Поляков Н А

Краткое описание немецкого пистолета-пулемета 38 – 40

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

(Рис. 1)

Пистолет-пулемет 38–40 служит для стрельбы в пределах 200 м. стрельба ведется патронами от пистолета 08 (сист. Берхард-Люгер или иначе называемый Парабеллюм) автоматическим огнем и, как правило, короткими очередями. Одиночный огонь можно вести путем короткого нажатия на спусковой крючок, что при сравнительно небольшом техническом темпе легко удается.

Рис. 1.

Пистолет-пулемет принадлежит к системе оружия, автоматика которого основана на принципе отдачи. Ствол неподвижный. Затвор свободный.

Питание пистолета-пулемета осуществляется посредством коробчатого магазина емкостью в 32 патрона. Приемник магазина помещается внизу затворной коробки.

Прицел состоит из двух планок: низкая для стрельбы до 100 м, высокая до 200 м.

Для стрельбы с упором в плечо пистолет-пулемет имеет трубчатый приклад, шарнирно соединенный с затворной коробкой. При стрельбе из танков, бронеавтомобилей и других каких-либо машин, которые ограничивают действия стрелка внутренними габаритами боевого отделения, приклад складывается под спусковую коробку, а само оружие упирается в смотровую щель коническим упором, имеющимся на гайке ствола, или обоймой на затворной коробке.

Для удобства ведения стрельбы пистолет-пулемет снабжен рукояткой управления огнем.

Пистолеты-пулеметы находятся на вооружении пехоты немецкой армии (в стрелковом отделении у командира), экипажей танков и бронемашин, войск связи, артиллерии и парашютных частей. Носимый запас боеприпасов — 192 патрона (шесть магазинов).

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Калибр 8,85 мм

Длина ствола 235 мм

Общая длина с прикладом 840 мм

Общая длина без приклада ок. 625 мм

Прицельная дальность до 200 м

Общий вес с магазином 4,012 кг

Вес магазина без патронов 0,265 кг

Вес магазина с 32 патронами 0,658 кг

Технический темп 350–400 выстр./мин

Боевая скорострельность 80–90 выстр./мин

Начальная скорость 390 м/сек

Нарезов 4

Вес патрона 12,3 г

Вес пули 8 г

Вес порохового заряда 0,36 г

Устройство

(Рис. 2)

Ствол имеет канал с ведущими нарезами. На торце ствола сделана выемка для выбрасывателя и скос для направления патрона. Снаружи ствол имеет винтовую нарезку для стопорной гайки намушника и основание мушки с мушкой, которая снизу стопорится стержнем; на намушнике имеется выступ для крепления штыка.

На стволе помещается: кольцевая антапка для ремня и зажимная гайка, которая укрепляет ствол. Между антапкой и зажимной гайкой помешена пластинчатая пружина.

Затворная коробка наглухо скреплена со стволом. Впереди, снизу, она имеет обойму для помещения магазина. Магазин удерживается магазинной защелкой, шляпка которой расположена слева. Справа, сверху, находится окно для отражаемых гильз, слева — продольная щель для движения рукоятки затвора и фигурная выемка для постановки затвора на предохранительное положение; внизу — щели для стопора затворной коробки и спускового рычага, сверху — основание прицела с двумя прицельными планками для стрельбы на 100 и 200 м (задняя планка откидная); сзади — три выступа для соединения с затыльником затворной коробки; внутри — канал для помещения затвора и отражательный выступ.

Рис. 2.

Затвор состоит из остова затвора, выбрасывателя и рукоятки.

На передней части остов имеет чашечку для помещения шляпки патрона, отверстие для прохода бойка, продольные пазы для отражателя и выбрасывателя, боевой взвод, два центрирующих пояска и два отверстия на случай прорыва пороховых газов.

Рукоятка затвора служит для отвода затвора назад при заряжании и удержании затвора на предохранительном взводе.

Ударник служит для разбития бойком капсюля патрона, он прикрепляется к передней трубке корпуса возвратной пружины при помощи гайки и шпильки.

Возвратный механизм состоит из возвратно-боевой пружины и корпуса, составленного из трех трубок. Передняя и задняя трубки имеют отверстия для смазывания возвратно-боевой пружины.

Спусковая коробка, внутри которой помещается спусковой механизм, имеет выемку для спускового механизма и затыльник, который прикрепляет затворную коробку при помощи трех прерывчатых выступов и является опорой, для корпуса возвратной пружины.

Сзади затыльника находится выступ, который имеет поперечный канал для ремня и отверстие для шарнирного крепления откидного приклада, внизу — рукоятка управления огнем, соединена со спусковой скобой.

К спусковой коробке прикреплено цевье из пластмассы. Спусковая коробка удерживается с затворной коробкой при помощи стопора.

Спусковой механизм состоит из спускового крючка, спусковой тяги, спускового рычага и нажимного стержня с пружиной (рис. 3).

Разборка и сборка пистолета-пулемета

Разборка: 1. Снять коробчатый магазин, нажать на защелку и отделить магазин.

2. Отделить затворную коробку со стволом от спусковой коробки, для чего:

а) отвести стопор затворной коробки в нижнее положение;

б) нажать указательным пальцем левой руки на спусковой крючок, а правой рукой повернуть затворную коробку вправо на 90°, отделить затворную коробку.

3. Отделить возвратный механизм.

4. Вынуть затвор.

Рис. 3.

Сборка производится в обратной последовательности.

Работа частей и механизмов

Для производства автоматической стрельбы нужно:

1. Отвести откидной приклад в заднее положение (при стрельбе из боевой машины в переднем положении).

2. Поставить затвор на предохранительное положение.

3. Вставить магазин с патронами в обойму затворной коробки, чтобы защелка заскочила за выступ магазина.

4. Поставить затвор на боевой взвод.

5. Нажать пальцем на спусковой крючок. При этом:

Спусковой крючок, вращаясь на оси, отведет в переднее положение спусковую тягу, которая опустит шептало спускового рычага в нижнее положение.

Затвор под действием возвратно-боевой пружины, двигаясь вперед, захватывает очередной патрон из магазина и досылает его в патронник.

Выбрасыватель затвора заскакивает в проточку гильзы патрона.

Когда затвор своим передним срезом подойдет вплотную к пеньку ствола, боек ударника, выступающий за передний срез затвора, своим концом ударит по капсюлю патрона, и произойдет выстрел.

Работа частей после выстрела

Затвор, удерживаясь в переднем положении силой возвратно-боевой пружины и своей массой, надежно закрывает канал ствола. По мере увеличения давления порохового газа на дно гильзы затвор начинает отходить назад, сжимая возвратно-боевую пружину.

Выбрасыватель зацепом извлекает из патронника гильзу, которая, встречая, на своем пути отражатель, выбрасывается в окно затворной коробки.

После отхода затвора назад пружина подающего механизма магазина поднимет подаватель с очередным патроном на уровень затвора.

Стрельба будет продолжаться до тех пор, пока не будут израсходованы все патроны в магазине или пока не будет освобожден спусковой крючок.

Одиночную стрельбу можно производить коротким нажатием на спусковой крючок, тогда затвор после выстрела остановиться на боевом взводе.

Content

Поляков Н А Краткое описание немецкого пистолета-пулемета 38 – 40