на рисунке. Подмагничивающая катушка включается непосредственно в гнезда приемника, предназначенные для громкоговорителя. Концы же подвижной катушки включаются в одно гнездо «громкоговоритель» через конденсатор емкостью в 1–2 мкФ, а в другое — непосредственно. При использовании такого способа включения динамика необходимо иметь в виду, что режим работы приемника (последнего каскада) изменится в сторону ухудшения. Такой способ применим как временное включение в приемниках типа ЭЧС-2, не имеющих выходного трансформатора.

270. Как правильно включить два динамика, работающие от одного приемника?

Два динамика, работающие от одного приемника, должны быть включены так, чтобы их диффузоры перемещались при работе приемника в каждое отдельное мгновение в одну и ту же сторону. Если динамики будут включены так, что направления движения диффузоров не будут совпадать, то это резко ухудшит работу громкоговорителей как в отношении громкости, так и в отношении естественности. Если громкоговорители включены неправильно, то для правильного перемещения диффузоров достаточно у одного из громкоговорителей переключить концы звуковой катушки или катушки подмагничивания.

271. Какая мощность нужна для подмагничивания динамика?

Мощность, нужная для подмагничивания динамика, обычно колеблется в пределах от 4 до 10 Вт; в среднем можно считать, что громкоговорители распространенных у нас типов потребляют на подмагничивание мощность 5–6 Вт. Зная мощность, которую потребляет динамик, легко определить ток подмагничивания. Если динамик рассчитан на подмагничивание напряжением 200 В, а мощность его равна 5 Вт, то ток, нужный для подмагничивания, равен 25 мА. Вообще ток подмагничивания равен мощности подмагничивания, деленной на напряжение подмагничивания.

272. Что такое динамик с низкоомной катушкой подмагничивания?

У динамиков с низкоомным подмагничиванием катушка подмагничивания рассчитана на большой ток при малом напряжении. Некоторые динамики такого типа рассчитаны на ток в несколько ампер и напряжение в несколько вольт (например, 2 А и 5 В). Такие динамики сейчас встречаются сравнительно редко (выпускались они примерно в 1930 г. Киевским радиозаводом). Катушки подмагничивания этих динамиков предназначаются для питания от аккумуляторов или купроксных выпрямителей. Обычно динамики с подмагничиванием имеют катушку подмагничивания с сопротивлением около 1 тыс. ом и рассчитаны на ток 50–60 мА. Катушка подмагничивания таких динамиков включается в схему приемника в качестве дросселя фильтра выпрямителя.

273. Можно ли использовать динамики с низкоомной катушкой подмагничивания в любительских приемниках?

Применять динамики с низкоомной катушкой подмагничивания в любительских приемниках можно только в том случае, если ток, потребляемый этими приемниками от выпрямителя, соответствует току подмагничивания динамика (или больше этого тока). В этом случае обмотка подмагничивания включается вместо дросселя в фильтр выпрямителя. Если приемник потребляет ток меньший, чем нужно для подмагничивания динамика, то такой динамик в этом приемнике использовать нельзя, так как включенная в качестве дросселя катушка подмагничивания не будет получать нужную ей мощность и, кроме того, напряжение на анодах ламп приемника будет ниже обычного, так как сопротивление обмотки низкоомного динамика бывает обычно больше, чем сопротивление дросселя. Включать же обмотку подмагничивания такого динамика параллельно выходу выпрямителя, т. е. между плюсом и минусом выпрямителя, нельзя, так как при таком включении напряжение, даваемое выпрямителем, резко упадет.

274. Можно ли подмагничивать динамик от сети постоянного тока?

Сеть постоянного тока использовать для подмагничивания динамика можно. Необходимо лишь следить, чтобы подводимое напряжение соответствовало напряжению, требуемому для подмагничивания, и чтобы для сглаживания пульсации были поставлены сглаживающие конденсаторы. Схема включения обмотки подмагничивания динамика в осветительную сеть постоянного тока показана на рисунке.

Если напряжение сети как раз соответствует тому напряжению, которое требуется для подмагничивания динамика, то в качестве фильтра можно применить один конденсатор, помеченный на рисунке буквой С1 (емкость его должна быть примерно 1–2 мкФ). Если же напряжение сети больше, чем то, которое нужно для подмагничивания, то последовательно в цепь подмагничивания вводится сопротивление R. В этом случае перед сопротивлением следует поставить еще конденсатор С2 емкостью также примерно в 1–2 мкФ.

275. Можно ли применять в батарейных приемниках динамические громкоговорители?

Если есть возможность подмагничивать динамик через выпрямитель от сети переменного тока, или же непосредственно от сети постоянного тока, то тогда применить в батарейном приемнике динамический громкоговоритель вполне возможно. В противном случае пользоваться динамиком в батарейном приемнике нецелесообразно, так как питание его от батарей будет стоить чрезвычайно дорого. Гораздо целесообразнее использовать в этом случае динамики с постоянными магнитами или же обычные громкоговорители электромагнитного типа.

276. Еде применяется динамик с постоянными магнитами?

В динамике с постоянными магнитами отсутствует катушка подмагничивания, требующая специального источника тока. Таким образом, динамики этого типа весьма удобны для применения в приемниках, питающихся от элементов или аккумуляторов. Это, однако, не исключает возможности применения динамиков с постоянными магнитами и в сетевых приемниках.

277. Как определить обрыв в звуковой катушке динамика?

Если концы исправной звуковой катушки замкнуть накоротко проводником, а на катушку подмагничивания подать неотфильтрованное выпрямленное напряжение, то громкоговоритель станет гудеть. При наличии в катушке обрыва — гудения слышно не будет.

278. Как определить короткое замыкание в звуковой катушке динамика?

Для определения короткого замыкания в звуковой катушке следует:

1) отключить звуковую катушку от выходного трансформатора,

2) подать на катушку подмагничивания неотфильтрованное выпрямленное напряжение. При наличии короткого замыкания в звуковой катушке динамик начнет гудеть. При отсутствии короткого замыкания гудения не будет.

279. Как определить обрыв в катушке подмагничивания?

1-й способ. Включить напряжение в катушку подмагничивания и поднести к сердечнику магнитной системы (через центрирующую шайбу диффузора) железную или стальную булавку, иголку и т. п. Если булавка притянется к магниту — значит, обрывов в катушке нет.

2-й способ. Включить один провод, идущий от выпрямителя, в один конец катушки, а другим проводом касаться второго конца катушки. Если при касании будет проскакивать искра — обрыва в катушке нет.

280. Как определить короткое замыкание в катушке подмагничивания динамика?

Внешним признаком наличия короткого замыкания в катушке подмагничивания служит заметное нагревание катушки и вместе с тем стакана или скобы, в которой находится эта катушка. Точно установить короткое замыкание в катушке подмагничивания, не разбирая динамика, можно только помощью омметра. При наличии короткого замыкания омметр покажет меньшее омическое сопротивление катушки, чем то, которое указано в паспорте динамика.

281. Как центрировать звуковую катушку динамика?

1. Под центрирующее кольцо со звуковой катушкой подкладываются металлические шайбы в таком количестве, чтобы намотка звуковой катушки пришлась против стенок зазора (полюсов электромагнита).

2. Центрируемая катушка закрепляется слегка винтом с таким расчетом, чтобы она могла легко сдвигаться в сторону.

3. На катушку подмагничивания подается необходимое для данного динамика напряжение. На звуковую катушку подается напряжение в 4–6 В от батарейки или аккумулятора (или 15–20 В при высокоомной катушке). Звуковая катушка при этом автоматически установится в центре зазора и ее останется только закрепить ослабленным перед этим винтом.

282. Почему греется головка динамика и какая степень нагрева допустима?

Заметное нагревание стакана динамика указывает или на наличие короткого замыкания в катушке подмагничивания (см. вопрос 280), или же, что динамик работает в ненормальном режиме — на обмотку подмагничивания подается большее напряжение чем то, на которое она рассчитана. Во всяком случае, степень нагрева стакана динамика не должна превышать 30–35° над температурой окружающего воздуха, т. е. быть такой, чтобы рука при прикосновении совершенно легко переносила температуру нагрева.

283. Как предохранить динамик от порчи?

1. Не включать звуковую катушку в анодную цепь приемника без выходного трансформатора или дросселя.

2. Предохранять зазоры динамика от проникновения в них пыли. Для этого с задней стороны отражательной доски или ящика диффузор и кожух динамика следует поместить в мешочек из легкой материи, прикрепленный к передней стенке ящика или доске. С наружной стороны доска (или ящик) затягивается куском легкой материи.

3. Не давать на катушку подмагничивания напряжения выше установленного для данного типа динамика.

284. Из какой бумаги лучше всего делать диффузоры?

Для громкоговорителей нормального типа, т. е. для громкоговорителей, предназначенных для воспроизведения широкой полосы частот, наилучшей бумагой является пористая бумага, по внешнему виду напоминающая плотную промокательную бумагу. В громкоговорителях, предназначенных специально для воспроизведения высоких частот (так называемые «пищалки», см. вопрос 290), диффузоры делаются из жесткой бумаги.

285. В каком соотношении должны находиться мощность выходной лампы и мощность динамика?

Если мощность выходной лампы равна 1 Вт, то нормально с лампы можно снимать мощность не больше чем 0,25 Вт, т. е. средняя мощность, которая с нее снимается, не должна превышать 0,25 Вт. Избыток мощности оставляется для того, чтобы избежать перегрузки лампы и связанных с этим искажений при пиках. Обычно считается, что напряжение при пиках может быть в 4–5 раз больше, чем среднее напряжение. То же самое можно сказать и относительно громкоговорителей. Громкоговоритель, работая от данного приемника, должен иметь мощность не меньшую, чем оконечная лампа последнего. Еще лучше, если мощность громкоговорителя будет больше мощности оконечной лампы. Если динамик нормально рассчитан на 1 Вт, то в среднем его не следует нагружать больше, чем на 0,25 Вт, а избыток его мощности надо оставить неиспользованным как резерв на пики.

286. Прочему громкоговоритель, включенный в приемник только одним проводом, хотя и негромко, но работает?

Катушки высокоомных громкоговорителей «Рекорд», «Зорька» и т. п. имеют известную собственную емкость, т. е. представляют собой конденсатор. Переменная слагающая анодного тока будет заряжать и разряжать этот конденсатор, вследствие чего по катушкам будет течь слабый ток, который и приведет в действие громкоговоритель. Конечно, художественного воспроизведения приема при таком включении громкоговорителя ожидать нельзя. Громкоговорители, имеющие малую собственную емкость катушек (низкоомные электромагнитные и в большинстве динамические), работать «на одном проводе» не будут.

287. Почему в громкоговорителе или телефоне должен быть постоянный магнит?

Постоянный магнит нужен для того, чтобы телефон мог естественно воспроизводить звуковые частоты. Если в телефоне (или громкоговорителе) будет не постоянный магнит, а электромагнит, то телефон будет удваивать звуковую частоту, вследствие чего низкие частоты воспроизводиться не будут.

Объяснить это можно так. Если в телефоне нет постоянного магнита, а имеется только электромагнит, то мембрана будет притягиваться к нему всегда, когда сердечник электромагнита будет намагничен, при чем это притягивание будет происходить независимо от полярности электромагнита. На графике а показан один период переменного тока. За время изменения тока намагниченность сердечника будет увеличиваться от нуля до максимума и затем уменьшаться от максимума до нуля. В соответствии с этим мембрана будет притягиваться к магниту в начале слабо, потом сильнее и затем притягивание будет ослабевать, как это схематически показано на графике b. В течение следующей половины периода направление тока изменится и, следовательно, изменится полярность магнита, но притяжение будет происходить точно так же, и мембрана снова притянется к сердечнику. По мере ослабления тока мембрана опять отдалится от него и таким образом в течение полного периода мембрана два раза притянется к сердечнику. На графике с показан случай, когда в телефоне имеется постоянный магнит. В этом случае за время первой половины периода будет происходить, предположим, увеличение намагниченности сердечника, а во вторую половину периода будет происходить ослабление намагничивания и, следовательно, мембрана будет притянута к сердечнику только один раз.

Итак, при отсутствии постоянного магнита, мембрана притягивается к сердечнику два раза в течение одного периода, а при постоянном магните она притягивается только один раз.

288. Как улучшить качество работы электромагнитного громкоговорителя?

Качество работы электромагнитного громкоговорителя значительно улучшится, если его заделать в доску (примерно 1x1 метр). Если приемник пропускает низкие частоты, то при этом появятся «басы», которые громкоговорители электромагнитного типа без доски воспроизводят очень плохо.

289. Почему могут дребезжать электромагнитные громкоговорители?

Дребезжание электромагнитных громкоговорителей происходит главным образом вследствие плохой регулировки якоря, слабого закрепления ниппеля диффузора или клемм, к которым подводятся провода приемника. В частности, дребезжание громкоговорителя «Зорька» происходит вследствие соприкосновения диффузора с железным основанием громкоговорителя. Избавиться от такого дребезжания можно путем подклейки на железное основание (там, где происходит касание диффузора) полоски мягкой материи (бумазеи, байки, сукна).

290. Что такое «пищалка»?

«Пищалкой» называется громкоговоритель, специально сконструированный для воспроизведения высоких звуковых частот. Пищалка всегда ставится в паре с каким-либо из динамических громкоговорителей обычных типов, вследствие чего обеспечивается воспроизведение широкой полосы звуковых частот.

291. Для чего применяется отражательная доска?

Назначение отражательной доски сводится к улучшению воспроизведения громкоговорителем низких частот. Если громкоговоритель работает без отражательной доски, то воздушные волны, которые образуются по обе стороны диффузора, взаимно компенсируются и эта компенсация особенно сильно сказывается на низких частотах. Отражательная доска, в которую замонтирован громкоговоритель, разделяет звуковые волны, образовавшиеся по ту и другую сторону громкоговорителя и препятствует их взаимному компенсированию.

292. Каковы должны быть размеры отражательной доски?

Вообще говоря, чем больше отражательная доска, тем лучше будет работать громкоговоритель и тем большее количество низких частот он будет воспроизводить. Практически же совершенно достаточно, если отражательная доска имеет размеры около 1 м^2, вполне удовлетворительные результаты получаются и с досками со сторонами по 0,75-0,5 м. Хорошие результаты дает использование в качестве отражательной «доски» стены. Для этого в стене (например, между двумя соседними комнатами) проделывается сквозное отверстие и привинчивается громкоговоритель.

293. Чем можно заменить отражательную доску?

Отражательная доска значительно улучшает работу громкоговорителя, но она неудобна вследствие своей громоздкости. Поэтому в радиослушательской практике вместо отражательной доски громкоговорители помещают в ящики. Ящик может иметь меньшие размеры, чем отражательная доска, и тем не менее давать хорошие результаты (примерный размер ящика 30x40x40 см). В современных приемниках громкоговорители монтируются обычно в одном ящике с приемником.

294. Можно ли по внешнему виду узнать, каково качество динамика?

Путем одного внешнего осмотра нельзя получить исчерпывающее представление о качествах динамика. Это можно сделать только после испытания динамика в работе. Однако кое-какие ориентировочные данные может дать и наружный осмотр. Прежде всего, следует обратить внимание на то, чтобы звуковая катушка динамика перемещалась в зазоре без трения — не цеплялась бы за стенки зазора. Звуковая катушка должна быть намотана так, чтобы она вся находилась в зазоре, т. е. чтобы ее витки не выступали наружу не только при неподвижном состоянии диффузора, но и при незначительных его перемещениях. Выход катушки из зазора вызывает искажения в работе громкоговорителя. Диффузор должен быть подвешен мягко. Степень мягкости подвеса легко узнать, попробовав покачать диффузор пальцами. Диффузор не должен быть смят, бумага, из которой он сделан, не должна быть жесткой, так как диффузор, сделанный из жесткой бумаги, будет подчеркивать высокие частоты. Лучшие результаты в смысле воспроизведения дают диффузоры без шва.

15. Радиограммофон. Звукозапись

295. Что такое адаптер (звукосниматель)?

Слово «адаптер» означает «приставка». В технике это слово применяется к различным приборам (например, специальные кассеты для фотоаппаратов называются адаптерами). В радиотехнике адаптером чаще всего называют электромагнитные приборы, предназначенные для воспроизведения электрическим путем граммофонных пластинок. В этих приборах механические колебания иглы превращаются в электрические колебания, которые подводятся к усилителю низкой частоты. Иногда адаптерами называют коротковолновые приемники, которые присоединяются к длинноволновым приемникам для приема коротких волн.

296. Какой адаптер лучше — низкоомный или высокоомный?

По своим электроакустическим свойствам низкоомный адаптер лучше, чем высокоомный. Однако, у нас большим распространением пользуются высокоомные адаптеры, так как их проще включить в приемник (низкоомные адаптеры должны включаться через специальный переходной трансформатор).

297. Как крепить адаптер к тонарму?

Перемещение адаптера по пластинке при проигрывании должно было бы происходить по прямой линии. В этом положении игла будет оказывать наименьшее давление на внешние и внутренние края звуковых борозд, и износ пластинки будет минимальным. В действительности же адаптер, укрепленный на тонарме, движется от края к центру не по прямой линии, а по дуге. Найти оптимальное положение адаптера и тонарма очень трудно. Можно указать на следующее достаточно удовлетворительное решение этого вопроса.

Граммофонную пластинку диаметром в 25 см (такие пластинки имеют наибольшее распространение) кладут на диск граммофонного механизма. Из центра пластинки проводят радиус до ее края (АС на рисунке). Часть радиуса АС, находящуюся на площади со звуковыми бороздами, делят пополам и из точки В (середина) восстанавливают перпендикуляр. Линия BD есть линия, по которой должен быть установлен тонарм так, чтобы игла упиралась в точку В, а плоскость самого адаптера была параллельна в этот момент линии АС (точка D — точка вращения тонарма). Практически удобная длина тонарма колеблется в пределах 22–30 см. Угол, под которым игла адаптера идет по отношению к плоскости пластинки, равен 45–55°.

298. Как сделать регулятор громкости к адаптеру?

Наиболее употребительная схема такого регулятора показана на рисунке. Сопротивление потенциометра должно быть порядка 50–80 тыс. ом. При малых величинах сопротивления потенциометра будут заметно срезаться высокие частоты.

299. Как включить адаптер в приемник, в котором нет специальных гнезд для адаптера?

В приемнике, не имеющем специальных гнезд для включения граммофонного адаптера, выводы последнего можно присоединить к сеточной ножке детекторной лампы и к ее катоду. Такое включение адаптера является наиболее примитивным — лампа при подобном включении будет работать без сеточного смещения и воспроизведение граммпластинки будет сопровождаться некоторыми искажениями и не будет очень громким. Лучшие результаты даст присоединение адаптера через сеточную батарейку напряжением примерно в 1,5–2 В. Эта батарейка присоединяется плюсом к катоду лампы, а минус соединяется с одним из выводов адаптера, другой же вывод адаптера соединяется с сеточной ножкой детекторной лампы. Если приемник работает на батарейных лампах, то присоединение адаптера или плюса сеточной батарейки надо производить к той ножке лампы, которая соединена с минусом батареи накала. В большинстве случаев тот провод адаптера, который должен соединяться с катодом лампы, можно соединять непосредственно с землей. Описанное присоединение адаптера является правильным во всех случаях, кроме тех, когда детекторная лампа работает по способу анодного детектирования. В таких приемниках, прежде чем включать адаптер, нужно отсоединить от сетки детекторной лампы контур или хотя бы катушку контура.

300. Почему работа адаптера ухудшается со временем?

В большинстве случаев ухудшение работы адаптера происходит вследствие высыхания резины, амортизующей якорь адаптера. Резина, высыхая, теряет упругость, становится жесткой, якорь утрачивает подвижность и адаптер становится малочувствительным. Работу адаптера в этом случае можно улучшить, сменив резину. Другая причина плохой работы адаптера может заключаться в прилипании якоря к одному из полюсов магнита. Необходимо отрегулировать магниты так, чтобы расстояние между якорем и магнитами было возможно меньшим и при том одинаковым. При правильно отрегулированном якоре легкий щелчок пальцем по иголке (вдоль горизонтальной плоскости адаптера) с той и другой стороны ее должен давать одинаковый по силе звук в громкоговорителе.

301. Как устранить фон переменного тока, появляющийся при включении адаптера?

Фон переменного тока очень часто появляется при включении адаптера тогда, когда в цепи смещения нет развязки. Правильная схема включения адаптера показана на рисунке. Сопротивление R и конденсатор С являются развязывающей цепью. Сопротивление R должно быть равно примерно 100 000 Ом, а емкость С — около 0,1 мкФ.

302. В чем заключаются причины воя, иногда появляющегося при проигрывании граммофонных пластинок?

Появление воя при проигрывании граммофонных пластинок при помощи адаптера является следствием взаимодействия между анодной цепью выходной лампы и цепью сетки входной лампы, т. е. шнуром, идущим от адаптера к усилителю. В результате этого взаимодействия возникает генерация на низкой частоте, которая и проявляется в виде воя. Для того, чтобы исключить возможность возникновения генерации на низкой частоте, нужно шнур, идущий от адаптера к приемнику, относить как можно дальше от анодной цепи выходной лампы или, что в сущности является наиболее надежной мерой, экранировать самый шнур, поместив его в железную оболочку (спиральку), которую надо заземлить.

303. Можно ли устранить шум иглы при проигрывании пластинок через адаптер?

Шум иглы, особенно сильный при проигрывании старых граммофонных пластинок, несмотря на его кажущийся низкий тон, на самом деле является тоном высокой частоты — порядка 4–5 кГц. Для того, чтобы уничтожить шум иглы, достаточно срезать при воспроизведении пластинки высокие частоты. Сделать это можно путем применения регулятора тона (см. вопрос 243).

304. При проигрывании граммофонных пластинок иногда бывает слышна передача станции, мешающая слушанию пластинок, как устранить это явление?

От прослушивания станции, принимавшейся перед работой от адаптера, можно избавиться различными способами: отсоединением антенны от приемника, отключением контура от сетки детекторной лампы и т. д.

305. Как склеивать граммофонные пластинки?

Для склеивания граммофонных пластинок следует применять шеллачный лак. Если пластинка только треснула или разбита на две части без мелких кусков, то такая пластинка может быть склеена следующим образом:

Края пластинки в месте излома смазываются шеллачным лаком, затем эта пластинка кладется на ровную гладкую доску и части ее составляются так, чтобы звуковые бороздки совпадали. При этом рекомендуется пользоваться лупой, так как иначе не всегда удается добиться полного совпадения разъединенных борозд. После этого пластинка покрывается совершенно гладкой и ровной доской, на которую кладется небольшой груз. В таком положении пластинка должна пролежать около суток, чтобы шеллак мог высохнуть. По прошествии этого времени на внешний и внутренний края пластинки, на которых нет записи, поперек места излома и трещин, кладется по граммофонной иголке. К этим иголкам осторожно прикладывают нагретый паяльник. Когда иголка прогреется, она погружается в массу пластинки. После отвердевания края пластинки оказываются прочно скрепленными этими иголками.

306. Как уменьшить износ граммофонной пластинки?

Наилучшим способом предохранения пластинок от износа является проигрывание их деревянными иголками (см. вопрос 307). Если проигрывание производится стальными иголками, то не следует играть иглой более, чем одну сторону пластинки, т. е. после проигрывания одной стороны пластинки надо менять иглу.

Хранить пластинки надо в бумажных пакетах или любым иным способом, лишь бы была устранена возможность трения одной пластинки о другую.

307. Как сделать самому деревянные иголки для проигрывания граммофонных пластинок?

Деревянные иголки, применяющиеся для проигрывания граммофонных пластинок, имеют трехгранную форму. Один конец ее срезан наискось и ставится острием на пластинку. «Иголки» изготовляются из бамбука или из твердого дерева. После того, как иголка затупится, надо острым ножом срезать конец иглы на 0,5–1 мм и иголка снова становится годной для игры. Наши адаптеры не приспособлены для деревянных иголок. Поэтому при самостоятельном изготовлении деревянных иголок форму их следует несколько изменить (см. рисунок).

308. Как пользоваться деревянными иголками при проигрывании граммофонных пластинок?

Лучше всего проигрываются деревянными иголками совершенно новые пластинки. Одной деревянной иголкой без заточки ее можно проиграть несколько новых пластинок, так как эти пластинки имеют шлифованную поверхность. Звуковые бороздки старых пластинок обычно бывают сильно изрезаны металлическими иглами и завалены «сором», получившимся в результате стирания металлической иглой шеллачной массы пластинки. Пластинка, несколько раз игранная металлическими иглами, хорошо будет воспроизводиться при проигрывании деревянными иголками обычно только после того, если этими иголками проиграть ее несколько раз, не обращая внимания на появляющиеся в конце проигрывания хрипы: пластинка в конце концов отшлифовывается. Только совершенно изношенные пластинки не поддаются никакой шлифовке и, следовательно, непригодны для проигрывания деревянными иголками.

309. Какой мотор для радиограммофона лучше — синхронный или асинхронный?

Асинхронный граммофонный мотор допускает регулировку скорости вращения диска, тогда как синхронный граммофонный мотор всегда вращается с одной определенной скоростью, обычно 78 об/мин. В настоящее время все пластинки выпускаются для стандартной скорости вращения — 78 об/мин, но тем не менее бывает часто очень желательным проигрывать пластинку с большей или меньшей скоростью, чего сделать на синхронном моторе нельзя. Помимо того, диск синхронного мотора приходится раскручивать рукой, что не дает возможности совместить с автоматическим стопором также и самопуск диска. Поэтому, если имеется возможность приобрести асинхронный мотор, то ему следует отдать предпочтение перед синхронным.

310. Каковы причины неисправностей асинхронного граммотора?

1. Неравномерный ход диска может быть из-за неправильной нарезки фетровых зубцов шестеренки, а также вследствие большого «расхода» ротора (движение вдоль оси). Для устранения этого нужно ослабить контргайку у подпятников и подвернуть подпятники, добившись уменьшения «расхода» ротора.

2. Стук мотора — вследствие ослабления крепления шестеренки на вертикальном валике (шестеренка должна быть расположена в центре по отношению к червяку); вследствие задевания металла о червячный валик (опустилась шестеренка); вследствие ослабления подпятников у переднего или заднего подшипника; вследствие неравномерной работы грузиков (ослабление одной или нескольких пружин).

3. Гул мотора — неправильное включение в электрическую сеть: мотор, рассчитанный на напряжение в 120 В, включен в сеть напряжением в 220 В.

4. Недостаточное число оборотов — упало напряжение в сети; ротор туго зажат подпятниками; неправильно включены в сеть обмотки мотора.

5. Высокий нагрев — следствие замыкания части витков катушки. Некоторые наши асинхронные моторы допускают нагрев до 60°.

311. Какие существуют виды звукозаписи?

В настоящее время сколько-нибудь широко применяются три основных вида звукозаписи: механическая, магнитная и оптическая.

312. Что называется механической звукозаписью?

При механической звукозаписи звуковые колебания механически (резцом) наносятся на какую-либо твердую поверхность. Обычно при таком виде звукозаписи колебания записываются в виде извилистой бороздки. Граммпластинки, валики фонографа и т. д. являются примерами механической записи звука.

313. Что такое магнитная звукозапись?

При магнитной звукозаписи запись звуковых колебаний производится на стальную ленту путем неравномерного намагничивания различных ее участков. Этот вид записи практически применяется реже других, так как естественность воспроизведения при этом способе записи невелика. Магнитный способ записи имеет ту особенность, что стальную проволоку (или ленту), на которой нанесена запись, можно при желании размагнитить («стереть» записанное) и использовать для новой записи.

314. Что такое оптическая звукозапись?

Оптической звукозаписью называется записывание звуковых колебаний на непрозрачные или прозрачные материалы, в первом случае — путем изменения их цвета, а во втором, — путем изменения степени их прозрачности. Примером записи на непрозрачные материалы может служить запись на фотобумагу, так называемая «говорящая бумага» (способ Скворцова), примером записи на прозрачные материалы — запись на кинопленку, применяемая в звуковом кино. В практике нашего звукового кино применяются два способа записи звука: «интенсивный» (Тагер), при котором изменяется степень прозрачности пленки, а ширина звуковой дорожки постоянна, и «поперечный» способ (Шорин), при котором ширина звуковой дорожки изменяется, а степень прозрачности эмульсии постоянна.

315. Каким образом происходит воспроизведение звуков по всем трем видам звукозаписи?

а) При механической звукозаписи воспроизведение происходит путем передвижения по звуковой бороздке иглы, скрепленной с акустическим или электрическим прибором, преобразовывающим колебания иглы или непосредственно в звуковые колебания (мембрана) или же в соответствующие электрические колебания (адаптер).

б) При магнитной звукозаписи стальная проволока или лента, на которой магнитным способом записан звук, пропускается через соответствующий электромагнитный прибор (адаптер), который и превращает магнитные импульсы в электрические колебания.

в) При оптической звукозаписи воспроизведение звуков производится при помощи фотоэлемента.

316. Какой из способов звукозаписи наиболее удобен и доступен в радиолюбительской практике?

Способ оптической звукозаписи наиболее труден как в отношении осуществления самой звукозаписи, так и последующей обработки материала, на котором записан звук и в отношении способа воспроизведения звука. Оптический способ звукозаписи применяется исключительно в звуковом кино и в специальных радиофильмах.

Более доступным, но чрезвычайно громоздким и не дающим удовлетворительных результатов, является способ электромагнитной записи.

Практически, единственно доступным радиолюбителям способом звукозаписи является механический способ.

317. Какие существуют способы механической звукозаписи?

В настоящее время распространены два способа механической звукозаписи — путем вырезания или выцарапывания на поверхности материала звуковой борозды и путем выдавливания звуковой борозды.

Первый способ (вырезание или выцарапывание) дает лучшие результаты. При помощи этого способа можно записать значительно более широкую полосу частот, чем по способу выдавливания. По способу выцарапывания работает звукозаписывающий аппарат Шорина «шорифон». Способ выцарапывания конструктивно более сложен, чем способ выдавливания. Поэтому в любительских звукозаписывающих аппаратах системы Охотникова применяется способ выдавливания.

318. На каких материалах удобнее всего осуществлять любительскую механическую звукозапись?

В радиолюбительских аппаратах запись звука производят обычно на киноленту, склеенную в кольцо, путем выдавливания на ней звуковой борозды. Этот способ в данное время наиболее доступен.

319. Какая мощность нужна для получения хорошей звукозаписи механическим способом?

Хорошие результаты получаются при мощности усилителя не менее 1–2 Вт.

320. Можно ли пользоваться для звукозаписи теми адаптерами, которые предназначены для снимания звука?

Механическая запись производится обычно при помощи так называемых «рекордеров». Рекордеры принципиально почти ничем не отличаются от адаптеров, предназначенных для снимания звука. Вся разница состоит лишь в том, что рекордеры более мощны. Пользоваться адаптерами для звукозаписи можно; обычно в этом случае крепление (демпфировка) якоря делается более жестким и весь адаптер искусственно утяжеляется. Нужно заметить, что вполне удовлетворительных результатов от применения адаптера в качестве рекордера получить нельзя.

16. Источники питания

А. Выпрямители

321. Как проверить качество фильтрации выпрямителя?

Качество фильтрации выпрямителя можно проверить помощью прибора, собранного по приводимой схеме. Величина сопротивления вместе с сопротивлением телефона должна равняться величине предполагаемой нагрузки. Конденсатор должен иметь емкость 1–2 мкФ. Прибор включается в выход выпрямителя. Если выпрямитель работает нормально, то фон в телефоне будет едва заметен.

322. В какой полюс выпрямителя ставить сглаживающий дроссель?

С точки зрения фильтрации совершенно безразлично, куда ставить сглаживающий дроссель выпрямителя — в минусовый или в плюсовый провод. Постановка дросселя в минусовый провод имеет некоторое преимущество, так как в случае замыкания вторичной и первичной обмоток силового трансформатора, дроссель явится преградой для прохождения по цепям приемника переменного тока и предохранит лампы приемника от перегорания.

323. Можно ли в выпрямителе вместо дросселя фильтра поставить трансформатор низкой частоты?

Ставить в выпрямителе вместо дросселя фильтра трансформатор низкой частоты нельзя. У трансформатора низкой частоты сердечник обычно очень небольшой и поэтому даже слабый ток доводит такой дроссель до магнитного насыщения, после чего трансформатор перестает быть индуктивным сопротивлением и становится только омическим. Удовлетворительно такой дроссель будет работать только тогда, когда приемник требует небольшого анодного тока, например, при питании одноламповых приемников.

324. Можно ли в фильтре выпрямителя вместо дросселя применять сопротивление?

Вообще говоря, замена дросселя сопротивлением вполне возможна, но практически такую замену произвести можно далеко не всегда. Дроссель удобен тем, что он при малом омическом сопротивлении имеет большое индуктивное сопротивление. Поэтому дроссель хорошо сглаживает пульсацию при незначительном падении напряжения в самом дросселе. Сопротивление тоже может дать хорошее сглаживание пульсации, но при этом в сопротивлении происходит большое падение напряжения. Это падение будет тем больше, чем сильнее ток, потребляемый приемником от выпрямителя. Применять сопротивление вместо дросселя в фильтре выпрямителя можно только в тех случаях, когда приемники, питающиеся от выпрямителей, потребляют небольшой ток. Обычно сопротивления применяются в фильтрах выпрямителей, питающих одноламповые или двухламповые приемники.

325. Где ставить больше микрофарад в фильтре выпрямителя — до дросселя или после дросселя?

От величины емкости, находящейся до дросселя, зависит напряжение, даваемое выпрямителем; от величины же емкости, находящейся после дросселя, т. е. на выходе выпрямителя, зависит пульсация переменного тока. Обычно увеличение емкости до дросселя свыше 2–3 мкФ не нужно. На выходе же в сколько-нибудь мощных выпрямителях приходится ставить большую емкость в 4–6 и больше микрофарад. Таким образом, емкость после дросселя обыкновенно бывает больше, чем до дросселя.

326. Можно ли трехэлектродные, в том числе и подогревные, лампы использовать вместо кенотронов?

Использовать трехэлектродные лампы вместо кенотронов можно. Для того, чтобы производить выпрямление обоих полупериодов, потребуется включение двух трехэлектродных ламп по схеме а.

Включение трехэлектродной лампы по схеме b (однополупериодное выпрямление) даст при работе довольно ощутительный фон. Поэтому при однополупериодном выпрямлении требуются обычно более сложные фильтры, чем при двухполупериодном. Включение трехэлектродной лампы с подогревом производится тем же порядком. С катода (пятой ножки) подогревной лампы берется плюс высокого напряжения.

327. На каких кенотронах может работать СИ-235?

Выпрямитель СИ-235 рассчитан на применение кенотрона ВО-202. При отсутствии этого кенотрона в выпрямитель могут быть поставлены: кенотрон ВО-125, лампа УО-104; в продаже кроме того появился специально разработанный для приемника СИ-235 одноанодный кенотрон ВО-230.

328. Где и какой предохранитель ставится в выпрямителе?

В выпрямителях применяются обычно плавкие предохранители, перегорающие в том случае, если вследствие какой-либо неисправности выпрямитель начинает забирать от сети ток, превышающий нормальный. Плавкий предохранитель включается в цепь до выпрямителя.

Наиболее распространенным типом плавкого предохранителя является предохранитель Бозе.

В большинстве случаев в любительских выпрямителях ставятся предохранители, рассчитанные на ток 0,5 А. В случае отсутствия специального предохранителя, его можно заменить медной проволочкой диаметром 0,05 мм, в крайнем случае — 0,08 мм, или лампочкой от карманного фонаря.

329. Для чего в силовых трансформаторах делается экранирующая обмотка?

Экранирующая обмотка (один слой провода) делается для предупреждения проникновения в приемник различных помех из осветительной сети. Один конец этой обмотки заземляется, другой остается свободным. Экранирующая обмотка помещается между сетевой обмоткой и остальными обмотками силового трансформатора.

330. Что такое секционированный силовой трансформатор?

Секционированным силовым трансформатором называется такой трансформатор, у которого от сетевой обмотки сделано несколько отводов. В сеть, таким образом, можно включать различное число витков первичной обмотки. Секционирование делается для того, чтобы в случае понижения напряжения в сети можно было включать в сеть меньшее, чем нормально, число витков обмотки и тем самым поддерживать постоянство напряжения во вторичных обмотках.

331. Надо ли экранировать силовой трансформатор?

Экранировка силового трансформатора не является обязательной. Силовой трансформатор в приемнике лучше всего располагать около каскадов высокой частоты.

332. Чем отличается автотрансформатор от трансформатора?

Трансформатор имеет две или больше самостоятельных обмоток, находящихся на одном общем железном сердечнике. К одной из этих обмоток, называемой первичной, подводится то напряжение, которое нужно трансформировать, а с остальных обмоток снимается напряжение, соответствующим образом трансформированное, т. е. напряжение большее или меньшее, чем напряжение, подведенное к первичной обмотке.

В автотрансформаторе имеется только одна обмотка. Напряжение, которое нужно трансформировать, подводится к части этой обмотки и тогда со всей обмотки можно снять напряжение более высокое. Величина напряжения будет зависеть от отношения числа витков всей обмотки к той ее части, к которой подведено первичное напряжение. Автотрансформатор такого типа называется повышающим.

Если первичное напряжение подводится ко всей обмотке автотрансформатора, а вторичное снимается с ее части, то вторичное напряжение будет меньше первичного. Такой автотрансформатор называется понижающим.

На рисунке слева изображен трансформатор с тремя обмотками, в центре изображен понижающий автотрансформатор, у которого напряжение сети подводится ко всей обмотке, а снимается напряжение с части; справа изображен повышающий автотрансформатор, у которого напряжение сети подводится к части обмотки, а снимается напряжение со всей обмотки.

333. Когда можно применять силовой автотрансформатор?

Силовой автотрансформатор применяется обычно только для подмагничивания динамиков, когда динамик имеет автономное подмагничивание. Для питания приемников применение автотрансформаторов возможно, но нежелательно, так как в этих случаях к приемнику нельзя непосредственно присоединять землю во избежание заземления осветительной сети.

334. Как упрощенно рассчитать силовой трансформатор?

Прежде всего, нужно определить сечение сердечника будущего силового трансформатора в см^2. На получившееся число разделить число 70. Частное покажет, сколько витков обмотки нужно брать на один вольт напряжения. При сечении сердечника в 10 см^2 на 1 В напряжения должно приходиться 7 витков обмотки, т. е. для сетевой обмотки, рассчитанной на напряжение в 120 В, нужно намотать 840 витков, для четырехвольтовой обмотки накала — 28 витков и для повышающей обмотки анода в 400 В — 2 800 витков.

Квадратный миллиметр сечения медного провода не следует нагружать током большим, чем 2 А. На основании этого можно вычислить, каким током можно грузить провод того или иного диаметра. Например, провод сечением 0,031 мм^2 (диаметром 0,2 мм) можно грузить током (2 А·0,031)=0,062 А или 62 мА.

335. Можно ли питать накал ламп с тонкими нитями непосредственно от купроксного выпрямителя?

Питание накала ламп от купроксных выпрямителей не применяется, так как при таком способе питания трудно избавиться от шума (купроксный выпрямитель дает сильную пульсацию).

336. Зачем делается средняя точка на обмотках накала?

Средняя точка у обмоток накала кенотрона делается для того, чтобы несколько уменьшить колебания напряжения, даваемого выпрямителем. С обмоток накала кенотрона, как известно, снимается плюс выпрямленного тока. Если этот плюс взять от одного из концов обмотки накала, то напряжение будет колебаться на величину напряжения, даваемого этой обмоткой, т. е. на величину в 4 В в одну и в другую сторону.

Что касается обмотки, предназначенной для накала ламп приемника, то в этих обмотках средняя точка делается для заземления обмотки. Нужно иметь в виду, что заземление средней точки имеет значение только в том случае, если в приемнике имеется лампа прямого накала, потому что в схеме приемника сетка лампы всегда соединяется с землей и нитью накала. Если заземлена будет не средняя точка, а один из концов обмотки накала, то сетка будет получать какое-то переменное напряжение, которое будет проявляться в виде фона переменного тока. Если же в приемнике работают только подогревные лампы, то заземление можно приключать как к средней точке, так и к одному из концов обмотки накала.

337. Можно ли питать накал подогревных ламп от трансформатора «Гном»?

Использовать трансформатор типа «Гном», вследствие его маломощности, для питания накала подогревных ламп нельзя.

338. Почему пробиваются конденсаторы фильтра выпрямительной части приемника?

Конденсаторы фильтра пробиваются потому, что они оказываются под напряжением более высоким, чем то, на которое они рассчитаны. Такое высокое напряжение может появиться на обкладках конденсаторов при различных обстоятельствах. В приемнике с отдельным громкоговорителем, не имеющим выходного трансформатора, как например, в приемниках типа ЭЧС-2, конденсаторы могут пробиваться при включении приемника в сеть, если при этом громкоговоритель не соединен с приемником — в это время на выпрямителе нет нагрузки и на конденсаторах его фильтра развивается очень высокое напряжение.

Пробиваться могут конденсаторы также в тех приемниках, в которых работают во всех каскадах подогревные лампы, которые разгораются значительно медленнее кенотрона, вследствие чего выпрямитель первое время после включения работает без нагрузки, т. е. развивает очень высокое напряжение.

Точно также пробивание конденсаторов может произойти при отсоединении выпрямителя от радиоустановки, когда напряжение сети не выключено или не выключен накал кенотрона; когда включается в выпрямитель напряжение сети, а радиоустановка (нагрузка) от выпрямителя отключена. В обоих этих случаях конденсаторы пробиваются также вследствие появления на их обкладках большего напряжения, чем то напряжение (пробивное), на которое они рассчитаны.

Для предохранения конденсаторов фильтра от пробоя можно применить автоматическое приспособление (термореле) для включения выпрямителя лишь после того, как разгорятся лампы приемника.

339. Почему пробиваются конденсаторы фильтра, когда выпрямитель работает без нагрузки?

Когда от выпрямителя берется ток, т. е. выпрямитель работает на какую-то нагрузку, то в повышающей обмотке выпрямителя происходит падение напряжения и поэтому общее напряжение, даваемое выпрямителем, уменьшается на то количество вольт, которое падает в его обмотке. Если выпрямитель работает без нагрузки, то в его обмотках никакого падения напряжения не происходит и на конденсаторах фильтра оказывается то полное напряжение, которое создается на концах повышающей обмотки. Кроме того, нужно иметь в виду, что это напряжение будет фактически в 1,4 раза больше чем то, которое получается при сопоставлении чисел витков сетевой и повышающей обмоток. Если, например, выпрямитель включен в сеть напряжением 120 В, а повышающая обмотка имеет в 3 раза больше витков, чем сетевая, то напряжение на концах этой обмотки будет не 120·3=360 В, а 120·3·1,4=504 В.

340. Какое напряжение может развиваться на конденсаторах фильтра в выпрямителях, работающих без нагрузки?

На конденсаторах фильтра выпрямителя, работающего без нагрузки, развивается напряжение, превышающее максимальное напряжение, даваемое повышающей обмоткой, в 1,4 раза. Таким образом, если повышающая обмотка силового трансформатора рассчитана на напряжение, например, в 300 В, то при работе выпрямителя вхолостую на конденсаторах его фильтра появится напряжение около 425 В.

341. Почему при работе кенотрона с пониженным накалом его нить накала может перегореть?

При нормальном накале кенотрона почти все напряжение, даваемое повышающей обмоткой трансформатора, падает на нагрузке, а на самом кенотроне падает лишь незначительная часть этого напряжения в 30–40 В. Объясняется это тем, что внутреннее сопротивление кенотрона, работающего с нормальным накалом, очень мало и поэтому на нем падает малая часть напряжения. Если кенотрон работает с малым накалом и катод его поэтому дает небольшую эмиссию, то внутреннее сопротивление кенотрона возрастает и может во много раз превысить сопротивление нагрузки. В этом случае большая часть и даже почти все напряжение, даваемое повышающей обмоткой силового трансформатора, будет падать на самом кенотроне. Напряжение это может доходить до многих сотен вольт, что и является причиной гибели кенотрона.

342. Почему греется силовой трансформатор?

Нагревание силового трансформатора может происходить по трем причинам:

1) малое количество железа (неправильный расчет трансформатора на заданную мощность);

2) короткое замыкание части витков первичной или вторичной обмоток и

3) работа трансформатора с перегрузкой (от трансформатора берется большая мощность, чем та, на которую он рассчитан).

343. Почему аноды кенотрона раскаляются докрасна?

Раскаливание анодов кенотрона является показателем наличия короткого замыкания цепей высокого напряжения в радиоустановке. Чаще всего это происходит при пробивании одного из конденсаторов фильтра.

344. Как обнаружить короткое замыкание в радиоустановке, вызывающее раскаливание анодов кенотрона?

Надо отключить из фильтра выпрямителя конденсаторы и включить выпрямитель в приемник. Если аноды кенотрона будут продолжать раскаливаться, значит короткое замыкание находится в приемной части установки. Если же раскаливание прекратилось, то короткое замыкание — в выпрямителе, т. е. в конденсаторах.

345. Как предохранить кенотрон от перегорания при пробое конденсаторов фильтра?

Последовательно с конденсаторами фильтра включаются плавкие предохранители (например, провод диаметром 0,05 мм). В случае пробоя конденсатора — предохранитель перегорит и кенотрон не выйдет из строя. Такое устройство позволяет после пробоя конденсатора выпрямителю продолжать свою работу (хотя и с худшей фильтрацией), и помимо того, по перегоревшей проволоке сразу видно, какой конденсатор пробит.

346. Как устроен купроксный выпрямитель?

Пластинка красной меди, покрытая с одной стороны в определенных технологических условиях слоем закиси меди, вместе с прижатой к этому слою медной же пластинкой, получает свойство пропускать ток в одном направлении лучше, чем в другом. Этим свойством пользуются для выпрямления переменного тока. При помощи нескольких пар пластинок можно собрать выпрямитель для выпрямления обоих полупериодов.

Для изготовления купроксного выпрямителя нужна химически чистая медь. В радиолюбительских условиях достать такую медь очень трудно (электротехническая не является химически чистой). Кроме того, для изготовления доброкачественного купроксного выпрямителя нужно нагревать пластинки до строго определенной температуры, чего в любительских условиях добиться также трудно. Поэтому самостоятельное изготовление купроксных выпрямителей для радиолюбителей очень сложно.

347. Можно ли пользоваться электролитическим выпрямителем для зарядки аккумуляторов?

При условии правильного расчета электролитических выпрямителей, пользоваться ими для зарядки аккумуляторов вполне возможно.

348. Можно ли включать силовой трансформатор в сеть постоянного тока?

Включать трансформатор в сеть постоянного тока нельзя. Обмотка трансформатора имеет сравнительно небольшое омическое сопротивление, но зато очень большое индуктивное сопротивление. Поэтому по такой обмотке, включенной в сеть переменного тока, течет сравнительно очень небольшой ток. Индуктивное сопротивление обычно бывает настолько больше омического сопротивления, что последним можно пренебречь и считать, что действующее сопротивление обмотки равно ее индуктивному сопротивлению. При постоянном токе приходится считаться только с чисто омическим сопротивлением обмотки, которое очень мало, и вследствие этого сила тока, протекающего по обмотке, достигает большой величины, отчего эта обмотка почти мгновенно пережигается, если, конечно, раньше не перегорят предохранители.

349. Как узнать, какой ток в сети — постоянный или переменный?

В стакан с соленой водой опускают два проводника, соединенных с электросетью. В один из проводников последовательно включена электролампа. Если ток постоянный, то на одном из проводников будет выделяться значительно больше пузырьков, чем на другом. Помимо того, большее выделение пузырьков на одном из проводников показывает, что этот провод соединен с минусовым полюсом.

350. Как питать аноды ламп приемника от сети постоянного тока?

Питать аноды от сети постоянного тока можно, применив такой же фильтр, как и в выпрямителе переменного тока, т. е. состоящий из дросселя и из двух групп микрофарадных конденсаторов.

К приемнику, питаемому по такому способу, присоединять непосредственно землю нельзя, так как это может привести к замыканию сети на землю, а в некоторых случаях и пережиганию ламп. Земля должна присоединяться через конденсатор постоянной емкости с надежной изоляцией. Для большей безопасности необходимо, чтобы по схеме приемника заземлен был минус накала, а минус анодного напряжения соединялся бы также с минусом накала.

351. Можно ли приспособить батарейный и сетевой приемники для питания от сети постоянного тока?

Для питания от сети постоянного тока проще всего приспособить батарейный приемник. Перевод же на питание от сети постоянного тока приемников, работающих от сети переменного тока, более труден и подчас требует коренной переделки приемника, ибо в этих случаях приходится заменять лампы, предназначенные для переменного тока, лампами батарейными (которые расходуют в несколько раз меньше тока) и уже такой переделанный приемник приспосабливать для питания от сети постоянного тока.

352. Можно ли пользоваться для питания приемников сетью постоянного тока с напряжением в 120 В?

Подогревные лампы, ставящиеся в сетевые приемники, требуют для питания анодов ламп напряжение не ниже 200 В.

При анодном напряжении в 120 В подогревные лампы будут работать плохо. На бариевые лампы может подаваться анодное напряжение порядка 100–120 В, и если речь идет только о питании анодов ламп приемника от сети постоянного тока указанного напряжения, то такой сетью пользоваться для приемника с бариевыми лампами можно.

353. Что значит «радиоустановка потребляет столько-то ватт»?

Каждый приемник, питающийся от осветительной сети, потребляет из этой сети некоторое количество электроэнергии. В электротехнике энергию принято измерять ваттами. Для того, чтобы узнать, сколько ватт потребляет приемник — надо напряжение осветительной сети постоянного тока помножить на силу тока, потребляемую приемником. Если, например, напряжение осветительной сети равно 120 В, а приемник потребляет 0,5 А, то энергия, потребляемая им, равна 120·0,5=60 Вт. Для сравнения энергии, расходуемой приемником, с энергией, потребляемой осветительными лампами, надо иметь в виду, что угольная осветительная лампочка берет на свечу около 3,5 Вт, экономическая лампочка берет на свечу 1,1 Вт. Мощные, так называемые полуваттные, лампы потребляют на свечу около 0,75 Вт. Таким образом, полуваттная лампа — 100 свечная расходует примерно 100·0,75=75 Вт. Хотя указанный выше метод определения потребляемой мощности в случае переменного тока не совсем точен, все же пользование им больших ошибок практически не вносит. Энергия, потребляемая приемниками от сети переменного тока, равна в среднем 40–60 Вт. Такую мощность потребляют приемники типа ЭЧС, ЭКЛ и т. д. Радиограммофон потребляет около 120 Вт.

354. Сколько платить за энергию, расходуемую радиоустановкой?

Для вычисления стоимости электроэнергии, израсходованной радиоустановкой в месяц, нужно перемножить число часов работы в день радиоустановки, число ватт потребляемой мощности и число дней месяца. Полученное число (в ваттах) преобразовать в гектоватты, для чего его нужно разделить на 100, или в киловатты (разделить на 1 000); и, наконец, полученный результат помножить на стоимость гектоватт-часа или киловатт-часа. Приводим таблицу расхода электроэнергии при питании различных радиоустановок и стоимости этой электроэнергии.

Расчет расхода электроэнергии на питание радиоприемников от сети и стоимости питания в месяц по тарифу 20 коп. за киловатт-час

Пример. Приемник ЭЧС-2 работает ежедневно с 8 до 12 часов ночи, т. е. по 4 часа, расход электроэнергии в месяц 6 кВт-ч, стоимость 6·20=1 р. 20 к.

355. Можно ли приемник, предназначенный для работы от батарей, перевести на питание от сети переменного тока?

Перевод батарейного приемника на питание от сети переменного тока осуществить возможно, но такая переделка потребует замены всех ламп, стоящих в приемнике, лампами, предназначенными для питания от переменного тока, и переделки схемы приемника. В некоторых случаях потребуется серьезная реконструкция приемника, ибо лампы, предназначенные для работы от переменного тока, дают большее усиление, чем лампы батарейные, и если приемник плохо экранирован, то, будучи переделан на работу с такими лампами, он начнет самовозбуждаться.

356. Как включить выпрямитель, рассчитанный на 120 В, в сеть переменного тока напряжением 220 В?

Проще всего это можно сделать так: выпрямитель включается не непосредственно в сеть, а через электролампу (220-вольтовую, экономическую), являющуюся в данном случае реостатом. При правильно подобранной лампе выпрямитель должен давать нормальное напряжение, а трансформатор не должен сильно перегреваться. При этом надо помнить, что сопротивление лампы тем больше, чем меньше количество свечей, даваемое ею. Подбор лампы-реостата следует начать с 15-свечной лампы.

Б. Элементы

357. Что такое источники питания?

Для работы приемника необходимо накаливать нити накала ламп и, кроме того, на аноды этих ламп необходимо давать довольно высокое напряжение, называемое анодным. Эти напряжения, служащие для накала ламп и для подачи на аноды, берутся от специальных источников тока, которые называются источниками питания.

358. Что называется первичным элементом?

Первичным элементом называется такой гальванический элемент, электродвижущая сила в котором возникает вследствие происходящих в элементе химических процессов (растворение одного из электродов элемента) и существует до тех пор, пока эти процессы не прекратятся. Все гальванические элементы, как сухие, так и водоналивные и воздушной деполяризации являются первичными (о вторичном элементе см. вопрос 370).

359. Из каких основных частей состоит первичный элемент?

В каждом первичном элементе должны быть три составные части: два твердых электрода (положительный и отрицательный) и электролит, в который погружены эти электроды. Один из этих электродов по своим химическим свойствам должен быть таким, чтобы он мог растворяться в электролите. Этот электрод будет являться отрицательным полюсом элемента. Кроме того, почти во всех первичных элементах имеется еще одна составная часть, так называемый деполяризатор (см. вопросы 362, 363).

360. Что называется сухим элементом?

Как указывалось в вопросе 358, в каждом первичном элементе должен быть электролит, в котором растворяется отрицательный электрод. Так как применение жидкого электролита не всегда оказывается удобным (такой электролит быстро испаряется, элементы нельзя опрокидывать и т. п.), то в некоторых типах элементов электролит делается желеобразным. Такие элементы с желеобразным электролитом называются «сухими». Сухие элементы годны к действию непосредственно по их изготовлении и не нуждаются ни в какой дополнительной обработке.

361. Что называется водоналивным элементом?

Водоналивным элементом называется такой элемент, в котором не имеется электролита, а взамен него насыпаны вещества, являющиеся составными частями электролита. Водоналивные элементы сами по себе в сухом состоянии для работы не пригодны. Для того, чтобы привести такой элемент в работоспособное состояние, нужно залить его водой или (в зависимости от типа элемента) раствором нашатыря. Для заливания воды в элементах имеются отверстия, которые закрываются пробками. Для растворения электролита требуется некоторое время, поэтому свежезалитый элемент можно ставить на работу только через несколько часов. Точное время, необходимое для растворения электролита, всегда указывается на этикетке элемента.

Водоналивные элементы менее удобны для применения, чем сухие, вследствие тех хлопот, с которыми сопряжена их заливка, но они имеют то преимущество, что могут храниться почти неограниченное время, так как они не расходуются (их отрицательный электрод не растворяется) до тех пор, пока не будут залиты.

362. Что такое поляризация?

Во время работы элемента, вследствие химических процессов, происходящих в нем, выделяются кислород и водород. Водород в виде мельчайших пузырьков оседает на поверхности положительного электрода. По мере выделения водорода внутреннее сопротивление элемента увеличивается и, наконец, наступает момент, когда водород как бы пленкой покрывает поверхность угля и преграждает путь для тока. Это явление носит название поляризации.

363. Как предупредить поляризацию элемента?

Для предупреждения поляризации положительный электрод (обычно уголь) помещается в особую деполяризационную массу или раствор, содержащий в себе в большом количестве кислород (перекись марганца и др.). Водород, выделяющийся у положительного электрода, соединяется с кислородом, находящимся в деполяризующем веществе, в результате чего, вследствие химического соединения, получается вода. Поверхность же положительного электрода остается чистой. Деполяризатор действует до тех пор, пока не истощится в нем запас кислорода.

364. Что такое элемент воздушной деполяризации?

В элементах воздушной деполяризации, благодаря применению угольного электрода специальной конструкции, облегчается доступ атмосферного кислорода к положительному электроду. Так как при этом запас воздушного деполяризатора никогда израсходоваться не может, то элемент работает очень долгое время. В качестве отрицательного электрода применяется цинк, электролитом же является раствор нашатыря или едкого натра.

365. Как правильно соединять между собой элементы?

При последовательном соединении общее напряжение батареи равняется сумме напряжений отдельных элементов, входящих в состав батареи. При параллельном соединении элементов получается, в сущности, один элемент, емкость которого равна сумме емкостей всех параллельно соединенных между собой элементов.

При этом необходимо иметь в виду, что при последовательном соединении элементов напряжение их может быть различным, но необходимо, чтобы они имели примерно одинаковые емкость и внутреннее сопротивление. В противном случае элементы меньшей емкости израсходуются быстрее и в дальнейшем будут только мешать работе батареи, являясь вредным сопротивлением.

При параллельном включении элементов — емкость и внутреннее сопротивление не имеют особенного значения, но необходимо, чтобы элементы имели одинаковое напряжение, иначе ток от элементов с большим напряжением будет проходить не только через наружную цепь, но и через элементы с меньшим напряжением.

366. Как продлить срок службы анодной сухой батареи?

Срок службы анодных батарей сухого типа сокращается вследствие плохой изоляции между отдельными элементами, отчего они саморазряжаются. Для продления срока службы батареи ее нужно погрузить в керосин на 1–1,5 часа, затем вынуть, обтереть тряпкой и просушить на воздухе.

367. Для чего амальгамируется цинк?

Цинк, являющийся в большинстве гальванических элементов отрицательным электродом, растворяется в электролите. Для того, чтобы это растворение цинка происходило только во время работы элемента, цинк амальгамируется, т. е. покрывается слоем ртути. Такой амальгамированный цинк в то время, когда батарея не работает, не расходуется, т. е. не растворяется в электролите.

368. Как амальгамировать цинк?

Небольшое количество серной кислоты (1 объем кислоты на 10 объемов воды) разводится водой. Суконкой, смоченной в этом растворе, очищают поверхность цинка и капают на нее 1–2 капли ртути, которую растирают той же суконкой по поверхности цинка, после чего цинк становится блестящим. Нужно иметь в виду, что после амальгамирования цинк становится очень хрупким (см. вопрос 386).

369. Что такое ампер-час?

Ампер-часом называется единица емкости гальванических элементов, как первичных, так и вторичных. Эта единица численно равна произведению тока, отдаваемого элементом, на время, в течение которого этот ток расходуется. Если, например, говорится, что аккумулятор имеет емкость в 20 А-ч, то это значит, что он способен в течение 20 часов отдавать ток в один ампер или в течение 10 часов отдавать ток в 2 А и т. д. Для каждого источника тока существует наибольший разрядный ток. Током, превышающим разрядный, нельзя разряжать батареи, так как это приведет к их преждевременной гибели (см. вопрос 374).

В. Аккумуляторы

370. Что называется вторичным элементом?

Вторичным гальваническим элементом или аккумулятором называется такой элемент, который, не производя сам электрической энергии, обладает способностью накоплять (аккумулировать) энергию, производимую другим каким- либо источником электрической энергии и затем по мере надобности отдавать, т. е. расходовать, эту энергию. (О первичном элементе — см. вопрос 358).

371. Какие типы аккумуляторов известны в настоящее время?

В настоящее время наиболее распространены аккумуляторы двух типов: кислотные и щелочные (железоникелевые). Известны еще и другие типы аккумуляторов (ртутные, солевые и т. д.), но в промышленном масштабе эти аккумуляторы не производятся.

372. Как устроен кислотный аккумулятор?

Кислотные аккумуляторы в основном состоят из двух групп свинцовых пластин, погруженных в разведенную серную кислоту. Свинцовые пластины — электроды — обычно делаются решетчатыми. Клетки положительной пластины набиваются свинцовым суриком, а клетки отрицательной — свинцовым глетом.

373. Как устроен щелочной аккумулятор?

Существует несколько конструкций щелочных аккумуляторов, но в основном все они состоят из железных пластин, погруженных в раствор едкого калия. Пластины обычно делаются из тонкого никелированного железа со множеством отверстий. В пластины соответствующим образом набивается активная масса, которая у положительных пластин состоит из гидрата окиси никеля, а у отрицательных — из порошкообразного железа, иногда с различными примесями вроде кадмия.

374. Чему равен разрядный ток аккумулятора?

Предельным разрядным током аккумулятора считается ток (в амперах), равный 1/10 емкости аккумулятора, выраженной в ампер-часах. Например, аккумулятор емкостью в 40 А-ч имеет предельный разрядный ток в 4 А. Практически рекомендуется разряжать аккумулятор током несколько меньшим, чем наибольший разрядный, так как это увеличивает долговечность аккумулятора.

375. Что называется наибольшим зарядным током?

Наибольшим зарядным током называется тот предельный ток, которым можно заряжать аккумулятор. Численно этот ток равен 1/10 емкости аккумулятора. Так, например, если аккумулятор имеет емкость 40 А-ч, то его наибольший зарядный ток будет 4 А. Практически лучше заряжать аккумулятор несколько меньшим током, чем наибольший зарядный ток, так как это обеспечит более продолжительный срок службы аккумулятора.

376. Какие аккумуляторы лучше — кислотные или щелочные?

Как у кислотных, так и у щелочных аккумуляторов имеются свои достоинства и недостатки. Основное преимущество кислотных аккумуляторов — меньшая стоимость, большее напряжение — 2 В; щелочной дает только 1,25 В. Зато щелочной гораздо легче кислотного, долговечнее, не боится коротких замыканий, может долго находиться без зарядки и т. д. Поэтому щелочной аккумулятор обыкновенно предпочитают кислотному.

377. Какие основные правила ухода за кислотными аккумуляторами?

1. При заряде и разряде аккумулятора руководствоваться теми указаниями, которые даны в паспорте аккумулятора.

2. После зарядки и доливки аккумуляторов дистиллированной или профильтрованной кипяченой водой — тщательно протереть тряпкой аккумуляторы, во избежание саморазряда.

3. Аккумулятор нельзя оставлять в незаряженном состоянии более, чем на одни сутки.

4. Для хранения аккумулятора в бездействующем состоянии следует его слегка зарядить, затем вылить электролит и промыть пластины дистиллированной водой.

5. Раствор серной кислоты берется в 22° по Боме.

6. Заливка аккумуляторов производится холодным раствором перед зарядкой. Уровень электролита должен быть выше пластин примерно на 10 мм.

7. Разряжать аккумулятор ниже 1,8 В нельзя.

8. Зарядка аккумуляторной батареи производится с открытыми пробками и должна происходить до тех пор, пока кипение во всех аккумуляторах не будет одинаковым.

9. Если заряженный аккумулятор долго не был в употреблении, то через 15–20 дней его следует подзарядить.

10. Выводы аккумуляторов и клеммы, во избежание окисления, смазывать вазелином.

378. Какие основные правила ухода за щелочными аккумуляторами?

1. Пробки с аккумуляторных банок при зарядке снимаются. По прошествии 12–15 часов после окончания зарядки пробки ставятся на место.

2. Температура электролита при зарядке и усиленной разрядке не должна превышать 45°.

3. Разряд аккумулятора не должен падать ниже 1,1 В.

4. Аккумуляторные банки не должны касаться друг друга, так как у щелочных аккумуляторов отрицательный полюс соединен с банкой, и точно также провода не должны касаться банок.

5. При испарении электролита в банки надо доливать дистиллированную воду и раз в течение года менять электролит. Перед сменой электролита аккумулятор необходимо разрядить до напряжения 0,8 В и тщательно прополоскать.

6. Плотность электролита (калий-гидрат) должна быть 25° по Боме.

7. Для приготовления электролита куски едкого калия кладут в стеклянную, эмалированную или железную посуду и растворяют в дистиллированной воде (две весовых части на одну часть едкого калия). Во время растворения калия температура жидкости повышается. В аккумулятор вливается остывший раствор.

8. При обращении с калием-гидратом следует соблюдать большую осторожность, так как он едок. Пятна от калия- гидрата смываются 10 % раствором борной кислоты.

379. Как определить плюс и минус у элементов, аккумуляторов, сети постоянного тока?

Наиболее простым способом является следующий. Надо опустить концы проводов, соединенных с аккумулятором, с батареей или сетью постоянного тока, в слегка подкисленную воду (серной кислотой, уксусом и т. п.). Отрицательный провод можно узнать по большому количеству пузырьков, выделяющихся у одного из опущенных в воду проводов.

380. Как зарядить высоковольтный аккумулятор от низковольтной динамо-машины?

Надо разделить высоковольтный аккумулятор на секции с таким напряжением, которое будет несколько меньше, чем у данной динамо-машины, и заряжать эти секции или по отдельности, или соединив параллельно, если мощность машины это допускает.

381. Что значит «включить аккумулятор буфером»?

Включение аккумулятора буфером обозначает включение аккумулятора на работу параллельно с выпрямителем, от которого аккумулятор одновременно заряжается. Такое включение аккумулятора при питании радиоустановки от постоянного тока в значительной степени сглаживает пульсацию.

382. Почему пластины аккумуляторов иногда покрываются белым налетом?

Причиной покрывания пластин аккумулятора белым налетом (сульфатация пластин) является:

1) разряд аккумулятора ниже нормы;

2) нахождение аккумуляторов в течение продолжительного времени в разряженном состоянии;

3) применение раствора серной кислоты большей крепости, чем необходимо;

4) работа в жарком помещении.

383. Как исправить сульфатированные пластины?

Для этого прежде всего следует убедиться в том, что между пластинами аккумулятора нет короткого замыкания. Затем надо заменить электролит сульфатированного аккумулятора раствором серной кислоты плотностью 3–5° по Боме и поставить аккумулятор под зарядку током от четверти до половины величины максимального зарядного тока, нормального для данного аккумулятора. Зарядка продолжается до тех пор, пока плотность электролита не перестанет повышаться.

Разряжать и заряжать аккумулятор придется неоднократно, пока пластины не примут свой нормальный цвет.

384. Как заделать трещины в эбонитовых банках?

Заделку незначительных трещин в эбонитовых сосудах можно произвести при помощи специального клея из кинопленки. Разрезанная на мелкие куски кинопленка (после удаления с нее эмульсии) растворяется в ацетоне. Получившейся киселеобразной массой промазываются несколько раз, с последующим высушиванием, трещины в эбонитовых банках. Края трещин предварительно должны быть зачищены наждачной шкуркой. По окончании последней проклейки банка должна сохнуть в течение нескольких дней.

385. Можно ли использовать старые аккумуляторы?

Обычно в аккумуляторах положительные пластины приходят в негодность раньше, чем отрицательные. Если этих пластин имеется достаточное количество, то из них можно собрать аккумулятор, используя одну часть этих пластин в качестве положительных электродов, а другую в качестве отрицательных. Такие аккумуляторы, собранные из отрицательных пластин, работают в общем удовлетворительно.

386. Как обращаться с серной кислотой при изготовлении раствора для амальгамирования, электролита для аккумуляторов и т. д.?

При изготовлении такого рода растворов следует осторожно вливать серную кислоту в воду, хорошенько перемешивая ее стеклянной палочкой. Поступать наоборот (т. е. лить воду в кислоту) нельзя, так как в этом случае вода, быстро обращаясь в пар, будет разбрызгиваться вместе с кислотой, в результате чего можно получить ожог.

17. Особенности конструкций

387. Что называется резонансным усилением?

Резонансным усилением называется усиление высокой частоты, при котором анодной нагрузкой ламп, усиливающих высокую частоту, является настроенный контур.

388. Какая схема называется схемой параллельного питания?

Схемой параллельного питания называется такая схема, в которой лампа, нагрузка и источники питания включены параллельно. В таких схемах постоянная слагающая протекает по цепи, состоящей из дросселя высокой частоты и источника анодного напряжения, а переменная слагающая протекает через емкость и настраивающийся контур. Схема параллельного питания является в настоящее время одной из наиболее распространенных схем. Преимущество этой схемы перед схемой последовательного питания (см. рисунок к вопросу 387) — возможность соединения переменных конденсаторов всех контуров на одной оси, так как в этой схеме роторы всех конденсаторов могут быть заземлены.

389. Какая схема называется схемой с трансформаторной связью?

В схеме с трансформаторной связью, в каскадах усиления высокой частоты, в анодную цепь лампы включается ненастраивающаяся катушка (или настраивающийся контур) и с этой катушкой индуктивно связывается контур сетки следующей лампы, а в каскадах усиления низкой частоты по трансформаторной схеме в анодную цепь лампы включается первичная обмотка трансформатора низкой частоты, а вторичная обмотка соединяется с сеткой и катодом следующей лампы (см. вопрос 233).

390. Что такое диодное детектирование?

Для диодного детектирования используется односторонняя проводимость лампы. Для этой цели применяются специальные двухэлектродные лампы, т. е. лампы, имеющие два электрода — анод и катод. Эти лампы выполняются как в виде самостоятельной детекторной лампы, так и в комбинации с другими лампами (диод-триоды и диод-пентоды). Диодное детектирование применяется только в тех приемниках, в которых имеется большое предварительное усиление. В большинстве современных многоламповых приемников применяются диодные детекторы.

391. Что такое анодное детектирование?

При этом способе детектирования используются перегибы характеристики лампы. Подходящие для детектирования участки имеются как на верхнем перегибе характеристики, так и на нижнем. Обычно для анодного детектирования используется нижний перегиб, потому что использование нижнего перегиба дает ряд выгод. Прежде всего, выгодным является то, что анодный ток при использовании нижнего перегиба бывает очень мал. Вторым, очень существенным преимуществом является то, что лампа работает без сеточного тока. При использовании верхнего перегиба, анодный ток лампы бывает очень велик; кроме того, работа в этом участке характеристики обычно происходит при наличии сеточного тока, который излишне нагружает контур, связанный с этой лампой, и понижает усиление и избирательность каскада. Анодное детектирование дает удовлетворительный прием в смысле отсутствия искажений, но детектирование этого рода не отличается большой чувствительностью и поэтому применяется только при приеме сравнительно громких сигналов. В настоящее время в приемниках прямого усиления и во втором детекторе супергетеродинов анодное детектирование не применяется совершенно. В современных приемниках этот способ детектирования можно встретить только в первом детекторе супергетеродинов, в которых смесительная лампа работает обычно по схеме анодного детектора.

392. Что такое сеточное детектирование?

При сеточном детектировании используется кривизна характеристики сеточного тока детекторной лампы. Лампа, работающая в режиме сеточного детектирования, одновременно и детектирует, и усиливает сигналы. Кривизна характеристики сеточного тока во много раз больше, чем кривизна характеристики анодного тока, и, вследствие этого, чувствительность сеточного детектора больше, чем анодного, но, при сеточном детектировании, на сетку лампы нельзя подавать, во избежание искажений, очень больших амплитуд. Поэтому сеточное детектирование применяется преимущественно в тех приемниках, которые рассчитаны для приема не особенно громких станций. Поскольку при сеточном детектировании используется сеточный ток лампы, то схемы с сеточным детектированием обладают несколько меньшей избирательностью, чем схемы анодного детектирования, но практически эта разница довольно незначительна.

Для установления режима сеточного детектирования в цепь сетки лампы вводятся конденсатор и сопротивление, называемое утечкой сетки. Утечка сетки присоединяется при подогревных лампах к катоду, а при батарейных — к плюсу или минусу накала в зависимости от того, при каком сеточном напряжении у данной лампы начинается сеточный ток. Комбинацию постоянного конденсатора и сопротивления у нас часто называют гриддиком.

Сеточное детектирование до сих пор применяется в приемной аппаратуре очень часто, в частности, во всех малоламповых приемниках используется сеточное детектирование.

393. Что такое развязывающая цепь (развязка)?

Развязкой называется комбинация из сопротивления и емкости, поставленная в схему для того, чтобы не пропустить по данной цепи какую-либо переменную составляющую тока. Развязывающее сопротивление всегда применяется вместе с конденсатором, через который и ответвляется эта переменная составляющая. Переменная составляющая звуковой частоты, протекая через дроссель, ответвляется в катод через конденсатор С, так как R представляет для нее очень большое сопротивление. Сопротивление R вместе с конденсатором С является развязывающей цепью, которую для краткости часто называют просто развязкой.

394. Из чего делается шасси приемника?

В любительских самодельных приемниках проще всего делать шасси из дерева.

395. Как увеличить напряжение на экранной сетке лампы?

Напряжение на экранные сетки ламп подается двумя способами — или путем соединения экранной сетки с плюсом источника высокого напряжения через понижающее сопротивление R (а), или от потенциометра, составленного из двух сопротивлений R1 и R2, включенных между плюсом и минусом высокого напряжения (b). При подаче напряжения по первому способу увеличение сопротивления R будет уменьшать напряжение на экранирующей сетке, а при уменьшении величины сопротивления R будет происходить увеличение напряжения на экранной сетке. При подаче напряжения по второму способу, для увеличения напряжения на экранной сетке надо или увеличить R2, или уменьшить R1, а для уменьшения напряжения на экранной сетке надо или уменьшить R2, или увеличить R1.

396. Как сделать автоматическое смещение в батарейном приемнике?

На приводимой схеме указано, как при помощи секционированного сопротивления R можно подавать на сетки ламп различные отрицательные смещения. Величина как всего сопротивления R, так и его секций, определяется, исходя из типа и количества ламп, работающих в приемнике, так как через это сопротивление протекает суммарный ток всех ламп.

397. Как включить телефон в приемник, смонтированный вместе с громкоговорителем?

В приемниках, имеющих усиление на трансформаторе, телефон следует включать вместо первичной обмотки трансформатора. В приемниках, имеющих усиление на сопротивлениях, телефон включается в цепь анода лампы. Быстрое переключение для слушания на телефон можно осуществить при помощи следующего простого приспособления. В схеме (например, «Всеволнового приемника») делаются отводы 1, 2, 3 и 4 (см. рисунок), которые подводятся к телефонным гнездам. Когда слушание производится на громкоговоритель, то в гнезда 1 и 2 вставляется закорачивающая вилка. Когда слушание производится на телефон — закорачивающая вилка вставляется в гнезда 3 и 4, а в освободившиеся гнезда 1 и 2 вставляются вилки телефона.

398. Надо ли заземлять сердечники трансформаторов?

Сердечники трансформаторов лучше заземлять. Очень часто это способствует снижению фона в сетевых приемниках.

399. Почему в радиолюбительских приемниках редко применяют два каскада высокой частоты?

Два каскада усиления высокой частоты могут работать стабильно и давать соответствующее усиление только в том случае, если в этих каскадах применены лампы с очень малой междуэлектродной емкостью. При лампах с большой междуэлектродной емкостью каскады связываются между собой через эти емкости и вследствие этого происходит самовозбуждение приемника. Для того, чтобы уничтожить самовозбуждение приемника, приходится искусственными способами уменьшать усиление каскадов, вследствие чего такие двухкаскадные высокочастотные усилители получаются малоэффективными и довольно дорогими.

400. Почему нельзя питать накал кенотрона и ламп приемника от одной общей обмотки накала силового трансформатора?

В схеме выпрямителя плюс выпрямленного напряжения снимается с обмотки накала кенотрона, а в схеме приемника минус выпрямленного напряжения подводится к нити накала ламп. Таким образом, если питать накал кенотрона и ламп от одной обмотки, то произойдет замыкание плюса и минуса высокого напряжения.

401. Можно ли сетевой приемник перевести на питание от батарей?

Принципиально каждый приемник, предназначенный для питания от сети переменного тока, можно перевести на питание от сети постоянного тока или от батарей и наоборот. Но такая переделка всегда сопряжена с коренным переконструированием приемника, потому что лампы, предназначенные для питания переменным током, и лампы батарейные не одинаковы по своим данным. Поэтому производить такую переделку может только такой любитель, у которого есть большой опыт по самостоятельному налаживанию приемников. Кроме того, у нас нет специальных ламп, предназначенных для питания от сети постоянного тока, а применение ламп батарейных для питания от сети постоянного тока не может дать хороших результатов.

402. Сколько ручек управления бывает в современных приемниках?

Несмотря на то, что современные приемники считаются одноручечными, фактически в них ручек бывает больше, чем одна. Вообще термин «одноручечный» нельзя понимать так, что в приемнике должна быть действительно одна ручка. Этот термин обозначает, что основная функция в управлении приемником, например, настройка его, производится только одной ручкой.

В большинстве современных приемников бывает обычно 4 ручки:

1 — настройка;

2 — переключение диапазонов;

3 — регулятор громкости и

4 — регулятор тона.

Ручка регулятора громкости имеется также и в приемниках с автоматической регулировкой громкости, давая возможность установить желательную степень громкости.

403. Целесообразно ли собирать приемники по фабричным схемам?

Фабричные приемники разрабатываются в расчете на массовое производство в заводских условиях и поэтому они очень часто имеют такие особенности конструкции, которые трудно выполнимы в любительских условиях. Схему фабричного приемника можно принять как основу для постройки самодельного приемника, в точности же копировать конструкцию приемника не следует.

Радиолюбительские приемники, которые описываются в радиопрессе, конструируются обычно в расчете на самодельное изготовление их, и потому легче осуществимы.

18. Неисправности

404. Как найти неисправность в приемнике?

Наиболее верный, хотя в некоторых случаях довольно медленный, способ нахождения неисправности в приемниках заключается в испытании приемника по отдельным каскадам. Для этого приемник разделяется на отдельные каскады, которые могут самостоятельно работать, и каждый такой каскад испытывается отдельно. Например, усиление низкой частоты испытывается путем присоединения ко входу усилителя низкой частоты граммофонного адаптера; точно так же при помощи адаптера испытывается и детекторная лампа. Детекторную лампу можно испытать, присоединив антенну непосредственно к контуру сетки этой лампы, минуя каскад высокой частоты. Когда есть уверенность в том, что каскады низкой частоты и каскад детекторной лампы работают исправно, тогда надо присоединить каскад высокой частоты и испытывать приемник с этим каскадом. Если в этом случае приемник работать не будет, то очевидно, что неисправность находится в каскаде высокой частоты. Следуя этому принципу, разделяя приемник на отдельные работоспособные части и испытывая каждую часть в отдельности, всегда можно сравнительно легко найти неисправность.

405. Как сделать простейший искатель повреждений?

Простейший искатель повреждений (обрывов в обмотках или коротких замыканий в деталях или частях схемы) можно собрать по схеме, приведенной на рисунках. Для сборки «искателя» нужны: батарейка, лампочка от карманного фонаря и обычные телефонные трубки.

Концы шнура с металлическими наконечниками присоединяются к концам испытываемой цепи. Если цепь не повреждена, то лампочка загорается или в телефоне будет слышен щелчок. Искатель с лампочкой применяется тогда, когда сопротивление данной цепи или детали невелико, испытание же цепей деталей с большим омическим сопротивлением следует производить только на телефон.

406. Является ли неисправностью приемника то, что он принимает гармоники местных станций?

Гармоники (см. вопрос 216), излучаемые некоторыми передающими станциями, отличаются от обычной основной частоты только меньшей мощностью. Поэтому приемник принимает одинаково хорошо как основную частоту станции, так и ее гармоники. В современных передатчиках принимают все меры к тому, чтобы не допустить излучения гармоник или по крайней мере значительно ослабить их мощность.

407. Почему в момент включения земли между проводом заземления и клеммой «земля» проскакивает искра?

Для снижения фона переменного тока и помех, идущих из электросети, при входе в выпрямительную часть радиолюбительских приемников ставится фильтр, состоящий из двух последовательно соединенных конденсаторов, блокирующих осветительную сеть (см. вопросы 229, 230). «Средняя точка» конденсаторов заземляется. При включении в приемник земли происходит замыкание сети через емкость, вследствие чего и проскакивает искра. Никакой опасности ни для приемника, ни для сети это явление не представляет.

408. Чем вызывается «микрофонный эффект» в приемнике?

«Микрофонный эффект» в приемнике появляется вследствие того, что те сотрясения, которыми сопровождается работа громкоговорителя, передаются через стенки ящика, а иногда непосредственно через воздух приемнику. При этом некоторые детали приемника могут начать вибрировать. Если эта вибрация приводит к изменению каких-либо электрических свойств приемника или его отдельных деталей, то вся установка начинает «выть». Наиболее подвержены вибрации электроды ламп, а также переменные конденсаторы, если их пластины сделаны из тонкого и упругого материала и не имеют соответствующих креплений.

409. Как избавиться от микрофонного эффекта?

Избавиться от микрофонного эффекта можно двумя способами:

1) отнести громкоговоритель достаточно далеко от приемника, так, чтобы сотрясения, которыми сопровождается работа громкоговорителя, не могли воздействовать на приемник;

2) амортизовать те детали приемника, вибрация которых приводит к микрофонному эффекту.

Этими деталями, как было сказано в вопросе 408, являются лампы (обычно детекторная) и переменные конденсаторы. Вибрация ламповых электродов вызывает изменение параметров лампы; вибрация переменных конденсаторов вызывает изменение настройки приемника. Для предупреждения возникновения микрофонного эффекта, ламповые панельки прикрепляются на резинках или пружинках к панели приемника так, чтобы колебания шасси приемника не передавались лампе. Обычно бывает достаточным амортизовать только детекторную лампу, в некоторых же случаях приходится амортизовать также и агрегат переменных конденсаторов приемника. Для этого агрегат конденсаторов устанавливается на каком-либо металлическом каркасе, а каркас мягко скрепляется с панелью шасси приемника. Для амортизации агрегатов применяется также резина.

410. Почему изменяется настройка приемника при регулировке громкости в тех случаях, когда регулятор громкости находится на входе приемника?

Изменение настройки вызывается двумя причинами. Одна причина, которая наблюдается при регулировке громкости помощью переменного конденсатора, вызывается тем, что, при изменении емкости антенного конденсатора, в известных пределах изменяется емкость антенной цепи, которая в схеме присоединена параллельно конденсатору настройки контура. Кроме того, при любых схемах регулировки громкости на входе приемника, изменение настройки происходит в силу того, что всякая регулировка громкости, в конечном счете, сводится к изменению связи первого контура приемника с антенной, вследствие чего изменяется и та величина расстройки, которая вносится из антенны в первый контур.

В известных пределах устранить изменение настройки первого контура при регулировке громкости можно только значительным ослаблением связи между первым контуром и антенной. Добиться минимума изменения настройки первого контура при регулировке громкости можно только правильным выбором схемы и типа связи приемника с антенной.

411. Почему прием сопровождается тресками?

От тресков, приходящих из эфира, избавиться очень трудно. Часто радиослушатели, только что обзаведшиеся приемником, или начинающие радиолюбители, склонны раньше всего искать причину тресков в самом приемнике. Выяснить действительную причину тресков можно довольно простым путем — сравнить качество одновременной работы в одинаковых условиях своего приемника с другим, заведомо хорошо работающим. Если выяснится, что трески вызваны приемником, то это может быть следствием плохих контактов и соединений проводов между собой, неплотного контакта ножек ламп в гнездах и т. д. Если трески слышны только при настройке приемника и на определенных участках шкалы, то это позволяет предположить, что в пластинах переменных конденсаторов происходят замыкания.

412. В чем причина «пулеметной стрельбы» при работе приемника?

Причинами, вызывающими в приемнике трески, напоминающие «пулеметную стрельбу», могут быть следующие:

1) порча утечки сетки;

2) плохая регулировка обратной связи;

3) плохое качество дросселя, стоящего в анодной цепи детекторной лампы. Путем замены дросселя другим, а если в качестве дросселя используется трансформатор низкой частоты, то и путем пересоединения между собой концов обмоток, удается ликвидировать возникающую в этом случае «пулеметную стрельбу».

413. Что нужно изменить в схеме в случае порчи лампы высокой частоты и отсутствия запасной?

Проще всего присоединить антенну непосредственно к детекторному контуру, но это в значительной степени понижает избирательность приемника. Для того, чтобы избирательность приемника не изменилась, нужно пропустить колебания высокой частоты из высокочастотного контура в детекторный. Это практически легко осуществить, соединив провод, идущий к аноду лампы высокой частоты (к штырьку на баллоне), с сеточным гнездом той же лампы через конденсатор емкостью в 100–150 см (см. рисунок). Громкость приема при такой «замене» лампы конденсатором, конечно, понижается, но достаточна для приема на громкоговоритель мощных радиостанций.

19. Измерения и единицы измерений

414. Какой вольтметр нужен для измерения постоянных напряжений в приемниках?

Для измерений постоянных напряжений в приемниках нужен чрезвычайно высокоомный вольтметр, т. е. такой вольтметр, который берет на себя незначительный ток.

Идеальным в этом случае вольтметром является вольтметр, который совершенно не потребляет тока. Такие вольтметры называются статическими. У нас статические вольтметры на малые напряжения не выпускаются. Поэтому для измерений постоянных напряжений в приемнике приходится пользоваться или ламповыми вольтметрами, или высокоомными электромагнитными вольтметрами. Ламповые вольтметры в любительской практике встречаются редко, так как это довольно сложные установки, требующие квалифицированного обращения (ламповые вольтметры можно рекомендовать для пользования в радиокабинетах, радиокружках, ремонтных радиомастерских и т. д.), высокоомные же вольтметры сравнительно просты и удобны. Для того, чтобы показаниям вольтметра можно было верить, нужно, чтобы сопротивление его катушки измерялось десятками тысяч ом на вольт, например, 50-100 тыс. ом на вольт. Распространенные у нас любительские вольтмиллиамперметры, щитковые вольтметры всех типов не годятся для этих измерений и даже лабораторные вольтметры типа ДВИ мало пригодны для большинства измерений напряжения в приемниках.

415. Как включить вольтметр для измерения напряжения накала?

Вольтметр присоединяется непосредственно к накальным ножкам лампы, как показано на рисунке.

416. Как простым способом измерить диаметр того или иного провода?

В радиолюбительской практике с достаточной степенью точности можно пользоваться следующим способом. Провод следует освободить от изоляции, так как при радиолюбительских расчетах требуется определить диаметр голого провода. После этого берется какая-либо круглая палочка или карандаш и на нем откладывается расстояние, равное одному или двум-трем сантиметрам. На таком расстоянии наматывается очень плотно — виток к витку измеряемый провод. Когда весь отмеченный промежуток будет заполнен — нужно подсчитать количество уложившихся витков и на полученное число разделить длину намотки в миллиметрах. Частное достаточно точно покажет диаметр провода.

417. Что такое ом?

Омом называется сопротивление электрическому току, оказываемое ртутным столбом (при температуре тающего льда), сечением в 1 мм^2 и длиной в 106,3 см. Один миллион ом называется «мегом». Сокращенное обозначение ома Ω.

По ОСТу 515 величина ома определяется как «сопротивление при неизменяющемся электрическом токе и при температуре тающего льда ртутного столба длиной в 106,3 см, имеющего сечение, одинаковое по всей длине, и массу в 14,4521 г. Международное обозначение — Ω, русское — ом».

418. Что такое ампер?

Ампер — единица для измерения электрического тока.

Током в один ампер называется такой ток, при котором через поперечное сечение проводника в секунду протекает 1 кулон электричества. Ампер разделяется на 1 000 миллиампер или 1 000 000 микроампер. Сокращенное обозначение ампера — А, миллиампера — mА, микроампера — μА.

По ОСТу 515 ампер есть «сила неизменяющегося электрического тока, который отлагает 0,00111800 г серебра в секунду, проходя через водный раствор азотнокислого серебра. Международное обозначение — А, русское — а».

419. Что такое кулон?

Кулон — единица количества электричества. Кулоном называется такое количество электричества, которое нужно для того, чтобы зарядить конденсатор емкостью в 1 фараду на 1 вольт. По ОСТу 515 — международный кулон — количество электричества, протекающее через поперечное сечение проводника в течение одной секунды при токе силой в один ампер.

420. Что такое вольт?

Вольт (V) — единица электрического напряжения или электродвижущей силы. Напряжением в один вольт называется такое напряжение (или э.д.с.), которое необходимо для того, чтобы в проводнике сопротивлением в один ом производить ток силой в один ампер.

421. Что такое ватт?

Ватт (W) — единица электрической мощности. По ОСТу 515 международный ватт — мощность неизменяющегося электрического тока силой в один ампер при напряжении в один вольт.

422. Что такое гаусс?

Гаусс — единица магнитной индукции. Индукцией в один гаусс называется такая индукция, при которой на каждый квадратный сантиметр сечения приходится магнитный поток, равный одному максвеллу.

423. Что такое максвелл?

Максвелл — единица магнитного потока. Потоком в один максвелл называется такой поток, который при равномерном его изменении в течение 1 секунды индуктирует в охватывающем его единичном контуре (витке) электродвижущую силу, равную 1/100 000 000 вольта.

424. Что обозначают приставки «микро», «милли», «кило», «мега»?

«Микро» (обозначается греческой буквой μ «мю» или русскими буквами мк) указывает 1/1 000 000 долю; «милли» (обозначается русской буквой м или латинской m) указывает 1/1 000 долю; «кило» указывает 1 000 единиц (обозначение — русской и латинской буквой к), «мега» — 1 000 000 единиц (обозначение — двумя русскими буквами мг или, при обозначениях латинскими буквами, — буквой М).

425. Что такое децибел?

Человеческое ухо реагирует на изменение силы звука не прямо пропорционально, а в логарифмическом отношении, т. е. при увеличении амплитуды звукового колебания в какое-то число раз увеличение звукового эффекта, кажущееся нашему уху, будет характеризоваться не этим числом, а его логарифмом. Поэтому наиболее удобно оценивать усиление не простым отношением мощностей, а логарифмом их отношений. Децибел представляет собою умноженный на десять десятичный логарифм двух сравниваемых мощностей. Усиление или ослабление на один децибел соответствует примерно тому усилению или ослаблению звука, когда изменение громкости его едва обнаруживается человеческим ухом.

20. Разные вопросы

426. Почему в приемниках типа БЧЗ и др. анодная цепь зашунтирована микрофарадным конденсатором?

Наличие таких шунтирующих конденсаторов при питании анодов от батарей приносит большую пользу. Когда батарея анода начинает высыхать и сопротивление ее увеличивается, каскады приемника окажутся связанными между собой через батарею и приемник может начать выть. Чтобы избежать воя приемника, нужно пропустить переменную слагающую мимо батареи. Этот путь для нее и открывает микрофарадный конденсатор.

427. Какие типы современных ламп можно применять в приемниках типа БЧК, БЧЗ, БЧН и т. п.

Для приемников типа БЧ вместо работавших в них прежде ламп «микро» могут быть применены современные лампы в следующих комплектах (1 — усиление высокой частоты, 2 — детектор, 3 — первая лампа усиления низкой частоты, 4 — вторая лампа усиления низкой частоты):

428. На каких лампах может работать БИ-234?

Комплектом ламп с двухвольтовым накалом, в расчете на которые проектировался БИ-234, являются лампы: СБ- 154, УБ-152 и СБ-156.

Вполне удовлетворительно БИ-234 работает на лампах с четырехвольтовым накалом: СБ-112 (первая), УБ-110 (детекторная) и на выходе одна из следующих ламп СБ-146, УБ-132, УБ-110, УБ-107.

429. Какие приемники называются приемниками 1, 2, 3 и 4 классов?

Приемниками первого класса считаются многоламповые приемники с числом ламп от 5 и больше, имеющие усиление высокой частоты и снабженные всевозможными последними усовершенствованиями (автоматическим регулятором громкости, переменной избирательностью, оптическим указателем настройки и т. д.). Подавляющее большинство приемников первого класса — суперы. Приемниками второго класса являются четырехламповые суперы без предварительного усиления на частоте сигнала. К таким же приемникам относятся также и приемники прямого усиления по схемам 2-V-1 и аналогичные им. Эти приемники имеют также автоматический регулятор громкости и другие усовершенствования, но они менее чувствительны, чем приемники первого класса, и менее комфортабельны. Приемниками третьего класса считаются приемники 1-V-1 прямого усиления и трехламповые суперы. Все прочие приемники, как 0- V-1, 0-V-2 и т. п., относятся к приемникам четвертого класса.

430. Что такое клирфактор?

Лампа без искажений усиливает подведенные к ее сетке колебания только в том случае, если работа лампы происходит на прямолинейном участке характеристики. Если рабочий участок характеристики не прямолинеен, то в анодной цепи лампы, кроме усиленных колебаний той частоты, которая подведена к ее сетке, появляются еще гармонические колебания с частотами, превышающими основную частоту в 2, 3, 4 раза (см. вопрос 216). Отношение амплитуды гармоник к амплитуде основных колебаний, т. е. колебаний основной частоты, называется клирфактором (или коэффициентом искажений), который выражается обычно в процентах. Наблюдения показывают, что наше ухо мало замечает искажения, если клирфактор не превышает 10 %, т. е. если амплитуда гармоник не превышает 1/10 амплитуды колебаний основной частоты. В радиоустановках клирфактор должен быть не более 5 %.

431. Что такое скин-эффект?

Слово skin — английское, значение его «кожица». Скин-эффект (буквально: «явление кожи») заключается в следующем.

В отличие от постоянного тока, текущего по всему сечению проводника, переменный ток течет по сечению проводника неравномерно. Внутри провода сила переменного тока слабее, во внешних слоях — сильнее. При больших частотах ток распространяется только по поверхности провода («по кожице»). Таким образом, сопротивление проводника переменному току как бы возрастает по сравнению с сопротивлением того же проводника постоянному току.

432. Что такое дробовый (шрот) эффект?

Явление дробового эффекта заключается в следующем.

Анодный ток лампы при неизменных напряжениях накала и при неизменных напряжениях на аноде и на сетке лампы не является строго постоянным, так как величина этого тока определяется числом электронов, достигающих анода в каждый данный момент времени. Количество же электронов, вылетающих из нити накала или подогревного катода лампы, в некоторых, хотя и очень незначительных пределах, но все же изменяется. Таким образом, тот анодный ток, который мы считаем постоянным, на самом деле является током пульсирующим, при чем пульсации его чрезвычайно малы и в обычных усилителях не бывают заметны. Если же построить усилитель с большим числом каскадов, то небольшие пульсации анодного тока, которые происходят в первой лампе усилителя, будут передаваться сетке следующей лампы и здесь усиливаться. В конце концов при большом усилении пульсации достигнут такой величины, что будут слышны и станут искажать передачу. Это явление чрезвычайно малых пульсаций анодного тока, которые обусловлены небольшими случайными изменениями числа электронов, вылетающих в отдельные моменты из катода лампы, и носит название дробового эффекта.

433. Что такое вторичная эмиссия (динатронный эффект)?

В работающей лампе электроны летят от катода к аноду. Скорость полета этих электронов, а следовательно и та сила, с которой электроны ударяются об анод, зависит от величины анодного напряжения. При известных обстоятельствах сила удара настолько велика, что каждый электрон может выбить из анода один или несколько электронов, называемых вторичными. Это явление называется вторичной эмиссией или динатронным эффектом. Выбитые из анода электроны могут попасть на близлежащие к аноду электроды, имеющие положительный потенциал, создавая ток вторичной эмиссии. Эффект такого рода особенно заметен в экранированных лампах, когда экранная сетка находится близко от анода и на ней имеется довольно высокий положительный потенциал. Так как во время работы лампы напряжение на аноде ее колеблется и в известных случаях в отдельные моменты может приближаться к напряжению на экранной сетке и даже становиться меньше, чем это напряжение, то в лампе возникает явление вторичной эмиссии (динатронный эффект), т. е. вторичные электроны притягиваются к экранной сетке. Для борьбы с вторичной эмиссией в обычных усилительных лампах между анодом и экранной сеткой вводится защитная (антидинатронная) сетка, соединенная с катодом. Лампа с такой сеткой называется пентодом.

До самого последнего времени вторичная эмиссия считалась вредным явлением и ее стремились уничтожить. Недавно у нас разработаны электронные лампы нового типа, в которых вторичная эмиссия используется для усиления. Эти лампы (Кубецкого) испытываются в звуковом кино и телевидении.

434. Как обрабатывать алюминиевые панели?

Алюминиевые листы для придания им чистоты и блеска следует чистить мелкой стеклянной бумагой или кардолентой (род металлической щетки). Не рекомендуется для чистки алюминия применять какие-либо химические вещества, в частности щелочь, так как щелочь быстро разъедает алюминий.

435. Можно ли использовать граммпластинки для устройства панели?

Использовать пластинки для панели приемника, вообще говоря, можно, но нужно иметь в виду, что масса, из которой делаются пластинки, очень хрупка. Помимо того, применение пластинок в необработанном виде для устройства панели нецелесообразно потому, что панель получается некрасивой, а обрабатывать ее трудно. Рекомендовать применение граммофонных пластинок для устройства панели поэтому нельзя. Сухое дерево в большинстве случаев является совершенно достаточным в радиолюбительских условиях изолятором и легче поддается обработке.

436. Что такое пеленгация?

Пеленгацией называется определение местонахождения передающих станций.

Некоторые виды приемных антенн (например, рамка) обладают резкой направленностью действия. Приемники, соединенные с такими антеннами, могут принять какую-либо станцию только в том случае, если антенное устройство так или иначе направлено на эту станцию. Это свойство таких антенн используется для целей пеленгации. Для того, чтобы определить местонахождение станции, последняя принимается на двух приемниках, снабженных направленными антеннами и расположенных на известном расстоянии один от другого. Чем это расстояние будет больше, тем точнее будет определение местонахождения передающей станции. Каждая приемная станция возможно более точно определяет то направление, в котором она слышит нужную станцию. Затем эти направления приема на обоих приемниках откладываются на карте. Место пересечения этих направлений более или менее точно определяет местонахождение принимаемой станции.

437. Что такое зуммер?

Зуммером, или пищиком, называется электромагнитный прерыватель, работающий от переменного или постоянного тока. Зуммер состоит из электромагнита М и контакта П. Контакт П включен в цепь последовательно с обмоткой электромагнита. Если по обмотке ток не протекает, то специальная пружина прижимает якорь Я к контакту П. Если по обмотке пропустить ток, то электромагнит намагнитится и притянет к себе якорь, который вследствие этого оторвется от контакта, и цепь тока разорвется. Электромагнит перестанет притягивать якорь и последний пружиной будет снова прижат к контакту П. Вследствие этого цепь замкнется и якорь снова притянется электромагнитом, отчего цепь тока опять разорвется и т. д. Таким образом, пока к концам обмотки будет приложено напряжение — якорь будет совершать колебательные движения. Для изготовления зуммера может быть использован обычный электрический звонок.

438. Где можно использовать зуммер?

Зуммер используется чаще всего при обучении на слух азбуке Морзе. Принцип конструкции зуммера использован в устройстве преобразователя постоянного тока малого напряжения в переменный. Этот способ применяется при питании автомобильных приемников от низковольтных аккумуляторов. Этот же принцип используется при устройстве механических выпрямителей для зарядки аккумуляторов от сети переменного тока.

439. На каких приемниках возможен прием телепередач?

Прием телепередач возможен на каждом приемнике, который имеет достаточную мощность на выходе и обеспечивает широкую полосу пропускания частот. Все распространенные у нас типы приемников имеют недостаточную полосу пропускания частот и не могут считаться вполне удовлетворительными для приема телевидения. Достаточной мощностью приема можно считать уверенный громкоговорящий прием станции, передающей телевидение. Нужно, однако, иметь в виду, что для получения нормального изображения приходится считаться с числом каскадов низкой частоты в приемнике, так как изображение может получиться или позитивным (т. е. таким, каким оно должно быть), или же (при перемене фазы в приемнике) негативным, на котором все черные места будут белыми, а белые — черными. Так как для приема изображений необходима широкая полоса частот, то усиление низкой частоты в приемниках, предназначенных для приема телевидения, осуществляется на сопротивлениях. При такого рода усилении после детекторной лампы должно быть четное число каскадов, так как при нечетном числе изображение получится негативным; таким образом, после детекторной лампы нельзя поставить один или три каскада усиления низкой частоты. Если же каскад усиления низкой частоты сделан на трансформаторе, то, в силу того, что трансформатор «перевертывает» фазу — изображение получится позитивным. В приемниках, специально предназначенных для приема телевидения, каскады усиления низкой частоты на трансформаторах обычно не применяются, так как ширина полосы и равномерность воспроизведения различных частот в каскадах на трансформаторах неудовлетворительны.

Из наших промышленных приемников для приема телевидения пригодны без переделки только выпускавшиеся ранее приемники ЭЧС-2. При наличии четного числа каскадов низкой частоты, фазу может «перевернуть» выходной трансформатор приемника, почему при приеме телепередачи его следует отключить.

440. Как расшифровываются сокращенные названия марок проводов?

Наиболее употребительные в радиолюбительской практике провода имеют следующие названия:

ПВО — провод в бумажной одинарной изоляции.

ПБД — провод в бумажной двойной изоляции.

ПШО — провод в шелковой одинарной изоляции.

ПШД — провод в шелковой двойной изоляции.

ПЭ — провод эмалированный.

ПЭШО — провод эмалированный в шелковой одинарной изоляции.

ПЭШД — провод эмалированный в шелковой двойной изоляции.

441. Что такое кембрик?

Кембрик — плотная ткань, пропитанная изолирующими веществами.

442. Что такое литцендрат?

Литцендрат — провод, применяемый для намотки катушек. Основное достоинство этого провода — значительно меньшее сопротивление по сравнению с обычным проводом под влиянием скин-эффекта (см. вопрос 431). Это качество литцендрата достигается благодаря тому, что провод составляется из большого количества отдельных тонких проволочек, изолированных лаком друг от друга, что увеличивает действующую поверхность провода. В радиолюбительских конструкциях литцендратом пользуются редко.

443. Как восстановить размагнитившийся магнит от громкоговорителя типа «Рекорд» или адаптера?

На сгибе магнита наматывается примерно 500–600 витков провода 0,1–0,3. Намотка может оставаться как на сгибе магнита, так может быть и разделена на две разные половины и передвинута на концы (полюса) магнита. Концы обмотки через тонкий медный (0,05) проводничок включаются в сеть переменного или постоянного тока или в высоковольтный аккумулятор (батарею). В момент прохождения тока магнит намагничивается, а тонкий проводничок, служащий предохранителем, перегорает (расплавляется).

При пользовании этим способом для восстановления магнитов необходимо соблюдать осторожность, имея в виду, что брызги от расплавляющегося проводничка могут попасть в глаза. Безопаснее всего для этой цели пользоваться вместо тонкого проводничка предохранителем Бозе (в стеклянной трубке).

444. Что такое остаточный магнетизм?

Остаточным магнетизмом называется способность магнитных металлов сохранять некоторую магнитную силу после удаления намагничивающего источника. Например, сталь, будучи один раз намагничена, сохраняет магнитные свойства в течение долгого времени. Следовательно, у нее остаточный магнетизм очень велик. Благодаря остаточному магнетизму, динамик, включенный в приемник, может работать без подмагничивания, но, разумеется, с меньшей громкостью и естественностью. Железо утрачивает магнитные свойства, т. е. размагничивается после того, как намагничивающая сила перестала на него действовать. Таким образом, у железа остаточный магнетизм крайне мал или совершенно отсутствует.

445. Почему в настоящее время не применяются рефлексные схемы?

По своей идее рефлексные схемы кажутся очень хорошими и экономичными, так как в них каждая лампа используется для усиления несколько раз. Практически же эти схемы очень капризны и работа их неустойчива. Несколько лет назад за границей была сделана попытка вновь использовать рефлексные схемы благодаря появлению новых многоэлектродных ламп, но этот опыт не имел широкого успеха.

446. Что обозначает наименование железа «Ш-19» и «Ш-25»?

Сердечники силовых трансформаторов, а также дросселей и трансформаторов низкой частоты состоят из собранных вместе и особым образом обрезанных полосок специального трансформаторного железа. Наиболее часто для этой цели применяются железные полоски, напоминающие своим внешним видом до известной степени букву Ш. Отсюда возникла первая часть названия Ш-19, Ш-25. Цифры 19 и 25 обозначают ширину языка железной полоски, соответствующего средней части «буквы» Ш. Ширина каждой из боковых частей полоски, идущих параллельно средней, обычно равна половине ее ширины, т. е. если ширина средней 25 мм, то ширина каждой из боковых — 12,5 мм, если ширина средней — 19 мм, то ширина каждой из боковых — 9,5 мм.

447. Как правильно паять?

1. Предмет, подготовленный для пайки, следует хорошо зачистить шкуркой. К зачищенному месту нельзя прикасаться пальцами.

2. Паять следует только оловом или третником. Паяльные пасты применять не следует, так как они часто содержат кислотные примеси, вследствие чего спаянные провода окисляются и разъедаются.

3. Применение паяльной кислоты (так называемой «травленой кислоты») совершенно недопустимо. Паять надо исключительно при помощи химически чистой канифоли.

4. Паяльник нельзя перегревать. Нагрев паяльника должен быть таким, чтобы он плавил олово. Размер паяльника нужно брать в соответствии с массой, которую он должен прогреть.

5. Спаиваемые предметы надо при помощи паяльника покрыть канифолью, затем взять на паяльник немного олова и приложить к месту спайки. Паяльник надо держать у места спайки до тех пор, пока олово не обтечет равномерно спаиваемую поверхность.

448. Как спаивать тонкие провода?

Тонкие провода (0,05-0,15) лучше не спаивать, а сваривать. Подлежащие сварке провода скручиваются концами вместе и на расстоянии 15–20 мм свиваются в жгутик. Если проволока имеет изоляцию, то последнюю можно не снимать. Затем провода нагреваются в пламени горящей спички (провода от 0,05 до 0,1) или спиртовой горелки (провода от 0,1 до 0,15) до тех пор, пока не начнут плавиться и на концах их не образуется шарик.

449. Для чего прокаливается никелиновая проволока при намотке обмоток паяльников, реостатов и т. п.?

После прокаливания никелиновой проволоки она покрывается слоем окалины, которая является изоляцией, и благодаря этому намотку можно вести плотно без риска короткого замыкания между витками.

450. Какие звуковые частоты воспринимает человеческое ухо?

Самый высокий тон, который может воспринимать человеческое ухо, — 18–20 тыс. Гц. Тона, имеющие большее число периодов, ухом не воспринимаются. Многие люди имеют более низкий предел слышимости высоких тонов — 12–15 тыс. герц. Наиболее низкий тон, который может воспринимать человеческое ухо, — 16–20 Гц.

451. Чем отличается электродвижущая сила от напряжения?

Полное напряжение, возбуждаемое источником тока, называется электродвижущей силой. Напряжением источника называется то напряжение, которое получается на его клеммах за вычетом падения внутри источника.

452. Что такое переменный ток?

Переменным током называется ток, направление и сила которого изменяются определенное число раз в секунду. Таким образом переменный ток течет в продолжение определенного отрезка времени в одну сторону, затем меняет направление и начинает течь в обратную сторону и т. п.

453. Что такое герц (период)?

Герцем (периодом) называется то время, в течение которого переменный ток совершает полный цикл своего изменения, — половину периода ток протекает в одном направлении, а другую половину — ток протекает в обратном направлении.

454. Что такое частота?

Частотой называется количество перемен направлений в секунду, которое совершает переменный ток. Если, например, частота тока равна 50 Гц, то, следовательно, такой ток 50 раз в секунду течет в одном направлении и 50 раз в секунду в обратном.

455. Что называется переменным током технической частоты?

Такое название имеет переменный ток, применяющийся для технических целей. Частота токов такого рода колеблется в пределах от 12 до 60 Гц. Силовые сети, предназначенные для питания моторов, имеют частоту обычно в 15 Гц. Для освещения такой ток непригоден, так как мигание лампочек, питаемых током этой частоты, будет очень заметно для глаза. Осветительные сети переменного тока имеют частоту в 50 Гц. На эту же частоту рассчитываются и силовые трансформаторы, применяемые в выпрямителях приемников.

456. Что называется токами звуковой частоты?

Токами звуковой частоты называются токи примерно от 40 до 16 000 Гц.

457. Что называется радиочастотой?

Радиочастотами называются частоты тех токов, которые применяют для передачи радиосигналов. Крайние пределы частот, которые применяются в настоящее время для радиопередач — это частоты от 12 000 Гц до 300 МГц. Очень низкие частоты теперь применяются крайне редко. Большинство современных длинноволновых радиотелеграфных станций работает на частотах от 50 тыс. до 100 тыс. герц. Радиовещательный диапазон лежит в пределах частот от 150 тыс. герц до 1,5 МГц.

458. Что такое килогерц (килоцикл)?

При радиочастотах приходится иметь дело с большими величинами. Поэтому для удобства за единицу исчисления принимают тысячу герц и эта единица называется килогерцем. Если станция работает частотой в 100 тыс. герц, то говорят, что частота станции 100 кГц. Для обозначения частот, которые применяются в области у.к.в. (ультракоротких волн), применяют единицы еще большие, которые называются мегагерцами. Один мегагерц равен 1 000 000 Гц.

459. Какие волны называются длинными, средними, короткими и ультракороткими?

Длинными волнами по ОСТу 7768 являются волны длиной от 3 000 м и выше, средними от 3 000 до 200 м, промежуточными от 200 до 50 м, короткими от 50 до 10 м, от 10 до 1 м — ультракороткими и от 1 м до 1 дм — дециметровыми. В любительской практике длинными волнами обычно называют волны от 700 до 2 000 м, средними — от 200 до 560 м, короткими — от 10 до 100 м, ультракороткими от 1 до 10 м, дециметровыми — до 1 м и сантиметровыми — до 1 см.

460. Как определить длину волны принимаемой станции?

Для определения длины волны существуют специальные приборы, называемые волномерами или частотомерами. Простейшим волномером является колебательный контур, который отградуирован по частотам или по длинам волн. При поднесении катушки волномера к катушке приемника при настройке волномера на волну принимаемой станции, — слышимость этой станции на приемнике пропадает. Длина волны станции определяется по градуировке волномера. При отсутствии волномера грубое определение волны станции можно производить путем сравнения настройки этой станции с настройкой на другие станции, волны которых известны.

461. Как определить длину волны помощью волномера при экранированных катушках?

Для определения длины волны станции, принимаемой на современных приемниках с экранированными катушками, следует включить последовательно с антенной катушку в 3–5 витков. К этой катушке подносится катушка обычного волномера и волна определяется помощью градуировки волномера.

462. Что называется несущей частотой?

Несущей называется основная частота, на которой работает данная передающая станция, т. е. та частота, которая создается генератором этой станции и которая излучается в эфир в момент отсутствия модуляции. Эта частота определяет рабочую длину волны станции. Если передача промодулирована звуковыми частотами, то передатчик излучает кроме основной несущей частоты еще ряд других частот, которые называются боковыми частотами. Боковые частоты численно равны несущей частоте плюс или минус звуковая частота, которая модулирует несущую.

463. Что такое модуляция?

Модуляцией называется наложение звуковых колебаний на колебания высокой частоты.

Модуляция с электрической стороны состоит в изменении амплитуд колебаний высокой частоты.

464. Что называется глубиной модуляции?

Глубиной модуляции называется величина изменения амплитуд колебаний высокой частоты, происшедшая от наложения на них колебаний звуковой частоты, по сравнению с амплитудой несущей частоты.

465. Что такое постоянный ток?

Постоянным током называется ток, неизменный по силе и по направлению. Следовательно, постоянным током будет такой ток, который все время течет в одном направлении и сила его остается неизменной. Строго постоянный ток дают гальванические элементы и аккумуляторы.

466. Что такое пульсирующий ток?

Пульсирующим током называется ток, направление которого остается неизменным, но амплитуда меняется. В осветительных сетях постоянного тока фактически обычно течет пульсирующий ток. Направление его остается постоянным, но сила его с известной периодичностью меняется. Поэтому постоянный ток, применяемый для целей освещения, обычно не пригоден для непосредственного питания радиоустановок и нуждается в сглаживании пульсаций. Пульсирующий ток получается и от всех выпрямителей — от ламповых, купроксных и т. п. Постоянный ток, получаемый от выпрямителей и применяемый для питания радиоустановок, также нуждается в сглаживании.

467. Может ли изменяться настройка приемника при смене ламп?

Некоторое изменение настройки приемника при смене ламп вполне возможно. Это явление вызывается внутриламповой емкостью сетка-катод (Cgf). У каждой лампы между сеткой и катодом имеется некоторая емкость, которая называется обычно входной емкостью лампы, величина ее измеряется обычно несколькими сантиметрами, достигая 10–15 см (в различных экземплярах ламп одного и того же типа входная емкость бывает неодинакова). В схеме приемника входная емкость лампы присоединяется к емкости переменного конденсатора контура и поэтому при смене ламп обычно несколько изменяется и емкость контура, т. е. настройка приемника. Входная емкость у ламп новых типов (экранированных и высокочастотных пентодов) довольно велика, так как в этих лампах управляющая сетка расположена очень близко к подогревному катоду и, кроме того, площадь самого катода большая.

468. Как избавиться от помех электрозвонка?

Электрический звонок может питаться:

1) от постоянного источника напряжения (аккумулятор, сухая или водоналивная батарея) и

2) от сети переменного тока (через понижающий трансформатор).

В первом случае для ликвидации помех радиоприему, возникающих во время действия звонка, следует зашунтировать искровой промежуток конденсатором в 1–2 мкФ.

Во втором случае электромагнит звонка следует включить непосредственно во вторичную обмотку понижающего трансформатора, минуя прерыватель. При включении в электромагнит пониженного переменного напряжения — электрозвонок начинает работать без прерывателя, создающего искру. Электрозвонок в таком виде работает совершенно без помех.

469. Какие приемники называются всеволновыми?

В различных странах под названием «всеволнового приемника» понимают не одно и то же. В Соединенных Штатах Америки всеволновыми приемниками называют такие приемники, которые имеют непрерывное перекрытие диапазона, начиная от коротких волн и кончая длинными, т. е. которые перекрывают без провалов диапазон от 15 до 2 000 м (провал допускается от 560 до 700 м). В Европе всеволновыми приемниками называются все приемники, которые, кроме нормального радиовещательного (средневолнового и длинноволнового) диапазона имеют еще и коротковолновый диапазон, независимо от того, имеется ли между последним и обычными радиовещательными диапазонами провал или нет. У нас еще нет точного определения стандарта всеволнового приемника, но чаще всего у нас, так же как и в Европе, всеволновыми называют такие приемники, у которых есть хотя бы один коротковолновый диапазон.

470. Что такое ультразвуковые частоты?

Ультразвуками или ультразвуковыми частотами называются такие частоты, которые лежат выше предела колебаний, воспринимаемых человеческим ухом. Обычно нормальное человеческое ухо воспринимает частоты приблизительно от 16 до 20 000 Гц (см. вопрос 450). Звуковые частоты, лежащие выше этого предела, называются ультразвуковыми.

471. Чем приклеивать отставшие цоколи к баллонам ламп?

В радиолюбительской практике для приклеивания цоколей и колпачков к радиолампам пользуются смесью тертого глета и глицерина (50 г растертого в порошок глета и 5 см^3 глицерина). Цоколь или колпачок очищается от остатков старой клеевой массы, после чего внутренняя поверхность его смазывается ровным слоем приготовленного состава. Цоколь (колпачок) прижимается и привязывается к баллону лампы. После того, как масса высохнет, — обвязка снимается. Хорошие результаты дает применение в качестве клея столовой горчицы.

472. Можно ли пользоваться автотрансформатором для нагревания паяльника при низком напряжении в сети?

Наши фабричные автотрансформаторы типа АС-15 рассчитаны на мощность около 60 Вт, т. е. на такую мощность, которая потребляется нашими промышленными и самодельными приемниками типа ЭЧС, ЭКЛ, РФ, СИ-235 и т. и. Мощность, потребляемая небольшими любительскими паяльниками, лежит в пределах указанной мощности и потому питание паяльников через автотрансформатор вполне возможно.

473. Как перевести емкость конденсатора в микромикрофарадах в сантиметры?

Для перевода емкости, обозначенной в микромикрофарадах, в сантиметры, нужно число микромикрофарад разделить на 10 и помножить на 9. Например, если емкость конденсатора равна 100 микромикрофарад, то емкость его в сантиметрах будет 100:10·9=90 см. Для перевода сантиметра в микромикрофарады нужно число сантиметров разделить на 9 и умножить на 10.

474. Что такое цвитектор?

Цвитектором называется постоянный детектор, являющийся миниатюрным меднозакисным (купроксным) выпрямителем (см. вопрос 88). Цвитектор обладает достаточной чувствительностью и не требует регулировки.

475. Можно ли электролитические конденсаторы включать в схему приемника?

Электролитические конденсаторы (см. вопрос 47) могут применяться в тех цепях приемников, в которых кроме переменной слагающей есть еще и постоянное напряжение. Таким образом, электролитические конденсаторы нельзя применять в тех цепях, в которых протекают только переменные токи и не имеется постоянного напряжения. В цепях высокой частоты, даже при наличии постоянного напряжения, электролитические конденсаторы применять не рекомендуется. Наиболее широкое применение эти конденсаторы находят в фильтрах выпрямителей, для шунтировки сопротивлений и развязывающих цепей в каскадах низкой частоты.

476. Что такое коэффициент перекрытия?

Коэффициентом перекрытия называется отношение конечной емкости конденсатора к его начальной емкости. Так, например, если начальная емкость конденсатора равна 20 см, а конечная емкость равна 500 см, то коэффициент перекрытия будет 500:20=25. Переменные конденсаторы, предназначенные для работы в радиовещательных приемниках, имеют коэффициент перекрытия обычно равный 10–60. При меньшем коэффициенте перекрываемый конденсаторами диапазон будет очень мал, так как надо учитывать, что к начальной емкости конденсатора прибавляются емкость катушек и емкость монтажа, что в значительной степени уменьшает коэффициент перекрытия конденсатора (см. вопрос 36).

477. Что такое экспандер (расширитель)?

Радиовещательные станции, в силу ряда особенностей, не могут воспроизводить все амплитуды громкости источников звука. Когда оркестр играет тихо и затем с наибольшей громкостью, громкость изменяется во много раз. Передать по радио такое изменение громкости по техническим причинам нельзя, поэтому воспроизведение радиопередачи получается несколько искаженным, так как разница между громкими и тихими звуками получается значительно меньше, чем в действительности. Чтобы придать большую естественность воспроизведению передачи, поступают следующим образом: на передающей станции разницу в громкости звучания искусственно «сжимают» (сжиматель), а в приемнике ставят специальное устройство (расширитель), «расширяющее» это отношение. Таким образом, при приеме получают такое отношение громкости звучания, какое ближе к действительности.

478. Что подразумевается под мощностью, на которую рассчитано сопротивление?

Мощностью, на которую рассчитано сопротивление, называется та предельная мощность, которая может выделиться на этом сопротивлении без чрезмерного перегрева и порчи его. Коксовые (химические) сопротивления обычно рассчитываются на мощность в 0,5 Вт. Если в них рассеивать мощность больше, чем 0,5 Вт, то сопротивления могут перегореть. Для того, чтобы узнать мощность, которая выделяется данным сопротивлением, нужно помножить величину этого сопротивления (в омах) на квадрат силы тока, проходящего по сопротивлению (в амперах), что выразится формулой P=R·I^2.

Content

А. П. Горшков
СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
(в вопросах и ответах)

Предисловие к первому изданию

1. Вход и выход приемника

2. Антенны и заземления

3. Емкости

4. Сопротивления

5. Индуктивность (самоиндукция)

6. Детекторный приемник

7. Лампы

8. Приемники прямого усиления

9. Супергетеродины

10. Экранировка

11. Регулировка громкости

12. Помехи

13. Низкая частота

14. Громкоговорители

15. Радиограммофон. Звукозапись

16. Источники питания

А. Выпрямители

Б. Элементы

В. Аккумуляторы

17. Особенности конструкций

18. Неисправности

19. Измерения и единицы измерений

20. Разные вопросы