Райгородецкий Александр

Противотанковые ружья и их наследники

ПРЕДИСЛОВИЕ

История человеческой цивилизации, как известно, развивается по спирали. Техника же, как часть человеческого миросозидания — тоже. Оружие, как органическая часть технического творчества человечества и надо отметить, самая прогрессивная из всех составляющих прогресса — не исключение. Огнестрельное оружие во всех его видах и проявлениях является хребтом современной системы вооружений, без наличия огнестрельного баллистического оружия представить себе боевую технику попросту невозможно.

Стрелковое же оружие, в силу своей массовости и максимальной индивидуальной распространенности, можно назвать индикатором состояния военно-технической мысли на каждый отдельно взятый момент истории развития всей системы вооружений в целом. Именно поэтому стрелковое оружие представляет собой особый род техники, подчиняющийся помимо общих законов научно-технического развития, еще и своим, особым законам, определяемых спецификой всего спектра области применения этого оружия, стратегических концепций, национального менталитета, коренных и родовых традиций оружейных школ и много, много другого.

Книга Александра Райгородецкого «Противотанковые ружья и их наследники» охватывает спектр крупнокалиберного стрелкового оружия, от крепостных ружей конца девятнадцатого века, от первых противотанковых индивидуальных стрелковых систем (ПТР) до специальных крупнокалиберных высокоточных стрелковых систем повышенного могущества, которые иногда для краткости обозначаются термином «крупнокалиберные снайперские винтовки» (КСВ) или на западный манер — антиматериальные ружья, что, в общем, с моей точки зрения, не является достаточной характеристикой для этого типа оружия.

Тем не менее, возникновение индивидуальных стрелковых систем крупного калибра повышенного могущества обязано появлению на поле боя такого типа вооружения, как танк, и первоначально было предопределено именно задачами ПТО пехотных подразделений. Эволюция ПТР протекала стремительно и многогранно, породив большое количество технических идей и решений, впоследствии ставшими общепринятыми в практике построения стрелкового оружия многих оружейных школ мира. Эволюция танка в середине Второй мировой Войны, как то — усиление бронезащиты и повышение общей боевой живучести БТТ за счет новых технологий, материалов, инициированные опытом широкомасштабных боевых действий на всех ТВД привела к утрате значения индивидуальных стрелковых систем крупного калибра как средства ПТО пехоты, передав эстафету иным типам огнестрельного оружия, построенным на других принципах — противотанковым ручным гранатометам различных конструкций с использованием действия кумуляции и реактивного движения.

Следует отметить, что параллельно с падением роли ПТО, крупнокалиберные системы все больше и больше становились востребованы в новом качестве — в качестве КСВ. Прицельная высокоточная стрельба по «точечным» защищенным объектам и т. д. — подобная практика имела место уже в ходе Сталинградской Битвы, с обоих сторон — и Советской Армии, и Вермахта.

Войны в Корее, во Вьетнаме, череда африканских локальных конфликтов окончательно сформулировали новые тактико-технические задачи и требования к крупнокалиберным целевым системам, оперативные задачи и потребности нового вида стрелкового оружия. Тема обширна.

В представляемой работе автора впервые на настоящий момент не только наиболее полно и скрупулезно — я бы сказал — «С любовью!» рассмотрены, разобраны и систематизированы по странам, периодам и оружейным школам практически все известные образцы индивидуальных стрелковых систем крупного калибра повышенного могущества и унитарные боеприпасы к ним, включая опытные разработки и полукустарное мелкосерийное (а то и единичное!) оружие, вплоть до «партизанского», но и освещена история их создания и применения, а так же причины, побудившие конструкторов-оружейников следовать тем или иным концепциям.

Кроме того, помимо сухого изложения фактов, А. Райгородецкий проводит качественный анализ перспектив развития этого оружия, раскрывает причинно-следственные связи между техническими решениями и побудительными мотивами этих решений, базирующихся на общих стратегических концепциях разных стран и разных народов в каждом конкретном случае. Без «оглядки на политический момент» и «злобу дня», что еще более ценно.

Работа проделана громадная и качественная, что выводит данную книгу в ведущий ряд современных научно-технических публикаций об истории и развитии современной оружейной техники и стрелкового оружия в том числе.

Книга будет очень полезна как для профессионалов-оружейников, так и для историков. Доступность изложения же даже сложных специальных вопросов, затрагиваемых в этой работе, делает ее безусловно интересной и для простых грамотных читателей, тех, кто всерьез интересуется стрелковым оружием, даже не являясь специалистом.

Юрий Пахомов, инженер-конструктор, лауреат Ленинской Премии, заслуженный изобретатель СССР.

Вступительная рецензия

Уважаемые читатели!

Перед вами — книга молодого автора-исследователя Александра Райгородецкого, посвященная истории создания и развитию такого типа стрелкового оружия, как противотанковые ружья и крупнокалиберные целевые винтовки.

При кажущейся разнице в боевом назначении этих видов стрелкового оружия, их «родословная» гармонично взаимосвязана. Противотанковые ружья служат «предтечей» современных крупнокалиберных целевых винтовок, за последние несколько десятилетий доказавших свою боевую востребованность и высокую эффективность.

Созданием противотанковых ружей занимались многие прославленные конструкторы большинства стран Европы и Азии, имевших свой ВПК. Накопленный опыт и найденные решения позволили переосмыслить роль крупнокалиберного целевого оружия и создать во второй половине ХХ века на базе прежних концепций качественно новый вид стрелкового вооружения — снайперскую винтовку повышенной мощности.

В многочисленных больших и малых конфликтах на нашей планете такая винтовка достаточно уверенно и громко заявила о себе, прочно заняв место в арсеналах всех серьезных держав мира. В том числе, и у нас, в России.

Эволюция этого оружия, рассмотренная автором, подробное рассмотрение ТТХ винтовок и унитарных патронов (боеприпасов) к ним в своей совокупности на сегодня по полноте обзора и анализа аналогов не имеет. Системный подход, осуществленный А. Райгородецким, дает возможность не просто оценить боевые возможности того или иного образца оружия, но и сделать некоторые выводы о стратегическом направлении концепции страны, в рамках которых это оружие создается и ее военно-промышленном потенциале.

Не смотря на крушение и распад союза стран-участниц Варшавского Договора и возникновение т. н. «однополярного мира», агрессивность Блока НАТО по-прежнему очень высока и взрывоопасна. Вплотную придвинувшись к Государственной Границе нашей Родины, практически безнаказанно занимаясь силовым переделом мира по своему усмотрению, НАТО как и ранее, остается для нас потенциальным противником № 1, уровень техники и вооруженности которого очень высок, и наша армия должна ему адекватно соответствовать. Кроме того, подобного толка агрессивные переделы породили такое явление, как международный терроризм, борьба с которым является одной из первостепенных задач нашей Армии и силовых структур. Роль же снайпера в тактике и оперативном развертывании такой борьбы переоценить невозможно.

Особо следует отметить то, что автор в своей работе уделяет пристальное внимание отечественным разработкам нашей прославленной оружейной школы, раскрывая на многочисленных примерах как талант и искусство отечественных конструкторов-оружейников, не утративших своего мастерства и прозорливости, так и возможности нашей Родины по вооружению своих солдат самым современным и передовым оружием.

Политико-воспитательный аспект этой книги трудно переоценить, и тем более отрадно, что работа эта написана в наше непростое и нервное время.

С. Белецкий, Гвардии генерал-майор. 15.03.2011 23:15

«Противотанковые ружья и их наследники»

Что толкнуло меня сделать книгу? Я намеренно избегаю термина «написать», ибо он более подходит к художественной литературе. Тут более уместен именно термин «сделать». Однозначно ответить сложно. Это точно не коммерческий момент (оружие — мое хобби, на жизнь я зарабатываю другим) и не желание прославиться. Пожалуй это только интерес к делу. Мне 36 лет. Живу сейчас в Украине, в городе Кривой Рог. Женат. Оружием и военной техникой увлекаюсь давно, с восьми лет. Когда мне подарили первую в моей жизни сборную модель самолета. Тогда и началось. В советские времена специальная литература по оружию была редкостью, зарубежная литература — еще большей редкостью, информацию приходилось собирать по крупинкам. Из того, что было доступно- это Жук, Болотин, журнал «Техника-молодежи» и уникальный для советских времен журнал «Зарубежное военное обозрение», который я выписывал с юных лет и даже вел переписку с редакцией. Ну а потом начались новые времена, появилась литература, как российская, так и зарубежная, появились компьютеры и интернет, появилась возможность ездить за рубеж, где я жил пятнадцать лет и служил в армии. Жизнь была богата на события, приходило и уходило многое. Неизменным сталось одно-интерес. Если тебе по настоящему интересно то, что ты делаешь, ты сможешь все. Человек способен запомнить и переварить терабайты информации. Главное — это должно быть ему интересно. И еще один момент. Когда-то мне было очень тяжело выуживать крупицы информации и сводить их в систему. Я хочу, чтобы другим интересующимся было немного легче. Если моя работа в этом поможет — я буду рад. Почему я выбрал для книги именно эту тему? Мне давно хотелось сделать серьезное исследование по развитию противотанковых ружей, так как подобной, полной по объему работы не было пока ни в Сети, ни на бумаге. А крупнокалиберные снайперские винтовки- это прямые потомки ПТР на новом витке технического прогресса. Цельной и полной работы по всем мировым образцам этого оружия мне тоже пока не приходилось видеть. Хотелось сделать- сделал. Насколько хорошо — судить вам.

Хочется выразить большую благодарность майору Морской Пехоты КЧФ в отставке Евгению Евгеньевичу Митькову за помощь в подготовке книги и систематизации материала. И большую искреннюю признательность инженеру-конструктору Юрию Григорьевичу Пахомову и генерал-майору Степану Игоревичу Белецкому за предисловия к моей книге.

Автор не претендует на всю полноту информации и будет признателен любым дополнениям и указаниям на ошибки.

Часть первая

ПТР. Первая Мировая

Сначала дадим определение, что же такое есть противотанковое ружье. Противотанковое ружье (или сокращенно ПТР) представляет собой ручное огнестрельное оружие, которое характеризуется большой начальной скоростью и большой дульной энергией пули и предназначено для борьбы с бронетехникой противника. ПТР, как правило, имеют калибр больше, чем у обычного стрелкового оружия: 12,7 мм, 13,2 мм, 14,5 мм и даже 20 мм. Хотя существовали образцы и в калибре 7,62 и 7,92 мм, но в них использовалась увеличенная по длине гильза и усиленный заряд пороха для придания высокой скорости пуле. Бронепробиваемость большинства противотанковых ружей составляла в среднем около 30 мм и лишь на некоторых опытных образцах достигала 60–70 мм. Это позволяло им эффективно бороться с легкими танками. Некоторые виды ПТР имели довольно большой вес и габариты, и фактически представляли собой легкие малокалиберные противотанковые пушки.

Теперь немного истории. Первая Мировая Война подарила благодарному человечеству много новых и доселе невиданных орудий убийства себе подобных. Наряду с самолетами, бронеавтомобилями и боевыми отравляющими веществами, появилась совершенно новая боевая машина, названная танком. Так как большинство сражений той войны носило позиционный характер, то соответственно большое внимание уделялось полевым укреплениям. Бронеавтомобили довольно хорошо показали себя в качестве разведывательного и дозорного средства, но как оказалось они совершенно не годились как средство поддержки пехоты и средство прорыва укрепленных полос противника. Низкая проходимость не давала им сопровождать пехоту на поле боя, а проволочные заграждения, надолбы, и рвы сдерживали их продвижение. Появление на поле боя танка (впервые примененного англичанами) помогло переломить ситуацию. Эти машины оказались неуязвимыми для стрелкового оружия, были вооружены пулеметами и пушками, сминали проволочные заграждения, перекатывались через окопы и на первых порах вызывали ужас у обороняющейся пехоты. Первое применение танков на полностью оправдало возлагавшиеся на них надежды.

Новое средство ведения войны буквально сразу породило и противодействие. Воюющие стороны стали разрабатывать средства противотанковой борьбы. Сразу стало понятно, что основную тяжесть борьбы с танками возьмет на себя артиллерия. И вскоре на полях сражений появились специальные противотанковые пушки. Но первые противотанковые орудия были тяжелы, маломаневренны и выпускались, кроме всего прочего, в недостаточных количествах. Необходимость борьбы с танками поставила вопрос об оснащении пехоты мощным и в то же время относительно легким, скорострельным оружием, способным пробивать броню толщиной в 20–30 мм.

Первые танки были применены англичанами против немецких войск, а немецкое командование долгое время не уделяло должного внимания развитию танковых войск и это привело к сильному отставанию от стран Антанты. И посему первые в мире противотанковые ружья появились именно в немецкой армии.

Конструкторская мысль у немецких инженеров развивалась по двум направлениям: разработка крупнокалиберных противотанковых пулеметов (что привело к созданию тяжелого пулемета MAN MG 18 TuF) и разработка противотанковых ружей (что привело к созданию первого в мире противотанкового ружья Mauser Tankgewehr M1918). И об этих первых в мире образцах легкого пехотного противотанкового оружия мы расскажем здесь более подробно.

Пулемет MAN MG 18 TuF

Патрон 13×92 SR

Изначально немцам казалась более привлекательной конструкция крупнокалиберного пулемета, который был более универсален в применении: его можно было использовать и в качестве противотанкового средства и для борьбы с авиацией. В 1917 году шесть германских фирм приняли участие в конкурсе на создание такого пулемета, который был рассчитан на применение весьма мощного патрона 13×92 SR. Но к окончанию конкурса достаточно приемлемые модели оказались у двух фирм: Rheinmetall и Maschinenfabrik Augsburg Nurnberg (MAN). Эти образцы создавались на базе уже существовавших и стоявших на вооружении пулеметов и отличались от них большим калибром и размерами. Для обеих моделей были характерны довольно большая масса и колесный лафет. Пулемет фирмы Rheinmetall имел магазин дискового типа, как на пулемете «Льюис» и этот факт с самого начала ограничивал возможности оружия из-за низкой емкости магазина по сравнению с ленточным питанием. Фирма MAN представила более надежную конструкцию. Образец этой фирмы представлял из себя слегка видоизмененный пулемет системы Максима. Он имел ленточное питание и был установлен на универсальном колесном станке, который допускал перевод оружия из походного положения с колос в боевое на треногу. 13 августа 1918 года после ряда доработок пулемет был принят на вооружение немецкой армии под индексом MG-18, но был также известен как TuF, Tank und Flieger Maschinengewehr, что в переводе с немецкого означает противотанковый и зенитный пулемет. Оружие оказалось достаточно мощным и эффективным, так как могло поразить бронебойными пулями на расстоянии 500 метров все существовавшие в то время бронированные машины. На дистанции 100 метров пулемет пробивал броневую плиту толщиной в 22 миллиметра. Пулемет обладал достаточно высокой скорострельностью-300 выстрелов в минуту и из недостатков можно указать пожалуй лишь значительную массу, составлявшую 133,7 килограмма. Но у фирмы возникли сложности с налаживанием в производстве сложного и довольно дорогостоящего пулемета. По времени они совпали с капитуляцией кайзеровской Германии и в итоге привели к изготовлению к январю 1919 года лишь установочной партии из 50 штук вместо планировавшихся 4000 образцов. Крах империи и условия Версальского договора свели на нет попытки дальнейшего развития этого оружия. Конец этой программы частично может нам объяснить почему немцы так и не смогли создать и в дальнейшем вовсе отказались от разработки универсальных крупнокалиберных пулеметов, как излишне дорогого оружия. Немцы тогда решили, что бороться с броней должны специальные артиллерийские системы. Предпринятые в конце Второй Мировой Войны попытки спонтанной переделки авиационных крупнокалиберных пулеметов показали неверность такой политики.

Противотанковое ружье Mauser Tankgewehr M1918

Патрон 13×92 SR

Разработка первого в мире противотанкового ружья началась 27 ноября 1917 года. В этот день представители германской армии обратились с предложением о создании такого оружия к фирме «Маузер» находившейся в Оберндорфе. Всего через шесть дней на рассмотрение германскому Генеральному штабу был представлен первый проект требуемого оружия. А 21 января 1918 года первый опытный образец был представлен командованию армии. В мае того же года уже было освоено серийное производство. Войсковые испытания ПТР прошло удачно и его приняли на вооружение под обозначением «13 мм противотанковое ружье Маузер T-Gewehre М.1918». Первое боевое применение этих ружей произошло в марте 1918 года.

ПТР Mauser T-Gewehre M.1918 представляло собой, по сути, увеличенную в размерах винтовку Mauser 98. Оружие было однозарядным, с ручной перезарядкой и со скользящим затвором, кроме двух боевых выступов в передней части затвора имелись еще два выступа в его тыльной части. Для улучшения устойчивости при стрельбе ружье устанавливалось на сошки от пулемета MG.08/15. Ружье могло вести прицельную стрельбу на дальности до 500 м с практической скорострельностью 6 выстрелов в минуту. В общем это противотанковое ружье напоминает собой крепостные винтовки. К слову, русская крепостная винтовка системы Гана образца 1875 года имела амортизатор отдачи — пружинный затыльник. Немецкие конструкторы почему-то не использовали уже известное — хорошо испытанный амортизатор Гана. Ложа имело укороченное цевье «половинной длины» с пистолетной рукояткой управления огнем. Прицел секторный, рассчитанный на ведение огня до 500 м. Ружье могло вести прицельную стрельбу с практической скорострельностью 6 выстрелов в минуту. Бронепробиваемость М.1918 для того времени являлась вполне достаточной: на дальность 100 м — 26 мм; на 200 м — 23,5 мм; на 400 м — 21,5 мм; на 500 м — 18 мм, т. е. даже больше, чем у крупнокалиберного пулемета MG.18, что делало это оружие грозным противником для всех типов танков, тем более, в сочетании с относительно малым весом (17,3 кг с сошками).

Для этого оружия был создан специальный патрон: T-Patrone калибра 13 мм. Его латунная, бутылочная, с пологим скатом гильза длиной 92 мм, имела выступающую закраину с проточкой и содержала заряд нитроцеллюлозного пороха массой 13 г. Остроконечная, с конической донной частью пуля массой 62,5 г, состояла из биметаллической оболочки, свинцовой рубашки и стального закаленного сердечника.

Стрельба велась патроном с бронебойной пулей, способной пробивать броню, поражая экипаж танка или бронеавтомобиля осколками пули и брони. Особенности боеприпаса создавали необходимость стрельбы не по любому месту корпуса, а целясь в уязвимые места танка, а именно: в баки, двигатель, места размещения экипажа. Только в таком случае ружье позволяло остановить танк, либо же уничтожить его. Очень часто случалось, что пуля, пробивая броню любого танка тех лет на дистанции в 300 метров, часто не наносила ему вреда. Сердечник, в отличии от снаряда, не обладал ни осколочным, ни фугасным действием, а зажигательное действие было слабо выражено. При достаточно неплотной компоновке танка сердечник мог пробить броню и нисколько не повредить ни оборудованию, ни экипажу. Это явление в дальнейшем получило даже собственное название — эффект ПТР. А так как само по себе пробитие брони не самоцель, приходилось стрелять так, чтобы сердечник поражал важные агрегаты или экипаж танка.

Одновременно с многочисленными достоинствами ПТР обладало рядом крупных недостатков, значительно снижавших боевые возможности оружия, к ним относились: громоздкость, обусловившая недостаточную маневренность ружья, невысокая скорострельность и сильная отдача. Отдача винтовки была настолько резкой и сильной, что часто стрелок получал травму при выстреле, даже несмотря на шинель, подложенную под приклад. Стрелки, при наличии возможности, менялись местами после 3–4 выстрелов. Расчет, как правило, составлял из двух человек. Также неприятной особенностью винтовки стал малый ресурс ствола — высокие давления достаточно сильно влияли на ствол оружия, ускорялся его износ.

В конце 1918 года фирма Mauser предприняла попытку усовершенствовать свое ПТР, смонтировав под цевьем однорядный магазин на пять патронов и оснастив приклад пружинным амортизатором, (что было просто необходимо, и вероятно, заимствовано с русской винтовки Гана) но это ружье так и осталось только в опытном варианте.

Крепостное ружье Гана обр. 1876 года

Из планировавшихся 30000 единиц до конца войны германская промышленность успела изготовить 15800 ружей, из которых в сентябре 1918 года во фронтовых частях находилось 4632 ПТР. Изначально новое оружие выдавалось из расчета 1 шт. на батальон, а с августа того же года, с увеличением их общего количества, каждая пехотная рота должна была получить по одному ружью. Они зарекомендовали себя достаточно хорошо, хотя реальные возможности оказались гораздо ниже ожидавшихся, так при французской танковой атаке под Конто количество танков, уничтоженных из противотанковых ружей, составило не более 1 % от всех французских потерь.

Запрет, введенный Версальским договором на разработку, производство и использование новейших систем оружия, к которым были отнесены и противотанковые ружья, однако, не помешал немцам иметь на вооружении рейхсвера к 1932 году. 1074 ПТР М.1918. В предвоенные годы и начальный период Второй мировой войны, когда Вермахт получил современные образцы противотанковых ружей, старые ПТР Маузер М.1918 продолжали еще активно использоваться для обучения в тыловых частях.

Кроме того, данное ружье оказалась все же недостаточно эффективным оружием против танков. Во-первых, в больших количествах на фронте его не было, поскольку оно появилась, что называется, «под занавес» войны.

После окончания войны противотанковые ружья снимаются с вооружения, причем идее было суждено возродится через десяток лет, однако уже на новом уровне. То есть заслугой немецких конструкторов стала не столько сама разработка винтовки образца 1918 года, сколько создание самой концепции противотанкового ружья.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 13×92SR, общий вес — 17,3 кг, общая длина — 1691 мм, длина ствола — 983 мм, скорострельность — 6 выстрелов в минуту, начальная скорость пули — 913 м/с, прицельная дальность — 500 м, боепитание — однозарядное.

Источники:

Книги:

С. Федосеев «Пехота против танков»

С. Монетчиков «Пехотное оружие Третьего Рейха. Противотанковые ружья Вермахта»

Сайты:

http://weapon.at.ua/

http://www.firstwar.info/

http://www.antitank.co.uk/

http://www.armyguide.ru/

http://ru.wikipedia.org/

А также личный архив автора

Часть вторая

ПТР. Вторая Мировая

После окончания Первой Мировой Войны о ПТР, как о виде оружия забыли. Причиной этому стало появление более мощных противотанковых артиллерийских орудий.

Но конструкторы помнили о преимуществах противотанковых ружей, а к ним относились: малая масса, а значит высокая маневренность расчетов и возможность быстрой и надежной маскировки. Поэтому к ним вернулись уже в начале 30-х годов и проектирование ПТР развернулось сразу в нескольких странах. Однако теперь это было не "эрзац-оружие" военного времени, а образцы с заново созданными узлами, тщательно испытанные и обладающие высокими боевыми качествами. Успеху ПТР второго поколения способствовали и специально созданные боеприпасы с высокой начальной скоростью пули, что гарантировало значительную пробивную силу.

Одной из первых взялась за разработку противотанковых ружей Швейцария и фирма «Эрликон» создала в 1932 году тяжелую противотанковую винтовку калибра 20 мм. В 1934 году Великобритания создала первые образцы противотанковой винтовки, которая потом получит название по фамилии своего создателя капитана Бойса. В 1935 году приняла на вооружение противотанковую винтовку собственной разработки Польша. Во второй половине тридцатых приступила к разработке ПТР Германия. В 1937–1938 годах активизировались работы по противотанковым винтовкам в СССР. В 1939–1940 годах начали разработку противотанковой винтовки и в США, но в этой стране ПТР собственной разработки так никогда и не состояли на вооружении, оставшись исключительно в виде опытных образцов.

Во Второй Мировой Войне противотанковые винтовки применялись наиболее массово. Оружие такого типа использовалось следующими воюющими странами: СССР, Германия, Великобритания, Польша, Франция, Финляндия, Япония. Выпускались противотанковые винтовки собственной конструкции и состояли на вооружении в таких «нейтральных» странах, как Швейцария и Швеция. ПТР собственной разработки состояли до Второй Мировой Войны на вооружении и в Дании. Там их разработкой и выпуском занималась известная оружейная фирма «Мадсен». В конце тридцатых — начале сороковых годов, в условиях уже немецкой оккупации, разрабатывала и выпускала противотанковые винтовки Чехословакия, чуть ранее отметившись созданием крупнокалиберного 15-мм пулемета ZB.60.

Некоторые исследователи вопроса говорят о применении ПТР в то время скорее как о вынужденной замене недостающей противотанковой артиллерии, чем как об эффективном оружии. Существует распространенное мнение, что спешная разработка в 1941 году противотанковых ружей в СССР связана не с их эффективностью, а с необходимостью обеспечить войска сколько-нибудь действенным средством борьбы с танками противника при потере значительной части противотанковых орудий в начальный период Великой Отечественной войны. Но эта точка зрения разделяется далеко не всеми.

Но Вторая Мировая Война, ставшая пиком в развитии противотанковых винтовок, стала и их лебединой песней. В конце этой войны было создано совершенно новое легкое пехотное оружие, предназначенное для борьбы с танками. Это были реактивные противотанковые гранатометы, использующие в качестве поражающего элемента кумулятивные реактивные гранаты. А на самом исходе этой войны, в гитлеровской Германии впервые в мире появилось оружие, ставшее вторым основным средством борьбы пехоты с танками-управляемые противотанковые ракеты. Вследствие этого к концу Второй Мировой противотанковые винтовки, как вид вооружения, полностью сошли со сцены.

Далее, для удобства читателя, будут представлены разработки в области противотанковых ружей по странам в алфавитном порядке. Может быть правильнее было бы сделать это по времени создания, но мне кажется что так будет удобней. Итак, далее следуют: Великобритания, Германия, Дания, Польша, СССР, США, Финляндия, Чехословакия, Швейцария, Швеция и Япония.

Великобритания

Противотанковое ружье M37 Boys «0.55 inch Boys Anti Tank Rifle»

Boys Mk. I

Boys Mk. IV

Boys в варианте тяжелой снайперской винтовки с оптическим прицелом

Патрон Kynoch & RG.55 Boys (13,9×99B)

Ружье Boys в разрезе

В 1934 году военное руководство Великобритании инициировало проект разработки противотанкового ружья. Возглавил этот проект известный эксперт по оружию, помощник начальника конструкторского бюро завода «Ройал Смол Армз» в Энфилде капитан британской армии Бойс, по фамилии которого и стали называть эти противотанковые ружья, но произошло это немного позднее, а именно 24 ноября 1937 года, когда эта система была официально принята на вооружение британской армии. К слову будет сказано, что немцы узнали о существовании этого оружия в 1938 году, а в 1940 году в сражении при Дюнкерке они захватили большое количество этих винтовок и временно поставили на вооружение. Позднее немцы проводили опыты по адаптации этих ружей под свой патрон калибра 13 мм.

О первых прототипах этой винтовки до сих пор известно крайне мало. Имеются сведения, что это было многозярядное оружие, но гораздо больших размеров, чем серийный образцы и большой степени (особенно имея в виду систему подачи патронов) были похожи на ручной пулемет «Брен». За исключением нескольких отличий серийные образцы почти идентичны им. Серийные образцы, в отличии от прототипов были оснащены более длинной ручкой затвора, слегка измененным магазином, емкостью с маслом, которая находилась в плечевом упоре, и опорной системой в виде сошек, которые лучше размещены относительно центра тяжести. Производителями оружия являлись: государственное предприятие Royal Small Arms Factory (RSAF) из Энфилда, частная компания Small Arms Company Ltd. (BSA) из Бирмингема и канадская фирма John Inglis Company находившаяся в Торонто.

Бронепробиваемость оружия была следующей: на расстоянии 100 метров обычная бронебойная пуля пробивала 16 мм броню, а пуля с вольфрамовым сердечником 20 мм броню. Это позволяло винтовке бороться с легкими танками противника, бронетранспортерами, автомобилями, но особенно эффективным это оружие показало себя в борьбе с ДОТами.

Противотанковые винтовки «Бойс» существовали в нескольких вариантах: первый вариант Мк. 1 со складной ножкой, дульным тормозом круглой формы, смещенным влево двойным прицелом (который устанавливался на дальность 300 и 500 ярдов) и без рукоятки переноски. Второй вариант Мк. 2 со складной сошкой, плоским дульным тормозом с отверстиями по бокам, фиксированным прицелом и рукояткой для переноски. Вариант Мк. 3 для воздушного десанта (официально так и не поставленный на вооружение) с меньшим весом, стволом, укороченным примерно на 150 мм и без дульного тормоза. Имелся вариант Мк. 4, выпускаемый в Канаде и вариант с оптическим прицелом, используемый в качестве тяжелой снайперской винтовки для поражения особо приоритетных целей, ДОТов и имевшийся в двух разновидностях: под стандартный (но специальный снайперский патрон) и под патрон 12,7×99 мм и со стволом от крупнокалиберного пулемета. Последняя разновидность очень ограниченно применялась в Корейской войне.

Объем производства был очень крупным и во время Второй Мировой Войны «Бойс» являлась самой массовой противотанковой винтовкой. Всего в годы производства с 1937-го по 1943-й было выпущено по разным данным от 62000 до 66000 экземпляров. Производство было остановлено окончательно в 1943 году из-за начавшегося выпуска реактивного противотанкового гранатомета «Пиат». Винтовки «Бойс» состояли на вооружении в Великобритании, США, Канаде, а также в Австралии, Китае, Финляндии, Франции, Германии (трофеи), Ирландии, Люксембурге, Новой Зеландии, Филиппинах и СССР (было поставлено по ленд-лизу 3200 штук). Впервые в боевых условиях «Бойсы» были применены финской армией в Зимней войне с Советским Союзом.

Винтовка «Бойс» является многозарядным оружием с поворотным цилиндрическим затвором. Запирание канала ствола осуществлялось поворотом продольно скользящего затвора с шестью боевыми выступами. Перезарядка производится вручную, питание осуществляется из коробчатого магазина на пять патронов. Окно приемника магазина расположено сверху, при снятом магазине оно закрывается специальной крышкой, которая откидывается на правую сторону оружия. Рукоятка взведения затвора расположена на правой стороне оружия и выведена наверх, для возможности взведения затвора как левой, так и правой рукой. Затвор состоит из остова с рукояткой, курка, ударника, боевой пружины, соединительной муфты, выбрасывателя и отражателя. Выбрасыватель и отражатель присоединены к остову затвора при помощи разъемной втулки. Курок с ударником и боевой пружиной вставляются в канал остова затвора и закрепляются соединительной муфтой. Соединение ствола со ствольной коробкой резьбовое. На казенную часть ствола надета направляющая обойма, цапфы которой закреплены к передней части люльки. Задняя часть ствольной коробки упирается в противооткатное устройство люльки, а выступы ствольной коробки находятся в продольных пазах люльки, благодаря чему при выстреле ствол со ствольной коробкой откатывается назад. Затыльник укреплен к задней части люльки. Он имеет резиновый плечевой упор и рукоятку для левой руки. Дульный тормоз, противооткатное устройство и резиновый плечевой упор уменьшают действие отдачи на стрелка при выстреле. Магазин коробчатый, однорядный, присоединяется к ствольной коробке сверху. Ружье имеет предохранитель флажкового типа, расположенный слева на ствольной коробке. Для включения предохранителя его флажок поворачивается назад, а для выключения вперед. Затыльник М37 Boys имеет толстую подушку для смягчения отдачи при стрельбе. К затыльнику крепится ручка переноса оружия. Сошки в походном положении складываются вперед. Угол их наклона вперед в боевом положении регулируется зажимными винтами. Прицел диоптрический, перекидной, с дистанциями прицельной стрельбы на 300 и 500 ярдов, он вынесен на левую сторону оружия. Также возможна установка оптического прицела. К ружью придавалась принадлежность для чистки и разборки, комплект магазинов и запасной ударник с боевой пружиной.

Первоначально ружье создавалось под 12,7-мм патрон от крупнокалиберного пулемета «Виккерс». Однако испытания показали, что воздействие его пули на цель не столь значительны, как ожидалось, и в 1936 году для него был создан специальный патрон, впоследствии обозначаемый как Kynoch & RG.55 Boys или 13,9×99В. Патрон имеет бронебойную пулю и латунную гильзу с ободком. При угле встречи 90° на расстоянии 100 метров пуля типа W Mk. I массой 60 грамм пробивает 16–17 мм броневую плиту, а пуля типа W Mk. II массой 47,6 грамма с вольфрамовым сердечником на расстоянии 100 метров под углом 70° пробивает 20-мм броневую плиту. Патрон имеет следующие характеристики: калибр — .55 дюйма или 13,9 мм в метрической системе, масса — 133 грамма, масса пули — 60 (47,6) грамм, масса порохового заряда — 13,74 грамма, начальная скорость пули — 760 (884) метра в секунду, дульная энергия пули — 17,33 КДж.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .55 Boys (13,9×99В), общий вес-16,3 кг (неснаряженный) и 17,4 кг (с магазином и патронами), вес сошек — 1,6 кг, общая длина — 1620 мм, длина ствола — 915 мм, начальная скорость пули — 760 (884) м/с (с экспериментальными патронами — 945-1100 м/с), дульная энергия пули — 17,33 КДж, прицельная дальность стрельбы — 300–500 ярдов (273–455 метров), бронепробиваемость — на расстоянии 100 метров — 16 (20) мм, на расстоянии 300 метров — 12 мм, на расстоянии 500 метров — 10 мм, емкость магазина — 5 патронов.

Германия

Противотанковое ружье 7,92 mm Panzerbuchse PzB.38

PzB.38

PzB.38

Patrone 318 7,92×94

Заряжание ружья PzB.38

После окончания Первой Мировой Войны первым немецким противотанковым ружьем стало Pz.B.38. Его на фирме Gustloff-Werke в городе Зуле разработал конструктор Б. Бауэр. Серийным производством ружья занималась фирма Rheinmetall-Borsig.

Для этого ружья на базе патрона 13×92SR доставшегося от ружья Mauser M.1918, были разработаны два патрона: 13×94 и 7,92×94. Было решено все-таки остановиться на винтовочном калибре и соответственно был выбран патрон 7,92×94 получивший индекс Patrone 318. 7,92-мм патрон 318 имел бронебойную пулю ЅmК с твердосплавным сердечником. Масса патрона составляла 84 грамма, масса пули — 14,5 грамм, масса порохового заряда — 14,7 грамм, а дульная энергия пули составляла 10,62 КДж. В 1939 году для увеличения боевых возможностей это ружье получило еще один 7,92-мм патрон с бронебойно-трассирующе-химической пулей ЅmК НRs. L'Ѕрur с карбид-вольфрамовым сердечником и капсулой с раздражающим газом-лакриматором хлорацетофеноном, который должен был оказывать воздействие на экипаж при попадании пули в боевое отделение цели, заставляя танкистов эвакуироваться наружу и попадать под прицельный огонь пехоты.

Несмотря на довольно малую дульную энергию пули ПТР имело сравнительно высокие боевые качества, при начальной скорости пули 1210 м/с пробивая броню толщиной 30 мм на дальности 100 м и 20 мм на 300 м, что достигалось за счет увеличения объема зарядной камеры и высоких качеств сердечника пули, изготовленного из твердых сплавов (до 95 % вольфрама) или карбида вольфрама. Концерн Gustloff-Werke получил заказ на изготовление 1600 противотанковых ружей РzВ.З8 с целью проведения широких войсковых испытаний. Примерно 400 ружей были снабжены барабанным контейнером емкостью 36 патронов, который предназначался для повышения скорострельности оружия. Однако подобная конструкция барабанного контейнера оказалась неудачной, поэтому конструктор был вынужден переработать систему механизма подачи патронов в патронник. Теперь подача патронов производилась из двух специальных патронных коробок-ускорителей, рассчитанных на десять патронов каждая. Ускорители, служившие для сокращения времени на вкладывание очередного патрона в патронник, монтировались по обоим сторонам цевья. Кроме того, 112 противотанковых ружей РzВ.38 переделали в станковые, установив их на универсальных станках. Первое боевое применение ружей РzВ.38 в Польской кампании 1939 года выявило его недостатки: в первую очередь большую массу: 16,2 кг, что было всего лишь на 1 кг меньше, чем у противотанкового ружья Маузер М. 1918, большие габариты — 1615 мм и 1710 мм (соответственно). Помимо больших массово- габаритных характеристик, большие нарекания вызывала ненадежность работы оружия, в том числе — частые отказы, как по причине неполностью отработанной системы запирания, так и по причине загрязнения в полевых условиях. В 1939 году было выпущено 703 ПТР РzВ.38, а в 1940 году еще 705 единиц. Всего было произведено около 1600 экземпляров этого оружия.

Противотанковое ружье PzВ.38 относится к однозарядному оружию, с полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором. К его особенностям от носился откат ствола при выстреле для уменьшения действия отдачи при выстреле: противооткатное устройство состояло из спиральной пружины, одетой на казенную часть ствола, закрывавшуюся кожухом. Во время выстрела сцепленные ствол и затвор смещались назад в штампованном коробе, одновременно выполнявшем роль кожуха ствола. Благодаря этому, действие отдачи замедлялось, и стрелок ощущал ее слабее, а откат использовался для отпирания затвора. Возвратная пружина ствола размещалась в откидном прикладе цилиндрической формы. Перезаряжание затвора осуществлялось рукояткой взведения, находившейся на правой стороне штампованного короба. Использование клинового затвора позволило не только увеличить практическую скорострельность оружия до 12 выстрелов в минуту, то есть вдвое больше по сравнению с М.1918, поскольку подобная конструкция позволяла стрелку при перезаряжании не снимать руку с пистолетной рукоятки, но и уменьшить длину ружья в боевом положении, так как для перезаряжания не требовалось перемещение затвора в продольном положении. Ударно-спусковой механизм — куркового типа. Над пистолетной рукояткой, с левой стороны, был смонтирован рычаг автоматического предохранителя. Ствол имел конический пламегаситель. Для стабилизации при стрельбе на кожухе противотанкового ружья была закреплена двуногая складывающаяся сошка, конструктивно аналогичная сошке пулемета МG.З4. Для переноски ружья на поле боя служила откидная рукоятка, смонтированная сверху над стволом. Небольшая отдача патрона позволила сделать откидной плечевой упор с резиновым буфером, а использование затвора, ранее применявшегося только в артиллерийских орудиях, — снизить массу и сократить длину ствольной коробки. Расчет оружия состоял из двух человек. Данная винтовка более похожа на небольшое артиллерийское орудие, чем на винтовку. Отдача отбрасывает назад ствол на расстояние примерно 90 мм. При этом открывается затвор и удаляется стрелянная гильза. Удерживаемый фиксирующим рычагом затвор остается в заднем положении до тех пор, пока стрелок не нажал на высвобождающий рычаг, расположенный на рукоятке. Затем затвор и ствол сразу устремляются вперед. Когда затвор запирается, взводится курок и оружие готово к стрельбе.

Настильность траектории пули на дальности до 400 метров позволило смонтировать постоянный прицел. Прицельное устройство состоит из U-образного прицела и расположенной сбоку балочной мушки со съемным козырьком. Длина прицельной линии составляет 940 мм. Ствол сужается по направлению к дулу. Дульный тормоз навинчивается.

Полукруглые половинки корпуса оружия изготовлены методом штамповки и соединены методом точечной сварки. Несмотря на метод штамповки металла производство этого оружия требовало значительного количества материала и средств. Производство его было остановлено, когда появилась более совершенная и более легкая модель PzB.39.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — Р 318 7,92×94 мм, общий вес — 16,2 кг, общая длина — 1615 мм, длина ствола — 1260 мм, скорострельность — 12 выстрелов в минуту, прицельная дальность — 400 м, начальная скорость пули — 1210 м/с, дульная энергия пули — 10,62 КДж, питание оружия — однозарядное, бронепробиваемость — при угле встречи 90° на расстоянии 100 метров — 30 мм и на расстоянии 300 метров — 20 мм.

Противотанковое ружье 7,92 mm Panzerbuchse PzB.39

PzB.39

PzB.39

Patrone 318 7,92×94

После многочисленных жалоб из войск Бауэр был вынужден кардинально переделать ружье PzB.38. При этом он значительно упростил конструкцию и удешевил производство этого оружия. Новое противотанковое ружье получило индекс PzB.39 и было принято на вооружение в конце 1939 года. От своего предшественника оно отличалось меньшим весом и габаритами. Кроме того многие узлы оружия имели другие конструктивные решения. Для стрельбы ружье использовало те же патроны Р 318.

PzB.39 состояло из следующих основных частей: ствола со ствольной коробкой, спусковой рамы с рукояткой перезаряжания, затвора, откидного приклада, сошек и двух магазинов-ускорителей заряжания.

В отличие от PzB-38 в PzB-39 открытие затвора и экстракция гильзы осуществлялись только вручную, так как ствол был неподвижен. Для открытия затвора использовалась подвижная пистолетная рукоятка. Оружие имело дульный тормоз, фиксированные прицельные приспособления, пристрелянные на 400 метров, и складную рукоятку для переноски.

Противотанковое ружье РzВ.39 является однозарядным оружием, с полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором. Перезаряжание затвора осуществлялось спусковым рычагом. Ударный механизм куркового типа. Курок взводился при опускании затвора. Сверху затвор закрывался щитком, автоматически окидываемым при опускании затвора. Предохранитель флажкового типа располагался в тыльной части ствольной коробки. Предохранение от преждевременного выстрела осуществлялось защелкой пистолетной рукоятки управления огнем, чей выступ запирал спусковой крючок при неполностью закрытом канале ствола. Прицел постоянный, стоечного типа, был рассчитан на дальность стрельбы до 400 м. Для продления срока службы затвор имел сменный передний вкладыш, позволявший добиться минимального зазора между зеркалом затвора и казенным срезом ствола. Так же как и у РzВ.38, для повышения практической скорострельности в РzВ.39 использовались две 10-зарядные патронные коробки-ускорители. Для уменьшения отдачи при стрельбе вместо подвижного ствола с коротким ходом у РzВ.З8, РzВ.39 имел мощный дульный тормоз, поглощающий до 60 % энергии отдачи, что сразу избавило оружие от множества проблем, связанных с не очень надежной работой противооткатного устройства. При заряжании ружья, стрелок движением (от себя) пистолетной рукоятки управления огнем открывал затвор, другой рукой доставал патрон из магазина и вкладывал его в патронник. После этого давлением на пистолетную рукоятку (к стрелку) затвор закрывался, и оружие было готово к бою. После выстрела гильза экстрагировалась с опусканием затвора ползунком экстрактора назад вниз через окно в плечевом упоре. Небольшое сокращение начальной скорости пули до 1175 м/с не повлияло на снижение боевых качеств оружия. Бронепробиваемость этого ПТР составляла 30 мм на расстоянии 200 метров (под углом 90°) и 20 мм на расстоянии 400 метров (под углом 20°). Но наряду с удачными решениями, новое ружье имело и свои недостатки. К отрицательным чертам противотанкового ружья РzВ.39 относилась его сложность в изготовлении, отладке и изучении. Особенно сложны были система перезаряжания и ударно-спусковой механизм, состоявший из 63 деталей. В целом же ружье оказалось ненадежным в затрудненных условиях работы из-за своей большой чувствительности к загрязнению. Кроме того, достаточные претензии предъявлялись к тяжелой экстракции стреляной гильзы, когда стрелку приходилось прикладывать значительные усилия для отпирания спусковой рамы. Расчет оружия состоял из двух человек, стрелка и подносчика боеприпасов (он же наблюдающий за целью). На марше ружье возилось в повозке с боеприпасами. Для перевозки ружья в разведывательных подразделениях мотопехоты использовались велосипеды, на рамах которых ремнями крепились ПТР. В боевых условиях расчет переносил ружье РzВ.39 на плече или в руках, причем для удобства переноски приклад складывался. Для переноски ружья на поле боя на стволе была закреплена специальная рукоятка. В непосредственной близости от противника ружье переносилось одним стрелком. До 1942 г. боекомплект ружья составлял 145 патронов, из них у стрелка — 125 и в легкой колонне — 20, после 1942 г. он был уменьшен на 20 патронов, у бронебойщика находилось только 105 патронов.

В 1940–1941 гг: фирмы Gustloff-Werke, Rheinmetall-Borsig, Havelwerke, Steyr-Daimler-Puch выпустили 39 232 противотанковых ружья РzВ.З9. Высокие боевые качества противотанковых ружей, которые они показали на начальном этапе войны, заставил германскую военную промышленность развернуть их широкое производство. Если 1 сентября 1939 года Вермахт имел всего 568 противотанковых ружей РzВ.З8, к 1 апреля 1940 года — 1118 ПТР РzB.38 и PzB.39, то уже к 1 июня 1941 года на вооружении германской пехоты состояло 25 298 ружей этих моделей. По штатам 1940 года PzB.39 являлся основным оружием противотанковой обороны германской пехоты. Каждый пехотный взвод имел по 1 ПТР, в роте — 3 штуки, в батальоне — 9 штук, в полку — 27 штук. Всего в пехотной дивизии состояло на вооружении 90 противотанковых ружей. В моторизованной дивизии их насчитывалось — 83 штуки, а в танковой — 57 штук. В 1941 году в пехотных, моторизованных, горно-пехотных и инженерно-саперных ротах имелось по одному отделению с тремя противотанковыми ружьями PzB.39. Одно ПТР имелось в мотоциклетных взводах и 11 — в разведывательной роте моторизованной дивизии.

Однако в целом, противотанковые ружья PzB.38 и PzB.39 использовались в довольно ограниченных масштабах как во Французской кампании 1940 года, так и немногим больше в 1941–1942 годах на Восточном фронте, где применялись достаточно успешно в основном против легкобронированных целей. Уже летом 1941 году немецкой пехоте пришлось столкнуться с советскими танками Т-34 и КВ, против которых это оружие было совершенно неэффективным. Тяжелые бои, которые пришлось вести немецким пехотинцам во время советского наступления под Москвой зимой 1941–1942 годов, показали что вся система противотанковой обороны оказалась практически бездейственной. Противотанковые ружья, находившиеся на вооружении Вермахта уже не соответствовали требованиям времени. Борьба на равных со средними и тяжелыми танками противника с толщиной брони 60 — 90 мм могла вестись только более мощным оружием.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — Р 318 7,92×94 мм, общий вес — 12,6 кг, общая длина — 1600 мм (с разложенным прикладом) и 1255 мм (со сложенным), длина ствола — 1085 мм, скорострельность — 10 выстрелов в минуту, прицельная дальность — 400 м, начальная скорость пули — 1210 м/с, дульная энергия пули — 10,62 КДж, питание оружия — однозарядное, бронепробиваемость — при угле встречи 90° на расстоянии 200 метров — 30 мм и на расстоянии 400 метров — 20 мм.

Гранатомет Granatenbuchse GrB.39

Гранатомет Granatenbuchse GrB.39, созданный на базе PzB.39

Надкалиберная кумулятивная граната для GrB.39 и холостой патрон для ее отстрела

К концу 1941 года рубеж возможностей в бронепробиваемости достигнутый к этому времени германскими противотанковыми ружьями (во всяком случае ружьями «нормального» калибра), при постоянном наращивании ударной мощи бронетанковых войск в армиях союзников, оставил пехоту Вермахта практически безоружной в ближнем бою, а немецкая противотанковая артиллерия непосредственного сопровождения не поспевала за развитием событий на фронте. Убедившись в неэффективности своих противотанковых ружей против новых танков и для того, чтобы не отправлять в переплавку все противотанковые ружья PzB.39 было принято довольно нетривиальное решение: создание конструкторами фирмы Gustloff на базе 7,92-мм противотанкового ружья РzВ.39 на рубеже 1941–1942 годов оригинального варианта 30-мм дульнозарядного гранатомета, значительно расширивший возможности оружия с применением бронебойных гранат кумулятивного действия. Новая модель оружия получила название Granatenbuchse 39 (GrB.39) (противотанковый гранатомет образца 1939 года). В конце 1942 года к переделке ПТР РzВ.39, а также сборке нового оружия из имеющегося в наличии большого количества частей и деталей от ПТР РzВ.39, в противотанковый гранатомет GrВ.39, наряду с концерном Gustloff, приступил и небольшой инструментальный завод Otto Fennel und Sonhe Instrumente K.G. в Касселе. Первоначально планировалось выпустить 37000 противотанковых гранатометов, однако появление весной 1943 г. более мощного оружия — РПГ «Faustpatrone», привело к тому, что уже в апреле того же года производство GrB.39, после изготовления 28023 единиц, было прекращено.

30-мм противотанковый гранатомет GrB.39 состоял из следующих частей: ствола со ствольной коробкой, спусковой рамы с рукояткой заряжания, затвора, откидного приклада, мортирки, сошек и прицельных приспособлений.

Противотанковый гранатомет GrB.39 является однозарядным оружием, с полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором. Спусковой механизм смонтирован в верхней части спусковой рамы и состоит из спускового крючка и спускового рычага. Перезаряжание затвора осуществлялось спусковым рычагом. Ударный механизм куркового типа. Предохранитель флажкового типа располагался в тыльной части ствольной коробки. Мортирка повышенной прочности GrB.39 навинчивалась на укороченный до 595 мм ствол ружья PzB.39. Она имела длину 130 мм весила 800 г. Деревянное цевье в противотанковом гранатомете было демонтировано. Затылок откидного приклада был снабжен амортизатором отдачи. Специальный прицел, состоявший из визиров — переднего (сетки), заднего (целика) и предохранительного кожуха, позволял вести стрельбу по подвижным целям на дальности до 75 метров, а по неподвижным- до 150 метров. Наведение на цель производилось по нижнему обрезу башни танка, в центр башни или, при его движении, по корпусу с выносом на 0,5 — 1 метра. Вес гранатомета в сборе составлял 10,44 кг, длина в боевом положении — 1232 мм, в походном (при сложенном прикладе) — 908 мм.

Хорошие боевые показатели достигались как высокой практической скорострельностью 5–8 выстрелов в минуту, так и использованием специально созданной для GrB.39 особо мощной гранаты Gross Gewehr Panzergranate fur Sonderzwecke 61 (G.Pzgr.61) — 61-мм большой ружейной противотанковой гранаты специального назначения кумулятивного действия 61. Она принадлежала к типу гранат ударного действия и предназначалась для борьбы с бронированными целями противника. Граната G.Pzgr.61 могла использоваться как в противотанковом, так и ружейном гранатометах. Эта граната отличалась от всех предыдущих образцов противотанковых гранат кумулятивного действия внешней формой. Ее корпус имел хорошую аэродинамическую каплеобразную форму, что способствовало повышению кучности боя, а увеличение диаметра кумулятивной воронки позволило существенно повысить бронепробивную способность гранаты до 80 мм на расстояниях 75 — 150 метров, хотя точность стрельбы оказалась недостаточной. Однако новая граната вывела это оружие в разряд достаточно серьезных противников для средних танков союзников выпуска 1941–1943 годов. Наряду с этой гранатой из противотанкового гранатомета GrB.39 можно было вести стрельбу и кумулятивной бронебойной гранатой gr.G.Pzgr.46 от ружейного гранатомета Gw.Gr.Ger.42. Остальные осколочные и бронебойные гранаты запрещалось использовать в новом гранатомете, так как механическая прочность этих боеприпасов не была рассчитана на то, чтобы их отстреливали специальным холостым патроном с увеличенным пороховым зарядом Treibpatrone 318, созданным для GrB.З9 на базе 7,92-мм патрона 318, поскольку это приводило к трещинам в хвостовой части. Подобная избирательность в использовании боеприпасов в определенной степени снижала боевые возможности. Наряду с этим, гранатомету GrB.39 были присущи и некоторые другие недостатки, в том числе: достаточно длительное заряжание оружия, что влекло за собой низкую практическую скорострельность, затрудненное откидывание спускового рычага в результате тугой экстракции стреляной гильзы, кроме того, в боевых условиях при манипуляциях стрелка с откидным спусковым механизмом во время перезарядки, когда спусковой рычаг откидывался вниз, стрелок зачастую зачерпывал рукояткой грязь и землю, что, в свою очередь, вело к засорению спускового механизма и патронника и частым осечкам и задержкам при стрельбе. Все это требовало частого и тщательного ухода за оружием, что не всегда было допустимо во фронтовых условиях.

В конце 1942-начале 1943 года немецкие конструкторы попытались исправить основной недостаток GrB.39 и повысить его скорострельность. Для этого гранатомет пришлось радикально переделать. На дульной части ствола было смонтировано пятизарядное барабанное устройство, состоящее из блока 30-мм мортирок. Вращение барабана осуществлялось вручную, рукояткой с тягой, закрепленной на стволе. Подобная конструкция оказалась неудобной и непрактичной, особенно в полевых условиях, поэтому от нее вынуждены были отказаться. Однако, несмотря на отдельные недостатки до конца 1943 года, пока у немцев не появилось реактивного противотанкового оружия, GrB.39 оставался самым мощным противотанковым средством ближнего боя в Вермахте.

Тактико-технические характеристики:

Калибр ствола — 7,92 мм, калибр мортирки — 30 мм, калибр гранаты — 61 мм, общий вес — 10,44 кг, общая длина — 1232 мм, длина ствола — 595 мм, длина мортирки — 130 мм, темп стрельбы — 5–8 выстр./мин, начальная скорость гранаты — 1190 м/с, прицельная дальность — 150 м, бронепробиваемость — 80 мм.

Тяжелое противотанковое ружье 2,8/2 cm Schwere Panzerbuchse s.PzB.41

s. PzB.41. Вид спереди-сбоку

s. PzB.41. Вид сзади-сбоку

IeFI 41. Специальная модификация для воздушно-десантных войск

Пока немецкая армия успешно применяла концепцию блицкрига, противотанковая оборона не играла столь важную роль. Однако уже при захвате Франции начало выясняться, что противотанковые ружья PzB.38 и PzB.39 неэффективны против танков с достаточно толстой броней. Со времени битвы под Москвой, где блицкриг получил окончательное поражение, немцы были вынуждены значительно усилить свою противотанковую оборону. Против советских Т-34, не говоря уже о КВ, противотанковые ружья были уже совершенно бесполезны.

Патрон 2,8 cm Pzgr.41 28×188 мм

В 1940 году была создана и принята на вооружение (с 1941 года запущенная в серийное производство) система Schwere Panzerbuchse s.PzB.41, которая немцами классифицировалась как тяжелое противотанковое ружье, а по мнению ряда советских и союзнических специалистов ее следует классифицировать, как артиллерийскую систему, то есть противотанковую пушку. Я придерживаюсь мнения, что определять любую систему надо так, как определяли ее создатели, в данном случае немецкие специалисты.

Тяжелое противотанковое ружье s.PzB.41 интересно прежде всего тем, что оно является системой с коническим каналом ствола и представляет собой дальнейшее развитие идей конструктора Герлиха. В казенной части ствол имел диаметр 28 мм, а в дульной — 20 мм. На снаряде, точнее на его поддоне, имелись два выштампованных центрирующих кольцевых выступа из мягкого сплава, которые при движении после выстрела по каналу ствола сминались под воздействием давления от пороховых газов и при вылете из ствола снаряд имел диаметр 20 мм вместо изначальных 28 мм. Такое решение позволяло достичь гораздо больших скоростей, но и имело свой недостаток-быстрый износ ствола, что характерно не только для орудий с коническим каналом ствола, но и для орудий высокой баллистики вообще.

Если сказать немного об истории таких конструкций, то впервые патент на ружье с коническим каналом ствола и специальную пулю для такого канала получил в 1903 году профессор Карл Пуфф. Ряд экспериментов провел в 1920-х — 1930-х годах другой немецкий инженер, вышеуказанный Герман Герлих в Германском испытательном институте ручного огнестрельного оружия в Берлине. Опытное калибра 7 мм противотанковое ружье Герлиха имело начальную скорость пули 1700 м/с. Позже начальную скорость пули Герлиха удалось довести до 1760 м/c. Результатом продолжившихся работ и стало ружье s.PzB.41, созданное фирмой Mauser и принятое на вооружение в начале 1940 года. Интересно, что первоначально планировалось создание универсальной автоматической пушки, оснащенной 18-зарядным магазином. Сначала орудие имело индексы «Gerat 231» и «МК.8202». В июне-июле 1940 года была изготовлена опытная партия из 94 (по другим данным — из 30) орудий и отправлена на войсковые испытания. По их итогам была произведена доработка орудия, и с февраля 1941 года в войска начали поступать серийные пушки. Стоимость одного орудия составляла 4520 рейхсмарок (для сравнения, стоимость 50-мм противотанковой пушки Pak 38 составляла 10600 рейхсмарок).

Как уже было сказано система s.PzB.41 являлась орудием с коническим каналом ствола. В казенной части ствол имел диаметр 28 мм, в дульной — 20 мм. Такая конструкция позволяла достичь высокой начальной скорости в 1400 м/сек, и, соответственно, гораздо большей бронепробиваемости. s.PzB.41 представляло собой классическую пушку с подрессоренным колесным ходом (колеса железные дисковые с резиновыми шинами), щитом, раздвижными станинами и противооткатными устройствами. С противотанковым ружьем ее роднило одно — отсутствие механизмов наведения, поскольку из-за малых габаритов орудия оно легко наводилось вручную. Затвор горизонтальный клиновой четверть-автоматический (открывается вручную, а закрывается автоматически при досылке патрона). Тормоз отката гидравлический, накатник пружинный. Ствол имел дульный тормоз. Прицел открытый, постоянный, был рассчитан на дальность стрельбы до 500 метров. Мог также использоваться и оптический прицел ZF 1×11 от противотанковой пушки РАК 35/36.Высокая начальная скорость снаряда, достигавшая 1400 метров в секунду, позволяла наводчику вести огонь по движущейся фронтальной цели на дистанции до 400 метров без изменения установки прицела. На больших дистанциях, до 600 метров, упреждение бралось по передней части цели. Орудие могло стрелять с колос и с сошек (в последнем случае расчет занимал положение лежа). Время перехода с колос на сошки и обратно составляло 30–40 секунд. При необходимости орудие без всякого инструмента легко разбиралось на 5 частей (вес самой тяжелой из них был 62 кг).

В организационно-штатной структуре немецких войск система занимала место противотанковых орудий — в частности, она использовалась в дивизионах истребителей танков, противотанковых дивизионах пехотных дивизий, взводах противотанковых орудий разведывательных батальонов пехотных и панцергренадерских дивизий. Система классифицировалась как артиллерийское орудие в официальных изданиях, выпущенных Главным артиллерийским управлением РККА. В официальных советских справочниках боеприпасы к системе назывались снарядами (бронебойные) или гранатами (осколочные), а не пулями, как боеприпасы для противотанковых ружей. Как тяжелое противотанковое ружье система классифицировалась в вермахте, причем вариант, предназначенный для установки на бронетехнику, официально классифицировался как танковая пушка — 2,8/2 cm KwK.42.

Пушка s.PzB.41 под патрон 28×188 мм (гильза с закраиной) имела два типа боеприпасов: патрон с бронебойным подкалиберным снарядом и патрон с осколочным снарядом. Бронебойный снаряд состоял из сердечника, оболочки и баллистического наконечника. Сердечник был изготовлен из твердого сплава на основе карбида вольфрама, содержал около 9,1 % вольфрама. Оболочка изготавливалась из мягкой стали и имела два центрирующих кольцевых конусных выступа, которые при движении снаряда по коническому каналу обжимались и врезались в его нарезы, обеспечивая вращательное движение снаряда на полете. Баллистический наконечник из магниевого сплава ввинчивался в поддон (корпус снаряда) после посадки сердечника. При ударе снаряда о броню баллистический наконечник и оболочка разрушались, а сердечник пробивал ее. Масса сердечника 50 г, длина 40 мм, диаметр 10 мм, головная часть бронебойного сердечника шлифована. Осколочный снаряд имел стальной корпус с двумя центрующими кольцевыми конусными выступами и фигурной каморой. Разрывной заряд состоял из двух шашек прессованного, флегматизированого ТЭНа. Взрыватель мгновенного действия не предохранительного типа.

Номенклатура боеприпасов

Тип

Обозначение

Масса снаряда, кг

Вес ВВ, г

Начальная скорость, м/с

Дальность табличная, м

Подкалиберные бронебойные снаряды

Бронебойный подкалиберный

2,8 cm Pzgr.41

0,125

-

1430

500

Осколочные снаряды

Осколочная граната

2,8 cm Sprg.41

0,093

5

1500

1000

Таблица бронепробиваемости для s.Pz.B.41

Подкалиберный бронебойный снаряд 2,8 cm Pzgr.41

Дальность, м

При угле встречи 60°, мм

При угле встречи 90°, мм

100

52

75

300

46

65

500

25

40 (66)

Существовала специальная модификация s.PzB.41 для воздушно-десантных войск s.PzB.41 leFI 41. Она отличалась уменьшенным до 139 кг (без катков — 118 кг) весом за счет отказа от щита, подрессоривания и колос (имелись маленькие катки). Кроме того, в конструкции орудия широко использовались легкие сплавы. Лафет обеспечивал круговое горизонтальное наведение и вертикальное от −15° до +25°. При использовании ПТР со снятыми катками высота оружия уменьшалась с 720 мм до 500 мм. Точное количество выпущенных орудий такой модификации неизвестно. На базе s.PzB.41 была создана танковая пушка 2,8/2 cm KwK 42. Еѐ характерным отличием был хромированный ствол. Была выпущена установочная серия из 24 орудий.

Впервые s.PzB.41 вступило в бой в июне 1941 на восточном фронте. На 1 июня 1941 вермахт располагал 183 такими орудиями. На ближних дистанциях это орудие легко поражало все советские легкие и средние танки, включая Т-34, а при удачном попадании была способна поразить и тяжелый КВ-1. Орудие прошло всю войну, до самого ее конца сохраняя свою эффективность (например, зарегистрирован случай пробития снарядом этого орудия нижнего лобового листа танка ИС-2). В ноябре 1944 в вермахте было 1336 (по другим данным — 833, из них 473 годных) s.PzB.41, в апреле 1945 еще оставалось 853 орудия. Последние случаи боевого применения относятся к Берлинской операции. Известно о применении этого орудия в боях в Северной Африке и на западном фронте в 1944–1945.

Немецкие пушки с коническим каналом ствола, и s.PzB.41 в частности, являлись шедевром конструкторской мысли. Производство таких орудий требовало высокой производственной культуры и самых современных технологий. Никому, кроме Германии, не удалось запустить такие пушки в серийное производство (было одно интересное исключение, а именно конический адаптер «Littlejohn adaptor» к английским 40-мм пушкам QF 2 pounder, превращавший обычную пушку в коническую), хотя известно об опытных разработках (например, в СССР такую пушку в 1940 пытался создать коллектив КБ Грабина, но все усилия привели лишь к изготовлению одного опытного образца). Баллистические характеристики таких орудий значительно превышали таковые орудий классической схемы. До самого конца войны s.PzB.41 оставалось эффективным оружием, имеющим при этом очень малые (для противотанковой пушки) размеры.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 2,8 cm Pzgr.41 (28×188 мм), расчет — 3–5 человек, скорострельность — до 30 выстр./мин, начальная скорость снаряда — 1430 м/с, высота линии огня — 700 мм (с грунта — 420 мм), прицельная дальность — 500 м, вес — 229 кг, длина орудия в походном положении — 2690 мм, длина канала ствола — 1270 мм.

Отдельно следует сказать, что на вооружении немецкой армии состояли противотанковые ружья иностранного производства и имели свои обозначения: польское ружье Ur Wz.35 обозначалось как 7,92 mm Panzerbuchse PzB.35 (p), чешские W/7,92 и W/15 назывались соответственно PzB M.SS.41 и PzB.42, а швейцарские Solothurn S 18-100, S 18-1000 и S 18-1100 обозначались как 20 mm Panzerbuchse PzB.41 (s). Кроме того на вооружении состояли и трофейные английские ружья «Бойс», и советские ПТРД и ПТРС. Обо всех этих системах будет сказано в соответствующих разделах. А в последней части, посвященной Германии, будет идти речь об опытных немецких противотанковых ружьях.

Опытные немецкие противотанковые ружья

Еще в 1940 году состоялись большие конкурсные испытания новых образцов немецких противотанковых ружей, которые предназначались для замены однозарядных РzВ.З8 и РzВ.39. Тогда немецкие конструкторы предложили ряд опытных самозарядных противотанковых ружей с повышенными боевыми и эксплуатационными характеристиками, рассчитанными на использование стандартного 7,92-мм патрона Р 318 с бронебойной пулей ЅmК и с бронебойно-трассирующе-химической ЅmК HRs. L'Ѕрur. Тактико-технические характеристики представленных опытных образцов ПТР, несмотря на сильный разброс в конструкциях, были очень схожими. Это объяснялось очень жесткими условиями задания. К испытанным образцам относились следующие противотанковые ружья моделей: 40; 41; 42; 43 и 44.

Противотанковое ружье модель 40 (получившее индекс РzВ.40W)

Оружие было создано конструкторами фирмы Сагl Walther GmbH совместно с фирмой Мегz-Werke в г. Франкфурт-на-Майне. Особенностью этого самозарядного ружья было широкое использование штамповки для изготовления большинства деталей. Автоматика РzВ.40 W работала по принципу отвода пороховых газов из канала ствола. Запирание затвора осуществлялось рычагом, качавшимся в вертикальной плоскости. Достаточно эффективный однокамерный дульный тормоз существенно снижал отдачу оружия при выстреле. Питание — из коробчатого магазина секторного типа емкостью восемь патронов, установленного в нижней части ствольной коробки. Ударно-спусковой механизм допускал ведение только одиночного огня с практической скорострельностью 32 выстрела в минуту. Экстрагирование стрелянных гильз осуществлялось вверх. Ружье имело складывающуюся подствольную коробку, штампованный металлический приклад и сошки от пулемета MG.34. При общей длине 1570 мм, противотанковое ружье имело в сложенном виде общую длину — 1170 мм, длину ствола 1085 мм. Масса оружия — 14,6 кг. Фирма Walther изготовила шесть незначительно различавшихся между собой образцов Pz8.40 W причем у одного из них ударно-спусковой механизм был приспособлен для стрельбы как одиночным, так и автоматическим огнем. Из этого ПТР на испытаниях было произведено 6 600 выстрелов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — Р 318 7,92×94 мм, общая длина (с разложенным прикладом) — 1570 мм, общая длина (со сложенным прикладом) — 1170 мм, длина ствола — 1085 мм, начальная скорость пули — 1150 м/с, темп стрельбы — 32 выстр./мин, общий вес — 14,6 кг, вес ствола — 5 кг, прицельная дальность стрельбы — 300 метров, емкость магазина — 8 патронов.

Противотанковое ружье модель 41 (получившее индекс РzВ.40М)

Это самозарядное противотанковое ружье было создано конструкторами фирмы Mauser-Werke в г. Оберндорф-на-Неккаре. Его автоматика работала по принципу отвода пороховых газов из канала ствола. Запирание осуществлялось поворотом затвора. Питание — из коробчатого магазина секторного типа емкостью восемь патронов, вставлявшегося в приемник с левой стороны ствольной коробки. Ударно-спусковой механизм допускал только одиночную стрельбу с практической скорострельностью З2 выстр/мин. Ружье также частично состояло из штампованных металлических деталей. При общей длине 1670 мм, противотанковое ружье имело длину стола 1085 мм, при массе 12,5 килограмм.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — Р 318 7,92×94 мм, общая длина (с разложенным прикладом) — 1670 мм, длина ствола — 1085 мм, начальная скорость пули- 1150 м/с, темп стрельбы — 32 выстр./мин, общий вес — 12,5 кг, вес ствола — 5 кг, прицельная дальность стрельбы — 300 метров, емкость магазина — 8 патронов.

Противотанковое ружье модель 42 (получившее индекс РzВ.40G)

Фирма Gustloff-Werke представила два образца самозарядных противотанковых ружей модель 42 (позднее известную как РzВ.40G) и модель 44. Ружье модели 42 было изготовлено в пяти разных вариантах. Автоматика этого оружия работала по принципу отвода пороховых газов из канала ствола. Обе модели ружей 42 и 44, имея ударно-спусковые механизмы, допускавшие ведение только одиночного огня, различались между собой системой запирания канала ствола. В одном случае это осуществлялось клиновым запиранием, в другом — запирание производилось рычагом. В обеих моделях питание патронами осуществлялось из 8-ми зарядного магазина. Приемник магазина был расположен с левой стороны ствольной коробки. Для уменьшения габаритов оружия в походном положении (что было выполнено по требованию командования парашютно-десантных войск) приклад откидывался на левую сторону ствольной коробки, уменьшая таким образом длину с 1660 мм до 1460 мм. Длина ствола — 1085 мм. Практическая скорострельность ружей Gustloff-Werke достигала тех же 32 выстрелов в минуту, при начальной скорости пули 1150 м/с. Эффективная дальность стрельбы не превышала 300 метров. Модель 42 имела вес 18 кг, а модель 44 — 13,5 кг. В этих ружьях использовались уже освоенные в производстве детали и узлы от других образцов оружия, в частности — сошки и приклад от пулемета MG.З4.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — Р 318 7,92×94 мм, общая длина (с разложенным прикладом) — 1660 мм, общая длина (со сложенным прикладом) — 1460 мм, длина ствола — 1085 мм, начальная скорость пули — 1150 м/с, темп стрельбы — 32 выстр./мин, общий вес — 13,5 кг, вес ствола — 5 кг, прицельная дальность стрельбы — 300 метров, емкость магазина — 8 патронов.

Противотанковое ружье модель 43 (получившее индекс РzВ.40К)

Довольно интересный образец самозарядного противотанкового ружья модель 43 (позже переименованного в PzB.40K) был представлен еще одной зульской фирмой H.Krieghoff. Зульские конструкторы представили на испытания семь образцов, отличавшихся друг от друга деталями. Их автоматика работала по принципу использования отвода пороховых газов с клиновым запиранием канала ствола. Большая часть деталей их оружия (кроме ствола и затвора) была изготовлена методом штамповки из стального листа. С левой стороны ствольной коробки крепился 8-ми зарядный коробчатый магазин. Масса ружья составляла 14 кг, общая длина — 1570 мм, а со сложенным прикладом — 1300 мм; длина ствола — 1150 мм.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — Р 318 7,92×94 мм, общая длина (с разложенным прикладом) — 1570 мм, общая длина (со сложенным прикладом) — 1300 мм, длина ствола — 1085 мм, начальная скорость пули — 1150 м/с, темп стрельбы — 32 выстр./мин, общий вес — 14 кг, вес ствола — 5 кг, прицельная дальность стрельбы — 300 метров, емкость магазина — 8 патронов.

В октябре 1940 года состоялись тщательные многосторонние испытания новых противотанковых ружей с целью выбора лучшего образца, но ни одно из вышеуказанных изделий на вооружение принято не было. Хотя имеются сведения, что оружие фирмы «Вальтер» выпускалось очень ограниченной серией, оснащалось оптическим прицелом и использовалось в ряде диверсионных подразделений в качестве тяжелой снайперской винтовки.

В то же время, в 1940–1941 годах в Германии проводились эксперименты по созданию образцов автоматического противотанкового оружия, рассчитанного на использование 7,92-мм патрона Р 318. Фирма Mauser создала противотанковый пулемет Gerat 318 (известен также под индексом Einbauwaffe 141). Он предназначался для вооружения разведывательных бронеавтомобилей и легких танков Pz I. Для испытаний было изготовлено 40 опытных образцов. При общей длине 1670 мм, и длине ствола 1085 мм они имели массу всего 30,4 кг. Бронепробиваемость этого пулемета составляла 25 мм на дальности до 300 м под углом встречи 60°.

Gerat 318 (Einbauwaffe 141)

Вскоре та же фирма разработала еще один противотанковый пулемет МG.141(М) с ленточным питанием в двух вариантах: под патроны 7,92×94 и 13×64. Эти пулеметы при общей длине 1815 мм имели ствол длиной 1000 мм и массу 25,5 кг (в варианте калибром 7,9 мм) и 27,3 кг (в варианте калибром 13 мм). Темп стрельбы составлял 850 выстрелов в минуту.

Противотанковый пулемет МG.141(М) фирмы Mauser

Проработку аналогичного оружия вели и другие фирмы: Ѕteyr создавала изделие под индексом МG.142, Krieghoff-МG.143 и Gustloff — МG.144. Причем ударно-спусковой механизм пулемета фирмы Gustloff, который испытывался в марте 1940 года, наряду с ведением одиночного огня, имел возможность отсечки очереди по шесть выстрелов. Однако ко времени начала проведения этих испытаний осенью 1940 года некоторые из фирм уже начали прорабатывать вопрос о создании нового, более мощного оружия, которое бы смогло противостоять перспективной бронетехнике противника. В связи с этим, программа по созданию автоматического противотанкового оружия под 7,92-мм патрон 318 была закрыта как неперспективная, а представленные образцы ружей и пулеметов так и остались в опытных экземплярах. Было решено начать работы над 15-мм противотанковыми ружьями.

Осенью 1941 года, на основании нового задания на проектирование крупнокалиберного противотанкового ружья РzВ.243, появляется ряд опытных образцов немецких ПТР, в которых использовались достаточно эффективные пулеметные патроны калибра 15 мм. В конкурсе приняли участие конструкторские коллективы следующих фирм: Gustloff, Krieghoff, Berlin-Suhler Waffen und Fahrzeugwerke (BSW) и SS-Waffenakademie в Брно. Немцы, для увеличения своего потенциала, полностью задействовали возможности чехословацкой военной промышленности, где существовали серьезные заделы в области конструирования противотанковых ружей.

В 1941–1942 годах в конструкторском бюро фирмы H.Krieghoff проводились работы по созданию 15-мм магазинных самозарядных противотанковых ружей, автоматика которых работала с использованием принципа отвода пороховых газов с запиранием канала ствола вертикальным клином.

Свой опытный образец однозарядного 15-мм противотанкового ружья ВЅW мод. 1 представила фирма ВЅW. Это был увеличенный в габаритах вариант РzВ.38, но рассчитанный под 15×96 патрон "Маузер" от тяжелого пулемета МG.151. Так же как и ПТР РzВ-38, ружье ВЅW мод. 1 относилось к однозарядному оружию механического действия с откатом ствола при выстреле. Противооткатное устройство состояло из спиральной пружины, одевавшейся на ствол. Ствол закрывался кожухом, изготовленным методом штамповки. Запирание канала ствола осуществлялось полуавтоматическим вертикальным клиновым затвором. Перезаряжание затвора производилось спусковым рычагом, выполненным в форме пистолетной рукоятки управления огнем. Ударный механизм куркового типа. Предохранительный механизм состоял из двух предохранительных устройств: первый — флажкового типа был смонтирован с правой стороны ствольной коробки, второй — включался при откидывании приклада вниз, что, в свою очередь, уменьшало габариты самого оружия в походном положении. При достаточно мощном патроне это ружье получилось довольно компактным и легким, соответствуя требованиям. При массе 15 кг противотанковое ружье ВЅW мод. 1 имело общую длину — 1430 мм, а длину ствола — 838 мм.

Патрон 15×96 мм Mauser

Противотанковое ружье ВЅW мод. 1

Конструкторы фирмы Gustloff создали еще два противотанковых ружья калибром 15 и 20 мм с повышенной баллистикой пули. В том числе 15-мм самозарядное ружье под тот же 15-мм патрон 15×96 мм. Автоматика противотанкового ружья Gustloff PzB.41 работала по принципу отдачи ствола (его ход составлял 186 мм). На стволе был закреплен мощный однокамерный дульный тормоз реактивного типа, который существенно снижал отдачу. С левой стороны пистолетной рукоятки управления огнем был смонтирован флажок предохранителя. Питание магазинное, причем поскольку приемник приставного коробчатого магазина располагался сверху, то прицельные приспособления были вынесены влево. 15-мм противотанковое ружье Gustloff PzB.41 имело массу 18,65 кг, общую длину — 1690 мм, а длину ствола — 1170 мм.

Противотанковое ружье Gustloff PzB.41

Дания

Говоря о разработке ПТР в Дании следует сказать еще несколько слов об упомянутом выше инженере Германе Герлихе. В 1933 году Герлих считал возможным дать начальную скорость винтовочной пуле до 2000 м/с. Относительно крупнокалиберного бронебойного оружия (пуля 12-13-мм калибра) Герлих был того мнения, что можно создать пулю «больших скоростей», которая до 500 м включительно будет пробивать броню из наилучшей стали толщиной в 45 мм. Тогда же датская оружейная фирма «Шульц и Ларсен» запустила в серийное производство сверхскоростную винтовку Герлиха, опубликовав, что пуля имеет начальную скорость 1800 м/с и что при стрельбе по самолету до 2000 м не приходится брать упреждение. Для консультации и руководства Герлих был приглашен из Америки в Данию, причем датское правительство приняло меры для ограждения личной безопасности Герлиха. При возвращении из Дании в Америку Герлих, будучи уже на французской территории скоропостижно скончался (был убит?) в вагоне поезда.

Тяжелое противотанковое ружье Madsen 1935

Madsen 1935 на сошках и с третьей задней опорой

Madsen 1935 на колесном лафете

Патрон 20×120 Madsen

Это оружие датской фирмы Dansk Industrie Syndikat Companie AS, расположенной в столице страны Копенгагене, было принято на вооружение датской армии в 1935 году и использовалось в роли универсального оружия. В каждой пехотной роте имелся взвод сопровождения в котором имелось 6 единиц этого оружия. По разной классификации его называли тяжелым противотанковым ружьем или легкой автоматической пушкой, назначение которой состояло в борьбе с самолетами и ведения противотанковой борьбы на ближней дистанции.

В роли противотанкового ружья оружие имело вспомогательный, регулируемый по высоте задний упор и устанавливалось на сошку. В виде автоматической пушки оно устанавливалось на полевой лафет и размещалось на двух складных брусках сзади и одиночную опору спереди. В виде легкого орудия крепилось на универсальном лафете. В моторизированных частях оружие устанавливалось на коляску армейского мотоцикла.

Это оружие, кроме того, что состояло на вооружении датской армии, весьма неплохо поставлялось на экспорт и во время Второй Мировой войны применялся армиями многих стран. Впервые в боевых условиях, вероятнее всего, это оружие использовалась вооруженными силами Финляндии в Зимней войне против Советского Союза. После войны это оружие состояло на вооружении небольших государств за пределами Европы, в частности в Латинской Америке и Африке, и в некоторых из них находилось в эксплуатации до середины восьмидесятых годов.

Действие автоматики этого ружья основано на энергии отдачи. Оружие оснащено подвижным, отводящимся назад стволом с коротким ходом и вертикальным поворотно-блокирующим затвором. Ружье предназначено для ведения огня одиночными выстрелами и очередями. При использовании оружия как противотанкового ружья к стрельбе очередями прибегали только в крайних случаях. Бронированные цели поражались отдельными выстрелами. Стрелок в этом случае мог достичь скорострельности 8-10 выстрелов в минуту. Темп стрельбы очередями достигает 500 выстрелов в минуту, а практическая скорострельность имеет значение 120 выстрелов в минуту. Прицельная дальность составляет 1000 метров. Питание боеприпасами производится из примыкаемого слева барабанного магазина емкостью 15 патронов. Также были созданы и использовались магазины емкостью 30 патронов. Рукоятка перезаряжания имеет форму рычага, находится с правой стороны. Спусковой крючок расположен под ствольной коробкой. Ружье оснащено поворотным прицелом. Однако кроме достоинств ружье Madsen 1935 имело и недостатки: нестабильное положение точки попадания и слишком большой вес. Это сильно ограничивало возможность транспортировки и маневренность во время боя. Ружье обслуживалось и переносилось расчетом из двух человек.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 20×120 мм Madsen, начальная скорость снаряда — 730–890 м/с, общая длина — 1824 мм, длина ствола — 1200 мм, практическая скорострельность при стрельбе одиночными — 8-10 выстр./мин, темп стрельбы очередями — 500 выстр./мин, практическая скорострельность очередями — 120 выстр./мин, бронепробиваемость — 42 мм на расстоянии 100 метров, 37 мм на расстоянии 300 м, 30 мм на расстоянии 500 метров и 15 мм на расстоянии 1000 метров, вес тела оружия — 55 кг, вес с сошками и задним упором — 62 кг, вес с полевым лафетом — 100 кг, вес с универсальным лафетом — 265 кг, прицельная дальность стрельбы — 1000 м, эффективная дальность стрельбы — 500 м, емкость магазина — 15 или 30 патронов.

Польша

Противотанковое ружье Maroszek Kb Ur wz.35

Maroszek Kb Ur wz.35. Вид справа

Maroszek Kb Ur wz.35. Вид слева

Патрон 7,92×107 Р35

Польша одной из первых разработала и в 1935 году приняла на вооружение противотанковое ружье Польша. В целях обеспечения секретности ружью было присвоено название "экспортное противотанковое ружье" с добавлением индекса "Ur". Это должно было свидетельствовать об экспорте в Уругвай. Конструкторы ружья — офицер Фельстин и выпускник Варшавского политехнического университета инженер Ежи Маросчук. Для того чтобы вес ружья не превышал 10 килограмм, выбрали обычный винтовочный калибр. При калибре патрона 7,92 мм длина латунной бутылочной формы гильзы стала значительно больше, чем у обычного патрона и составляла 106,8 мм. Его остроконечная, с цилиндрической донной частью, пуля DS массой 14,5 грамм, развивала в стволе длиной 1290 мм скорость до 1500 м/с, пробивая на дистанции 300 м стальной лист толщиной 15 мм под углом 60°. Этого удалось добиться благодаря большой длине ствола в сочетании с мощным пороховым зарядом бронебойного патрона. Пуля имела железную, плакированную мельхиором оболочку и свинцовый сердечник (некоторые источники говорят, что имелись также патроны в которых сердечник был изготовлен из карбида вольфрама). Результаты испытаний говорили о том, что ружье может эффективно применяться против 70 % имеющейся бронетехники Вермахта. Для повышения скорострельности ружье оснастили 3-х или 4-х зарядным магазином. В связи с высокими нагрузками срок службы ствола составлял 200–300 выстрелов. В октябре 1938 года польская армия получила первые 2000 ружей. В августе 1939 года их имелось уже 3500, что составляло примерно 45 % от запланированных 7610 штук. Излишние меры секретности привели к тому, что это мощное противотанковое оружие осталось неосвоенным и не было использовано должным образом в сентябре 1939 года. В частях польской армии модель с запасными частями и принадлежностями хранилось в отдельном запечатанном ящике, вскрывать который могли только после приказа министра обороны в случае общей мобилизации. О существовании ружей польские военные не знали вплоть до июля 1939 года, когда в обстановке строгой секретности было начато обучение личного состава пехоты и кавалерии. Обучались по 3 солдата из каждой роты и эскадрона. Некоторые сведения были известны командирам рот. Вермахту в качестве трофеев досталось 886 ружей. Получившие индекс PzB 35 (p) ружья состояли на вооружении СС и была ими использованы в войне против СССР. Часть ПТР PzB 35 (p) передали итальянской и венгерской армиям.

Специально для этого оружия были разработаны боеприпасы, поэтому несколько слов надо сказать о них. Пуля, выпускаемая из первых прототипов этого оружия на расстоянии 300 метров пробивала стальную плиту толщиной в 15 мм, а на расстоянии 100 метров, пуля выпущенная из серийного оружия под углом встречи 60° и при начальной скорости 1275 м/с пробивала броню толщиной 22–23 мм. Как уже было сказано при обычном винтовочном калибре 7,92 мм, латунная гильза бутылочной формы имела длину 106,8 мм. Общая длина патрона была 132 мм, вес патрона составлял 62,6 г, вес пули — 14,5 г, вес порохового заряда — 10,4 г, начальная скорость составляла 1275–1500 м/с, дульная энергия — 11,8 КДж. Патрон использовал пулю с свинцовым сердечником и усиленной оболочкой. Из-за исключительно высокой нагруженности ствола он изнашивался очень быстро: типично за 200–300 выстрелов. Интересный факт состоит в том что, по сравнению с другими бронебойным пулями вместо использования вольфрама или аналогичных твердых сплавов для сердечника был использован свинец покрытый сталью, как и обычные винтовочные пули. Пробивание брони осуществлялось не прокалыванием оной сердечником, а путем расплющивания пули на броне, что приводило к передаче кинетической энергии от пули на металл. Причиной успеха этого метода является очень высокая скорость пули. Результатом было то, что пуля проламывала отверстие в броне около 20 мм в диаметре, то есть большего размера, чем калибр пули. Сердечник затем рикошетировал внутри бронемашины повреждая двигатель или поражая членов экипажа. При попадании в корпус человека на такой скорости пуля вызывала гидроудар, что приводило к очень тяжелым разрушениям внутренних органов, костей и огромной воронке в теле, что приводило к немедленной смерти. При попадании в конечности их отрывало.

В польской армии это ружье называлось kb ppanc wz.35 (Karabin przeciwpancerny wzór 35 — «противотанковый карабин образец 35»). Предназначалось для борьбы с бронированными целями противника. Механизм работает по упрощенной схеме Маузера, канал ствола при выстреле запирается постановкой затвора на три боевых выступа. Ствол крепится к патроннику резьбой, после каждых 200–300 выстрелов заменяется на запасной.

Противотанковое ружье Maroszek Kb Ur wz.35 использовало ручную перезарядку с продольно-скользящим поворотным затвором. Питание патронами осуществлялось из отъемных коробчатых магазинов емкостью 3 или 4 патрона. Стрельба из ружья велась преимущественно с упора, с использованием складных сошек, закрепленных на стволе. На стволе также крепился дульный тормоз. Прицельные приспособления имели фиксированную установку по дальности на 300 метров. Особенностью модели является ствол большой длины, равной 1200 мм. В сочетании с мощным пороховым зарядом пуля получает начальную скорость 1275 м/с. Но в ходе испытаний было установлено, что в связи с большой нагрузкой срок службы ствола, как было сказано выше, весьма невелик. Поэтому в комплекте каждого ружья входило 3 запасных ствола. Ствол снабжен мощным дульным тормозом, к которому крепится двуногая сошка.

Благодаря очень высокой скорости пули и вследствие этого высокой настильности траектории, с этим ружьем проводились эксперименты по использованию его в качестве снайперского оружия. Подобные опыты проводились в польской армии, но наиболее тщательно в немецкой и советской армиях, использую при этом трофейные образцы.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 7,92×107 Р35, вес без патронов — 9,5 кг, вес снаряженный — 10 кг, общая длина — 1760 мм, длина ствола — 1200 мм, скорострельность — 8-10 выстр./мин, начальная скорость пули — 1275 м/с, дульная энергия пули — 11,8 КДж, прицельная дальность — 300 м, емкость магазина — 3 или 4 патрона, бронепробиваемость — 30 мм на расстоянии 100 м при угле встречи 90° и 15 мм на расстоянии 300 м при угле встречи 90°.

Тяжелое противотанковое ружье wz.38A

Патрон 20×138B Solothurn на базе которого был создан польский патрон 20×140

В первой половине тридцатых годов в польской армии также решились обзавестись тяжелым противотанковым ружьем. В 1935 году были закуплены и прошли испытания образцы французской фирмы «Гочкис» и швейцарских фирм «Эрликон» и «Солотурн», но они не отвечали польским требованиям. В 1937 году были также закуплены образцы фирмы «Мадсен» и «Испано-Сюиза», которые прошли испытания, но также не удовлетворили польских военных.

Было решено разработать тяжелое противотанковое ружье (которое могло также использоваться в качестве зенитного и также устанавливаться на танках) собственной конструкции. Первый прототип этого оружия был изготовлен к ноябрю 1937 года в центре баллистических исследований в Зеленке, под Варшавой, под руководством инженера Болеслава Юрека. Испытания длились со 2 марта по 20 мая 1938 года на полигонах в Зеленке и Ремберстове. Испытания показали, что по бронепробиваемости польское оружие превосходит многие заграничные образцы, пробивая броню толщиной 40 мм на расстоянии 200 метров при угле встречи 90°. 21 мая 1938 года военное руководство Польши издало указ о принятии на вооружение этого противотанкового ружья под индексом wz.38 model. A и закупило первые два образца по цене 43791 злотых за штуку. Было выдано три заказа общим количеством 240 единиц, но реально было выпущено только около 50 экземпляров этого оружия, которое приняло участие в боевых действиях как против немецких, так и против советских войск. При захвате Львова 2 экземпляра этого оружия были взяты в качестве трофеев советскими войсками и проходили исследования в СССР.

Оружие могло устанавливаться на треногу и на колесный лафет. Патрон для этого оружия был разработан в Польше на базе швейцарского патрона Solothurn 20×138 мм. Длина гильзы в польском патроне была увеличена на 2 мм и равнялась 140 мм, а общая длина патрона была 205 мм. Были разработаны бронебойные, бронебойно-зажигательные и учебные снаряды. Оружие работает по принципу использования энергии отдачи, имеет затвор с симметричным запиранием и ствол с коротким ходом. Ствол довольно легко может быть заменен в полевых условиях. Отдача в большой степени компенсируется за счет системы пружин и специальных амортизаторов. Оружие может вести одиночный и автоматический огонь. Подача боеприпасов осуществляется из примыкаемого сверху коробчатого магазина на 5 или 10 патронов или из дискового магазина на 15 патронов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 20×140 мм, вес патрона — 320 г, вес снаряда 140 г, общий вес тела оружия (без магазина и патронов) — 57,6 кг, вес ствола с дульным тормозом — 21,2 кг, общая длина — 2015 мм, длина ствола с дульным тормозом — 1476 мм, ширина (с замковыми рукоятками) — 202,5 мм, начальная скорость снаряда — 856 м/с, скорострельность — 320–350 выстр./мин, расчет — 3 человека, прицельная дальность — 1500 метров, бронепробиваемость: под углом встречи 90°- 40 мм на расстоянии 200 метров, 25 мм на расстоянии 800 метров, 15 мм на расстоянии 1500 метров; под углом встречи 30°- 25 мм на расстоянии 300 метров, 20 мм на расстоянии 500 метров и 15 мм на расстоянии 600 метров.

СССР

Проектирование противотанковых ружей в СССР началось в начале 1930-х годов. В 1931 году одним из первых занялся проектированием подобного оружия Л. Курчевский, создав безоткатную динамореактивную пушку калибра 37 мм. Широкомасштабные работы по ПТР в Советском Союзе начались по постановлению правительства которое было принято 13 марта 1936 года. Проектирование ружей калибра 20–25 мм и массой до 35 кг было поручено конструкторам С. В. Владимирову, М. Н. Блюму и С. А. Коровину. До 1938 года испытали 15 образцов, но предъявленным требованиям не удовлетворил ни один. В 1936 году на Ковровском заводе № 2 им. Киркижа были изготовлены два опытных образца 20-мм ротного противотанкового ружья ИНЗ-10 системы С. В. Владимирова и М. Н. Блюма — на сошках и на колесном лафете. ИНЗ-10 (или легкая самозарядная пушка) показало неудовлетворительные бронепробиваемость и кучность при массе в боевом положении от 41,9 до 83,3 кг. Другие системы были либо признаны неудовлетворительными, либо нуждались в серьезной доработке. В 1938 году легкую 37-мм противотанковую пушку предложил и начальник ОКБ-15 Б. Г. Шпитальный, но ее отвергли еще до испытаний. Также неудачной оказалась и попытка переделки автоматической 20-мм пушки ШВАК в универсальное зенитно-противотанковое оружие на треножном станке. Наконец и сами требования к ПТР признали несоответствующими, и 9 ноября 1938 года Артиллерийское управление сформулировало новые. Был доработан мощный 14,5 мм патрон, работы над которым начались еще в 1934 года. Бронебойно-зажигательная пуля Б-32 массой 64 г и длиной 66 мм при начальной скорости 1100 м/с патрона 14,5×114 с дистанции 300 м пробивала броню толщиной 20 мм расположенную под углом 70°. Еще большей эффективностью обладала бронебойно-зажигательная пуля БС-41 массой 64,5 г и длиной 51 мм с сердечником из вольфрамового сплава, пробивавшая на дистанции 350 м броню толщиной 30 мм под углом 70°. Б-32 и БС-41 аналогичны по конструкции 12,7-мм пулям. Применялась и пуля БЗ-39, отличающаяся от Б-32 меньшей длиной и массой. Ввиду худших по сравнению с пулями Б-32 и БС-41 характеристик, пуля БЗ-39 выпускалась непродолжительное время. Все пули снаряжались в латунную бутылочную бесфланцевую гильзу. В качестве эксперимента для повышения эффективности в донную часть сердечника БС-41 была помещена капсула с раздражающим веществом хлорацетофенон. Пуля получила название "бронебойно-зажигательно-химическая". После пробивания брони она создавала в заброневом пространстве непереносимую концентрацию слезоточивого газа и выводила из строя экипаж танка. Пуля, имеющая похожую конструкцию, была принята немцами для 7,92-мм противотанкового ружья PzB.39. Под 14,5-мм патрон Н. В. Рукавишниковым было разработано довольно удачное самозарядное ружье со скорострельностью до 15 выстр./мин (самозарядное 14,5-мм ПТР конструкции Шпитального вновь не удалось довести до серии). В августе 1939 г. оно успешно выдержало испытания, и в октябре было принято на вооружение под обозначением ПТРР-39. Но массовое производство так и не наладили.

Причиной этого была неверная оценка нового оружия руководством наркомата обороны и прежде всего начальником ГАУ Куликом. На предвоенную судьбу противотанковых ружей негативно повлияло мнение таких конструкторов классической артиллерии как Грабин. В своем заключении от 11 ноября 1940 года на запрос Кулика Грабин указывает, что ПТР никогда не сможет заменить полноценное противотанковое орудие. Среди причин он называл: уязвимость расчета из-за отсутствия у ПТР броневого закрытия, большую длину ружья, что делало его неудобным при транспортировке; ПТР не позволяет взять правильное упреждение, осуществить поправку в стрельбе в случае промаха, точно наводить оружие по уязвимому месту танка. Были названы и еще две причины. Противотанковое ружье не позволит добиться достаточно сильного заброневого воздействия, если только его калибр не буден увеличен до 20–25 мм. А в этом случае его вес будет сопоставим с весом противотанковой пушки. Кроме того, упор делался на высокую стоимость такого оружия, так как сверление длинных тонких стволов и изготовление нарезов в них, является чрезвычайно дорогим и трудоемким. Война сразу показала ошибочность решения Кулика. Советская пехота оказалась лишена эффективного ПТ средства ближнего боя. Попытка наладить в начале войны массовый выпуск ружей Рукавишникова не увенчалась успехом. Доводка и постановка его на производство требовали бы большого времени. Правда, отдельные ПТР Рукавишникова использовались в частях Западного фронта при обороне Москвы. Была предпринята попытка производства копии 7,92-мм PzB.39, но она не дала результата и кроме технологических проблем сказалась и недостаточная бронепробиваемость.

В качестве временной меры в июле 1941 года по предложению инженера В. Н. Шолохова в мастерских МВТУ им. Баумана и других инженерно-технических вузах Москвы наладили сборку однозарядного ПТР под 12,7-мм патрон ДШК. Простая конструкция была скопирована со старого германского ПТР Mauser M.1918 с добавлением дульного тормоза, амортизатора на приклад и установкой легких складных сошек. Для стрельбы из него использовались патроны с бронебойно-зажигательными пулями Б-32 массой 49 г и длиной 64 мм с закаленным стальным сердечником и бронебойно-зажигательными пулями БС-41 массой 54 г и длиной 51 мм с сердечником из вольфрамового сплава. Начальная скорость пуль составляла соответственно 870 и 850 м/сек. Пули снаряжались в латунную бутылочную бесфланцевую гильзу. Патроны с пулей БС-41 изготавливались в незначительных количествах. Могли применятся и другие патроны от ДШК с пулями Б-30 и БЗТ. Противотанковые ружья калибра 12,7 мм значительно уступали по эффективности оружию калибра 14,5 мм и к началу 1942 года были сняты с производства.

Для ускорения работ над эффективным и технологичным 14,5-мм ПТР Сталин на одном из заседаний ГКО предложил поручить разработку еще двум конструкторам. Задание было выдано в июле 1941 года В. А. Дегтяреву и С. Г. Симонову. Через месяц появились готовые к испытаниям конструкции — с момента получения задания до первых пробных выстрелов прошло всего 22 дня. Тем более, что и Дегтярѐв, и Симонов вели разработку опытных образцов еще с 1938 года. Из разработанных Дегтяревым двух образцов был одобрен упрощенный, с неполным циклом автоматики, однозарядный. Первая партия в 300 ПТРД была закончена в октябре и в начале ноября отправлена в 16-ю армию Рокоссовского. Впервые их применили в бою 16 ноября. Уже к 30 декабря 1941 года выпустили 17688 ПТРД, а за 1942 год — 184800.

Самозарядное ПТРС было создано на основе опытной самозарядной винтовки Симонова образца 1938 года. Изготовление ПТРС было проще ПТР Рукавишникова (на треть меньшее число деталей, на 60 % меньше станкочасов, на 30 % — времени), но значительно сложнее ПТРД. В 1941 году было выпущено всего 77 ПТРС, в 1942 — уже 63308.

После испытаний 29 августа Государственный комитет обороны решил принять их на вооружение. Выпуск более простого дегтяревского ружья наладили быстрее. Производство ПТРС требовало особой подготовки и материальных затрат. В конкурсе на разработку ПТР по заданию В. А. Дегтярева участвовала специальная группа из ОКБ-2 во главе с А. А. Дементьевым и двумя техниками Г. С. Гараниным и С. М. Крекиным. Ими было разработано ружье с коротким ходом ствола под патрон 14,5×114. Дегтярев занялся разработкой противотанкового ружья под тот же патрон с длинным ходом ствола. В ГАУ сочли, что ружье Дементьева нуждается в доработке: его следует сделать однозарядным. В результате было разработано однозарядное ружье с автоматическим открыванием затвора и выбрасыванием гильзы. ПТР, разработанное группой Дементьева, хотя и несколько уступало ружью Симонова по скорострельности (семь выстрелов в минуту против десяти), но было заметно легче (17,3 килограмма против 24 килограмм). Ружье Дементьева было испытано на полигоне и показало хорошие результаты, но на вооружение было принято доработанное по замечаниям ГАУ противотанковое ружье конструкции Дегтярева. Боевое крещение советские ПТР получили в битве за Москву. Расчеты противотанковых ружей успешно боролись со всеми видами бронетехники Вермахта, включая и средние танки. Однако после появления на вооружении Вермахта тяжелых машин с более толстой броней эффективность этого оружия пошла на убыль. ПТР стали больше использовать для стрельбы по бронетранспортерам, амбразурам ДОТов, прислуге артиллерийских орудий. За годы войны было изготовлено около 400 тысяч противотанковых ружей.

Появление у Вермахта танков с увеличенной толщиной брони вынуждало конструкторов искать способ увеличить пробиваемость ПТР. Работа велась по двум направлениям — облегчение ПТ пушек и укрупнение ПТР. Был найден ряд остроумных решений и созданы интересные конструкции. Среди них большой интерес в ГАУ вызвало однозарядное ПТР конструкции М. Н. Блюма. ПТР Блюма было разработано под специально созданный на основе гильзы 23-мм выстрела авиационной пушки патрон калибра 14,5-мм (14,5×147). К слову будет сказано, что в то же время конструкторы искали способ облегчить 23-мм патрон и как меру предлагали использовать для этого гильзу от 14,5 мм патрона. Новый патрон позволил придать бронебойной пуле начальную скорость 1500 м/с. ПТР имело продольно скользящий затвор с двумя боевыми выступами и подпружиненным отражателем, обеспечивавшим надежное удаление стреляной гильзы при любой скорости движения затвора. Ствол снабжался дульным тормозом и складными сошками, а приклад — кожаной подушкой на затыльнике. ПТР Блюма значительно превосходят состоящие на вооружении ПТРД и ПТРС и представляло надежное средство борьбы со средними танками типа Т-III и Т-IV, позволяло пробивать 55 мм броню с дистанции до 100 м. Не смотря на это ПТР Блюма не было принято на вооружение. Не маловажную роль сыграло чрезвычайно высокое давление в стволе, что приводило к его быстрому износу. Хотя лично с моей точки зрения это не было серьезной причиной так как низкая живучесть ствола есть проблема всех систем с высокой баллистикой и вопрос решается наличием сменных стволов. Но новому ПТР не по зубам оказались такие танки как модернизированные Т-IV и новый T-V. В 1942 г. конструкторами Е. С. Рашковым, С. И. Ермолаевым и В. Е. Слуходкиным было разработано 20-мм однозарядные противотанковое ружье РЕС. Ствол РЕС запирался горизонтально движущимся клиновым затвором, открывавшимся вручную, а закрывавшимся возвратной пружиной. ПТР РЕС имело дульный тормоз-пламегаситель и колесный станок со щитом. Откидной приклад с буфером по устройству напоминал ПТРД. Для ПТР сконструировали оригинальный патрон с 20-мм бронебойным снарядом с вольфрамовым сердечником. Снаряд имел алюминиевую головную часть. Основой для гильзы его патрона стала гильза от выстрела для 45-мм противотанковой пушки. Проведенные на полигоне ГБТУ испытания показали достаточно высокую эффективность нового ПТР. На дальности 300 м обеспечивалось пробивание брони толщиной до 50 мм, расположенной по нормали. Малосерийное производство 20-мм ПТР "РЕС" велось в Коврове. Всего в 1942–1943 г.г. было выпущено около 70 ПТР "РЕС". В начале 1942 года Рукавишников представил опытный образец своего ружья калибра 12,7 мм. Из него также можно было вести огонь патронами калибра 14,5 мм, заменив ствол и механизм выбрасывания гильз. Однако это ружье тоже не имело успеха. В том же 1942 г. в Артиллерийской Академией имени Ф. Э. Дзержинского разработали для десантных войск и партизанских отрядов 25-мм легкую противотанковую пушку. ЛПП-25 несколько напоминает s.PzB.41, хотя и имеет обычный ствол. Ее конструкторам, И. И. Жукову, М. Ф. Самусенко и А. М. Сидоренко, удалось добиться высокой бронепробиваемости — 146 мм. Пушка была рассчитана на буксировку тягачом, а в случае необходимости могла переноситься расчетом из 3-х человек на небольшое расстояние (например, через овраги). Не очень большая масса (202 кг) это позволяла. ЛПП-25 несколько легче, чем s.PzB.41, и проще в производстве из-за отказа от конического ствола, но на вооружение не было принято.

После войны противотанковые ружья не долго стояли на вооружении Советской Армии и были заменены гранатометом РПГ-2. Однако на этом их служба не закончилась. ПТРС (а по некоторым сведениям и ПТРД), состоящие на вооружении северокорейской армии, получили от американских танкистов прозвище «buffalo guns» — «ружья на бизонов». Оно было дано за то, что пули, выпущенные из противотанкового ружья, легко пробивали броню легких американских танков М24. Немало повоевали ПТРы и в период Вьетнамской войны, и во всех африканский войнах второй половины XX века. Они отлично пробивали броню американских бронетранспортеров М113. Были ПТРС и среди трофеев захваченных израильской армией.

Подводя итог этому краткому историческому экскурсу сделаем небольшое резюме. В Советском Союзе над противотанковыми ружьями работали следующие конструкторы: Дегтярев, Симонов, Блюм, Шолохов, Рукавишников, Владимиров, Шпитальный, Коровин, Прилуцкий, Рашков, Ермолаев, Слуходкин, Дементьев, Никитин, Гришель, Гулин, Романов, Бачин, Светличный, Горов и другие. Курчевский и Кондаков создавали реактивные безоткатные системы и стоят немного особняком в этом ряду.

Далее будет рассказано более подробно о многих вышеуказанных системах. Думая над тем в каком порядке располагать материал я пришел к выводу, что наиболее удобным будет следующее: сначала будет рассказано о крупносерийных системах, таких как ПТРД и ПТРС. После будет идти речь о мелкосерийных образцах, таких как ПТР Рукавишникова 1939 года, ПТР Шолохова и системе РЕС, а потом будет, насколько позволяет имеющийся материал, рассказано об опытных образцах. Также будет сказано о крупнокалиберном пулемете системы Владимирова, который изначально разрабатывался как оружие для борьбы с легкобронированными целями.

Противотанковое ружье Дегтярева ПТРД

Серийный образец ПТРД-41 (вид сбоку)

Серийный образец ПТРД-41 (вид сзади)

Первый опытный образец самозарядного ПТР Дегтярева (с расположением магазина снизу)

Второй опытный образец самозарядного ПТР Дегтярева (с расположением магазина сверху)

Патрон 14,5×114

Свое противотанковое ружье Дегтярев начал разрабатывать в июле 1941 года в Коврове. После ряда доработок два варианта это ПТР были испытаны 27–28 августа. Автоматика обоих ружей работала за счет отдачи ствола с длинным ходом, но степень автоматизации процесса перезаряжания у этих ружей была разной. Ружья имели коробчатые магазины на пять патронов разной формы и разного расположения- у одного снизу, а у другого — сверху. У первого варианта магазин напоминает по форме магазин опытного ружья БаС-2 конструкции Бачина и Светличного, а на втором образце был использован магазин от ПТР Владимирова. Этот магазин впоследствии оказался ненадежен: при стрельбе обойма выскакивала в лицо стрелка. Мушка и прицел были вынесены влево и это уменьшало эффект миража при сильно нагретом стволе. Оба ружья оказались чувствительны к загрязнению и густой смазке. По начальной скорости пули они оказались равны системам Рукавишникова и Симонова, но по весу были на несколько килограмм легче. Испытаний оба варианта не выдержали. После доработки второго образца ПТР Дегтярева испытали 12–13 сентября. Ружье стало однозарядным, были внесены изменения в конструкцию рукоятки, сошек, упора для щеки, ствольной коробки. Ввели деревянную ручку для переноски. Были отмечены простота конструкции и обслуживания ружья. Ружье запустили в серийное производство. В октябре 1941 года завод № 2 в Коврове выпустил первые 522 ПТРД. Также было принято решение о производстве ПТРД на заводе № 74 в Ижевске.

Противотанковая винтовка Дегтярева имеет подвижный стол с откатом назад и открывающийся при выстреле затвор. Нет ни магазина, ни затворной пружины. Затвор прочно запирает казенную часть ствола. При выстреле ствол с затвором скользят назад, затвор тогда, упираясь рукояткой на скос специального борта, укрепленного на трубчатом прикладе, поворачивается и расцепляется со стволом; происходят открывание затвора и выбрасывание гильзы, после чего ствол силой противооткатной пружины возвращается в свое переднее крайнее положение, затвор остается открытым. Заряжают винтовку вручную одним патроном, закрывают затвор и поворачивают рукоятку вправо до отказа. Затвор тогда заперт, винтовка готова к выстрелу. Такие системы, которые имеют автоматическое открывание затвора и выбрасывание гильзы, но не имеют автоматического заряжания, называются полуавтоматическими. Ствол имеет канал с восемью нарезами в направлении слева вверх направо, дульный тормоз для уменьшения отдачи, по середине располагаются рукоятка для переноски оружия и паз для крепления сошек. В передней части ствола имеется основание мушки (на которое посажена мушка), а в задней — кронштейн прицела. На ствольной коробке слева расположена затворная задержка, а снизу — спусковой механизм. Снаружи она имеет: верхнее окно (для вкладывания патрона), нижнее окно (для выбрасывания стреляной гильзы), площадку с выступом (для соединения с прикладом), вырез (для движения рукоятки затвора при запирании и отпирании канала ствола). Внутри ствольная коробка имеет: канал для помещения затвора, два продольных паза и два опорных выступа. Спусковой механизм состоит из спускового крючка, спускового рычага, шептала и двух пружин (для шептала и спускового рычага). Прицел состоит из кронштейна, целика с прорезью и пружины. В ранних образцах кронштейн имеет отверстие, по которому вверх и вниз передвигается целик. В нижнем положении целик соответствует расстояниям стрельбы до 400 м, а в верхнем — от 400 м до 1000 м. В поздних же целик поворачивается на оси на 90°, также имея два положения для стрельбы на дистанции до 400 м и от 400 м до 1000 м. Мушка вдвинута в паз основания мушки и может передвигаться влево и вправо при приведении ПТРД к нормальному бою. Затвор состоит из остова затвора и ударного механизма. Остов затвора имеет: рукоятку, чашечку с венчиком (для помещения шляпки патрона), канал (для прохода бойка ударника), паз (для помещения выбрасывателя), гнездо (для отражателя и его пружины), два боевых выступа (для запирания ствола), скошенный вырез (отводящий назад ударник при открывании затвора), кольцевой паз (в который входит кольцевой выступ соединительной муфты для сцепления ударного механизма с остовом затвора) и два отверстия (отводящие пороховые газы в случае их прорыва внутрь затвора). Ударный механизм состоит из ударника (имеющего выступ с боевым взводом), соединительной муфты (соединяющей ударный механизм с затвором), боевой пружины (посылающей ударник в переднее положение), ограничительной трубки (ограничивающей отход ударника назад), муфты бойка (предохраняющей боек от расцепления с ударником) и бойка (разбивающего капсюль). Приклад крепится к ствольной коробке и состоит из плечевого упора (подушки) с наружной трубой и спусковой коробки с внутренней трубой. В наружной трубе расположена пружина амортизатора, а слева находится упор для щеки наводчика. Справа имеется прилив с кривой гранью для открытия затвора после выстрела. К подушке и наружной трубе прикреплен деревянный упор для удержания левой рукой во время стрельбы. В спусковой коробке с внутренней трубкой находится спусковой механизм. К внутренней трубке для удобства стрельбы прикреплена пистолетная рукоятка. Спусковая коробка имеет площадку для соединения приклада со ствольной коробкой, отверстие для шпильки (крепящей спусковую коробку со ствольной) и спусковую скобу (предохраняющую от случайного нажатия на спусковой крючок). Принадлежность к ПТРД: составной шомпол, ключ, отвертка, двугорловая масленка и ершик. Также на каждое ружье имеется две брезентовых патронных сумки (на 20 патронов каждая) и два брезентовых чехла (на казенную и дульную части ружья).

На заводе № 2, в Коврове проводились интересные опытные работы. Там переделали ПТРД в «двухкалиберное», с повышенной начальной скоростью с использованием патрона 23-мм пушки ВЯ-23. Освоение производства этой пушки на заводе началось в феврале 1942 года. Другой вариант ПТРД с повышенной начальной скоростью использовал принцип последовательного срабатывания боевых зарядов по длине ствола, наподобие схемы многокамерной пушки, теоретически рассчитанной Перро еще в 1878 году. Примерно на середине длины ствола ПТР сверху крепилась коробка с патронником, соединенным с каналом ствола поперечным отверстием. В эту коробку вкладывался холостой 14,5-мм патрон и запирался обычным затвором. При выстреле пороховые газы поджигали боевой заряд холостого патрона, и тот, поддерживая давление в канале ствола, повышал скорость пули. Правда, и отдача оружия при этом намного возрастала, а надежность и живучесть системы оказывались низкими.

ПТРД (Противотанковое ружье Дегтярева) предназначено для поражения бронированных целей и укреплений противника. Известны также случаи применения ПТРД как снайперской винтовки для стрельбы на большие расстояния и применение его как зенитного оружия.

Как трофейный образец состоял на вооружении в Вермахте под индексом Panzerbuchse 783 (r) или для краткости PzB.783 (r).

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 14,5×114, общий вес — 17,3 кг, вес патрона — 195–205 г, общая длина — 2000 мм, длина ствола — 1350 мм, скорострельность — 8-10 выстр./мин, начальная скорость пули — 1020 м/с, дульная энергия пули — 29,8 КДж, прицельная дальность — 1000 м, эффективная дальность — 800 м, боепитание — однозарядное, бронепробиваемость (при угле встречи 90°): на расстоянии 100 м — 40 мм, на расстоянии 300 м — 35 мм.

Противотанковое ружье Симонова ПТРС

ПТРС-41. Вид слева

ПТРС-41. Вид справа

Патрон 14,5×114

Пачка (обойма) с пятью 14,5 мм патронами

Самозарядное ружье ПТРС было создано на базе опытной самозарядной винтовки Симонова образца 1938 года. Противотанковое ружье Симонова ПТРС-41 разрабатывалось параллельно с ружьем ПТРД-41 и стреляло такими же боеприпасами, хотя имело более сложную конструкцию, поскольку являлось самозарядным оружием. Разработка была С. Г. Симоновым начата в июле 1941 года, параллельно разрабатывал свой вариант В. А. Дягтярев. В начале августа 1941 года ПТРС прошло полигонные испытания и было принято 29 августа 1941 года на вооружение под названием ПТРС-41. Первоначально серийный выпуск ПТРС-41 был налажен на Тульском оружейном заводе, а после эвакуации ТОЗа — в Саратове.

Противотанковое самозарядное ружье образца 1941 года системы Симонова (ПТРС-41, Индекс ГРАУ — 56-В-562) принято на вооружение 29 августа 1941 года. Предназначалось для борьбы со средними и лѐгкими танками и бронемашинами на расстояниях до 500 м. Также из ружья мог вестись огонь по ДОТам или ДЗОТам и огневым точкам, прикрытым броней, на расстояниях до 800 м и по самолетам на расстояниях до 500 м.

Автоматика ПТРС работает по принципу отвода части пороховых газов из ствола. Имеется газовый регулятор на три положения для дозирования отводимых на поршень газов в зависимости от условий эксплуатации. Запирание осуществляется перекосом остова затвора в вертикальной плоскости. Ударно-спусковой механизм обеспечивает огонь только одиночными выстрелами. По израсходовании патронов затвор останавливается в открытом положении. Предохранитель флажковый. Ствол имеет восемь правых нарезов и снабжен дульным тормозом. Магазин неотъемный, с откидной нижней крышкой и рычажным подавателем. Заряжание производилось снизу, металлической пачкой с пятью патронами, расположенными в шахматном порядке. Ружье комплектовалось шестью пачками. Прицел открытый, секторного типа, на дистанции от 100 до 1500 м с шагом 50 м. ПТРС тяжелее и конструктивно сложнее, чем ПТРД, но скорострельнее на 5 выстрелов в минуту. ПТРС обслуживал расчет из двух человек. В бою ружье мог переносить один номер расчета или оба вместе (рукоятки для переноски крепились на стволе и прикладе). В походном положении ружье разбиралось на две части-ствол с сошкой и ствольная коробка с прикладом, и переносилось двумя номерами расчета. Для уменьшения воздействия отдачи на прикладе имеется амортизирующая накладка-подушка. Стрельба из ружья велась преимущественно с упора, с использованием складных сошек, закрепленных на стволе. На стволе также закреплялась складная рукоятка для переноски оружия. Встроенный магазин вмещает пять патронов 14,5×114 мм. Для заряжания магазина стрелок откидывает крышку в его днище и с помощью обоймы вставляет патроны. При этом верхний патрон оказывается на пути затвора. Можно также вставлять патроны в патронник сверху поодиночке. Предохранитель размещен справа перед пистолетной рукояткой и спусковым крючком. Ствол может отсоединяться и заменяться на новый.

Один из немецких военных журналов в апреле 1943 года отмечал не только высокую бронепробиваемость ружья Симонова, но и назвал его самым эффективным противотанковым оружием в калибре от 13 до 15 мм.

В 1941 году было изготовлено 17 765 противотанковых ружей. Из них только 77 были ПТРС, а остальные — ПТРД. Это объяснялось более сложной конструкцией симоновского образца и большими затратами на его производство. В дальнейшем, когда выпуск ПТР стабилизировался, это соотношение несколько выравнялось. В 1942 году было произведено 184 800 ПТРД и 63 308 ПТРС. Но уже в 1943 году их производство было свернуто, так как быстрый рост бронирования немецких танков сделал оружие калибра 14,5 мм малоэффективным. Тем не менее, противотанковые ружья Симонова ПТРС достаточно активно использовались до конца войны — их применяли против легкой бронетехники, полевых укреплений, ограниченно использовали в ПВО.

Как и ружье Дегтярева ПТРД, ружье ПТРС ограниченно использовалось в качестве дальнобойного снайперского оружия, как в линейных частях, так и в диверсионных подразделениях. В качестве трофейного образца состояло на вооружении Вермахта под индексом Panzerbüchse 784 (r) или PzB.784 (r).

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 14,5×114, общий вес — 20,93 кг (без патронов) и 22 кг (с патронами), общая длина — 2108 мм, длина ствола — 1219 мм, скорострельность — 15 выстр./мин, начальная скорость пули — 1020 м/с, дульная энергия пули — 29,8 КДж, прицельная дальность — 1500 м, эффективная дальность — 800 м, боепитание — магазин емкостью 5 патронов, бронепробиваемость (при угле встречи 90°): на расстоянии 100 м — 50 мм, на расстоянии 300 м — 40 мм.

Противотанковое ружье Рукавишникова ПТРР-39

Первые испытания противотанкового ружья Рукавишникова состоялись в августе-сентябре 1939 года. Проводились сравнительные испытания этого ружья и противотанковых ружей Владимирова и Шпитального. В ПТР Рукавишникова использовалось давление отводимых из ствола пороховых газов, которые воздействовали на поршень, связанный с подвижной рамой. Запирание осуществлялось поворотным затвором по типу стакана, а питание — через специальный приемник с вилкой, в который вкладывалась обойма с пятью патронами. В результате испытаний предпочтение отдали ПТР Рукавишникова. Комитет обороны 7 декабря 1939 года принял постановление «О введении на вооружение РККА 14,5 мм противотанкового ружья конструкции тов. Рукавишникова под патрон 14,5×114 мм образца 1939 года». Самозарядное ружье Н. Рукавишникова обладало скорострельностью до 15 выстрелов в минуту и пробивало 20-мм цементированную броню с дистанции 500 м. Это ружье было принято на вооружение под названием ПТРР-39. Планировалось в 1939 году произвести 50, а в 1940 г. 15000 ружей. Выполнять решение не стали. В 1939 году было выпущено 5 ружей, а 26 августа 1940 г. их сняли с вооружения. Выпущенные образцы использовались в боях при обороне Москвы. Еще одной из причин задержки с производством ПТР Рукавишникова в 1940 г. была загруженность предназначенных для него производственных мощностей срочным заказом-пистолетом-пулеметом Дегтярева (ППД). 8 июля, всего через две недели после начала войны, Главному Военному Совету было вторично представлено противотанковое ружье Рукавишникова, который дальновидно продолжал совершенствовать свое снятое с вооружения ружье. Но, как ни парадоксально, препятствием для принятия ружья на вооружение послужило его совершенство: превосходя все тогдашние иностранные образцы по боевым и эксплуатационным качествам, оно было слишком сложным по конструкции и дорогим в производстве.

Как говорилось выше, в августе 1939 года на сравнительные испытания Рукавишников представил самозарядное противотанковое ружье. Его автоматика работала по принципу отвода пороховых газов из канала ствола, запирание осуществлялось поворотом затвора. Ударный механизм ударникового типа. Капсюль патрона разбивал массивный ударник под действием боевой пружины, смонтированной в ударнике. Спусковой механизм имел предохранитель флажкового типа, расположенный с правой стороны спусковой скобы. Экстракция и отражение стреляной гильзы осуществлялись с помощью экстрактора, смонтированного на затворе, и отражателя, жестко закрепленного в задней части ствольной коробки. Питание производилось из отъемного коробчатого магазина емкостью 5 патронов, крепившегося с левой стороны ствольной коробки. Прицельные приспособления состояли из открытого прицела секторного типа, рассчитанного на дальность до 1000 м, и мушки. Для уменьшения значительной силы отдачи от мощных боеприпасов на стволе монтировался трехкамерный дульный тормоз, а на затыльнике деревянного приклада — подушка из губчатой резины. Наведение оружия на цель осуществлялось с помощью рукоятки управления огнем пистолетного типа. На деревянном прикладе для смягчения отдачи при стрельбе имелась кожаная подушка и откидной наплечник. На противотанковом ружье Рукавишникова были смонтированы складные сошки и рукоятка для переноски. Это оружие оказалось удачным, помимо достаточно высоких боевых качеств (при скорострельности 15 выстр/мин пробивало 20 мм цементированную броню на дальности до 500 м под углом 20 градусов), ПТР оказалось достаточно удачным и легким в обращении и эксплуатации. Имея небольшие габариты оно легко переносилось двумя солдатами на поле боя с помощью наплечных ремней, прикрепленных к передней и задней рукояткам, предназначенным для переноски на короткие дистанции.

На полигонных испытаниях в 1940 г. ПТР Рукавишникова с 400 м пробило по нормали броневой лист толщиной 22 мм. Но на дистанции 200 м и 100 м при испытаниях лист толщиной 30 мм пробит не был вообще (хотя должен был быть пробитым). Проблема была в 14,5-мм патроне с пулей Б-32 со стальным сердечником. Патрон с пулей БС-41 с металлокерамическим сердечником был принят на вооружение только в августе 1941 г. (а производство его началось только в октябре), и отсутствие эффективного боеприпаса было существенным аргументом против противотанковых ружей в предвоенный период.

Конкурентом ПТР Рукавишникова стала 23-мм пушка Таубина-Бабурина. Она весила не намного больше 78 кг, и монтировалась на том же колесном станке, что и ружье Рукавишникова. Было принято решение работы над ПТР приостановить, поскольку «результаты с пехотной пушкой Таубина-Бабурина с приемником на 9 патронов более предпочтительны».

ПТР Рукавишникова монтировалось на колесном лафете с мотоциклетными колесами), и обслуживалось расчетом из четырех человек. Также был вариант на сошках, но стрельба из него была затруднительна вследствие большой массы оружия.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 14,5×114 мм, вес с патронами — 24 кг, общая длина — 1775 мм, длина ствола — 1180 мм, скорострельность — 15 выстр./мин, начальная скорость пули — 1011 м/с, дульная энергия пули — 29,8 КДж, прицельная дальность — 1000 м, боепитание — магазин емкостью 5 патронов, бронепробиваемость (при угле встречи 90°): на расстоянии 100 м — 30 мм, на расстоянии 400 м — 22 мм.

Противотанковое ружье Шолохова ПТРШ

Патрон 12,7×108

Патрон 12,7×108 с бронебойно-зажигательной пулей Б-32

Противотанковое ружье Шолохова разрабатывалось как опытное в 1938 году, и было принято на вооружение в июле 1941 года в связи с острой нехваткой противотанковых средств в РККА. Предназначалось для борьбы с легкими танками и бронемашинами на расстояниях до 300 м. Также из ружья мог вестись огонь по ДОТам и ДЗОТам и огневым точкам, прикрытым броней.

Ружье представляло собой одно из наиболее совершенных по тем временам противотанковых магазинных ружей под штатный крупнокалиберный 12,7×108 мм патрон к пулемету ДШК. В. Н. Шолохов сконструировал его по типу германского противотанкового ружья «Маузер» М.1918, что являлось наиболее приемлемым, пусть и неоригинальным, выходом из сложившейся ситуации. ПТР Шолохова относилось к магазинным винтовкам с механическим перезаряжанием продольно-скользящего затвора, с постоянным магазином с шахматным расположением 5 патронов. На стволе для поглощения отдачи был смонтирован однокамерный дульный тормоз активного типа, а на затылке приклада появился кожаный амортизатор. Его оружие обладало неплохими боевыми качествами, при стрельбе на 300 м пробивая 15 мм броню, а на дистанции 400 м при угле встречи 20° они не пробивали 20 мм броню, а делали в ней углубление на 12–15 мм, т. е. могло успешно противостоять практически всем легким танкам и бронеавтомобилям противника. Простота изготовления этого ружья не требовала особо больших финансовых затрат на его освоение в массовом производстве, которое можно было организовать в короткие сроки. Однако его явное несоответствие предъявленным требованиям ГАУ заставили армию отказаться от этого ружья, и только полное отсутствие столь необходимого оружия в начальный период войны заставило вновь вспомнить о нем. Для стрельбы из него использовались патроны с бронебойно-зажигательными пулями Б-32 массой 49 г и длиной 64 мм с закаленным стальным сердечником и бронебойно-зажигательными пулями БС-41 массой 54 г и длиной 51 мм с сердечником из вольфрамового сплава. Начальная скорость пуль составляла соответственно 870 и 850 м/сек. Пули снаряжались в латунную бутылочную бесфланцевую гильзу. Патроны с пулей БС-41 изготавливались в незначительных количествах. Могли применятся и другие патроны от ДШК с пулями — Б-30, БЗТ. Противотанковые ружья калибра 12,7 мм значительно уступали по эффективности оружию калибра 14,5 мм и к началу 1942 года были сняты с производства.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108 мм, начальная скорость пули — 870 м/с, прицельная дальность — 300 м, емкость магазина — 5 патронов, бронепробиваемость (под углом встречи 90°): на расстоянии 300 м — 15 мм.

Тяжелое противотанковое ружье РЕС

Во время войны в СССР предпринимались попытки создать более мощное ПТР, чем находящееся на вооружении ПТРД и ПТРС. В 1942 году конструкторами Е. С. Рашковым, С. И. Ермолаевым и В. Е. Слуходкиным было разработано 20-мм однозарядные противотанковое ружье РЕС. Ствол РЕС запирался горизонтально движущимся клиновым затвором, открывавшимся вручную, а закрывавшимся возвратной пружиной. ПТР РЕС имело дульный тормоз-пламегаситель и колесный станок со щитом. Откидной приклад с буфером по устройству напоминал ПТРД. Для ПТР сконструировали оригинальный патрон с 20-мм бронебойным снарядом с вольфрамовым сердечником. Снаряд имел алюминиевую головную часть. Основой для гильзы его патрона стала гильза от выстрела для 45-мм противотанковой пушки. Проведенные на полигоне ГБТУ испытания показали достаточно высокую эффективность нового ПТР. На дальности 300 м обеспечивалось пробивание брони толщиной до 50 мм, расположенной по нормали. 10 августа 1943 года ПТР РЕС отстреляли на курсах «Выстрел», где была показана максимальная бронепробиваемость 70 мм (на 300 м снаряд РЕС пробивал броню до 60 мм). Из заключения комиссии: «по мощности и бронепробиваемому действию ПТР РЕС значительно превосходит состоящие на вооружении ПТРД и ПТРС и представляет собой надежное средство борьбы со средними танками типа Т-IV и даже с более мощными бронированными машинами». Малосерийное производство 20-мм РЕС велось в Коврове — в 1942 году завод № 2 изготовил 28 ружей, а в 1943-м — 43, на чем производство и закончилось. Система РЕС проходила войсковые испытания в боевой обстановке на фронте и состояла на вооружении в виде опытной серии.

Опытные советские противотанковые ружья

Говоря об опытных противотанковых ружьях, разрабатываемых в СССР, следует отдельно остановиться на работах Л. Курчевского и М. Кондакова. Эти два конструктора стоят несколько особняком в ряду прославленных имен, ибо они создавали безоткатные динамореактивные системы. И хотя оба конструктора (не будем тут углубляться в рассуждения о личности Леонида Курчевского — об этом достаточно правильно сказал уважаемый мной как автор А. Б. Широкорад) известны прежде всего созданием авиационных орудий, но и в деле создания ПТР они оставили заметный след.

Противотанковое ружье Курчевского РК

Ружье Курчевского РК

37-мм снаряд для ПТР Курчевского

Ящик для укладки патронов

Прежде всего следует сказать, что Леонид Курчевский не был изобретателем безоткатных систем. Задолго до него у нас (например Рябушинским) и за рубежом был создан ряд различных по конструкции безоткатных орудий. Курчевский для своих орудий принял только одну схему — с нагруженным нарезным стволом. В принципе, Курчевский взял обычную пушку, отрезал затворную часть и заменял ее длинной узкой воронкой с соплом Лаваля. В каморе такого орудия создавалось огромное давление, но газы двигались к соплу с довольно низкой скоростью. Не вдаваясь в подробности можно сказать, что схема с нагруженным стволом имела много принципиальных недостатков: перетяжеленный ствол, длинная узкая струя раскаленных газов, вылетавших из сопла и другие. Поэтому в безоткатных орудиях всех стран мира, принятых на вооружение после 1943 года, использовались иные схемы: «открытая труба», «уширенная камора» и другое.

Курчевским были созданы и запущены в производство два 37-мм противотанковых орудия: 37-мм РК малой мощности (ММ) и 37-мм РК большой мощности (БМ). Основное их различие было в весе — 28 и 32 кг соответственно, длине ствола-1220 мм и 1250 мм, и лучшей баллистике у 37-мм РК БМ. Устройство обеих систем одинаковым. Оба орудия в штатном положении стреляли с треноги. При этом стрелок сидел рядом на земле. Имелась возможность стрелять и с плеча, но это было не очень удобно. Лежа стрелять было нельзя. Система неразборная. На поле боя переносилась вручную. Ружье малой мощности массой 28 кг на расстоянии 200 м пробивало 20-мм цементированную броню снарядом массой 0,5 кг с начальной скоростью 475 м/с. Ружье большой мощности массой 32 кг 20 мм цементированную броню пробивало на расстоянии 300 м снарядом массой 0,6 кг с начальной скоростью 525 м/с. Оба ружья испытывались 250 выстрелами.

Выстрел для ружья представлял собой унитарный патрон состоящий из снаряда, поддона с ведущим пояском и донным взрывателем МД-4, заряда с воспламенителем, мастичного донышка и прижимной шайбы с винтом. Снаряд бронебойный весом 600 грамм. В донной его части имеется нарезанное очко, куда ввинчивается поддон с раздувающимся ведущим пояском, взрывателем и зарядом. Особенность раздувающихся ведущих поясков заключается в том, что до выстрела их диаметр меньше диаметра канала ствола, что позволяет производить заряжание с дула. В момент выстрела ведущий поясок под давлением газов расширяется, врезается в нарезы и работает дальше как поясок обычного снаряда. Заряд состоит из трех пучков пороха марки МСК весом около 190 грамм и собран в гильзе из нитроткани, которая сгорает в процессе выстрела. Заряд со снарядом соединяется с помощью ввинчивающегося поддона. Донышко при выстреле раздробляется и вылетает назад через сопло. В качестве воспламенителя взят черный порох весом 4 грамма помещенный в кольцевую ленту из нитроткани. Пять патронов располагались в надствольном цилиндрическом магазине. Еще один — в стволе. Заряжание производилось с дула. Патрон при помощи хитрой механической системы, приводимой в действие рукой стрелка, передвигался вперед по магазину, потом падал в лоток перед стволом и затем механическим досылателем досылался в канал ствола. Такая система заряжания имела ряд принципиальных неустранимых недостатков. Например, полного сгорания гильзы достигнуть не удалось, что приводило в лучшем случае к заклиниванию досылаемого снаряда, в худшем — к разрыву ствола. Матерчатая гильза рвалась и деформировалась, досылатель ломался и так далее.

Вот как описывается это оружие в наставлении 1934 года: «Ружье предназначается для стрелковых подразделений. По своим свойствам ружье назначается для борьбы с бронемашинами, танкетками, легкими и средними танками с цементированной броней толщиной до 25 мм. Особенностью конструкции ружья является безоткатная система, что достигается использованием динамически реактивного принципа. Ружье состоит из ствола, представляющего собой трубу открытую с казенной частью. В казенную часть ствола ввинчивается коническая воронка. Явление выстрела происходит следующим образом: при воспламенении и горении заряда пороховые газы по пути к дульной части встречают дно снаряда и толкают его вперед. В направлении казенной части газы встречают выходное отверстие сопла и, пройдя сопло, уходят в атмосферу. При переходе газов из ствола в сопло, газы, как было сказано выше, встречают выходное отверстие сопла, диаметр которого меньше калибра ствола. А так как на площадь, полученную от разницы диаметров канала ствола и отверстия истечения, действует сила, производящая откат, то необходимо наличие сопла, которое при прохождении газов через него, вызывает реакцию сил, направленных обратно действию сил отката».

В 1932–1933 годах было изготовлено около тридцати РК ММ, которые использовались в войсках для учебных целей. В конце 1932 г. было спроектировано РК БМ, а в октябре 1933 году оно прошло войсковые испытания в Московской Пролетарской стрелковой дивизии. Валовое производство РК было начато в 1932 г. на заводе № 8, где оно получило заводской индекс 14-К. В 1932 году заводу № 8 заказали 325 РК, а реально было сдано 44. В 1933 году заводу № 8 заказали 360 РК, а произведено было только 48. В 1934 году завод № 7 получил заказ на 500 РК, а произвел только 70. В 1935 году заводу № 7 заказали 250 РК, а сдано 17. Хроническое невыполнение заказов было связано с огромным процентом брака и постоянными изменениями, вносимыми Курчевским в конструкцию. В процессе эксплуатации выяснилось, что ружья Курчевского небезопасны в действии; из-за достаточно большой массы имеют низкую маневренность; не удовлетворяют требованиям бронепробиваемости, вследствие чего они были сняты с вооружения.

Тактико-технические характеристики (ружье РК БМ):

Калибр — 37 мм, вес в боевом положении — 32 кг, вес в походном положении — 33,2 кг, вес снаряда — 0,6 кг, начальная скорость снаряда — 525 м/с, рабочее давление — 2860 кг/см², общая длина системы — 2006 мм, длина ствола — 1250 мм, длина нарезной части — 1065 мм, число нарезов — 12 (правые), крутизна нарезов — 5°58′41″, скорострельность — 15–26 выстр./мин, бронепробиваемость (при угле встречи 90°) — на расстоянии 50 метров — 25 мм, на расстоянии 300 метров — 20 мм.

Противотанковое ружье Кондакова РПТР

В Ленинграде конструктором Кондаковым (бессменно оставался до самой своей смерти в 1954 году руководителем мощного артиллерийского КБ которое вначале его именовали КБ Артакадемии, а затем — ОКБ-4З) в мае 1936 года был разработан проект автоматического реактивного безоткатного противотанкового ружья РПТР. Большой вклад в проектирование ружья внес С. Е. Рашков. Оружие состояло из качающейся части, механизма заряжания, верхнего и нижнего станка, а также магазина на пять снарядов. Лафет имел колесный ход, а в боевом положении оружие устанавливалось на три раздвижные станины. Были изготовлены и испытаны опытные образцы. При этом были достигнуты прекрасные показатели: при весе в 63 кг РПТР по кучности и бронепробиваемости оказалось практически одинаковым с 37-мм противотанковой пушкой ПТ образца 1930 года. Но на вооружение РККА РПТР так и не поступило.

Кондаковым первым в мире создал безоткатную автоматическую пушку. Автоматика ее работала на принципе отвода газов. Неправильно будет считать автоматическими пушки Курчевского, где подача патрона происходила за счет мускульной силы стрелка или сжатого воздуха из баллона.

37-мм РПТР создана по схеме нагруженного ствола. Заряжание производилось с казенной части. Гильзы патронов латунные с пластмассовым куполообразным дном. Пять патронов помещено в магазине, установленном над стволом. После выстрела клиновой затвор автоматически опускался вниз вместе в воронкой. На поле боя система перевозилась на колесах. Кроме того, она легко разбиралась и переносилась на людских и конских вьюках.

Испытания опытного образца РПТР были проведены на НИАПе в конце 1936 года. В качестве снарядов был взят штатный 37-мм бронебойный снаряд от 37-мм ПТП образца 1930 года. Вес бронебонойного снаряда Б-160 составлял 0,66 кг, взрыватель МД-5, длина снаряда — 100 мм, вес ВВ — 9 грамм, индекс выстрела — УБ-162, вес заряда пороха — 200 грамм. На НИАПе РПТР показала ту же кучность стрельбы, что и 37-мм ПТП. Завод № 7 получил заказ на малую серию из 30 ружей (пушек) РПТР. Однако в массовое производство ружье не пошло из-за общего предубеждения против безоткатных орудий после истории с авантюрами Курчевского.

О бронепробиваемости можно судить по таковой у ПТП образца 1930 года, а она составляла: на расстоянии 300 метров под углом 90° — 30 мм, на расстоянии 800 метров под тем же углом — 25 мм.

Тактико-технические характеристики:

Калибр — 37 мм, угол вертикального наведения — от -10° до +15°, угол горизонтального наведения — 60°, вес в боевом положении — 63 кг, практическая скорострельность — 30 выстр./мин, общая длина — 1650 мм, длина ствола (с воронкой) — 1550 мм, емкость магазина — 5 патронов.

Тяжелое противотанковое ружье Коровина

Первые испытания этой системы были проведены на НИАПе в начале 1937 года. 20-мм система официально называлась пушкой и имела обозначение «20-мм ПТП ЦКБСВ-51 системы С. А. Коровина». Опытный экземпляр был изготовлен в Туле.

Ружье было полуавтоматическим. Полуавтоматика работала по принципу отвода газов. Ствол был неподвижно закреплен в кожухе. Запирание производилось перекосом затвора по типу Кольта. Отпирание затвора производилось энергией газов. Ход затвора был равен 30 мм. Обратно затвор возвращался под действием возвратной пружины. Для очередного выстрела нужно было только нажать спусковой крючок. Питание производилось из однорядного магазина емкостью 5 патронов. Ружье имело мощный дульный тормоз системы Слухоцкого. Пушка была установлена на треноге с сошниками и всего имело 5 опор. Прицел был оптическим от серийной винтовки образца 1891/30 годов и также механический системы «Рейнметалл».

Оружие было спроектировано под патрон 20-мм пушки ШВАК с бронебойными и осколочными (с взрывателем МГ-3) снарядами. Кучность боя при стрельбе на 500 м и на 1000 м была вполне удовлетворительной. Скорострельность 26–32 выстрела в минуту с исправлением наводки и 40–46 выстрелов в минуту без исправления.

На испытаниях отмечены следующие особенности: 1) при стрельбе имели место прыжки до 15 мм. Под действием дульного тормоза система подается вперед на 10–15 мм. 2) После 304 выстрелов оторвалось магазинное гнездо и появились трещины в двух местах ствольной коробки, заклинило замок затвора. 3) Из-за действия пороховых газов из дульного тормоза происходило слезотечение, а затем удушье стрелка.

Комиссией был сделан вывод, что в таком виде оружие не может быть принято на вооружение. Основные недостатки были следующими: большой вес, дульный тормоз демаскирует орудие и отравляет расчет, бронепробиваемость мала (всего 16 мм).

Тактико-технические характеристики:

Калибр — 20 мм, вес снаряда — 91 г, начальная скорость снаряда — 817 м/с, общая длина — 1800 мм (без плечевого упора) и 1890 мм (с плечевым упором), общая длина с учетом треноги — 2130 мм, длина ствола с дульным тормозом — 1090 мм, угол вертикального наведения — от -12°26′ до +9°23′, угол горизонтального наведения — 12°, высота линии огня — 350 мм, общий вес — 47,2 кг, скорострельность — 40–50 выстр./мин, расчет — 2 человека, емкость магазина — 5 патронов.

Противотанковое ружье Шпитального

Это ружье было создано в ОКБ-15 под руководством Б. Г. Шпитального в 1938 году под патрон 14,5×114. Испытания проходило совместно с другими образцами в середине 1939 года на полигоне НИПСВО. Противотанковое ружье Шпитального относилось к однозарядным ружьям с ручным перезаряжанием и автоматическим открыванием затвора для увеличения практической скорострельности и облегчения экстракции. Автоматика ружья работала по принципу использования отдачи с коротким ходом ствола. Запирание канала ствола осуществлялось перекосом шарнирно закрепленного затвора качающегося типа, оборудованного специальным рычагом. Ударный механизм куркового типа взводится при отпирании затвора. К особенностям противотанкового ружья Шпитального относится спусковой механизм, в котором не было предусмотрено предохранителя. Отражение стреляной гильзы производилось подвижным экстрактором, закрепленным в ствольной коробке. Прицел открытый секторного типа на высоком основании, рассчитанный на дальность стрельбы до 1500 м. На дульной части ствола был смонтирован удлиненный пламегаситель. Ружье снабжалось складными сошками и деревянным прикладом.

Испытаний не выдержало и в серии не производилось.

Противотанковое ружье Гришеля-Гулина

Было создано в Туле, в ЦКБ-14, в 1936 году конструкторами И. Гришелем и Г. Гулиным под 12,7-мм патрон ШВАК и первоначально называлось ЦКБСВ-50. Испытания проходило в апреле 1937 года на НИАПе. Имело вполне удовлетворительную кучность, но не прошло испытаний из-за низкой бронепробиваемости, плохой работы автоматики (было зафиксировано 32 % задержек при стрельбе), малой прочности деталей и низкой устойчивости. Также было отмечено негативное действие пороховых газов на стрелка из-за неудачной конструкции дульного тормоза Слухоцкого (как на системе Коровина). На фотографии оружие представлено без дульного тормоза.

Противотанковое ружье Владимирова

ПТР Владимирова под патрон 14,5×114

Ружье создано конструктором Владимировым в 1938 году, в ЦКБ-2 завода № 2 в городе Коврове под патрон 14,5×114. Чуть ранее Владимировым было создано тяжелое ПТР калибра 20-мм, которое проходило испытания в августе 1938 года на полигоне НИПСВО в районе подмосковного Щурово. Автоматика 20-мм ПТР Владимирова работала по принципу длинного хода ствола с поворотным затвором. Была отмечена конструктивная и производственная простота оружия, но оно было забраковано из-за большого веса, неудовлетворительной бронепробиваемости, малой маневренности и отсутствия открытого прицела. 20-мм ружье имело вес 42 кг, общую длину 2215 мм, начальную скорость снаряда 831 м/с и скорострельность 9 выстрелов в минуту.

14,5-мм ПТР имело удачную конструкцию магазина, в который, без отделения от ружья, помещалась пластинчатая обойма с пятью патронами, которая по израсходованию патронов выбрасывалась из магазина. Начальная скорость также вполне удовлетворяла, но ружье было забраковано из-за низкой живучести ствола (150–200 выстрелов) и плохой кучности.

Также на тех испытаниях было представлено 12,7-мм ружье Владимирова, которое имело аналогичную конструкцию и одинаковые преимущества и недостатки. Его вес составлял 23 кг, общая длина 2145 мм и начальную скорость пули 1034 м/с.

Из всех испытанных а августе 1938 года ружей было отмечено 14,5-мм ружье Владимирова и рекомендовано к доработке по улучшению кучности и повышению живучести ствола.

Противотанковое ружье Владимирова под патрон 14,5×114 было конструктивно аналогично разработанному им ранее ружью калибра 12,7 мм. Его автоматика работала по принципу отдачи ствола при длинном ходе (330 мм). Под воздействием отдачи ствол вместе с вращающимся поршневым затвором откатывались в заднее положение, где затвор становился на шептало, а ствол под действием своей пружины возвращался в исходное положение. При этом из него извлекалась стреляная гильза, отражавшаяся вниз. При нажатии на спусковой крючок затвор под действием возвратной пружины перемещался вперед, извлекая очередной патрон из магазина и досылая его в патронник ствола. В переднем положении происходило запирание канала ствола поворотом боевой личинки затвора и разбитие капсюля патрона. Ружье имело постоянный пятизарядный магазин, расположенный наклонно справа. Ружье снаряжалось обоймой с пятью патронами, которые вставлялись в магазин со стороны стрелка. Механические прицельные приспособления отсутствовали. Прицельная стрельба велась с оптическим прицелом. Масса ПТР Владимирова образца 1939 года составляла 22,3 кг при общей длине 2012 мм. Оно разбивалось на две части массой 8,55 и 9,5 кг и могло переноситься бойцами в любых условиях. Скорострельность достигала 15 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули была 1030 м/с. Самой большой проблемой этого оружия была частая неэстракция гильз. В итоге было отдано предпочтение ПТР Рукавишникова, которое выпускалось после малой серией и получило индекс ПТРР-39.

Противотанковое ружье БаС-2 Бачина и Светличного

Это ружье было создано в 1940 году на заводе № 74 в Ижевске главным конструктором завода Бачиным и инженером Светличным под патрон 14,5×114. Его автоматика работала за счет отвода пороховых газов через специальное отверстие в канале ствола. Запирание производилось посредством перекоса затвора вниз. В июне 1941 года, незадолго до начала войны, на НИПСВО были проведены параллельные испытания БаС-2 и двух доработанных ПТР Рукавишникова. БаС-2 испытаний не выдержало из-за неудовлетворительной бронепробиваемости, большой энергии отдачи, малой живучести и неотработанной подачи патронов из магазина.

Противотанковое ружье Рукавишникова образца 1942 года

Это оружие было создано Рукавишниковым в 1942 году, когда были выдвинуты требования по очередному усилению и укрупнению ПТР. Об этом ружье известно лишь, что оно было разработано в двух вариантах: под усиленный 12,7-мм патрон с высокой начальной скоростью пули и под 14,5-мм патрон (причем под стандартный 14,5×114 и под новый экспериментальный патрон 14,5×147, созданный на основе гильзы от 23-мм патрона пушки ВЯ-23).

Противотанковое ружье Блюма образца 1942 года

Первые работы М. Н. Блюма в области создания противотанковых ружей были проведены совместно с Владимировым. В апреле 1937 года на НИАПе среди других проходили испытания два варианта ружья Блюма-Владимирова под 20-мм патрон автоматической пушки образца 1930 года. И отличались между собой только тем, что одно одно имело сошки, а втрое устанавливалось на станок. Отмечалась простота и прочность автоматики, но недостаточная бронепробиваемость и большой вес конструкции. Эти ружья имели массу 42 и 83 кг соответственно, общую длину 1405 мм, начальную скорость снаряда 861 м/с и скорострельность 20 выстрелов в минуту. Также Блюмом в 1937 и 1938 году соответственно были разработаны два варианта противотанкового ружья калибра 12,7 мм под усиленный патрон с высокой скоростью пули и под стандартный патрон 12,7×108 от ДШК. Основные характеристики этих ружей были следующими: общий вес 28 и 26 кг соответственно, общая длина 2030 и 1610 мм, начальная скорость пули — 1018 и 747 м/с. Эти варианты не прошли испытаний из-за низкой живучести стволов, опасной работы подвижных частей (в одном случае над спиной стрелка, в другом случае перед его лицом) и отсутствия требуемого прицела.

ПТР Блюма образца 1942 года было сконструировано по тем же требованиям, что и вышеуказанные система РЕС и ПТР Рукавишникова образца того же 1942 года. Оно было разработано под 14,5-мм патрон (14,5×147) с увеличенной до 1500 м/с начальной скоростью пули, специально созданный на основе гильзы 23-мм выстрела авиационной пушки ВЯ-23 (интересно, что в это же время для облегчения авиационной пушки разрабатывался 23-мм выстрел на основе гильзы штатного 14,5-мм патрона), имело продольно скользящий поворотный затвор с двумя боевыми выступами и подпружиненным отражателем, обеспечивавшим надежное удаление стреляной гильзы при любой скорости движения затвора, ствол снабжался дульным тормозом, а приклад — кожаной подушкой на затылке, установкой служили складные сошки. Обстрел на полигоне ГБТУ трофейного танка Pz.VI «Тигр» в апреле 1943 г. показал, что ПТР Блюма способно поражать бортовую 82-мм броню этого танка на дальностях до 100 м. 10 августа того же года оба ПТР отстреляли на курсах «Выстрел»: на этот раз зафиксировали пробитие пулей ПТР Блюма на 100 м брони толщиной 55 мм. ПТР Блюма значительно превосходило состоящие на вооружении ПТРД и ПТРС и представляло надежное средство борьбы со средними танками типа Т-III и Т-IV, позволяя пробивать 55 мм броню с дистанции до 100 м.

Из записки Военного совета бронетанковых и механизированных войск Красной Армии о результатах испытаний немецкого танка T-IV от 4 мая 1943 г. Совершенно секретно. Народному комиссару, маршалу Советского Союза, товарищу Сталину: «…Опытное противотанковое ружье системы Блюма пробивает 62 мм броню танка T-IV с дистанции 100 м при начальной скорости пули 1500 м/с. Обязать Наркомат вооружения совместно с ГАУ КА в кратчайший срок закончить испытания опытного образца противотанкового ружья Блюма с целью принятия решения о введении ружья Блюма на вооружение Красной Армии…». Не смотря на это ПТР Блюма не было принято на вооружение. Не маловажную роль сыграло чрезвычайно высокое давление в стволе, что приводило к его быстрому износу. Кроме того, уже и новому ПТР "не по зубам" оказались такие танки как модернизированные Т-IV и новый T-V.

Противотанковое ружье Никитина-Романова образца 1942 года

Это ружье представляет собой однозарядную систему и создано по тем же требованиям, что и система РЕС, ружье Блюма образца 1942 года и один из вариантов ПТР Рукавишникова образца 1942 года. Оно разработано под мощный 14,5×147 патрон, который был создан на основе гильзы 23-мм патрона от авиационной пушки ВЯ-23. Больше сведений об этом образце найти пока не удалось.

В завершении рассказа о советских противотанковых ружьях следует сказать несколько слов о некоторых системах, сведения о которых носят отрывочный характер.

Одним из первых в ноябре 1936 года на полигоне НИАП в подмосковном Красноармейске было испытано 37-мм ПТР разработанное ОКБ АУ. Оно было отклонено из-за неудовлетворительной бронепробиваемости, большого веса и малой маневренности. Ружье имело вес 90 кг, начальную скорость снаряда 600 м/с и магазин на пять патронов.

Над противотанковыми ружьями в СССР работал также конструктор Прилуцкий (один из первых, если не первый, создатель в СССР автомата по схеме «буллпап» — такой автомат был создан им под промежуточный патрон 7,62×39 в 1944 году). Им были созданы опытные образцы под патрон 14,5×114 и под 12,7 мм патрон.

В августе 1938 года было испытано 14,5-мм ружье конструкции КБ НИПСВО, разработанное по заданию Арткома АУ. Оно работало за счет отвода газов с перекосом затвора вверх. Быстро разбиралось на две части. У него были вполне удовлетворительные начальная скорость пули и бронепробиваемость (20 мм на расстоянии 600 метров по нормали). Но и оно не выдержало испытаний по причине большого веса, низкой кучности и малой живучести ствола. Его весь составлял 33 кг, общая длина была 2030 мм, начальная скорость пули равнялась 985 м/с и скорострельность равнялась 10-ти выстрелам в минуту. Тогда же испытывалось 12,7-мм магазинное ружье также конструкции КБ НИПСВО. Это ружье было модификацией немецкого Mauser M.1918 под советский патрон 12,7×108. Его вес равнялся 16 кг, общая длина была 1850 мм, начальная скорость пули была 899 м/с, питание производилось из магазина емкостью пять патронов. С расстояния 400 метров 20-мм броня из него не пробивалась, на ней лишь оставались вмятины глубиной до 15 мм. Поэтому это оружие также не выдержало испытаний. Но были отмечены и положительные его качества: приемлемый вес, хорошая маневренность, простота конструкции, хорошая кучность боя.

Примерно в то же время был утвержден проект ПТР калибра 12,7 мм под отечественный патрон. Этой разработке был присвоен индекс 56-В-542А.

Велись также разработки противотанковых ружей под патроны калибра 7,62 мм с сильно удлиненной гильзой. Этими патронами и ружьями под них занималось в частности ЦКБ-14 в Туле. Один из проектов имел целью создание магазинного ружья весом 7-10 кг. Также над такими проектами работало и ОКБ-43.

В конце 1942 года разработал свое противотанковое ружье под стандартный патрон 14,5×114 и под усиленный 14,5×147 конструктор Горов.

Вот не полный перечень опытных работ по противотанковым ружьям в СССР. Нетрудно понять, что работы по противотанковым ружьям в Советском Союзе носили самый массовый, многоплановый и самый объемный характер по сравнению со всеми странами мира.

И напоследок следует сказать о крупнокалиберном пулемете Владимирова под патрон 14,5×114 мм. Это оружие было разработано в 1943–1944 годах, но официально принято на вооружение только в 1949 году. Изначально оно разрабатывалось как «противотанковый» пулемет для борьбы с легкобронированными целями, но после войны нашло широчайшее применение в СССР и многих странах мира как зенитное оружие на различных установках, также этим пулеметом вооружались бронетранспортеры, он использовался в качестве зенитного и курсового на некоторых советских тяжелых танках, применялся на флоте и в авиации. Пулемет участвовал практически во всех войнах и региональных конфликтах второй половины двадцатого века и начала века нынешнего. Состоит на вооружении России и многих стран мира уже в 21-м веке и будет состоять еще долго. Патрон 14,5×114 является самым мощным в своем классе. Его превосходит только опытный бельгийский патрон 15,5×115 мм для опытного же пулемета FN BRG и австрийский патрон с подкалиберной вольфрамовой стрелой 15,2×169 для антиматериальной винтовки Steyr AMR.

К слову будет сказано, что первые попытки создать противотанковый пулемет под патрон 14,5×114 были предприняты еще до войны. В 1939–1940 годах были созданы и испытаны опытные пулеметы под этот патрон конструкции Дегтярева-Шпагина и конструкции Симонина. Разработкой подобного оружия занимались конструкторы Салищев и Галкин, а также другие коллективы.

Крупнокалиберный пулемет Владимирова КПВ

С. В. Владимиров

Первый образец КПВ-44 на универсальном станке Колесникова

КПВ на станке Харыкина в варианте ПКП — Пулемет Крупнокалиберный Пехотный

Вариант с электроспуском

Патрон 14,5×114

В 1943 году к созданию нового пулемета под патрон 14,5×114 приступили в Коврове на заводе № 2 несколько конструкторов. КБ-2 представило три варианта оружия, все с отработанным газовым двигателем автоматики, но с различными схемами узлов запирания. Был изготовлен образец с поворотным затвором, ленточным питанием и со станком Гаранина только для наземной стрельбы. Но высокое давление, создаваемое 14,5-мм патроном, делало работу газового двигателя автоматики очень резкой и затрудняло экстракцию стреляной гильзы, также живучесть ствола оказалась невысокой при стрельбе бронебойными пулями. В мае 1943 года разработку своего варианта такого пулемета начал сотрудник Отдела главного конструктора завода С. В. Владимиров (1895–1956). Он взял за основу 20-мм авиационную пушку В-20 своей же конструкции с откатным двигателем автоматики (в 1942 году эта пушка проиграла конкурс пушке Б-20 системы Березина). Вместе с Владимировым пулемет создавал целый коллектив конструкторов в составе которого были: В. А. Рыжков, А. И. Буланов, П. П. Протасов, А. П. Финогенов, В. В. Калинин, С. А. Харыкин, А. А. Прокофьев. Работа шла очень напряженно, и уже в ноябре 1943 года первый пулемет поступил на заводские испытания. В феврале 1944 года пулемет Владимирова с модернизированным универсальным колесно-треножным станком Колесникова прошел испытания на Научно-испытательном полигоне стрелкового и минометного вооружения.

В заключении НИПСМВО среди прочего говорилось: «…По живучести деталей конструкция пулемета удовлетворяет тактико-техническим требованиям и значительно превосходит все ранее испытывавшиеся 14,5-мм пулеметы (пулемет Владимирова был не первым, который довели до полигонных испытаний)… Автоматика 14,5-мм пулемета заслуживает внимания. Пулеметы могут найти себе применение для борьбы с транспортными средствами противника, огневыми точками и при обороне укрепленных районов. Пулеметы калибра 14,5 мм также могут быть широко применены в противовоздушной обороне».

В апреле 1944 года ГАУ и Наркомат вооружения рекомендовали заводу № 2 изготовить 50 пулеметов и одну зенитную установку для войсковых испытаний. Пулемет получил обозначение КПВ-44 («крупнокалиберный пулемет Владимирова образца 1944 года»). На войсковые испытания пулемет и зенитная установка попали сразу по окончании Великой Отечественной войны, в мае 1945 года.

Универсальные станки оказались неустойчивыми и тяжелыми. Выбор сделали в пользу отдельных установок для наземной и зенитной стрельбы. Уже в 1946 году в Отделе главного конструктора завода № 2 под КПВ-44 разработали одиночную, спаренную и счетверенную зенитные установки. Интересно, что в это же время Е. В. Иванов, В. А. Введенский и С. М. Крекин создавали сверхскорострельный многоствольный пулемет под 14,5-мм патрон, но эта разработка была остановлена. Под этот же патрон в 1949 году создал свою многоствольную систему и Слостин. В мае 1948 года прошли испытания пулемета КПВ-44 на станках Гаранина, Маркова, Харыкина и Куйбышевского машиностроительного завода. Выбор был сделан в пользу станка Харыкина, доработанного в Коврове в КБ-2. А в следующем году были приняты на вооружение наземный «14,5-мм пехотный крупнокалиберный пулемет Владимирова (ПКП)», а также его зенитный вариант. Производство пулемета Владимирова было налажено на заводе имени В. А. Дегтярева (это имя было присвоено ковровскому заводу № 2 в том же 1949-м году). Уже в 1952-м завод сдал Вооруженным Силам восемь тысяч зенитных КПВ. Параллельно велись работы над установкой 14,5-мм пулемета на танки.

Автоматика пулемета работает за счет короткого хода ствола. Запирание ствола в момент выстрела осуществляется вращением муфты, закрепленной на затворе; внутренняя поверхность муфты имеет боевые упоры в виде сегментов прерывистой резьбы, входящие при повороте в зацепление с соответствующими боевыми упорами на казенной части ствола. Вращение муфты происходит при взаимодействии поперечного штифта с фигурными вырезами в ствольной коробке. Ствол быстросменный, заключен в перфорированный металлический кожух и снимается с тела пулемета вместе с кожухом, для чего на нем имеется специальная рукоятка. Питание патронами осуществляется из металлической ленты с замкнутым звеном, собираемой из нерассыпных кусков на 10 патронов каждый. Соединение кусков ленты осуществляется при помощи патрона. Стандартная емкость ленты — 40 патронов для ПКП и 50 патронов для КПВТ. Ударно-спусковой механизм позволяет ведение только автоматического огня. Но при определенных навыках из КПВ можно вести и одиночный огонь. Для перезаряжания и разряжания пулемета используется трос с рукояткой. Питание патронами осуществляется с правой стороны, из стальной ленты. Механизм подачи ленты ползункового типа, приводится в действие затвором. Коробка с лентой крепится на станке. Также на станке крепится с правой стороны оптический прицел СПВ, который дублируется механическим, секционным. Во избежание ожогов стрелков, ствол полностью закрывается кожухом, имеющим продольные отверстия для его охлаждения воздухом. При перегреве ствол можно заменить на запасной. В 1950 году была начата разработка, а в 1952 году принят на вооружение Советской Армии (вместе с БРДМ-2, на которой впервые был установлен) танковый вариант КПВ, получивший название КПВТ. Основным отличием его являлось появление электроспуска. Питание патронами производится как с правой, так и с левой стороны из стальной ленты. Благодаря мощному патрону с бронебойной пулей массой около 60 грамм и начальной скоростью 1030 м/с (дульная энергия около 32 КДж) КПВ пробивает 32 мм стальной брони на дальности 500 метров и 20 мм брони на дальности 1000 метров. Подача патронов из ленты в ствол осуществляется в два шага: сперва специальный извлекатель на откате затвора извлекает патрон из ленты назад, после чего патрон снижается на линию досылания и в накате затвора досылается в ствол. Выброс стреляных гильз осуществляется вниз и вперед через короткую трубку на ствольной коробке; стрелянная гильза выталкивается из удерживающих ее пазов на зеркале затвора следующим патроном или специальным рычагом-досылателем (для последнего патрона в ленте). Стрельба ведется с открытого затвора. Ударно-спусковой механизм как правило размещается на станке или установке, в пехотном варианте органы управления на станке включают в себя две вертикальных рукоятки и спусковую клавишу между ними, в танковом варианте пулемет оснащается дистанционным электроспуском. Для стрельбы по наземным и воздушным целям применяются патроны с бронебойно-зажигательной пулей Б-32, бронебойно-трассирующей пулей БЗТ и зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 14,5×114, вес пули — 62,6-64,6 г, дульная энергия пули — 29,8-32 КДж, вес тела пулемета без патронов — 47,5 кг (КПВ) и 52,5 кг (КПВТ), вес станка Харыкина — 105 кг, вес треноги Барышева — 39 кг, общая длина — 2000 мм (КПВ) и 1980 мм (КПВТ), длина ствола — 1350 мм, начальная скорость пули — 990-1000 м/с, техническая скорострельность — 550–650 выстр./мин, боевая скорострельность — 70–90 выстр./мин, прицельная дальность — 2000 м, дальность прямого выстрела (высота цели 2,7 м) — 1050 м, эффективная дальность — 1600 м, предельная дальность полета пули — 9000 м, емкость ленты — 40 патронов (КПВ) и 50 патронов (КПВТ), вес коробки с патронами — 9,5 кг, бронепробиваемость по нормали: на расстоянии 500 м — 32 мм и на дальности 1000 м — 20 мм.

Соединенные Штаты Америки

Экспериментальное противотанковое ружье Т1

ПТР Т1Е1 (опытный образец)

Патроны: (1) 15,2×114 (.60) и (2) 12,7×114

В США созданию противотанковых ружей никогда не уделялось большого внимания и там считали, что основная тяжесть борьбы с танками должна лечь на противотанковую артиллерию. Противотанковые ружья собственной конструкции никогда не состояли на вооружении американской армии (во время ВМВ США приняли на вооружение британское ПТР «Бойс»), хотя теоретические проработки концепции противотанкового ружья начались в Америке в начале тридцатых годов двадцатого века. В течении долгого времени без внимания оставался проект компании Springfield Armory. Военные почему-то решили совместить ПТР и гранатомет и требовали создание ружья, которое могло бы выстреливать 60-мм противотанковые кумулятивные гранаты, которые к тому времени были созданы. В итоге для этих гранат был создан и принят на вооружение ручной противотанковый гранатомет М1 Bazooka.

К марту 1939 года патроны для еще пока не существующего противотанкового ружья были готовы. Первые испытания спрингфилдского ПТР прошли 30 октября 1942 года. Автоматика этого оружия работала за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Питание боеприпасами происходило из примыкаемой справа обоймы на пять или восемь патронов. В июне 1944 года эта разработка была отклонена окончательно.

В качестве боеприпаса использовался специально созданный для этого оружия патрон калибра.60 или 15,2×114 в метрической системе. На основе этой же гильзы был создан патрон 12,7×114. Проектировалось ли это оружие двухкалиберным с возможностью смены стволов или же разрабатывался отдельный вариант под патрон 12,7×114 мне выяснить не удалось. Пуля патрона.60 (15,2×114) весила 76 граммов и имела начальную скорость 1100 м/с, а патрон 12,7×114 имел две пули: тяжелую весом 43 грамма и начальной скоростью 1200 м/с и легкую весом 32 грамма и начальной скоростью 1340 м/с.

В 1939 году под патроны калибра.60, к которым тогда еще не было создано ружье, решили разработать авиационный крупнокалиберный пулемет Т17, основанный на конструкции немецкого MG.151. Этот проект вступил в активную фазу в 1942 году и закончился в 1946 году. Было заказано 5000 экземпляров, но произведено только 300 и ни один из них также не поступил на вооружение. Патрон.60 использовался и в некоторых послевоенных разработках: в первых опытных вариантах авиационной пушки М39 и также в первых опытных вариантах авиационной пушки с вращающимся блоком из шести стволов, которая позже стала называться М61 «Вулкан».

Финляндия

Опытный тяжелый пулемет VKT Lahti L-35/36

L35/36 на колесном станке

L35/36 с барабанным магазином

Создание финского противотанкового ружья началось с серьезного обсуждения о выборе калибра для него. Некоторые чиновники финской армии хотели иметь оружие калибра 12,7 мм, некоторые — 13,2 мм и часть обсуждавших, включая самого Лахти были сторонниками создания тяжелого ружья под 20-мм патроны. Обсуждение этого вопроса разделило финское армейское руководство на два лагеря. Проблема с принятием 20-мм оружия состояла в том, что тогдашние 20-мм боепрпасы не могли обеспечить достаточно большую скорость снаряду. Наибольшее число сторонников было у 12,7 мм калибра, но фактически в этом варианте не было создано ни одного опытного образца. Ситуация с 13,2 мм калибром сильно отличается от двух предыдущих — начиная с 1934 года было проведено огромное количество испытаний различных боеприпасов в этом калибре, включая как импортные, так и опытные боеприпасы собственной разработки. Самому Лахти не нравился ни 12,7 мм, ни 13,2 мм калибр так как он был сторонником создания тяжелого 20-мм оружия, но при условии наличия мощных боеприпасов для него. Еще одно разногласие Лахти с военным руководством проявилось в том, что финская армия желала закупить швейцарские ПТР фирмы «Эрликон», а он выдвинул обвинения в личной финансовой заинтересованности чиновников. Кроме того у швейцарского ПТР были низкая скорость снаряда и плохая бронепробиваемость. Некоторые генералы присоединились к Лахти с требованием создать именно 20-мм оружие. Последним аргументом стали испытания летом 1939 года, когда выяснилось окончательно, что у 20-мм боеприпасов гораздо лучшие показатели, чем у 13,2 мм. В результате в серию пошло 20-мм тяжелое противотанковое ружье L39, а 13,2 мм пулемет так и остался несостоявшимся конкурентом.

Все версии этого оружия произведены в VKT (Valtion Kivääritehdas — государственная оружейная фабрика). Лахти проектировал свое оружие с автоматикой работающей за счет отвода газов, как полуавтоматическое. Стрельба велась с открытого затвора.

Были созданы только 6 опытных образцов 13,2 мм тяжелых пулеметов L-35/36 в различных вариантах с коробчатыми магазинами на 8 или 15 патронов, а также с барабанными магазинами на 20, 32 или 60 патронов. Три из них использовались во время Зимней войны с Советским Союзом. Кроме того был разработан один двуствольный вариант. Для оружия был создан колесный станок. Для удобства транспортировки оно могло разбираться на четыре части. Пулемет мог сниматься со станка и использоваться с прикладом и сошками. В таком варианте вес составлял 30 кг.

Боеприпасы для этого пулемета 13,2×118В мм являлись финской разработкой. Чуть позже Лахти спроектировал патрон 13,2×120 мм потому, что предыдущий вариант не развивал требуемую начальную скорость 1000 м/с. В этих боеприпасах использовались следующие типы пуль: финская 50-граммовая бронебойная, финская трассирующая, французская трассирующая весом 49,5 грамм (в 1938 году поставлено 5000 штук), французская 50-граммовая бронебойная (в 1938 году поставлено 500 штук, также применялись зажигательные пули венгерского производства. Финские бронебойные пули имели стальной сердечник и томпаковую оболочку.

Обстрел советского легкого танка Т-26 с расстояния 30 метров показал полную неэффективность 13,2 мм боеприпасов и проект этого оружия был заморожен окончательно.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 13,2×118В или 13,2×120, вес патрона — 160 г, вес пули — 50 г, общий вес системы — 70–75 кг, вес в варианте с сошками и прикладом — 30 кг, общая длина — 1800 мм, темп стрельбы — 500–600 выстр./мин, начальная скорость пули — 950-1000 м/с, емкость магазина — коробчатые на 8 или 15 патронов или барабанные на 20, 32 или 60 патронов, предельная дальность полета пули — 5400 м, бронепробиваемость (согласно испытаниям): при скорости пули 1000 м/с и угле встречи 60° — с расстояния 300 м — 22 мм, с расстояния 500 м — 18 мм, с расстояния 1000 м — 12 мм и при скорости 950 м/с и угле встречи 60° — с расстояния 300 м — 15 мм, с расстояния 500 м — 13 мм, с расстояния 1000 м — 7 мм.

Тяжелое противотанковое ружье VKT Lahti L-39

Патрон 20×138В

Тяжелое противотанковое ружье Lahti VKT L-39 было создано конструктором Аймо Йоханнесом Лахти в конце мая-начале июня 1939 года. На вооружение Финской армии противотанковое ружье Lahti VKT L-39 было принято 6 сентября 1939 года под наименованием 20 pst.kiv L-39 (20 panssarintorjuntakivaaru L-39). Серийно выпускалось на Финском государственном оружейном заводе Valtion Kivaaritehdas (VKT). Первоначально применялось для борьбы с легкобронированными танками и самоходными орудиями, но уже к 1941 году его бронепробиваемости стало недостаточно и его начали использовать в основном для подавления огневых точек, укреплений и стрельбы по самолетам. Помимо того, это противотанковое ружье использовали и как антиснайперское средство. Ружье активно использовалось финской армией в ходе Зимней войны с СССР и позже в ходе Второй Мировой войны. Состояло на вооружении финской армии до начала 60-х годов.

Лахти уже имел опыт создания противотанковых средств. До этого он разрабатывал 13-мм тяжелый противотанковый пулемет L35/L39. Было решено, что снаряд 20-мм патрона фирмы Solothurn будет более эффективной против брони танков. Было разработано мощное противотанковое ружье, которое пришлось очень к месту — несмотря на относительно небольшую начальную скорость бронебойного снаряда (чуть более 800 м/с), она на расстоянии 100 м под углом 90° пробивала броню толщиной 30 мм, то есть броню любого советского легкого танка того времени будь то Т-26, БТ-2, БТ-5 или БТ-7.

ПТР выпускалось государственной фирмой VKT с 1940 по 1944 год и всего было выпущено 1906 ПТР. Первые образцы создавались под оригинальный 20 мм патрон конструкции того же Лахти 20×138В, но в серии противотанковое ружье Lahti L-39 выпускалось под немецкий 20 мм патрон от зенитных пушек FlaK 30 и FlaK 38 или швейцарские патроны 20×138 мм с пулей массой 147,5 г и стальным сердечником от швейцарского ПТР Solothurn S-18/1000 с латунной гильзой слабобутылочной формы с донным упором, снаряженными бронебойно-зажигательно-трассирующими снарядами.

Ружье самозарядное, полуавтоматическое, автоматика работает за счет отвода части пороховых газов из канала ствола. ПТР состояло из ствола с газовой камерой, плоским дульным тормозом и дырчатым деревянным кожухом, ствольной коробки, спусковой рамы, запирающего, ударного и спускового механизмов, прицельных приспособлений, затыльника, магазина и сошки. Со ствольной коробкой ствол соединялся гайкой. Сцепление затвора со ствольной коробкой — вертикально перемещающимся клином. Запирание и отпирание производилось выступами затворной рамы, выполненной отдельно от штока с поршнем. В затворе монтировались ударник с боевой пружиной, выбрасыватель и досылатель. Качающаяся рукоятка перезаряжания располагалась справа. Газоотводный механизм имеет регулировку диаметра отверстия на четыре положения: 1,5 — 1,8 — 2,2 — 2,5 мм, что нужно для обеспечения стабильной работы оружия в любых климатических условиях и при любой загрязненности механизмов оружия. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора. Флажок предохранителя расположен с левой стороны оружия, у пистолетной рукоятки. Рукоятка взведения затвора двусторонняя. Приемник коробчатого магазина расположен сверху, при снятом магазине он закрывается крышкой. За магазином, также сверху, расположена защелка магазина. Приклад имеет резиновый затыльник, на левой стороне ствольной коробки расположена щека. Ствол имеет компенсатор с пятью рядами отверстий, в походном положении он закрывается жестяным кожухом для предотвращения попадания в него грязи и снега. Прицел открытый секторный, он вынесен на левую сторону оружия. Станок для L-39 лыжного типа, он имеет поворотные сошки, повышающие его продольную устойчивость ружья при стрельбе. Интересной особенностью финского ружья было наличие двух спусковых механизмов: заднего — для удержания на боевом взводе подвижной системы и переднего — для удержания ударника. Передний спусковой механизм действует только тогда, когда подвижная система находится в крайнем переднем положении и произошло полное запирание затвора. Задний спусковой механизм обеспечивает более интенсивное охлаждение ствола, задерживая подвижную систему в заднем положении после каждого выстрела. Передний спусковой механизм позволял вести только одиночный огонь. Коробчатый секторный магазин с шахматным расположением 10 патронов крепился сверху. Для удобной стрельбы ружье имело сошки, состоявшие из двух лапок, откидывающихся вперед, и двух лыж для транспортировки ружья по снегу и грунту. В конструкции ПТР просматривается учет специфических северных условий применения: минимальное количество отверстий в ствольной коробке, щиток окна магазина, лыжи, удобный для переноски на холоде деревянный кожух на стволе.

В 1944 году была разработана облегченная (из-за конструкции нового станка) — вес без магазина 48 кг, версия противотанкового ружья — VKT L-39/44 (20 pst.kiv L-39/44), которая имела возможность ведения автоматического огня (скорострельность стрельбы очередями составляла 100 выстр./мин). Оно имело более эффективный дульный тормоз-компенсатор.

Для обслуживания этого оружия достаточно одного стрелка, но для транспортировки нужно два человека.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 20×138В, общий вес — 52,9 кг, вес с патронами и станком — 57,7 кг, общая длина — 2240 мм, длина ствола — 1393 мм, боевая скорострельность — 30 выстр./мин, начальная скорость пули — 825 м/с, прицельная дальность — 1400 м, максимальная дальность полета пули — 6500 м, емкость магазина — 10 патронов, бронепробиваемость (при угле встречи 90°): на расстоянии 100 м — 30 мм и на расстоянии 300 м — 25 мм.

Чехословакия

Противотанковое ружье W/7,92

Вид слева

Вид справа

Вид крупным планом на пистолетную рукоятку и магазин

Немецкий патрон 7,92×94 мм

W/7,92 чехословацкое самозарядное противотанковое ружье. Разработано специалистами Waffenakademie в Брно и привлеченными чешскими оружейниками фирмы Waffenwerke Brunn (так назывался в годы оккупации концерн Zbrojovka Brno) в 1940–1941 годах и в небольшом количестве состояло под индексом PzB M.SS.41 или PzB.41 (t) на вооружении в частях Waffen SS. Вполне возможно, что это ружье является первым оружием, созданным по схеме «буллпап» и принятым на вооружение.

Самозарядное противотанковое ружье работает на использовании энергии отдачи, имеет ствол с коротким ходом, однокамерный дульный тормоз и смонтированный на корпусе плечевой упор с откидывающейся верхней планкой. За счет того, что ствол, корпус и приклад находятся на одной линии сила отдачи заметно слабее. Основную часть энергии компенсирует дульный тормоз, а остальное поглощается эластичной обивкой приклада.

Под корпусом расположен кожух с отверстиями, с левой стороны есть мягкая накладка для щеки. На стволе есть антабка для ремня. Под стволом находятся складные сошки. Спусковой механизм скомбинирован с пистолетной рукояткой и находится перед магазином, который в свою очередь слегка отклонен влево вверх. Магазин вставляется снизу. Его емкость составляет 10 патронов. Также были магазина на 5 патронов. Патроны используются немецкие типа Р.318 7,92×94 мм. Практическая скорострельность достигает 20 выстрелов в минуту. С дистанции 100 метров по нормали пуля пробивает 30 мм броню, а с 300 метров — 20 мм.

Ружье M.SS.41 предназначалось для борьбы с легкими танками и другими легкобронированными целями, а также для стрельбы по амбразурам долговременных огневых сооружений. Конструктивно чехословацкое ружье было выполнено по схеме "Bull-Pup". Во время перезаряжания стрелку, также как и в немецком PzB.39, не требовалось снимать руки с пистолетной рукоятки, поскольку за эту рукоятку он вручную продвигал ствол вперед-назад. Запирание ствола осуществлялось соединительной муфтой, на которой монтировалась пистолетная рукоятка, с собранным спусковым механизмом и предохранителем. В этом ружье отсутствовал затвор в обычном понимании. Затвор являлся частью неподвижного затыльника и сцеплялся со стволом соединительной муфтой, посаженной на ствол на резьбовой посадке. Вращение муфты происходило при движении пистолетной рукоятки управления огнем вперед-вверх. Затем с продвижением рукоятки вперед начиналось движение ствола. Направляющей для ствола с муфтой служил перфорированный кожух. При обратном движении ствол находил на патрон, удерживаемый зацепом выбрасывателя. Поворотом пистолетной рукоятки управления огнем вниз ствол запирался с затвором. Спусковой механизм смонтирован в пистолетной рукоятке, на левой стороне которой имелся флажковый предохранитель. Ударный механизм ударникового типа. Прицельные приспособления состояли из откидных мушки и прицела, рассчитанного для стрельбы на дальность 500 метров.

При смене позиций на поле боя ПТР транспортировалось за рукоятку для переноски, а на марше — оружие крепилось за спиной стрелка на специальном приспособлении для переноски с ремнями, схожем с рюкзаком.

Выпуск противотанковых ружей PzB M.SS.41 / PzB-41(t) был довольно ограничен. На базе этой конструкции чешскими инженерами было разработано опытное однозарядное противотанковое ружье W-15 калибра 15 мм.

Достаточно легкое и компактное ружье могло бы составить серьезную конкуренцию немецкому PzB.39. Но и чехословацкое ружье было бессильно против средних и тяжелых танков союзников. Сыграло свою отрицательную роль и слишком высокая себестоимость производства. После изготовления нескольких тысяч W/7,92 их выпуск фирмой Waffenwerke Brunn был прекращен.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 7,92×94, общий вес без патронов — 13,1 кг, общая длина — 1360 мм, длина ствола — 1100 мм, боевая скорострельность — 20 выстр./мин, прицельная дальность — 500 м, начальная скорость пули — 1175 м/с, емкость магазина — 5 или 10 патронов, бронепробиваемость (под углом 90°): на расстоянии 100 м — 30 мм и на расстоянии 300 м — 20 мм.

Противотанковое ружье W/15

Вид справа

Вид слева

Патрон 15×104 от пулемета ZB.60

Ружье W/15 было создано в 1940–1941 годах на основе ружья W/7,92 под патрон от тяжелого пулемета ZB.60 15×104 мм. Но в отличии от него являлось однозарядным оружием. По одним сведениям ружьѐ никогда не выпускалось серийно. По другим — небольшая партия этого оружия была поставлена в Италию. Также есть данные, что ПТР W/15 в небольшом количестве состояло на вооружении под индексом PzB.42 в частях Ваффен СС.

Производство ружья осуществляла фирма Waffenwerke Brunn. Запирание и отпирание затвора осуществлялось за счет движения подвижного ствола. При движении ствола вперед происходило его открывание и экстрагировалась стреляная гильза, а при обратном ходе ствола — патрон попадал в патронник. При повороте ствола влево происходило его запирание и оружие было готово к стрельбе. В отличие от однокамерного дульного тормоза ПТР W/7,92 это ружье было снабжено более эффективным трехкамерным дульным тормозом, существенно снижавшим отдачу при выстреле. Складная двуногая сошка была смонтирована в центре тяжести оружия. Плечевой упор подпружинен. Откидной прицел стоечного типа был рассчитан на фиксированные дальности стрельбы — 300, 600 и 800 м, хотя эффективная дальность стрельбы не превышала 300 м. Несмотря на гораздо более мощный патрон W/15 имело примерно такие же боевые характеристики как и W/7,92. При начальной скорости пули 900 м/с его бронепробиваемость по нормали составляла 28 мм на дистанции 100 м, и 18 мм — на 300 м. Общая масса не превышала 18,5 кг. Практическая скорострельность достигала 10–12 выстрелов в минуту.

При смене позиции на поле боя ружье переносилось за рукоятку, а на марше оружие крепилось за спиной стрелка на специальном приспособлении для переноски с ремнями, наподобие рюкзака.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 15×104, общий вес без патронов — 18,5 кг, общая длина — 1700 мм, длина ствола — 1500 мм, боевая скорострельность — 10 выстр./мин, прицельная дальность — 800 м, начальная скорость пули — 900 м/с, емкость магазина — однозарядное, бронепробиваемость (под углом 90°): на расстоянии 100 м — 28 мм и на расстоянии 300 м — 18 мм.

Опытные чехословацкие противотанковые ружья

В 1940–1942 годах инженером Й. Кинчлем на основе немецкого ПТР времен Первой Мировой войны Mauser M.1918 было сконструировано несколько образцов опытных (как однозарядных, так и самозарядных) ПТР с коническим каналом ствола (по принципу Герлиха) калибра 9/7 мм, 11/7,92 мм и 15/11 мм. Чешскому инженеру удалось добиться резкого повышения бронепробиваемости оружия подняв начальную скорость пули до 1250 м/с у ружья L/11 калибра 11/7,92 мм и до 1400 м/с у ружья L/15 калибра 15/11 мм. Винтовка L/11 имела общую длину 885 мм и длину ствола 625 мм. Она была самозарядной и стреляла пулями типа SmK. Винтовка L/15 имела общую длину 1095 мм и длину ствола 745 мм. Еще один вариант калибра 15/11 мм проходил испытания в двух вариантах: как однозарядный и как самозарядный. Самозарядный образец оснащался примыкаемым сверху магазином, пистолетной рукояткой, ручкой для переноски и складными сошками. Его вес составлял 27 кг, а начальная скорость пули была 1370 м/с.

В годы Второй Мировой Войны инженеры фирмы Waffenwerke Brunn братья Вацлав и Эмануэль Холеки, а также Й. Коуцки работали над многочисленными проектами ПТР. Среди них были 12 мм (и также были варианты 15 мм) магазинные ZK.395 (патрон 12×165, общая длина 1850 мм, длина ствола 1500 мм, вес без патронов 16,5 кг, емкость магазина — 5 патронов) и ZK.384 (патрон 12×165, общая длина 1500 мм, длина ствола 1300 мм, вес без патронов 15 кг, начальная скорость пули 1300 м/с, емкость магазина — 5 или 10 патронов), 7,92 мм однозарядное ZK405 (патрон 7,92×97, общая длина 1615 мм, длина ствола 1450 мм, вес без патронов 9,5 кг), 7,92 мм магазинное ZK.406 (патрон 7,92×94, общая длина 1720 мм, длина ствола 1395 мм, вес без патронов 11,5 кг), 7,92 мм самозарядное ZK.407 и 15 мм самозарядное ZK.416.

ПТР ZK.416 под патрон 15×96 Mauser

Патрон 15×96 мм Mauser

Очень интересным образцом являлось также опытное ПТР ZK.382, что следует далее на фотографии.

ZK.382

ZK.382. Хорошо видны вставляемые с помощью обоймы патроны

Это ружье было создано под экспериментальный чешский патрон ZVV 7,92×145 мм с бронебойной пулей. Начальная скорость пули достигала 1270–1300 м/с. Показатели бронепробивамости были очень хорошими для такого калибра. Вес ружья без патронов составлял 12,5 кг, общая длина 1720 мм, длина ствола 1250 мм, а емкость магазина составляла пять патронов.

Далее следует еще один опытный образец, о котором уже говорилось выше — ружье ZK.384. Оно создано под экспериментальный патрон 12×165 мм. Начальная скорость пули его составляла 1300 м/с. Общая длина его 1500 мм, длина ствола 1300 мм, вес без патронов 15 кг, емкость магазина — 5 или 10 патронов.

ZK.384

ZK.384. Затвор. Крупный план.

ZK.384. Дульный тормоз. Крупный план.

Следует рассказать более подробно о еще одном опытном образце чехословацких ПТР, о котором также кратко упоминалось выше — ружье ZK.395, которое проходило испытания в конце 1941 — начале 1942 года и даже получило немецкое обозначение PzB.244. Фотографий или рисунков его мной к сожалению не найдено. Ружье создавалось под уже упомянутый экспериментальный патрон 12×165 мм. Начальная скорость пули была 1260–1300 м/с. Это ружье также было создано по схеме «буллпап». ZK.395 представляло собой магазинное ружье с ручным перезаряжанием и автоматической экстракцией гильзы. Емкость магазина составляла пять патронов и он мог заряжаться из обоймы. Магазин располагался снизу. В рукоятке управления огнем, которая располагалась с правой стороны ствола и одновременно служила для перезарядки оружия, был смонтирован спусковой механизм. Приклад имел пружинный амортизатор, который вместе с дульным тормозом обеспечивал довольно эффективное снижение отдачи. Габариты ружья были следующими: общая длина 1850 мм, длина ствола 1500 мм, вес без патронов 16,5 кг. В оружии отсутствовали механические прицельные приспособления и вместо них устанавливался оптический прицел. На стволе также крепилась рукоятка для переноски. Использовались также сошки телескопической конструкции, что позволяло изменять высоту оружия. При очень высокой начальной скорости 12 мм пули около 1300 м/с показатели бронепробиваемости были следующими: при угле встречи 90° на расстоянии 100 м — 32 мм, на расстоянии 300 м — 28 мм, на расстоянии 700 м — 20 мм. Рассеивание при стрельбе на дальности 100 м составляло 7,5×14 см, на дальности 200 м — 11,5×22 см, на дальности 300 м — 23,5×30 см. Но невысокая живучесть ствола, что вообще характерно для систем с высокой баллистикой, а также нестандартный для Германии калибр 12 мм послужили причиной для отказа Вермахта от этого оружия. Однако небольшая партия этого оружия, наряду с некоторыми другими вышеупомянутыми опытными системами прошли боевые испытания на Восточном фронте, которые оказались вполне удачными.

В заключении будет рассказано о тяжелом крупнокалиберном пулемете ZB.60, который изначально проектировался как автоматическое противотанковое оружие.

Крупнокалиберный пулемет ZB.60

ZB.60 Тело пулемета

Патрон 15×104

ZB.60 на колесном станке

ZB.60 на треножном станке

Разработка крупнокалиберного пулемета ZB-60 была начата в конце двадцатых годов в рамках конкурса на скорострельное противотанковое оружие малого калибра (не более 20 мм). Первоначальные опыты, проводившиеся заводами в Брно и Праге, велись с оружием калибра именно 20 мм, однако позже завод в Брно начал экспериментировать с пулеметами меньшего калибра. Оружие должно было использоваться как «противотанковое», так и как зенитное. В 1929 году стало ясно, что надо четко разделить оружие для поражения воздушных и бронированных целей. В 1929 году военные более конкретно выразили свои требования. На заводе в Брно был заказан пулемет на универсальном колесном станке. Осенью 1929 года завод представил несколько образцов калибра 13,4 мм и 14,5 мм. Испытания продолжались до 1932 года, но результатов не дали и генеральный штаб дал еще год на доработку оружия. В апреле командование опять поменяло требования, заявив что в первую очередь требуется пулемет для противовоздушной обороны и лишь в исключительных случаях он должен применяться против наземных бронированных целей. Появлялись и испытывались новые проекты, но не один из них так и не удовлетворил все выдвигаемые к нему требования и таким образом к 1934 году, после нескольких лет экспериментов не удалось получить каких-либо практических результатов. Но работа над проектом крупнокалиберного пулемета продолжалась и далее.

Патрон 15×104 мм для нового пулемета был разработан на оружейном заводе Skoda, и первые серийные образцы 15-мм пулемета ZB.60 появились к 1937 году. В том же году лицензию на это мощное оружие приобрела британская компания Birmingham Small Arms (BSA) и в результате чешский пулемет стал более известен в мире как «15-мм танковый пулемет Besa Mk. I», состоявший на вооружении бронетанковых войск Великобритании. Сама чешская армия до начала немецкой оккупации так и не смогла приобрести новые пулеметы для своей армии, а среди заграничных покупателей этого оружия, кроме Великобритании, были еще Греция, Иран и Югославия. Некоторое количество пулеметов ZB.60, выпущенных в Брно под немецкой оккупацией, досталось и Вермахту. После Второй мировой войны выпуск пулеметов ZB.60 не возобновлялся. Стоит сказать еще вот что: до появления советского пулемета Владимирова КПВ под патрон 14,5×114 мм ZB.60 был самым мощным крупнокалиберным пулеметом (дульная энергия его пули составляла чуть более 30 КДж).

Патрон 15×104 мм известен под следующими обозначениями: 15×104 Brno / 15×104 British Besa M.38 Mk 1 / 15×104 Besa Mk I / 15 mm Vz 38 / 15 mm BRNO / 15 mm CZ.60 / 15 mm Model 1938 / 15 mm Besa / 15 mm VB.60 / 15 mm ZB.60 / 15×104 Czech Brno / SAA 9755 A / XCR 15×104 BGC 010. Разработан специально для пулемета ZB.60 в середине 1930-х годов. Патрон имел гильзу бутылочной формы с проточкой. Снаряжался тяжелой пулей массой 75 грамм, имевшей начальную скорость 900–905 м/с и дульную энергию 30200 Дж. В Чехословакии производились следующие типы патронов 15×104: патрон с обыкновенной пулей, патрон с бронебойной пулей, патрон с практической пулей, патрон с разрывной пулей, патрон с трассирующей пулей, холостой патрон (пуля изготовлена из картона или дерева).

Крупнокалиберный пулемет ZB.60 — это автоматическое оружие с воздушным охлаждением массивного быстросменного ствола. Пулемет использовал газоотводную автоматику с расположенным под стволом газовым поршнем и ручным газовым регулятором. Запирание ствола осуществлялось перекосом затвора в вертикальной плоскости. Особенностью конструкции было то, что ствол вместе со ствольной коробкой и расположенной в ней затворной группой имел возможность перемещаться внутри корпуса оружия, сжимая специальный буфер. При этом механизм был разработан таким образом, что при автоматической стрельбе очередной выстрел происходил до того, как вся подвижная система приходила в крайнее переднее положение. Тем самым достигалось снижение пиковой отдачи, так как часть импульса отдачи расходовалась на торможение наката массивной подвижной системы. Для обеспечения такого режима стрельбы с первого выстрела в положении «перед открытием огня» ствол пулемета должен был находиться в заднем положении, где удерживался специальной защелкой. Взведение ствола перед стрельбой осуществлялось автоматически, при открытии вверх крышки приемника ленты, через систему тяг. Защелка ствола отключалась автоматически после прихода затворной группы в переднее положение. Стрельба велась с открытого затвора, только автоматическим огнем. Питание патронами осуществлялось из нерассыпных металлических лент с открытым звеном. Пулемет выпускался в танковом и пехотном вариантах, в последнем он мог устанавливаться на зенитный станок-треногу или специальный колесный станок со съемными колесами большого диаметра и раздвижной станиной-треногой.

Известен также и модернизированный вариант этого пулемета, созданный в начале 40-х годов. Он имел обозначение ZB.63, но испытаний не проходил и в серии не выпускался. В нем использовались те же патроны, но спусковой механизм был электрический.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 15×104 мм, вес пули — 75 г, начальная скорость пули — 900–905 м/с, дульная энергия пули — 30,2 КДж, общая длина — 2050 мм, длина ствола — 1400 мм, вес тела пулемета — 55 кг, вес пулемета на треножном станке — 159 кг, скорострельность — 430 выстр./мин, прицельная дальность — 2000 м, эффективная дальность — 1000 м, питание — ленточное, емкость ленты — 40 патронов, бронепробиваемость (под углом встречи 90°) — на расстоянии 100 м — 31 мм, на расстоянии 300 м — 21 мм, на расстоянии 500 м — 17 мм.

Швейцария

Противотанковые ружья Oerlikon SSG 32 и Oerlikon SSG 36

Oerlikon SSG 32

Патрон 20×72 RB

Oerlikon SSG 36

Патрон 20×110 RB

Первое крупнокалиберное самозарядное противотанковое ружье известная швейцарская фирма «Waffen und Werkzeugmaschinenfabrik Oerlicon» показала в 1932 году. Ружье получило индекс SSG 32. Это оружие имеет определенное сходство с автоматической авиационной пушкой Беккера, которая была разработана и применялась в ВВС Германии во время Первой Мировой войны. В этом ружье использовались 20-мм патроны 20×72 RB. Остроконечный снаряд имел достаточную силу, чтобы пробить противопульную броню легких танков и бронеавтомобилей. Перезарядка осуществляется под воздействием силы отдачи, ружье имело массивный подпружиненный затвор и неподвижный ствол. Выстрел происходил в момент движения затвора вперед. Ружье могло вести только одиночный огонь. Питание боеприпасами осуществляется из примыкаемого слева магазина емкостью пять или десять патронов. Сошки крепятся под передней частью ствола, а под прикладом имеется дополнительная третья опора. Стрельба происходит следующим образом: стрелок взводит рукоятку с правой стороны оружия до щелчка, ставит ружье на предохранитель и вставляет магазин с патронами. После снятия с предохранителя происходит наведение на цель и спуск. Затвор начинает двигаться вперед, захватывает патрон и входе движения происходит срабатывание ударника. В этот момент патрон еще не полностью попал в патронник. Энергия газов тормозит затвор и толкает его назад. Сила отдачи не столь высока, но сила торможения затвора вызывает сильный подскок оружия, что сказывается на точности.

Этот недостаток был частично устранен на модернизированном варианте выпущенном в 1936 году и получившем индекс SSG 36. Сошки на нем установлены под корпусом оружия и приклад выполнен в более удобной форме. Сошки и третья опора сделаны складывающимися. Ружье приобрело гораздо большую устойчивость при стрельбе. Для увеличения бронепробиваемости в этом ружье был использован более мощный 20-мм патрон 20×110 RB с более длинной гильзой и более мощным пороховым зарядом. Принцип действия оружия не изменился по сравнению с предыдущей моделью, но затвор стал длиннее и тяжелее. Была применена более мощная пружина и более длинный и массивный ствол. Появился дополнительный предохранитель позади спускового крючка. Начальная скорость снаряда увеличилась почти на 200 метров в секунду.

Несмотря на большой калибр, бронепробиваемость этих винтовок была недостаточной. Скорость снаряда все же была невысока, а конструкция не позволяла применять патроны с еще большим зарядом пороха.

Противотанковые ружья фирмы «Эрликон» выпускались в небольших количествах и кроме швейцарских вооруженных сил состояли на вооружении в Финляндии и Чехословакии.

Тактико-технические характеристики SSG 32

Патрон — 20×72 RB, начальная скорость снаряда — 555 м/с, общая длина — 1450 мм, длина ствола — 750 мм, общий вес — 30 кг, скорострельность — 8 выстр./мин, прицельная дальность — 500 м, емкость магазина — 5 или 10 патронов, бронепробиваемость (под углом 90°): на расстоянии 100 м — 20 мм, на расстоянии 300 м — 17 мм, на расстоянии 500 м — 15 мм.

Тактико-технические характеристики SSG 36

Патрон — 20×110 RB, начальная скорость снаряда — 750 м/с, общая длина — 1727 мм, длина ствола — 840 мм, общий вес — 38,5 кг, скорострельность — 8-10 выстр./мин, прицельная дальность — 500 м, емкость магазина — 5 или 10 патронов, бронепробиваемость (под углом 90°): на расстоянии 100 м — 27 мм, на расстоянии 300 м — 23 мм, на расстоянии 500 м — 19 мм.

Противотанковые ружья Solothurn S18-100, Solothurn S18-1000 и Solothurn S18-1100

Solothurn S18-100

Патрон 20×105B

Solothurn S18-1000

Solothurn S18-1100

Патрон 20×138B

Противотанковое ружье: 1 — пламегаситель, 2 — дульный тормоз, 3 — нарезы, 4 — ствол, 5 — корпус, 6 — возвратная пружина, 7 — кольцо с резьбой, 8 — амортизационная пружина ствола, 9 — запирающий ролик, 10 — тяга возврата ствола, 11 — запирающая насадка, 12 — ствольная муфта, 13 — корпус пружины, 14 — ускоряющий рычаг, 15 — затвор, 16 — рычаг взведения, 17 — направляющий стержень возвратной пружины, 18 — передний спусковой рычаг, 19 — задний спусковой рычаг, 20 — возвратно-боевая пружина, 21 — запирающий рычаг, 22 — платина, 23 — резиновый амортизатор, 24 — рукоятка, 25 — упор, 26 — ударная пружина, 27 — спусковая скоба, 28 — рукоятка, 29 — спусковой крючок, 30 — спусковая скоба, 31 — рычаг предохранителя, 32 — спусковая тяга, 33 — ударник, 34 — запирающая собачка, 35 — боек, 36 — патронник, 37 — сошка, 38 — дуло

Ружье Solothurn в разрезе

Серийное производство противотанковых ружей фирма «Солотурн» начала в 1932 году, когда появились первые модели Solothurn S18-100. С 1929 года эта фирма принадлежала немецкому концерну Rheinmetal, который использовал его для производства оружия, запрещенного Германии Версальским договором. Говоря иносказательно, совместное предприятие «Solothurn- Rheinmetal», выпускало различное вооружение: автоматические пушки, пулеметы для авиации и танков, разнообразные лафеты и станки для этих систем, но главные усилия были сконцентрированы на разработке и производстве трех версий противотанкового ружья. Первая версия известна под индексом Solothurn S18-100. Ее испытания начались в 1932 году. Для стрельбы использовался патрон 20×105B. Вторая версия называлась Solothurn S18-1000 (немецкое обозначение PzB.41 (s)) и появилась в 1936 году. В ней использовался более мощный патрон 20×138B. Третья версия имела индекс Solothurn S18-1100 (немецкое обозначение PzB.785), появилась в 1939 году, была почти идентична второй с тем отличием, что могла вести стрельбу очередями. Патрон использовался тот же — 20×138B. Первая версия состояла на вооружении Швейцарии, Германии, Финляндии, Венгрии. Вторая версия — Швейцарии, Германии, Финляндии, Италии, Нидерландов, Румынии, Венгрии, Швеции и Болгарии. Третья версия — Швейцарии, Германии и Италии. Точное количество выпущенных ружей неизвестно. Но так как оно состояло на вооружении армий нескольких стран, объем производства мог быть значительным. Вторая версия была самая массовая и принесла наибольшую прибыль концерну. Сама Швейцария закупила и поставила на вооружение всего 58 единиц этого оружия.

Первая версия, Solothurn S18-100, появилась впервые в 1932 году, а серийный выпуск начался чуть позже — в 1934 году. Калибр оружия-20 мм. В канале ствола выполнялось восемь правосторонних нарезов. Автоматика работала по принципу отдачи ствола с его коротким ходом. Запирание канала ствола происходило за счет поворота муфты установленной на казенной части и сцеплении ее выступов с боевыми выступами продольно-скользящего затвора. При движении ствола и затвора назад под действием силы отдачи, выступ муфты входил в наклонный паз короба, муфта поворачивалась и происходило отпирание. Ствол останавливался, а затвор продолжал движение назад, происходил выброс стрелянной гильзы, взводился ударный механизм и под действием ударной пружины заканчивался цикл перезарядки. Для перезарядки вручную служил качающийся рычаг с правой стороны короба, который был связан с помощью цепочки с подвижной системой. Когда магазин оказывался пуст, затвор оставался в открытом положении. После того, как вставлялся полный магазин, фиксация разблокировалась. Затвор скользит вперед, подхватывает первый патрон, вставляет его в патронник и оружие снова готово к стрельбе. Отдача патрона 20×105 мм частично поглощалась дульным тормозом, узлом сошек и амортизатором на затыльнике приклада. Складные сошки крепились вблизи центра тяжести оружия. Под прикладом имелась дополнительная третья опора регулируемая по высоте. Магазин примыкался слева и имел емкость 5 или 10 патронов. УСМ допускал ведение только одиночного огня. Прицел регулируемый по дальности от 100 до 1500 метров. Мог также использоваться оптический прицел с увеличением 2,75.

В 1936 году появилась вторая версия ружья — Solothurn S18-1000, созданная под более мощный патрон 20×138 мм. В этом варианте оружие имело более мощный дульный тормоз реактивного типа. В основном конструкция повторяла предыдущую версию. Но в отличии от него затвор гораздо лучше защищен от загрязнения. Оружие взводится путем вращения рукоятки справа на корпусе. После трех с половиной оборотов затвор переводится в заднее положение. При вращении происходит наматывание цепочки на шестерню. Винтовка стала намного тяжелее, стал длиннее ствол и начальная скорость пули увеличилась более чем на 250 м/с. Соответственно увеличилась бронепробиваемость. Прицельные приспособления состояли как из открытого прицела, рассчитанного на дальность до 1500 м, так и оптического прицела с кратностью 2,75, который позволял вести стрельбу на расстояние 1200 м. Скорострельность составляла 15–20 выстрелов в минуту. Оружие могло вести только одиночный огонь. В бою ПТР переносилось расчетом на руках, а для транспортировки на большие расстояния применялась двухколесная тележка. В несколько доработанном виде оно было принято на вооружение Вермахта под обозначением PzB.41 (s) и в небольшом количестве использовалось на Восточном фронте.

В 1939 году появилась третья версия- Solothurn S18-1100, которая использовала тот же патрон 20×138 мм. В Вермахте имела обозначение PzB.785. Основное отличие было в возможности вести стрельбу очередями и полностью автоматической подачей патронов. В специальной литературе встречаются упоминания о несколько иначе изготовленном плечевом упоре и говорится о том, что ружье было слабо приспособлено для ведения автоматического огня. Имелась в наличии сильная отдача и невысокая точность, сложное обслуживание и оглушающий звук при выстреле.

Мнения специалистов об этом оружии расходятся. Одни считают его выдающимся оружием с хорошими показателями пробиваемой брони и называют одним из лучших противотанковых ружей. Другие говорят о том, что оружие сложное, обслуживание его требует больших усилий, ружье слишком тяжело, дорого в производстве. Больше всего критикуется сильная отдача, негативно влияющая на точность.

Образцы состоявшие на вооружении армии самой Швейцарии оснащались колесным лафетом с резиновыми покрышками для стрельбы и транспортировки. Если оружие устанавливалось на такой лафет, то можно было вести стрельбу из положения лежа, на коленях и сидя.

Тактико-технические характеристики Solothurn S18-100

Патрон — 20×105В, общая длина — 1760 мм, длина ствола — 930 мм, вес без патронов — 40 кг, число и тип нарезов — 8 правосторонних, начальная скорость пули — 600–700 м/с, прицельная дальность — 1500 м, емкость магазина — 5 или 10 патронов, скорострельность — 8-10 выстр./мин, бронепробиваемость (под углом встречи 90°): на расстоянии 100 м — 35 мм, на расстоянии 300 м — 27 мм, на расстоянии 500 м — 23 мм.

Тактико-технические характеристики Solothurn S18-1000 и S18-1100

Патрон — 20×138В, общая длина — 2160 мм, длина ствола — 1447 мм, вес без патронов — 51,7 кг, вес с патронами — 54 кг, число и тип нарезов — 8 правосторонних, начальная скорость пули — 850–900 м/с, прицельная дальность-1500 м, емкость магазина — 5 или 10 патронов, скорострельность — 15–20 выстр./мин, бронепробиваемость (под углом встречи 90°): на расстоянии 100 м — 40 мм, на расстоянии 300 м — 35 мм, на расстоянии 500 м — 27 мм.

Противотанковое ружье Tankbüchse 1941 (Tb.41)

Tb.41 на колесном лафете

Tb.41 на треноге

Tb.41. Вид сверху

Патрон 24×139

Первая версия этого оригинального противотанкового ружья была разработана специалистами швейцарского правительственного арсенала в Берне в 1938 году. Это было оружие с очень небольшой отдачей, магазином на шесть патронов, которое обладало к тому же высокой точностью. Базой для его разработки послужили легкие крепостные противотанковые пушки. В 1941 году это оружие поступило на вооружение противотанковых отделений стрелковых рот швейцарской армии. В срочном порядке было организовано серийное производство. Сначала было заказано 70 экземпляров для монтажа в крепостных укреплениях и 30 для полевых войск. После последовал заказ еще на 200 экземпляров. Был ли выполнен этот заказ и сколько было произведено этих ружей точно неизвестно. В 1944 году некоторое количество Tb.41 было модифицировано для испытания реактивных противотанковых гранат. Для этого на оружии слева от основного ствола монтировался еще один ствол для отстрела гранат.

Tb.41 работал по принципу использования энергии отдачи с коротким ходом ствола. Затвор был шарнирным. В канале ствола имелось 12 правосторонних нарезов. На конце ствола размещался дульный тормоз, который компенсировал отдачу. Его можно было регулировать навинчивая до восьми тормозных колец. Питание боеприпасами осуществлялось из примыкаемого справа коробчатого магазина на 6 патронов. Стрельба могла вестись бронебойными или осколочными снарядами. Сведений о бронепробиваемости мне найти не удалось, однако известно, что это оружие успешно поражало легкобронированные цели на дальности до 500 метров.

После того, как был произведен пятый выстрел и дослан шестой патрон, магазин автоматически удалялся. После установки следующего магазина перезарядка оружия не требовалась. Рукоятка перезарядки расположена сверху на затворной коробке. На затыльнике расположены две регулируемые рукоятки со спусковым устройством. Ружье снабжено двумя прицелами: открытым секторным с защищенной мушкой и съемным оптическим с кратностью 2,2. Оба прицела рассчитаны на дальность 1500 метров. Механический прицел — начиная с дистанции 100 метров. Оружие может устанавливаться либо на колесный лафет, либо на треногу. Передние опоры треноги регулируемые, между ними находится подвесная люлька в которой и устанавливается ружье. Высота линии огня может регулироваться от 370 до 650 мм. При установке на колесном лафете стрельбу можно вести ложа, с колена или сидя. К каждому ружью придавалась тележка с боеприпасами. В ней находилось 15 магазинов по шесть бронебойных патронов в каждом и два магазина по шесть осколочных патронов, и так же ящик с тридцатью патронами обоих видов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 24×139, начальная скорость снаряда — 900 м/с, вес патрона — 460 г, вес снаряда — 225 г, общая длина — 2590 мм, общая длина на лафете — 3330 мм, длина ствола — 1515 мм, вес тела оружия — 77 кг, вес на колесном лафете — 132 кг, вес полного магазина — 5,52 кг, прицельная дальность стрельбы — 1500 м, эффективная дальность — 500 м, скорострельность — 30 выстр./мин, емкость магазина — 6 патронов.

Швеция

Тяжелое противотанковое ружье Bofors m/40

Bofors m/40

Патрон 20×144R

Не смотря на свой «нейтралитет» Швеция готовилась к нападению и усовершенствовала свое вооружение. Это касалось и разработки противотанковых средств ближнего действия. Чуть позже начала Второй Мировой войны на вооружение армии стали поступать тяжелые противотанковые 20-мм ружья фирмы Bofors. По названию фирмы-производителя, а также по году принятия на вооружение они получили обозначение Bofors m/40. Серийное производство началось в 1940 году и всего было выпущено 2700 единиц такого оружия. Оно состояло на вооружении только шведской армии и на экспорт не поставлялось. В боевых условиях это оружие никогда не использовалось.

Тяжелое ПТР Bofors m/40 имеет автоматику работающую за счет силы отдачи, ствол с длинным ходом, может вести только одиночный огонь и имеет устройство вертикальной блокировки затвора, которое производит выстрел при его неполном запирании. На стволе имеется кожух с большим количеством отверстий для охлаждения. Питание боеприпасами производится из барабанного магазина, который расположен сверху и имеет емкость 28 патронов. Гильзы экстрагируются на правую сторону через окно на задней части корпуса.

В связи с очень длинным ходом ствола ружье при каждом выстреле имеет свойство подпрыгивать, за что и получило от солдат прозвище «кузнечик». Стрельба ведется из положения лежа с треноги. Стрелок при этом должен находиться на расстоянии не меньше 20 сантиметров от затыльника- иначе он рискует получить удар от отдачи. Если не удерживать ружье при выстреле достаточно прочно, то шансы на попадание довольно низкие.

Треножный станок имеет очень простую конструкцию и почти не может регулироваться. Одна опора станка выдвигается вперед, а две находятся сзади. Опоры сделаны поворотными и при их повороте ружье становится на полозья и может транспортироваться по снегу. Для транспортировки требуются три человека, которые могут переносить ПТР в боевом положении.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 20×144R, начальная скорость снаряда — 820 м/с, общая длина — 1920 мм, длина ствола — 1400 мм, скорострельность — 8 выстр./мин, вес без патронов — 42 кг, вес треноги — 12 кг, эффективная дальность стрельбы — 250 м, бронепробиваемость (под углом встречи 90°) — 30 мм на расстоянии 100 м.

Противотанковое ружье Carl Gustav Pvg m/42

Carl Gustav Pvg m/42. Вид справа

Carl Gustav Pvg m/42. Вид слева

Carl Gustav Pvg m/42. Опора выдвинута

Патрон 20×180R

Carl Gustav Pvg m/42. Казенник открыт

Патрон 20×180R. Вид сзади

Это уникальное противотанковое ружье было создано шведской фирмой «Carl Gustav» в ходе экспериментов с безоткатными системами. В качестве боеприпаса использовался огромный 20-мм патрон 20×180R. Большой размер патрона был следствием того, что надо было компенсировать прорыв газов через сопло большим весом порохового заряда.

Прицел калиброван на дальность до 300 метров. В оружии использовались снаряды двух типов: при весе снаряда 130–150 г начальная скорость его составляла 800–820 м/с, а при весе снаряда 108 г начальная скорость была около 950 м/с. Имелись бронебойные и бронебойно-трассирующие снаряды. На расстоянии 100 метров под углом встречи 90° снаряд пробивал 40-мм броню, делая тем самым это ружье одним из лучших среди себе подобных. Был размещен заказ на 3219 таких ружей. Поставки планировались между августом 1942 года и июлем 1944 года. Но всего до конца войны было произведено около 1000 единиц, причем первые 500 оказались дефектными и были использованы только для обучения пока дефекты не были устранены.

Главная особенность этого ружья состоит в использовании динамо- реактивного принципа, благодаря чему удалось добиться значительного снижения массы оружия. В отличие от других противотанковых ружей Pvg m/42 было рассчитано на стрельбу в положении «стоя с плеча» (из-за динамо-реактивного принципа отдача практически не ощущалась), но стрельба с упора была тоже возможна. Недостатком подобной схемы стала высокая стоимость и большие габариты патрона.

Оружие однозарядное, ствол нарезной. В задней части расположен казенник с выходным соплом. Для стрельбы используются унитарные выстрелы, состоящие из бронебойного снаряда с твердосплавным сердечником и массивной гильзы. Гильза в задней части имеет вылетающее дно, которое сначала обеспечивает нужное давление для выстрела, а затем истечение пороховых газов из ствола назад, через сопло, для обеспечения безоткатной стрельбы путем создания реактивного эффекта. Для заряжания казенник с соплом откидывается вокруг продольной оси вверх и направо, если казенник закрыт не полностью произвести выстрел невозможно. Под стволом закреплена пистолетная рукоятка, механический УСМ с ручным предохранителем, плечевой упор и съемная одноногая опора. Слева на стволе расположен открытый прицел в виде складных мушки и целика.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 20×180R, вес снаряда — 130–150 г (108 г), начальная скорость снаряда — 820 (950) м/с, вес незаряженного — 11 кг, общая длина — 1450 мм, боепитание — однозарядное, бронепробиваемость (под углом встречи 90°) — 40 мм на расстоянии 100 м.

Япония

Относительно вооружения японской пехоты противотанковыми ружьями сведения имеются самые противоречивые. Есть данные, что на вооружении состояли ПТР калибра 13,2 мм. Тут думается речь идет о переделке британских ПТР «Бойз» под свой патрон, которая имела место быть, ибо о серийном производстве японских ПТР такого калибра сведений не имеется. Хотя опытные работы велись. Есть также сведения о неких ПТР калибра 25-мм, но тут речь идет видимо уже о легких противотанковых пушках, которые можно отнести к стрелковому оружию лишь с большой натяжкой. Достоверно известно лишь об одном типе японского противотанкового ружья, о котором и будет рассказано ниже.

Тяжелое противотанковое ружье Type 97 «Кьяна Шики»

Type 97. Вид слева

Type 97. Вид справа

Общий вид 20-мм противотанкового ружья обр. 97: 1 — дульный тормоз, 2 — мушка, 3 — стопор муфты ствола, 4 — магазин, 5 — защелка магазина, 6 — предохранитель, 7 — замыкатель затыльника, 8 — наплечник, 9 — плечевой упор, 10 — прицел, 11 — рукоятка заряжания, 12 — противооткатное приспособление, 13 — газовая камора, 14 — регулятор газовой каморы

Type 97. Схема

Type 97. Вариант со щитком

Патрон 20×125

Халхин-Гол. Советский солдат осматривает трофейное японское ПТР Type 97

Японское 20-мм ПТР «Тип 97» «Кьяна Шики» было разработано на основе авиационной пушки. Ружье принято на вооружение в 1937 году (2597 году по тогдашнему японскому календарю) отчего и получило свое название. В качестве боеприпаса используется патрон 20×125 мм. Для снаряжения этих безрантовых патронов с бутылочной формы гильзой использовалось несколько типов снарядов, которые оснащались одним или двумя медными ведущими поясками. Чаще всего применялся стандартный бронебойный снаряд, который под углом встречи 90° на расстоянии 250 метров пробивал броню толщиной 30 мм, а под тем же углом на расстоянии 700 метров пробивал 20 мм броневую плиту. Кроме того применялись трассирующие и осколочные снаряды. Вес бронебойного снаряда составлял 159,4 грамма, вес порохового заряда чуть более 20 граммов, начальная скорость была 865 м/с (по другим данным около 950 м/с), а дульная энергия составляла 59,6 КДж.

Ружье состояло из ствола, ствольной коробки, подвижной системы включающей в себя затворную раму, затвор и запирающий клин, противооткатного устройства, спускового механизма, станка-люльки. Автоматика действовала за счет отвода пороховых газов с расположенными под стволом двумя газовыми поршнями. Для запирания клин поднимался вверх под действием скосов на затворной раме, и сцеплял затвор со ствольной коробкой. После выстрела под действием газового поршня затворная рама начинала отходить назад и ее скосы опускали клин, отпирая при этом затвор. Длина хода ствола равнялась примерно 150 мм. Стрельба велась с открытого затвора. На ствол крепился дульный тормоз реактивного действия. Прицельные приспособления в виде мушки и стойки с диоптром были вынесены влево на кронштейнах, которые крепились к люльке. Прицел регулируемый, с установками на дальность от 100 до 1000 метров, возможна также установка оптического прицела. Коробчатый магазин с шахматным расположением семи патронов крепился сверху. Окно магазина закрывалось крышкой. К люльке крепился приклад с резиновым амортизатором, наплечником и «щекой», пистолетная рукоятка и дополнительная рукоятка для левой руки. В качестве опоры использовались регулируемые по высоте сошки и третья задняя также регулируемая опора. Их положение фиксировалось стопорными втулками. В люльке имелись гнезда для присоединения двух трубчатых рукояток для переноски: спереди и сзади. С помощью этих рукояток ружье переносилось в бою тремя-четырьмя солдатами. К ПТР был разработан съемный щит, но он почти никогда не применялся. Ружье могло вести огонь очередями, но при этом показывало слишком низкую кучность. Еще одним большим недостатком была отдача. Противооткатное устройство, даже в совокупности с мощным дульным тормозом, который гасил 60 % силы отдачи, на практике оказалось малоэффективным. Из-за сильной отдачи у японских бронебойщиков были случаи перелома ключицы. Оружие имело также значительный вес, который с полным магазином и съемным щитком достигал 68 кг. Ружье было хорошо устойчиво на позиции, но маневр огнем по фронту был затруднителен. Громоздкое оружие использовалось в основном в обороне. Расчеты предпочитали работать на подготовленной позиции с заранее пристрелянными точками и рубежами.

Советские танкисты познакомились с этим оружием на Халхин-Голе в 1939 году, где оно успешно применялось против советских легких танков БТ-5 и БТ-7. Потом оно ограниченно использовалось в боях на островах Тихого океана, где показало неплохие результаты в борьбе с легкими американскими танками, бронемашинами и десантными БТР (пока они не начали применяться массово), но оказалось малоэффективным против средних танков. Всего выпущено чуть более 400 единиц этого оружия. Разработанные к концу войны новые опытные ПТР японская промышленность уже не успела пустить в серийное производство.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 20×125, вес бронебойного снаряда — 159,4 г, начальная скорость бронебойного снаряда — 865 (950) м/с, дульная энергия бронебойного снаряда — 59,6 КДж, начальная скорость осколочного снаряда — 750 м/с, общая длина — 2100 мм, длина ствола — 1250 мм, вес без патронов и щитка — 50 кг, вес с полным магазином и щитком — 68 кг, скорострельность одиночными — 10 выстр./мин, скорострельность очередями — 25 выстр./мин, прицельная дальность — 1000 м, емкость магазина — 7 патронов, бронепробиваемость (под углом встречи 90°): на расстоянии 250 м — 30 мм, на расстоянии 700 м — 20 мм.

Источники:

Книги:

С. Федосеев «Пехота против танков»

С. Монетчиков «Пехотное оружие Третьего Рейха. Противотанковые ружья Вермахта»

Р. Лидшун, Г. Воллерт «Стрелковое оружие вчера»

А. Карпенко «Автоматические гранатомѐты-оружие XX века»

Д. Болотин «История советского оружия и патронов»

В. Маркевич «Ручное огнестрельное оружие»

«Противотанковое ружье Курчевского» (наставление 1934 года)

А. Широкорад «История авиационного вооружения»

А. Широкорад «Энциклопедия отечественной артиллерии»

Журналы:

«Популярная механика»

«Калашников»

«Оружие»

«Техника и вооружение»

Сайты:

http://weapon.at.ua/

http://www.firstwar.info/

http://www.antitank.co.uk/

http://www.armyguide.ru/

http://ru.wikipedia.org/

http://www.gunsite.narod.ru/

http://www.quarry.nildram.co.uk/index.htm

http://forum.valka.cz/

http://bratishka.ru/

http://www.waronline.org/

http://cartridgecollectors.org/

http://talks.guns.ru/

http://www.kalashnikov.ru/

http://vpk-news.ru/

А также личный архив автора

Часть третья

Крупнокалиберные снайперские винтовки

Крупнокалиберные снайперские винтовки являются прямыми потомками противотанковых ружей и появились на вооружении западных стран в конце 70-х-начале 80-х годов двадцатого века. В России такие образцы стали появляться в первой половине 90-х годов. Они (для краткости и удобства будем называть это оружие КСВ), в отличие от ПТР не предназначены для поражения танков и свое применение нашли в: поражении небронированной и легкобронированной техники, уничтожении блиндажей и легких укреплений противника, уничтожения самолетов и вертолетов на стоянках, складов с боеприпасами и ГСМ, борьбе со снайперами противника на больших дальностях (до 1500 и даже до 2000 м), в спецоперациях для поражения особо приоритетных целей. Впервые КСВ появились на вооружении американской армии. Это были изделия фирм Research Armament Industries (RAI), Mac Millan и Barett Firearms Manufacturing.

США бесспорно являются родиной этого вида оружия, ибо по всей видимости первой крупнокалиберной действительно снайперской винтовкой необходимо признать ныне старинную, а на то время совершенную американскую винтовку Sharps калибра .50, которую индейцы Дикого Запада называли «стреляющей дальше пушки». В 1874 году, Билл Диксон произвел уникальный выстрел убив индейца с дистанции 1538 ярдов (около 1400 м). Однако такие выстрелы естественно не могли быть надежно повторяемыми при существующих в то время патронах на дымном порохе, и массовой технологии изготовления винтовочных стволов.

Еще более дальними предками КСВ, чем противотанковые ружья можно считать тяжелые крепостные ружья, использовавшиеся в XIX веке, например, русскими войсками под Плевной во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, а в течение Первой мировой войны англичане применяли винтовки под сверхмощный охотничий патрон.600 Nitro-Express для поражения целей за бронещитами из окопов. Предпосылки создания крупнокалиберных снайперских винтовок возникли именно во время Первой Мировой. Вот цитата из книги британского майора Х. Хескет-Притчарда «Снайперы Первой Мировой», которая впервые была переведена на русский еще в 1925 году: «Относительно типа винтовки для стрелков-истребителей, нужно отметить, что наша винтовка обладает слишком слабым бронебойным действием, и, учитывая все более повышающуюся степень бронирования боевых машин разного назначения, пожалуй, придется подумать о снабжении такого стрелка более тяжелым типом винтовки с сильным бронебойным действием».

Эксперименты же с использованием ПТР в роли дальнобойных снайперских винтовок (естественно штучного изготовления со специально изготовленными снайперскими патронами) проводились в СССР еще в конце 30-х годов. Подобные опыты проводились в гитлеровской Германии и Польше. В СССР и Германии штучные серии подобного оружия состояли на вооружении некоторых диверсионных подразделений и использовались во Второй Мировой войне. Упоминания об этом оружии встречаются, например, в работах одного из отцов-основателей русского спецназа И. Г. Старинова. Также до сих пор ходят легенды о некоем офицере британской армии, который во время Корейской войны использовал самодельную однозарядную винтовку со стволом от 12,7 мм пулемета. Кроме того в Корейской войне англичанами ограниченно применялось в этой роли ПТР «Бойз». Есть сведения, что во время вьетнамской войны американцами проводились опыты в этом направлении, а также боевые испытания таких винтовок.

Крупнокалиберная снайперская винтовка-это снайперская винтовка калибра свыше 9 мм и до 20 мм включительно. Такие винтовки, как правило, значительно превосходят обычные снайперские винтовки по дальности эффективной стрельбы и энергии пули, а также массе, габаритам и отдаче, что сказывается на области их применения. В настоящее время в основной массе КСВ используются, как правило, патроны изначально предназначенные для крупнокалиберных пулеметов: 12,7×99 (.50BMG), 12,7×108 (советский), 12,7×108 Type 54 (китайский), 14,5×114 (советский), 15,5×106 и 15,5×115 (опытные бельгийские). В винтовках калибра 20-мм используются 20-мм снаряды от различных авиационных пушек: 20×82 от немецкой пушки времен ВМВ MG-151, 20×110 от пушки «Hispano-Suiza» и другие. Также применяются специально созданные патроны, например 9,3×64 (российский, для винтовки СВДК, созданный на базе охотничьего), американские 9,5 мм (.375) и 10,5 мм (.416), австрийские Steyr 11,6 мм (.460), 14,5×169 и 15,2×169 (последние два — со стреловидными подкалиберными пулями). В Китае ведется разработка КСВ под специально созданный бронебойный патрон DGJ 02 калибра 14,5×114 с подкалиберной пулей в отделяемом поддоне, имеющей начальную скорость 1250 м/с и бронепробиваемость 20 мм брони на дальности 1000 метров при угле встречи 50°. Есть еще одна тенденция — это специальные бронебойные патроны на базе штатных от крупнокалиберных пулеметов, но с укороченной гильзой. Они предназначены для бесшумного оружия, например бронебойный патрон 12,7×64 для опытной швейцарской винтовки выпущенной в 1970 году на фабрике Waffenfabrik Bern и российский боеприпас серии СЦ-130 12,7×54 для винтовки 6С8 ВКС/ВССК «Выхлоп». Существуют и совершенно новые разработки, например патрон калибра 18×38 мм «Competitor», представляющий собой увеличенный вдвое пистолетный патрон 9×19 Para и патрон калибра .60 «American» в котором используется пуля 15,24 мм с укороченной до 50 мм гильзой калибра.50BMG. Для этих боеприпасов в настоящее время проектируются специальные КСВ. Из-за больших габаритов и массы подобные винтовки не могут полностью раскрыть свой потенциал в линейных подразделениях, чего нельзя сказать о различных группах специального назначения.

В зависимости от предъявляемых требований конструкторы КСВ разрабатывают новые образцы и совершенствуют существующие, проводя НИОКР по нескольким направлениям, предполагающим создание систем под стандартный боеприпас, боеприпас увеличенного калибра и специально разработанный боеприпас, а также унификацию и комбинирование систем. Наиболее мощными стрелковыми боеприпасами из ныне состоящих на вооружении считаются следующие: советский 14,5×114, китайский 14,5×114 DGJ 02, опытный бельгийский патрон 15,5×115 и специальный австрийский патрон 15,2×169 с подкалиберной вольфрамовой стрелой. В Швейцарии в середине 80-х пошли еще дальше, выполнив в переносном (стрельба с плеча) варианте 35-мм нарезное орудие ARPAD 600, но при эффективной дальности до 600 м, это средство скорее всего занимает промежуточное положение между КСВ и РПГ. А в США фирма Maadi Griffin выпустила винтовку под 30-мм снаряд от авиационной пушки GAU-8A. Сейчас во многих странах мира (это ЮАР, США, Финляндия, Хорватия, Индия и другие) имеются на вооружении снайперские винтовки калибра 20-мм, боеприпасами для которых являются, как правило, снаряды от авиационных или зенитных орудий. На Западе для крупнокалиберных снайперских винтовок существует термин «antimaterial rifle», что дословно означает «антиматериальная винтовка», то есть винтовка для уничтожения техники.

Как было сказано выше, первой приняла на вооружение новое оружие армия США. В 1982 году американец Ронни Барретт сконструировал самозарядную винтовку М82 под пулеметный патрон калибра 12,7×99 мм. На протяжении долгового времени ему не удавалось заинтересовать крупных производителей оружия, и Барретт был вынужден 1986 г. основать собственную фирму Barrett Firearms по выпуску винтовки в небольших количествах для продажи на гражданском рынке. Первый серьезным успехом для компании Barrett Firearms стала закупка в 1989 году шведской армией 100 винтовок М82А1. Настоящее признание к винтовке Барретта пришло во время операции «Буря в Пустыне». В ходе подготовки к войне Вооруженные Силы США (сперва Корпус Морской Пехоты, а затем и другие рода войск) закупили у компании несколько сот винтовок М82А1. Эти винтовки получили в войсках обозначение SASR — «Special Applications Scoped Rifle», то есть «винтовка специального назначения с оптическим прицелом». Перед новым оружием стояла задача по уничтожению материальных средств и боевой техники иракской армии, включая автомобили, кабины связи и радиолокаторов, самолеты и вертолеты на стоянках. Другой важной задачей стало уничтожение неразорвавшихся боеприпасов с безопасного расстояния. Против отдельных людей оружие такого класса использовалось мало. Успешное использование американской 12,7 мм снайперской винтовки М82А1 в боевых действиях в районе Персидского залива способствовало принятию подобного оружия армиями многих стран мира. В настоящее время винтовки Barrett M82A1 используются в более чем 30 странах мира, включая Бельгию, Великобританию, Данию, Израиль, Италию, Испанию, Португалию, Турцию. Вероятнее всего крупнокалиберные снайперские винтовки не найдут применение как штатное оружие линейных армейских подразделений. Они создавались как средство специального назначения. Однако это не помешало новому оружию занять свою специальную тактическую нишу. И, исходя из характера современных локальных конфликтов, следует признать, что найти замену ему будет проблематично.

Подводя итог историческому экскурсу скажем, что сейчас крупнокалиберные снайперские винтовки выпускаются в следующих странах: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия (опытные), Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Испания (опытные), Италия (опытные), Китай, Куба, Малайзия, Польша, Россия, Северная Корея (не проверенные данные), Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Чехия, Чечня (названа отдельно исключительно из-за того, что там самостоятельно разработана КСВ «Аль-Баттар»), Швейцария, ЮАР и Югославия.

Именно в таком, алфавитном, порядке КСВ и будут представлены в данной книге.

Австрия

Снайперские винтовки Steyr HS.50 и Steyr HS.460

Steyr HS.50

Патрон.50 BMG

Steyr HS.460

Патрон.460 Steyr

Впервые эту винтовку австрийская фирма Steyr публично представила на проходившей в Лас-Вегасе в феврале 2004 года оружейной выставке Shot Show. Эта винтовка относится к оружию армейских диверсионно-разведывательных подразделений. Она служит для поражения небронированной и легкобронированной техники на дальности до 1000 метров и для борьбы с открыто расположенной живой силой противника в средствах индивидуальной защиты на дальности до 1500 метров. Также винтовка используется спецподразделениями полиции и антитеррористическими группами для борьбы со снайперами противника на защищенных огневых позициях.

Винтовка изготовляется в двух вариантах: Вариант HS.50 под широко распространенный в мире патрон .50BMG и вариант HS.460 под специальный патрон .460 Steyr (11,6 мм в метрической системе).

Патрон, известный как .50 BMG (Browning Machine Gun, метрическое обозначение 12,7×99) является одним из самых известных боеприпасов в своем классе. Он был разработан по заказу американских военных в 1918–1920 годах специально для крупнокалиберного пулемета системы Д. Браунинга. В 1921 году этот патрон вместе с крупнокалиберным пулеметом под него были приняты на вооружение армии США, и вот уже 90 лет этот боеприпас состоит на вооружении не только в США, но и в десятках других стран мира. В годы второй мировой войны патроны этого калибра использовались в пехотных, танковых, зенитных и авиационных пулеметах. В настоящее время они также используются в ряде пулеметов (разработанных как в США, так и в других странах), а также в ряде специализированных крупнокалиберных снайперских и «антиматериальных» винтовках. В этом калибре выпускается очень широкий спектр вариантов патронов, с обычными, бронебойно-зажигательными, бронебойно-трассирующими пулями, с подкалиберными пулями SLAP (Saboted Light Armor Penetrator, с 7,62-мм бронебойной пулей из карбида вольфрама в отделяемом поддоне). Специально для снайперских и «антиматериальных» винтовок разработан многоцелевой патрон Raufoss Mk. 211 Mod. 0, сочетающий в себе бронебойное и зажигательное действие, а также небольшой заряд ВВ (для уничтожения неразорвавшихся боеприпасов и поражения небронированной техники).

Обозначение

Масса пули, г

Начальная скорость, м/с

Дульная энергия, Дж

M2 AP

45,8

857

16 820

M8 API

40.4

888

15 900

M903 SLAP

23.3

1 220

17 360

Mk.211 Mod. 0

43.5

888

17 125

Патрон .460 Steyr является инициативной разработкой австрийской компании Штайр, и, очевидно, создан по аналогии и с той же целью что и .416 Barret. При стрельбе из снайперской винтовки фирмы Штайр этот патрон за счет тяжелой пули с отличной баллистикой обеспечивает максимальную эффективную дальность стрельбы до 2200-2 400 метров. Патрон.460 Steyr имеет обозначения:.460 Steyr /.460 HSR /.460 HWG /.460-.50 Browning / 11,65×90,5 / 11,6×90 / XCR 12 090 / BGC 030. Патрон.460 Steyr был разработан известной австрийской компанией Steyr в 2002 году. Новый боеприпас был создан в качестве альтернативы боевому патрону.50 BMG и в первую очередь для гражданского рынка дальнобойного спортивного оружия, для использования в тех странах, где гражданским лицам законодательством запрещено приобретение оружия калибра 12,7 мм. Патрон.460 Steyr был создан на базе гильзы патрона 12,7×99 NATO (.50 BMG), укороченной и переобжатой под пулю меньшего калибра (.460). Этот патрон обладает хорошим потенциалом, как боеприпас для дальнобойного снайперского оружия, так как при весьма большой эффективной дальности стрельбы имеет несколько меньшую массу и меньший импульс отдачи, нежели патроны калибра 12,7 мм. Патрон.460 Steyr имеет гильзу бутылочной формы с проточкой. Снаряжается пулей массой 34 г, с начальной скоростью 945 м/с и дульной энергией 15200 Дж. Использование пули легче, чем у.50 Browning, привело к заметному увеличению ее начальной скорости и более лучшим баллистическим показателям. Подобный патрон (.416 Barrett) с тем же назначением и по тому же принципу, но с пулей меньшего калибра и чуть короче гильзой, через несколько лет был создан в США.

Обозначение

Масса пули, г

Начальная скорость, м/с

Дульная энергия, Дж

460 Steyr /.460 HSR /.460 HWG

34

945

15 200

Steyr HS.50 стала первой винтовкой под патрон 12,7×99 в истории фирмы Steyr-Mannlicher. Винтовка Steyr HS.50 изготовлена по классической схеме и представляет собой однозарядное оружие с продольно-скользящим поворотным затвором, который запирает канал ствола на два боевых упора. При заряжании патрон вставляется в патронник при открытом затворе. Тяжелый ствол длинной 833 мм изготавливается методом холодной ротационной ковки. На его наружной поверхности имеются продольные ребра для более быстрого охлаждения при стрельбе. На дульной части закреплен высокоэффективный дульный тормоз. Винтовка снабжена регулируемым по длине прикладом. Закрепленная на прикладе подушка для щеки может регулироваться по высоте. В передней части цевья имеются складные сошки. Винтовка не имеет механических прицельных приспособлений. На ствольной коробке установлена универсальная планка Picatinny, которая позволяет крепить на оружии почти все имеющиеся современные оптические и ночные прицелы. Предохранитель флажкового типа расположен над пистолетной рукояткой.

Кроме популярного калибра.50BMG для крупнокалиберной винтовки вскоре был заявлен новый патрон.460 Steyr (11,6×90 мм). Таким образом появилась ее модификация Steyr HS.460 с полностью аналогичными устройством Steyr.50 HS и техническими характеристиками, и отличающаяся от Steyr.50 HS только используемым патроном с более высокой начальной скоростью и как следствие более высокой пробиваемостью. Вариант HS.460 также оснащен холоднокованым стволом с каннелюрами, регулируемой сошкой и высокоэффективным дульным тормозом, который существенно снижает отдачу и делает стрельбу более комфортной. Благодаря своей конструкции Steyr HS.460 легко разбирается в полевых условиях для дальнейшей транспортировки или обслуживания.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .50BMG (.460 Steyr), вес пули — 40,4-45,8 (34) г, начальная скорость пули — 888 (945) м/с, дульная энергия пули — 15,9-17,12 (15,2) КДж, общий вес — 12,4 кг, общая длина — 1370 мм, длина ствола — 833 мм, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1500 (2200) м.

Снайперская винтовка Steyr AMR 5075

Steyr AMR 5075

Это оружие начало проходить испытания на австрийских полигонах в конце 80-х годов ХХ века. Особенностью этой снайперской винтовки было то, что она предназначалась в первую очередь не для уничтожения живой силы противника, а для поражения на большом удалении материальных объектов и техники. Изначально эта система была задумана под специальный 12,7 мм патрон с подкалиберной пулей, но впоследствии специалисты пришли к заключению, что гораздо лучшая эффективность будет достигнута при стрельбе патроном калибра 14,5 мм (не путать с советским 14,5×114) снаряженным подкалиберной пулей в виде оперенной стрелы, изготовленной из вольфрамового сплава с присадкой молибдена и некоторых других компонентов. Испытания этой винтовки прошли очень успешно и была выпущена малая экспериментальная серия гладкоствольных ружей (винтовками их не назовешь) калибра 14,5 мм под обозначением Steyr AMR 5075, ее готовились принять на вооружение, но этого не произошло, так как на ее базе решили создать (и впоследствии создали) еще более мощную систему Steyr IWS 2000. Система AMR 5075 состоит из специального 14,5 мм патрона и гладкоствольного ружья. Патрон оснащается специальной подкалиберной пулей, представляющей собой оперенную стрелу из тяжелого вольфрамового сплава, заключенную в пластмассовую оболочку. При производстве выстрела оболочка отделяется от пули и сама стрела продолжает полет к цели со скоростью 1400 м/с. Это обеспечивает пуле уникальные характеристики: пробитие брони толщиной 40 мм на дальности 1000 метров. Оружие выполнено по схеме «буллпап». Автоматика работает за счет энергии отдачи ствола и стрельба может вестись только одиночными выстрелами. Питание боеприпасами производится из отъемного магазина емкостью пять патронов. Для снижения довольно мощной отдачи оружие снабжено гидравлическим противооткатным устройством и дульным тормозом. На ружье имеются складывающиеся сошки, а в затыльник приклада встроен откидывающаяся третья опора. Стрельба ведется с использованием оптического прицела с кратностью 10х. Открытые механические прицельные приспособления отсутствуют.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — специальный 14,5 мм с подкалиберной стреловидной пулей, вес пули — 20 г, начальная скорость пули — 1400 м/с, общая длина — 2000 мм, длина ствола — 1200 мм, вес без патронов — 20 кг, прицельная дальность — 1000 м, емкость магазина — 5 патронов, бронепробиваемость — 40 мм на дистанции 1000 метров под углом встречи 90°.

Снайперская винтовка Steyr IWS 2000

Steyr IWS 2000

Патрон 15,2×169

Патрон 15,2×169. Схема

Отделение поддона и освобождение стрелы под воздействием набегающего потока

15,2-мм снайперская винтовка IWS 2000 (а точнее будет сказать ружье в виду того, что система гладкоствольная) является самой мощной в мире. Публике система впервые была показана в 1999 году. Обозначение IWS 2000 расшифровывается как «Infantry Weapon System 2000» — «система пехотного вооружения 2000 года». Оружие предназначено для поражения на дальности до 2000 метров легкобронированных и небронированных целей, транспортных средств, складов с боеприпасами и ГСМ, узлов связи и РЛС. Steyr IWS 2000 не предназначена для действий против отдельных людей, однако в случае попадания в человека даже на больших дальностях результат будет очень впечатляющий, с гарантированным летальным исходом. Оружие имеет возможность разделения на две части и транспортироваться в людских вьюках, что дает возможность ее использовать для выполнения диверсионных задача в тылу вероятного противника. Система проходила испытания во многих странах, но сведений об официальном принятии ее на вооружение пока нет, хотя вполне вероятно, что полуофициально она уже состоит на вооружении по крайней мере в нескольких странах. В частности по некоторым данным, несколько спецподразделений США были оснащены небольшим количеством винтовок Steyr IWS 2000, которые использовались в различных боевых конфликтах.

Система IWS 2000 включает в себя специальный патрон 15,2×169 мм и гладкоствольное ружье. Патрон был специально разработан для этого оружия. Он имеет гильзу составной конструкции частично сделанной из металла и частично из пластика, и снаряжен бронебойной стреловидной пулей, которая состоит из оперенной вольфрамовой стрелы калибра 5,5 мм и весом 35 грамм и отделяющегося поддона. Длинный капсюль обеспечивает полное и равномерное воспламенение метательного заряда. Расширяющиеся газы давят на толкающую пластину, которая движет стрелу по стволу. Как только пуля покидает ствол, сегменты поддона распадаются, сопротивление воздуха останавливает пластину, а стрела продолжает двигаться. Благодаря высокой начальной скорости и хорошей аэродинамике стрелы при стрельбе на дальность в 1000 метров траектория на всей ее протяженности снижается всего на 800 мм, что с точки зрения любого боевого задания является очень пологой траекторией. Характеристики патрона следующие: общая длина — 207 мм, длина гильзы — 169 мм, диаметр донышка — 26 мм, вес стрелы — 35 г, диаметр стрелы — 5,5 мм, дульная энергия — 36,8 КДж. Стрела развивает начальную скорость 1450–1500 м/с и способна поразить БМП, БТР и другую легкобронированную цель. Бронепробиваемость составляет 42 мм на дистанции 1000 метров под углом встречи 90° и пуля обеспечивает существенное запреградное действие. Против незащищенных целей оружие эффективно на дальности до 2000 метров.

Оружие выполнено в конфигурации «буллпап», а коробчатый магазин емкостью пять патронов вставляется справа под углом к горизонтали (примерно 45 градусов вниз). Автоматика работает за счет отдачи ствола с длинным ходом. После выстрела сцепленные ствол и затвор отходят на длину около 200 мм, после этого затвор поворачивается и расцепляется со стволом, встает на задержку, а ствол возвращается в переднее положение. При этом движении стрелянная гильза освобождается и удаляется из оружия специальным механизмом, после чего затвор освобождается и движется вперед, досылая в патронник следующий патрон. Ствол движется по сои кожуха гидропневматического тормоза отката, который в сочетании с высокоэффективным дульным тормозом гасит значительную долю энергии отдачи очень мощного патрона и делает оружие весьма удобным в стрельбе. Имевшие с ним дело люди утверждают, что ощущаемая отдача не выше, чем при стрельбе из крупнокалиберной спортивной винтовки. На оружии имеются сошки и регулируемая третья задняя опора. Ружье снабжено неавтоматическим предохранителем, флажок которого имеет две позиции и находится на левой стороне ствольной коробки. В стандартном варианте ружье имеет оптический прицел кратностью 10х, но также возможна установка других оптических и ночных прицелов. Ствольная коробка и ложа оружия изготовлены с широким использованием пластика для уменьшения веса.

Фирма Steyr проводит работы по дальнейшей модернизации ружья, которые в первую очередь направлены на снижение веса и упрощении конструкции. Также рассматривается возможность использования сменных нарезных стволов, что существенно расширит номенклатуру применяемых боеприпасов.

Тактико-тактические характеристики:

Патрон — специальный 15,2×169 Steyr APFSDS с подкалиберной стреловидной пулей, вес пули — 35 г, начальная скорость пули — 1450–1500 м/с, дульная энергия — 36,8 КДж, общая длина — 1800 мм, длина ствола — 1200 мм, вес без патронов — 18 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1000 м, максимальная дальность стрельбы — 2500 м, бронепробиваемость — 42 мм на дистанции 1000 метров под углом встречи 90°.

Азербайджан

Снайперская винтовка «Shimshek»

Винтовка Shimshek («Молния»)

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Снайперская винтовка «Шимшек», что по-азербайджански означает «Молния» выпускается под патроны калибра 12,7 мм. Причем как под советский 12,7×108 мм, так и под НАТОвский 12,7×99 мм (.50 BMG). По всей видимости является более легким вариантом снайперской винтовки «Истиглал», которая выпускается под советский патрон 14,5×114 мм, но в отличии от нее является самозарядной. Вес винтовки — 16 кг, общая длина — 1800 мм, длина ствола — 1100 мм, емкость магазина — 7 патронов.

Снайперская винтовка «Istiglal»

Тяжелая снайперская винтовка «Истиглал», что означает «Независимость», была разработана в Азербайджане на заводе «Телемеханика» в 2008 году. Впервые на публике была показана на оружейной выставке в Турции в 2009 году. В качестве боеприпаса применяется советский патрон 14,5×114 мм. Также имеется вариант винтовки под патрон калибра 20-мм.

IST-14,5 Истиглал — крупнокалиберная снайперская винтовка, построенная на основе традиционной схемы с ручным перезаряжанием и продольно-скользящим поворотным затвором. Основное назначение этой винтовки — борьба с техническими и материальными средствами на средних и больших дальностях. Приоритетными целями могут являться автомобили, самолеты и вертолеты на стоянках, средства связи, топливохранилища, против которых особенно эффективны 20 мм снаряды.

Винтовка Istiglal («Независимость»)

Винтовка Istiglal («Независимость»)

14,5-мм патроны используются для стрельбы по более защищенным целям, например, по бронетранспортерам или укрепленным сооружениям, или при контрснайперской стрельбе на большие дальности (порядка 3 километров).

Винтовка построена по традиционной схеме с ручной перезарядкой и продольно скользящим поворотным затвором. Запирание ствола затвором осуществляется на 6 боевых упоров. Стволы быстросменные, что позволяет в боевых условиях заменить калибр винтовки путем установки нового ствола в комплекте с затвором и магазином под него.

Патрон 14,5×114

Питание осуществляется из коробчатых магазинов на 3 патрона (20 мм) или 10 патронов (14,5 мм). Основное отличие винтовки от некоторых других образцов- наличие в конструкции мощного откатного механизма, включающего в себя гидравлический демпфер и пневматический накатник (по типу артсистем). При выстреле жестко запертый ствол откатывается внутри корпуса оружия, чем достигается смягчение мощной отдачи. Дополнительно отдачу снижают развитый дульный тормоз и амортизирующая подушка на затыльнике приклада. Винтовка предназначена только для стрельбы с упора, для чего имеет складную двуногую сошку. Прицельные приспособления — оптический 8-ми кратный прицел на быстросъемном креплении.

В районе центра масс на винтовке установлена специальная рама, служащая как для переноски винтовки на небольшие дистанции, так и для защиты прицела. Для транспортировки винтовка разбирается на основные компоненты и пакуется в два тюка, которые могут переносится за спиной двумя номерами расчета винтовки. В один тюк входит ствол, магазины, затвор и оптический прицел, в другой — корпус оружия с сошками. Масса каждого тюка порядка 12–15 кг.

Эти винтовки находятся на вооружении армии Азербайджана, а также закупаются Турцией и Пакистаном.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 14,5×114 (есть вариант 20 мм), вес пули — 64 г, начальная скорость пули — 1060 м/с, дульная энергия пули — 32 КДж, вес снаряженной — 29 кг, общая длина — 2015 мм, длина ствола — 1220 мм, максимальная дальность стрельбы — 2500–3000 м, емкость магазина — 3 (20 мм) или 10 (14,5 мм) патронов.

Армения

Снайперская винтовка К15

Винтовка К15 является опытным образцом и по всей видимости в большой серии пока не выпускается, хотя мелкосерийное производство вполне возможно. Винтовка выпускается под советский патрон 12,7×108 мм. В качестве прицела используется оптический прицел ПСО-1 и его модификации. Открытых прицельных приспособлений на винтовке не имеется. На стволе расположен мощный дульный тормоз. Под цевьем расположены складные сошки. Пистолетная рукоятка изготовлена из пластика. Более подробных сведений и ТТХ к сожалению пока не найдено.

Винтовка К15

Беларусь

Снайперская винтовка MF «Black Bird»

Винтовка «Black Bird»

Винтовка «Black Bird». Крупный план

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Эта винтовка выпускается в Республике Беларусь и представляет собой контрафактную нелецензионную копию российской крупнокалиберной винтовки СВН-98 с минимальными от прототипа изменениями. Винтовка производится на экспорт и поэтому вместо советского патрона 12,7×108 она сделана под стандартный НАТОвский патрон.50BMG. Винтовка предназначена для поражения небронированной и легкобронированной техники и оборудования противника на дальностях до 1000 метров, а также живой силы противника на дальностях до 1500 метров.

Винтовка представляет собой несамозарядное магазинное крупнокалиберное оружие, скомпонованное по схеме буллпап. Запирание ствола осуществляется продольно скользящим поворотным затвором, питание — из отъемного коробчатого магазина на 5 патронов. Винтовка оснащена стандартной боковой планкой для крепления прицелов и может оснащаться различными дневными и ночными прицелами. Кроме того, винтовка имеет открытые прицельные приспособления в качестве резерва. Складные сошки расположены под стволом на специальном кронштейне, на стволе расположен мощный дульный тормоз-компенсатор, приклад оснащен деревянной накладкой под щеку и резиновым затыльником-амортизатором. Затыльник укороченного приклада покрыт пористым материалом для смягчения отдачи. Ствол зафиксирован в ствольной коробке, по всей поверхности не соприкасается с деталями винтовки. Окно для выброса стреляной гильзы в походном положении закрывается подпружиненной крышкой. Фиксатор крышки одновременно служит и рычагом предохранителя.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .50BMG (12,7×99), начальная скорость пули — 890 м/с, дульная энергия пули — 17,1 КДж, общая длина — 1360 мм, длина ствола — 1000 мм, общий вес (без патронов) — 12 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Бельгия

О бельгийских разработках крупнокалиберных снайперских винтовок известно крайне мало в виду того, что ни одна из этих разработок не была доведена до серийного производства. Хотя известно, что когда фирма FN Herstal вела работы над крупнокалиберным пулеметом FN BRG сначала под патрон 15,5×106, а потом 15,5×115, под эти патроны было выпущено несколько образцов экспериментальных снайперских винтовок. Они так и остались в опытных экземплярах и никогда не демонстрировались публике. Также в последнее время появились сообщения, что американское подразделение той же бельгийской фирмы FN Herstal в рамках программы SPR (Special Police Rifle) в ходе которой были созданы шесть вариантов снайперских винтовок в калибрах 7,62 мм NATO (.308Win) и.300WSM (Winchester Short Magnum), создало также крупнокалиберную снайперскую винтовку FN AS SPR, предназначенную для борьбы со снайперами противника.

Винтовка FN AS SPR

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Винтовка создана под широко распространенный в мире патрон.50 BMG (12,7×99). Оружие оснащено складными сошками, расположенными под цевьем и регулируемой третьей задней опорой. Имеется планка Picatinni на которой может размещаться широкая гамма оптических и ночных прицелов. На прикладе имеется накладка для щеки. Винтовка имеет ручное перезаряжание и магазин емкостью пять патронов.

Великобритания

Снайперская винтовка Accuracy International AW-50

AW-50. Прототип и окончательная версия

AW-50

AW-50. Затворная группа

AW-50. В разобранном виде в кейсе

AW-50. Дульный тормоз. Крупный план

Различные типы патронов.50 BMG

Английская компания «Accuracy International» (в рамках семейства снайперских винтовок) на основе своей винтовки AW разработала крупнокалиберную снайперскую винтовку AW50 под патрон.50 BMG (12,7×99 мм).

При разработке снайперской винтовки большое внимание было акцентировано на том, чтобы совместить максимально возможную точность оружия, взаимозаменяемость частей и эргономику. После двух лет испытаний, приводящих к различным изменениям, главным образом, уменьшения веса, снайперская винтовка AW-50 приняла окончательную конфигурацию. В конце 90-х Accuracy International получает заказ от Министерства обороны Великобритании и вооруженных сил Австралии на разработку и производства винтовки калибра.50 для Специальной Авиадесантной Службы Ев Величества и спецподразделений Австралийской армии. Новая винтовка была представлена уже в 2000-м году и стала поступать заказчикам под коммерческим обозначением AW-50. Несмотря на название новая винтовка не была просто модификацией уже всемирно известной серии Arctic Warfare. Конструкция несущей шины и затворной группы не давала необходимой для стрельбы патронами калибра.50 жесткости и запаса прочности, поэтому конструирование новой винтовки было начато практически с чистого листа.

Несущая шина новой винтовки получила расширение в районе ресивера, что дало необходимую жесткость конструкции, а также возможность установить ресивер, необходимых размеров. Отдельные образцы винтовок получили титановые шины взамен алюминиевых, такие модификации носят индекс "Т". Новый ресивер устанавливается на шину по той же схеме, как и на оригинальной серии AW. Массивный ресивер имеет толстые стенки, выдерживающие высокие нагрузки при стрельбе боеприпасами калибра.50, а также благодаря относительно большему, чем у оригинальной серии AW. размеру вмещает 30 мм стебель затвора новой конструкции. Новый затвор получил шесть боевых упоров в передней части по прообразу затворной группы винтовок AW под боеприпасы семейства «Magnum», стебель затвора покрыт долами для снижения массы, а также облегчения поворота в условиях загрязнения и обледенения. Наибольшей переработке подверглась тыльная часть затвора, которая лишилась статичного блока предохранителя, который в свою очередь был перенесен на ресивер винтовки, а флажки предохранителя расположены с правой и с левой стороны. Упрощенная конструкция затвора положительно сказалась на стабильности работы и надежности узла запирания при стрельбе мощными патронами 12,7×99. Предохранитель, перенесенный на ресивер винтовки также получил упрощенную конструкцию и имеет только два положения. В заднем положении флажка предохранителя блокируется ударно спусковой механизм и стебель затвора, в переднем положении флажка возможна стрельба.

Расположение флажка предохранителя дает возможность оперировать им большим пальцем не отрывая кисти от рукояти управления огнем. Ствол винтовки, консольно вывешен, как и на серии AW и оснащен компенсатором. Для эффективного охлаждения и снижения веса на внешней поверхности ствола выполнены долы, в модификации НВ (heavy barell) ствол лишен дол и имеет постоянный диаметр по патроннику 39 мм.

От серии AW были заимствованы части нейлоновых накладок на ложе, закрывающие несущую шину в передней части ложа, образующие рукоять управления огнем и приклад, который получил оригинальный затыльник, щеку и монопод. Конструкция затыльника и монопода позволяет амортизировать часть отдачи не передавая ее плечу стрелка, а также сохранять стрелковому комплексу стабильность при откате назад при выстреле.

Винтовка AW-50 поступает на вооружение подразделений специального назначения армии Великобритании и Австралии, а также ограниченными партиями в вооруженные силы ряда стран. Обладая высокой кучностью, а также эксплуатационной неприхотливостью и великолепной эргономикой винтовка AW50 так и не стала коммерчески успешной ввиду высокой стоимости, превосходя по таковой продукцию компании Барретт более чем в два раза.

Общая схема и форма ложи остались практически теми же, что у базовой винтовки. Несколько изменены сошки и опора под прикладом. Ствол снабжен дульным тормозом и массивной дульной втулкой, его казенная часть усилена 8-гранной втулкой. Сменный магазин рассчитан на 5 патронов.

Предполагалось создать съемный глушитель, хотя такое устройство, скорее всего, играло бы роль эффективного пламегасителя, а уровень звука снижался бы лишь настолько, чтобы не создавать резких болевых ощущений у стрелка. Для увеличения комфортности стрельбы винтовка имеет встроенную систему амортизации отдачи, третью опору под прикладом, складной приклад для удобства транспортировки.

Прицелы устанавливаются на стандартные направляющие типа Picatinny-Weawer. Винтовка магазинная, с ручной перезарядкой, затвор продольно скользящий. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора и постановкой его на три боевых выступы. Ложе винтовки и приклад выполнены из высокопрочной пластмассы зеленого или черного цвета, усиленной алюминиевым каркасом. Приклад винтовки имеет регулировку по длине и высоте. Для смягчения импульса отдачи приклад имеет резиновый затыльник. На винтовку устанавливаются регулируемые сошки производства фирмы Parker Hale и оптический прицел 6×42, 10×42 и 3-12×50 фирмы Schmidt und Bender.

Существует несколько модификаций Accuracy International AW-50: AW-50F и AW-50FT. AW-50F весит 13,64 кг. AW-50FT — 12,73 кг, за счет использования титановых деталей вместо отдельных стальных частей.

Кроме Англии крупнокалиберные снайперские винтовки модели Accuracy International AW50 были приняты на вооружение в Австралии и Южной Корее.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .50 BMG (12,7×99), вес пули — 43 г, начальная скорость пули — 900–925 м/с, дульная энергия пули 17,1 КДж, количество нарезов — 6 правосторонних, общая длина — 1420 мм (с разложенным прикладом) и 1105 мм (со сложенным прикладом), длина ствола — 686 мм, общий вес (с сошками и без патронов) — 15 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Accuracy International AS-50

AS-50. Вид справа

AS-50. Вид слева

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная самозарядная снайперская винтовка калибра 12,7 мм AS-50 стала новейшей разработкой легендарной английской компании Accuracy International Ltd в начале XXI века. Эта винтовка создана специально для использования армейскими силами специальных операций, для борьбы с материальными средствами и небронированной или легкобронированной боевой техникой противника и предназначена для стрельбы на сверхдальнее расстояние (до двух километров). Винтовка AS-50 была впервые была продемонстрирована широкой публике в январе 2005 года на выставке Shot Show-2005 в США.

Accuracy International AS-50 является самозарядной винтовкой. Автоматика работает за счет использования части пороховых газов отводимых из канала ствола. Газоотводный механизм с газовым поршнем, расположен над стволом. Запирание канала ствола производится перекосом затвора вниз. Ствол винтовки, выполнен из высококачественной нержавеющей стали, длиной 692 мм. Плавающий ствол снабжен двухкамерным тормозом-компенсатором, предотвращающим подброс оружия при стрельбе. Ствольная коробка оружия также стальная. На верхней части ствольной коробки установлена направляющая "Picatinny", позволяющая установку различных снайперских дневных и ночных прицелов. Две дополнительных коротких направляющих выполнены по бокам цевья, на них могут крепиться ЛЦУ или иные аксессуары. Винтовка штатно комплектуется легкой складной сошкой с регулируемой длиной опор, а также дополнительной задней складной рукояткой под прикладом, которая дополнительно может выполнять роль задней опоры. Для обслуживания, компактного хранения или транспортировки винтовка может быть быстро разобрана на основные компоненты, а потом так же быстро собрана и приведена в боевое положение. На левой стороне ствольной коробки имеется рычажок двухпозиционного предохранителя. AS-50 снабжена дополнительным механизмом, предотвращающим разборку винтовки при выключенном предохранителе. Кроме того, имеется устройство, фиксирующее затвор в заднем положении, что позволяет проводить осмотр и чистку оружия без разборки. Тыльная сторона ствольной коробки снабжена резиновым затыльником и выполняет функцию приклада. Под прикладом установлена, складная рукоятка, которая используется, также в качестве дополнительно упора. Для удобства транспортировки и обслуживания винтовка разбирается на несколько основных частей в течение трех минут. Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью на 5 патронов.

Производство AS-50 было налажено фирмой Accuracy International Ltd (Великобритания) в 2005 году. Крупнокалиберная снайперская винтовка AS-50 была принята на вооружение спецподразделений ВС США (в частности, знаменитые "Морские котики" U.S. Navy SEALS), Великобритании, Ирландии и некоторых других государств.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .50 BMG (12,7×99), вес пули — 43 г, начальная скорость пули — 980 м/с, дульная энергия пули — 17,1 КДж, количество нарезов — 6 правосторонних, общая длина — 1369 мм, длина ствола — 692 мм, общий вес (с сошками и без патронов) — 14,1 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка RPA Rangemaster 50

RPA Rangemaster 50. Вид справа

RPA Rangemaster 50. Вид слева. Приклад сложен

RPA Rangemaster 50

RPA Rangemaster 50. В разобранном виде в кейсе

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

В начале 1980-х годов была создана небольшая английская компания «RPA International Ltd», занимавшаяся сначала выпуском компонентов для спортивных винтовок высокого класса, которая в дальнейшем приступила к изготовлению и самих матчевых винтовок собственной оригинальной конструкции. Винтовки фирмы «RPA International Ltd» неоднократно и успешно использовались в соревнованиях мирового уровня.

В 2001 году компания RPA International Ltd представила созданную на базе своих матчевых винтовок первую снайперскую винтовку «полицейского» типа под патрон 7,62×51 НАТО, получившую обозначение RPA Rangemaster 7,62. В 2004 году на базе RPA Rangemaster 7,62, для использования в городских условиях и стрельбы на небольших расстояниях, была разработана ее модификация — RPA Rangemaster 7,62 STBY (Standby), отличавшаяся от своей предшественницы только коротким стволом. Тогда же была выпущена и дальнобойная модификация — RPA Rangemaster.338, являющаяся несколько увеличенным вариантом винтовки RPA Rangemaster 7,62 и отличавшаяся от нее только большим калибром. Новая винтовка была разработана для использования с калибром.338 Lapua Magnum.

В 2005 году появился увеличенный вариант этого оружия — антиматериальная снайперская винтовка RPA Rangemaster.50 под патрон.50 Brauning (12.7×99 мм). Винтовка RPA Rangemaster.50 предназначена для борьбы с "материальными" целями, противоснайперской борьбы и сверхдальней снайперской стрельбы.

Все снайперские винтовки этой серии RPA Rangemaster построены по одной схеме и отличаются друг от друга только размерами и весом. Винтовки семейства RPA Rangemaster используют ручную перезарядку с продольно скользящим поворотным затвором, имеющим в передней части четыре радиальных боевых упора. Ударно-спусковой механизм регулируемый, спуск с предупреждением (двухступенчатый). Детали затворной группы и УСМ изготовлены из высокопрочной стали. Ствол, с целью его быстрого охлаждения, выполнен с продольным оребрением и оснащен мощным дульным компенсатором. При необходимости может использоваться глушитель. Затвор и ствол винтовки изготовлены с использованием специального антикоррозионного покрытия, позволяющего использовать это оружие в суровых условиях без смазки. Ствольная коробка оригинальной конструкции — стальная. Прицельные приспособления (дневные либо ночные оптические прицелы) устанавливаются на направляющую типа Picatinny rail, расположенную на ствольной коробке. Наличие открытых прицельных приспособлений не предусмотрено. Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью на 5 (Rangemaster.338 и Rangemaster.50) и 10 патронов (Rangemaster 7,62 и Rangemaster 7,62 STBY). Ложа винтовки выполнена из композитных материалов. Винтовки оснащены пистолетной рукояткой и складным на левую сторону, оригинальной конструкции, прикладом с дополнительной регулируемой задней опорой. Конструкция винтовки, при крайней необходимости, позволяет производить стрельбу со сложенным прикладом. RPA Rangemaster штатно комплектуется складной двуногой сошкой. Все винтовки транспортируются в специальных контейнерах, либо чехлах.

Снайперские винтовки семейства RPA Rangemaster были приняты на вооружение ряда полицейских подразделений и служб безопасности нескольких европейских стран. Также винтовки этой серии стали поставляться и в другие регионы мира. При использовании соответствующих боеприпасов компания RPA International заявляет для своих винтовок кучность менее одной угловой минуты (1 МОА) на всех практических дальностях стрельбы.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .50BMG (12,7×99), вес пули — 43 г, начальная скорость пули — 900 м/с, дульная энергия пули — 17,1 КДж, общая длина — 1520 мм (с разложенным прикладом) и 1230 мм (со сложенным прикладом), длина ствола — 812 мм, общий вес (с сошками, прицелом и без патронов) — 16,9 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Венгрия

Снайперская винтовка «Elefant»

Винтовка Elefant

Патрон 14,5×114

Эта винтовка является пожалуй одним из первых образцов крупнокалиберного снайперского оружия созданного под советский патрон 14,5×114 мм за пределами России. Изначально патрон 14,5×114 был разработан для крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ружей. Создан в 1938 году с пулей Б-32, принят на вооружение в 1941 году, в том же году выпущен с пулей БС-41. Чуть позднее (в 1944 году) стал боеприпасом для пулеметов КПВ и КПВТ. Общая длина патрона составляет 155,8 мм, вес патрона — 198,5 г, вес порохового заряда — 28,8 г, вес пули — 59,6-63,4 г, начальная скорость пули — 1000–1060 м/с, дульная энергия пули — 29,8-31,7 КДж. Существуют следующие разновидности этого патрона:

• 14,5 Б-32 гл (Индекс ГРАУ 57-БЗ-561) — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 со стальным сердечником и латунной гильзой

• 14,5 Б-32 гс (Индекс ГРАУ 57-БЗ-561С) — патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 со стальным сердечником и стальной гильзой

• 14,5 БЗТ гл (Индекс ГРАУ 57-БЗТ-561) — патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ-44 со стальным сердечником и латунной гильзой

• 14,5 БЗТ гс (Индекс ГРАУ 57-БЗТ-561С) — патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ-44 со стальным сердечником и стальной гильзой

• 14,5 БЗТ-М гс (Индекс ГРАУ 57-БЗТ-561СМ) — патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ-М со стальным сердечником и стальной гильзой

• 14,5 БС-39 — патрон с бронебойной пулей БС-39 со стальным сердечником

• 14,5 БС-41 (Индекс ГРАУ 57-БЗ-562) — патрон с бронебойно-зажигательной пулей БС-41 с металлокерамическим сердечником (карбид вольфрама)

• 14,5 БСТ (Индекс ГРАУ 57-БЗТ-562) — патрон с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БСТ

• 14,5 МДЗ гл (Индекс ГРАУ 57-З-564) — патрон с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ и латунной гильзой

• 14,5 МДЗ гс (Индекс ГРАУ 57-З-564С) — патрон с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ и стальной гильзой

• 14,5 МДЗ (Индекс ГРАУ 7-З-1) — патрон с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ

• 14,5 МДЗ-М (Индекс ГРАУ 7-З-6) — патрон с зажигательной пулей мгновенного действия МДЗ-М

• 57-З-561М — патрон с пристрелочно-зажигательной пулей ЗП

• 57-Н-561УЧ — учебный патрон

• 57-Х-561 — холостой патрон

• патрон с бронебойно-зажигательно-химической пулей БЗХ. В качестве эксперимента для повышения эффективности в донную часть сердечника БС-41 была помещена капсула с раздражающим веществом ХАФ (хлорацетофенон). После пробивания брони создавала в заброневом пространстве непереносимую концентрацию слезоточивого газа и выводила из строя находящуюся там живую силу противника.

В 1984 году Венгерская государственная компания «Hungarian Optical Works Water Measuring «Techniкa Company» разработала крупнокалиберную снайперскую винтовку «Elefant» под советский патрон 14,5×114. КСВ «Elefant» предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, живой силы. Снайперская винтовка «Elefant» создана по схеме «буллпап». Оружие самозарядное, его автоматика работает за счет отдачи массивного полусвободного затвора. Помимо дульного тормоза, энергию отдачи поглощает встроенный в ствольную коробку демпфер. Он же служит замедлителем затвора. На ствольной коробке устанавливается 20-ти кратный оптический прицел. Винтовка комплектуется коробчатым пятизарядным магазином. Сошки винтовки закреплены не на стволе, а на ствольной коробке. При стрельбе бронебойным патроном на 1000 метров бронепробиваемость составляет 16 мм стальной брони, а на расстоянии 100 метров бронепробиваемость составляет 40 мм под углом встречи 90°.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 14,5×114, вес пули — 59,6-63,4 г, дульная энергия пули — 29,8-31,7 КДж, общая длина — 1830 мм, длина ствола — 1350 мм, вес без патронов — 17 кг, начальная скорость пули — 1030 м/с, прицельная дальность — 2000 м, емкость магазина — 5 патронов.

Снайперская винтовка Gepard M1

Первыми среди стран Варшавского договора пришли к реальным результатам в создании КСВ венгры. Будапештская фирма Technika в 1990 году создала снайперскую винтовку Gepard М1. Она предназначена в первую очередь для поражения транспортных средств и легко бронированной техники, складов ГСМ и боеприпасов, узлов связи и борьбы со снайперами противника. В свое время пользовалась неплохим спросом на рынке оружия, хотя официальных сведений о принятии ее на вооружение другими странами, кроме Венгрии, нет.

Gepard M1

Патрон 12,7×108

Винтовка является сравнительно простым неавтоматическим оружием, которое пригодно для использования в сложных климатических условиях. По своей конструкции напоминает ПТР времен ВМВ: имеет длинный и толстостенный ствол с мощным дульным тормозом, двуногие сошки, дополнительная третья задняя опора и плечевой упор с резиновой накладкой-амортизатором.

В качестве боеприпаса применяется советский патрон 12,7×108 мм образца 1938 года. Бронебойная пуля этого патрона имеет вес 48,28 г и начальную скорость 880 м/с.

Оружие является однозарядным и его заряжание довольно трудоемко: надо повернуть пистолетную рукоятку вправо, потянуть назад и потом полностью снять затворную раму, вставить патрон в патронник, вновь поставить на место затворную раму, повернуть пистолетную рукоятку влево, при этом запирая затвор и взвести курок (это требует отдельных действий). И только потом можно произвести выстрел. Скорострельность при этом явно недостаточна, но для диверсионных акций приемлема. Стрельба может вестись с использованием открытых прицельных приспособлений. Для снайперской стрельбы используется прицел переменной кратности от 4х до 12х. Прицел устанавливается на специальном кронштейне, который смонтирован на ствольной раме.

Что касается точности этой винтовки: серия из пяти пуль с расстояния 600 метров укладывается в круг диаметром 300 мм. С такой же дистанции бронебойная пуля пробивает 15 мм стальной брони. Прицельная дальность при стрельбе по технике достигает 2000 метров. Имеется модификация «Gepard» М1А1, которая практически ничем не отличается от М1, кроме наличия рамки, которая используется либо для переноски оружия, либо для различных испытаний.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108 мм, вес пули — 51 г, общая длина — 1570 мм, длина ствола — 1100 мм, общий вес без патронов — 19 кг (22 кг — М1А1), начальная скорость пули — 842 м/с, дульная энергия пули — 18,8 КДж, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Gepard M2

Gepard M2

Gepard M2A1

Патрон 12,7×108

Успех винтовки Gepard M1 стал для венгерских специалистов стимулом для создания гораздо более совершенной винтовки, в которой перезарядка осуществлялась автоматически, то есть оружие было самозарядным. Эта винтовка впервые была показана публике специалистами фирмы Technika в 1994 году. Она была названа Gepard M2. В настоящее время винтовка производится серийно для венгерской армии и весьма активно рекламируется на оружейном рынке.

По большому счету кроме названия и используемого патрона М2 не имеет ничего общего с вариантом М1. Это оружие создано по схеме «буллпап». Механизмы автоматики размещаются за рукояткой управления огнем. Такое решение дало возможность сократить длину оружия. С этой же целью магазин размещен не за пистолетной рукояткой (как в обычных «буллпапах»), а на одном уровне с рукояткой слева от нее. Сильный недостаток такого решения состоит в невозможности вести огонь с левой руки.

Автоматика работает за счет использования энергии отдачи ствола с его коротким ходом. Ствол двигается внутри цилиндрического кожуха и запирается поворотным затвором. Затвор и ствол в сцепленном состоянии отходят вместе примерно на 150 миллиметров, а после этого затвор отпирается и становится на задержку. Ствол же возвращается вперед. Во время этого движения использованная гильза освобождается и удаляется из оружия специальным механизмом. Ствол, когда останавливается, отжимает защелку останова затвора, и последний под воздействием возвратной пружины идет вперед, досылая при этом в патронник следующий патрон.

В качестве боеприпаса используется советский патрон 12,7×108 мм образца 1938 года. Питание производится из коробчатых магазинов емкостью 5 или 10 патронов. Защелка магазина находится на приемной горловине слева от пистолетной рукоятки. Имеется неавтоматический флажковый предохранитель. В канале ствола имеется 8 правосторонних нарезов. Для уменьшения воздействия силы отдачи на стрелка винтовка оснащается дульным тормозом и на прикладе имеется резиновый амортизатор.

Стрельба ведется с применением складных сошек. Для переноски может использоваться рукоятка, которая закрепляется на левой стороне ствольной коробки. На верхней же части ствольной коробки монтируется направляющая и на ней могут устанавливаться различные оптические и ночные прицелы.

Модификация М2А1 предназначена для воздушно-десантных и аэромобильных частей. От базовой отличается укороченным до 830 мм (против 1100 мм) стволом и дульным тормозом усовершенствованной конструкции.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108 мм, вес пули — 51 г, общая длина — 1536 (1236 — М2А1) мм, длина ствола — 1100 (830 — М2А1) мм, общий вес без патронов — 16 (15 кг — М2А1) кг, начальная скорость пули — 838 (785 — М2А1) м/с, дульная энергия пули — 18,8 КДж, емкость магазина — 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 1200 (1000 — М2А1) м.

Снайперская винтовка Gepard M3

Gepard M3

Патрон 14,5×114

Поставив задачу обеспечить пехоту эффективным средством борьбы с БМП и БТР, также для подавления хорошо защищенных огневых точек, инженеры фирмы «Technika» создали в 1995 году винтовку Gepard M3 под советский патрон 14,5×114 мм. На дистанции 600 метров бронебойная пуля этого патрона пробивает по нормали 25-мм броню. Следствием использования намного более мощного патрона стало не только повышение боевых характеристик, но и увеличение размеров и веса.

Винтовка разработана на базе конструкции более раннего варианта Gepard M2. Она тоже изготовлена по схеме «буллпап». Автоматика работает за счет использования энергии отдачи ствола при его коротком ходе. Питание производится из коробчатого магазина емкостью 5 или 10 патронов. Магазин расположен слева от пистолетной рукоятки. Для гашения очень мощной силы отдачи винтовка оснащена противооткатной системой, которая включает гидравлический тормоз и мощную возвратную пружину, значительная часть которой выступает из ствольной коробки. Значительное уменьшение отдачи обеспечивается также высокоэффективным дульным тормозом и резиновым амортизатором на затыльнике приклада. Стрельба ведется с использованием сошек. Для переноски винтовки может использоваться ручка, закрепленная на правой стороне ствольной коробки. Оружие снабжено оптическим прицелом переменной кратности, который установлен на специальном креплении на ствольной коробке.

Для осмотра и чистки затворной группы с правой стороны ствольной коробки имеется откидная крышка. В боевом положении эта крышка фиксируется защелкой.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 14,5×114 мм, вес пули — 63,8 г, общая длина — 1880 мм, длина ствола — 1480 мм, общий вес без патронов — 20 кг, начальная скорость пули — 1030 м/с, дульная энергия пули — 31,7 КДж, емкость магазина — 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 2500 м.

Новые модели снайперских винтовок Gepard

Gepard M4 SA1

Gepard M4 SA1. Окно для выброса гильз открыто

Модель винтовки «Gepard» М4 SA1 имеет калибр 12,7 мм. Из нее может вестись стрельба, как патронами стандарта НАТО 12,7×99 (.50 BMG), так и боеприпасами советского образца 12,7×108 мм. Подача боеприпасов осуществляется из пятипатронного коробчатого магазина или из десятипатронного шнекового.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 или 12,7×108, вес пули — 43,5 (51) г, общая длина — 1450 мм, длина ствола — 800 мм, общий вес без патронов — 17 кг, начальная скорость пули — 792 (825) м/с, дульная энергия пули — 17,1 (18,8) КДж, емкость магазина — 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 1000 м.

Gepard M5

В перспективной модели винтовки «Gepard» М5 немного увеличена длина ствола по сравнению со снайперской винтовкой модели «Gepard» М4SA1 и соответственно, эффективная дальность стрельбы. Винтовка выполнена по схеме «буллпап». Это оружие также может использовать два типа 12,7 мм боеприпасов: 12,7×99 стандарта НАТО и советские 12,7×108.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 или 12,7×108, вес пули — 43,5 (51) г, общая длина — 1370 мм, длина ствола — 830 мм, общий вес без патронов — 13 кг, начальная скорость пули — 792 (870) м/с, дульная энергия пули — 17,1 (18,8) КДж, емкость магазина — 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Gepard M6 Lynx

Модель «Gepard» М6 сконструирована по схеме «буллпап». Винтовка также может использовать два типа 12,7 мм боеприпасов: 12,7×99 стандарта НАТО и советские 12,7×108. Винтовка полуавтоматическая, может выпустить пять патронов в течении трех секунд. Оружие разработано специально для дистанционного подрыва заминированных объектов, а также как компактное и в то же время мощное оружие для телохранителей, чтобы обеспечить расширенную зону безопасности вокруг охраняемого лица. На расстоянии 100 метров винтовка может пробить 20 мм брони, что дает возможность поражать транспортные средства, РЛС, легкие укрытия, склады ГСМ, самолеты и вертолеты на стоянках с дистанции 600–800 метров. Из-за небольших размеров и веса это идеальное оружие для воздушно-десантных войск и различных спецподразделений.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 или 12,7×108, вес пули — 43,5 (51) г, общая длина — 1125 мм, длина ствола — 730 мм, общий вес без патронов — 10 кг, начальная скорость пули — 780 (870) м/с, дульная энергия пули — 17,1 (18,8) КДж, емкость магазина — 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 1000 м.

Все модели винтовки «Gepard» комплектуются стандартным оптическим прицелом. Сошки крепятся к кожуху ствола. Принятые на вооружение модели крупнокалиберных снайперских винтовок модели «Gepard» зарекомендовали себя как практичные и надежные системы оружия, обеспечивающие высокую точность стрельбы.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Вьетнам

О разработке КСВ во Вьетнаме известно немного. Есть информация, что там производилось советское ПТР Дегтярева ПТРД, оснащалось оптическим прицелом и использовалось в качестве дальнобойной снайперской винтовки.

Вьетнамская переделка ПТРД в КСВ

Такой же переделке подверглось и ПТР Симонова ПТРС. На ствол наносилось медное покрытие для защиты от влажности в условиях субтропиков.

Вьетнамский вариант ПТРС с медным покрытием ствола

Совсем недавно прошла информация из Филиппин. Тамошние военные в боях с повстанцами на острове Минданао захватили трофей вьетнамского производства, который был представлен как «загадочная снайперская винтовка калибра 14,5 мм». Указывается, что собрана она с использованием какого-то ресивера американского производства, ствола пулемета КПВТ калибра 14,5 мм и сошек американского пулемета М-60.

Загадочная вьетнамская снайперская винтовка под патрон 14,5×114

Индия

Снайперская винтовка Vidhwansak

Vidhwansak под патрон 20×82 мм

Vidhwansak под патрон 14,5×114 мм

Vidhwansak под патрон 12,7×108 мм

Крупнокалиберная снайперская винтовка «Vidhwansak», что на санскрите означает «Разрушитель», разработана в Индии на основе южноафриканской КСВ фирмы Mechem (подразделение фирмы Denel) NTW-20. Производится предприятием Ordnance Factory в городе Tiruchirapalli. Предназначена для уничтожения бункеров и других укрытий противника, легкобронированной и небронированной техники, РЛС, самолетов и вертолетов на стоянках, топливных складов и складов боеприпасов, а также для борьбы с вражескими снайперами.

Изначально был подготовлен контракт с южноафриканской фирмой Denel для поставок антиматериальных винтовок и гаубиц. Позже, в связи с обвинениями во взятках некоторым индийским чиновникам в виде так называемых «откатов», фирма Denel попала в черный список индийского правительства. Тогда фирма Ordnance Factory совместно с организацией Defence Research and Development Organisation (DRDO) — Оборонной Организацией Научных исследований начало разработку собственной версии антиматериальной винтовки на основе конструкции NTW-20. Разработка «Разрушителя» была закончена в ноябре 2005 года, всесторонние испытания начались в марте 2006 года. Серийное производство началось в феврале 2007 года. Первые 100 экземпляров были предназначены для использования в приграничных областях страны и направлены в индийскую армию и в подразделение National Security Guards (стражи национальной безопасности).

В некоторых сообщениях предполагается, что «Разрушитель» является перепроектированной версией южноафриканской винтовки за образец которой были взяты несколько экземпляров NTW-20 предоставленные в свое время для испытаний. Оружие очень похоже на свой африканский прототип по следующим показателям: калибр и тип используемого боеприпаса, размеры и принципы работы. В тоже время индийское оружие более, чем в два раза дешевле. 20-мм версия стоит примерно 20000 $ против 45000 $ у винтовки NTW-20.

Индийская винтовка «Vidhwansak» выпускается в трех вариантах: под советский патрон 12,7×108 мм, под советский патрон 14,5×114 мм и под патроны 20×82 мм, используемые также в южноафриканской системе и являющихся современной версией немецких патронов для авиационных пушек времен Второй Мировой войны. Винтовка разработана на основе традиционной схемы с ручным перезаряжанием и продольно скользящим поворотным затвором. Запирание ствола затвором осуществляется на 6 боевых упоров. Стволы винтовки быстросменные и могут легко заменяться в полевых условиях, меняя тем самым калибр оружия.

Питание осуществляется из примыкаемых горизонтально слева коробчатых магазинов. Основное отличие этой винтовки от многих других — наличие в конструкции мощного откатного механизма, включающего в себя гидравлический демпфер и пневматический накатник (как в артиллерийских системах). При выстреле жестко запертый ствол откатывается внутри корпуса оружия, чем достигается смягчение мощной отдачи. Дополнительно отдачу снижают мощный дульный тормоз (порядка 50–60 %) и амортизирующая подушка на затыльнике приклада.

Винтовка предназначена только для стрельбы с упора, для чего имеет складную двуногую сошку. В районе центра массы на оружии крепится рамка, служащая как для переноски винтовки, так и для защиты прицела. Для транспортировки винтовка разбирается на основные компоненты и пакуется в два тюка. Масса каждого из них составляет порядка 12–15 кг. В канале ствола имеется 8 правосторонних нарезов. Оружие оснащается оптическим прицелом кратностью 8×42 с регулировкой параллакса.

«Vidhwansak» является одной из немногих систем подобного класса с возможностью смены трех калибров при этом не демонтируя полностью оружие. Калибр может быть легко заменен в полевых условиях путем замены ствола, затвора и магазина в течении чуть более одной минуты без наличия специальных инструментов.

Патрон 12,7×108

Патрон 14,5×114

Патрон 20×82

Тактико-технические характеристики:

Патроны: 12,7×108 / 14,5×114 / 20×82, вес пули: 51 г / 63,8 г / 92-116 г, дульная энергия пули: 18,8 КДж / 31,7 КДж /? КДж, общий вес (снаряженный): 25 кг / 29 кг / 26 кг, общая длина: 1700 мм / 2015 мм / 1795 мм, длина ствола: 1100 мм / 1220 мм / 1000 мм, начальная скорость пули: 845 м/с / 1080 м/с / 720 м/с, емкость магазина: 5 / 3 / 3 патрона, прицельная дальность: 1800 м / 2000 м / 1300 м.

Индонезия

Снайперская винтовка Pindad SPR-2

Pindad SPR-2. Вид справа

Pindad SPR-2 на испытаниях

Pindad SPR-2. Вид слева

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Pindad SPR-2. Магазин, окно для выброса гильз, прицел. Крупный план

Крупнокалиберная снайперская винтовка SPR-2 разработана известной индонезийской оружейной корпорацией Pindad в рамках проекта Senjata Penembak Runduk (SPR) и принята на вооружение в 2007 году. Оружие создано на основе импортных разработок и в основе своей содержит конструкторские решения от двух аналогичных импортных систем подобного класса: югославской М-93 Crna Strela («Чѐрная стрела») и южноафриканской Truvelo.50. Винтовка создана под стандартный НАТОвский патрон.50 BMG (12,7×99). При сравнительно неплохом (согласно отзывам) качестве цена этого оружия намного ниже, чем у аналогичных западных винтовок. На расстоянии 500 метров под углом встречи 90° пуля пробивает 20-мм броневую пластину. Питание боеприпасами осуществляется из коробчатого магазина емкостью 5 патронов. Винтовка имеет ручное перезаряжание и продольно скользящий поворотный затвор с двумя передними и двумя задними боевыми упорами, аналогичный затвору вышеуказанной южноафриканской винтовки. Запирание осуществляется за пазы в стенках массивной ствольной коробки, выполненной из стали. Тело затвора имеет облегчающие спиральные пазы, которые также служат и для сбора и отвода пыли и грязи из ствольной коробки. Тяжелый ствол плавающего типа снабжен мощным дульным тормозом, который снижает отдачу на 45 процентов. На винтовке под цевьем имеются складывающиеся сошки. На затыльнике приклада имеется резиновая накладка. Как и на югославской «Черной стреле» ствол имеет продольные долы для облегчения и улучшения охлаждения. Открытых прицельных приспособлений нет. Стрельба ведется только с использованием оптического прицела с кратностью 8х. В передней части ствольной коробки размещена складывающаяся вбок рукоятка для переноски.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .50 BMG (12,7×99), вес пули — 43,5 г, общая длина — 1630 мм, длина ствола — 1000 мм, общий вес без патронов — 16 кг, начальная скорость пули — 850 м/с, дульная энергия пули — 17,1 КДж, нарезы — 8 правосторонних, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Испания

О разработках крупнокалиберных снайперских винтовок в этой стране достоверного материала практически нет, но известно, что в 90-е годы фирма СЕТМЕ вела разработку такого оружия под патрон.50 BMG и под опытный бельгийский патрон 15×115. Закончились ли работы чем-то конкретным или все так и осталось только на чертежных досках сведений не имеется. Как дополнение можно привести один малоизвестный исторический факт. Фирма СЕТМЕ, конец 40-х-начало 50-х годов двадцатого века. После разгрома Третьего рейха группе инженеров и техников фирмы Mauser в 1945 году удалось бежать в Испанию, прихватив с собой опытные образцы и техническую документацию. В 1949 году немецкие конструкторы-оружейники под руководством инженера Хайена (Heyen), используя свой опыт, полученный при создании штурмовых винтовок Gerat 06/Stg.45 (M), взялись за создание новых образцов в Мадриде. В 1950 году к ним присоединился один из выдающихся германских оружейников Л. Форгримлер — ведущий конструктор проекта штурмовой винтовки фирмы Mauser Stg.45 (M) и знаменитой FG-42. Пошли по двум направлениям: созданию штурмовых винтовок серии СЕТМЕ и крупнокалиберных снайперских винтовок СЕТМЕ на базе FG-42, но в калибре 12,7×99 (.50 BMG) с чуть увеличенными габаритами от прототипа. FG-42 в таком калибре не пошла в большую серию: излишне сильная отдача, масса относительно импульса маловата, прочность конструкции для такого патрона недостаточна, живучесть лейнера и так далее. Их сделали около четырех десятков. Вернулись к варианту под старый добрый Patrone 318 7,92×94, благо изготовлено этих патронов было много и распространен он был широко.

FG-42 испанского производства под патрон 7,92×94

Эту систему Форгримлер изначально планировал как снайперскую целевую для специальных операций. Испанские образцы внешне отличались от немецких сошками измененной конструкции, на 45 мм удлиненным стволом и более широкой горловиной приемника магазина. Делали их под заказ, причем некоторые элементы изготавливались субподрядно финнами и итальянцами, но не на государственном уровне, а на уровне частных подрядов. По боевому применению сведения достаточно скупые: известно то, что применялись эти КСВ Иностранным Легионом во время первой войны во Вьетнаме, в конце 40-х — начале 50-х. Встречались такие винтовки и в период Американо-Вьетнамской войны. Якобы их использовали подразделения так называемых «серых гусей», укомплектованных германским контингентом из бывших спецчастей Абвера, Ваффен СС и Люфтваффе.

Италия

В Италии опытные разработки крупнокалиберных снайперских винтовок вела фирма Beretta. Разработки велись под патрон.50 BMG и под опытный бельгийский патрон 15×115. Закончились ли эти работы чем-то конкретным, сведений к сожалению нет. В последнее время в интернете появился рисунок КСВ выпущенной итальянской фирмой BCM Europearms под патрон.50 BMG (12,7×99). Оружие однозарядное. Ложа изготовлена из ударопрочного полимера. Затыльник приклада регулируемый. Открытых прицельных приспособлений нет. Винтовка может комплектоваться различными оптическими прицелами.

Extreme Long-Range Match

Китай

Снайперская винтовка М99

Винтовка М99

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Китайская снайперская винтовка M99 является оружием предназначенным для поражения легкой техники и борьбы с укрепленными огневыми точками на средних дальностях (позиции снайперов, пулеметные гнезда и так далее), а также для борьбы со снайперами на больших дальностях. В первую очередь оружие предназначено для поставок на экспорт. Выпуск винтовки был налажен в двух внешне и конструктивно полностью идентичных вариантах: M99-I и M99-II. Вариант M99-I отличается от M99-II только типом используемых патронов: советским 12,7×108 (M99-I) и "западным" 12,7×99.50 BMG (M99-II). Автоматика винтовки использует газоотводный механизм и запирание перекосом затвора.

Для уменьшения отдачи на стволе установлен дульный тормоз, а приклад оснащен резиновым затыльником-амортизатором. Механических прицельных приспособлений винтовка не имеет. Для установки прицельных приспособлений используется направляющая типа Picatinny. Кроме этого, снайперская винтовка M99 может комплектовать различными оптическими (дневными) и электронно-оптическими (ночными) прицелами. Подача патронов производится из отъемных коробчатых магазинов емкостью 5 патронов. Винтовка комплектуется складной двуногой сошкой и дополнительной регулируемой третьей опорой под прикладом.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 или 12,7×108, вес пули — 43,5 (51) г, общая длина — 1500 мм, длина ствола — 750 мм, общий вес без патронов — 12 кг, начальная скорость пули — 780 (870) м/с, дульная энергия пули — 17,1 (18,8) КДж, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1300 м.

Снайперская винтовка М99В/М06

Винтовка М99В

Винтовка М06

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Китайская КСВ M99B является более компактной версией КСВ М99. Уменьшение размеров новой винтовки было достигнуто путем перехода к компоновке «буллпап» при сохранении всех основных конструктивных особенностей M99.

Винтовка существует в двух почти полностью идентичных вариантах, отличающихся только длиной ствола: экспортном M99B, предлагаемом в двух калибрах, 12,7×108 (M99B-I) и 12,7×99 (M99B-II) и варианте для внутреннего использования М06, имеющем несколько более длинный ствол и использующем только состоящие на вооружении НОАК патроны калибра 12,7×108 Type 54.

Автоматика винтовки использует газоотводный механизм и запирание перекосом затвора. Для уменьшения отдачи на стволе установлен дульный тормоз, а приклад оснащен резиновым затыльником-амортизатором. Для установки прицельных приспособлений используется направляющая типа Picatinny, установленная на ствольной коробке сбоку и потому требующая специальных кронштейнов для установки прицелов. Винтовка может комплектовать различными оптическими (дневными) и электронно-оптическими (ночными) прицелами. Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемных барабанных магазинов емкостью 5 патронов. Винтовка комплектуется складной двуногой сошкой и дополнительной регулируемой опорой под прикладом.

Информация о точности винтовки М06 такова: кучность порядка 2 угловых минут (2 МОА). А китайские источники указывают кучность R50 как 200 мм на 600 метрах.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 или 12,7×108, вес пули — 43,5 (51) г, общая длина — 1250 (1360) мм, длина ствола — 750 (850) мм, общий вес без патронов — 12 кг, начальная скорость пули — 780 (890) м/с, дульная энергия пули — 17,1 (18,8) КДж, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1300 м.

Снайперская винтовка AMR-2

AMR-2. Вид справа

AMR-2. Вид справа

AMR-2. Приклад сложен

AMR-2. Вид спереди

Патрон 12,7×108

Снайперская винтовка AMR-2 является антиматериальным оружием дальнего действия. Разработка AMR-2 была начата в 1990-х годах китайской компанией China South Industries Group по программе создания крупнокалиберных винтовок для НОАК. В 2000 году снайперская винтовка AMR-2 была принята на вооружение Китайской армии и используется силами специального назначения.

Винтовка AMR-2 использует ручную перезарядку с продольно скользящим поворотным затвором, имеющим два боевых упора в передней части. Винтовка имеет свободно плавающий ствол с дульным тормозом. Ложе изготовлено из полимерных материалов. Подача патронов производится из отъемных коробчатых магазинов емкостью 5 патронов.

Для стрельбы из снайперской винтовки AMR-2 применяются патроны калибра 12,7×108 мм Type 54. Для установки прицельных приспособлений используется направляющая типа Picatinny. Приклад складной. Имеет дополнительную выдвижную опору и накладки для смягчения отдачи. Для большей устойчивости при стрельбе сошки крепятся над стволом винтовки. При этом сошки оснащены специальной ручкой, предназначенной для переноски оружия.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108, вес пули — 51 г, общая длина — 1420 мм в боевом положении и 1230 мм со сложенным прикладом, длина ствола — 850 мм, общий вес без патронов — 9,8 кг, начальная скорость пули — 890 м/с, дульная энергия пули — 18,8 КДж, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка JS 05

Винтовка JS 05. Вид слева

Винтовка JS 05. Вид справа

Патрон 12,7×108

Китайской компанией Jianshe Group, на конкурсной основе, по программе создания крупнокалиберных винтовок для НОАК была разработана снайперская винтовка JS 05 калибра 12,7 мм. В качестве боеприпаса используется патрон 12,7×108 Type 54. Снайперская винтовка JS 05 предназначена для борьбы с небронированной техникой, поражения личного состава противника на больших дальностях или защищенных тяжелыми бронежилетами либо иными преградами.

Винтовка JS 05 использует ручную перезарядку с продольно скользящим поворотным затвором, имеющим два боевых упора в передней части. Ствол винтовки имеет возможность отката в ствольной коробке. Для снижения отдачи в конструкцию введен гидравлический демпфер, расположенный под стволом, а ствол оснащен мощным дульным компенсатором.

Для использования оптических либо ночных прицелов на ствольной коробке JS 05 установлена направляющая типа Picatinny. Открытых прицельных приспособлений не имеется. Питание винтовки боеприпасами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью на 3 патрона. Магазин примыкается горизонтально с левой стороны оружия. Винтовка штатно комплектуется складной сошкой регулируемой высоты и рукояткой для переноски.

Снайперская винтовка JS 05 была принята на вооружение Китайской армии для использования силами специального назначения.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108, вес пули — 51 г, общая длина — 1392 мм, длина ствола — 850 мм, общий вес без патронов — 12,5 кг, начальная скорость пули — 860 м/с, дульная энергия пули — 18,8 КДж, емкость магазина — 3 патрона, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка LR2A

Винтовка LR2A

Патрон 12,7×108

Винтовка LR2A

Разработанная на базе LR2A винтовка WO3 с коробчатым магазином вместо барабанного и массивной деревянной рукояткой-накладкой

Эта новейшая КСВ разработана в Китае институтом HSAI в 2008 году. Винтовка создана под советский патрон 12,7×108 мм. Оружие разработано по схеме «буллпап» и имеет барабанный магазин на 5 патронов. Оснащена сошками телескопической конструкции и третьей задней опорой. Автоматика работает за счет отвода газов из канала ствола. На базе этой винтовки разработан вариант с коробчатым магазином вместо барабанного и тяжелой деревянной рукояткой-накладкой.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108, вес пули — 51 г, общая длина — 1370 мм, длина ствола — 980 мм, общий вес без патронов — 11,3 кг, начальная скорость пули — 900 м/с, дульная энергия пули — 18,8 КДж, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Куба

Снайперская винтовка Mambi-1 AMR

Винтовка Mambi-1 AMR. Рисунок

Винтовка Mambi-1 AMR. Редкое фото

Патрон 14,5×114

Крупнокалиберная винтовка Mambi-1 AMR разработана на Кубе предприятием «Union de la Industria Militar» под советский патрон 14,5×114 мм от пулемета КПВТ конструкции Владимирова. Это оружие полностью подпадает под термин «antimaterial rifle», что отражено в названии, потому, что в первую очередь оно создано для борьбы с вертолетами (!) и легкобронированными целями. Задач по поражению живой силы противника при создании винтовки не ставилось, но она безусловно может применяться и в этом качестве. Винтовка весит около 14 кг и во время стрельбы лежит на плече. Дизайн вероятно взят от американской винтовки Barrett M82A2. Она создана по схеме «буллпап» и оснащена очень развитым дульным тормозом. Магазин этой полуавтоматической винтовки вставляется сверху. Кубинские товарищи не очень распространяются о своей разработке, но винтовка уже несколько раз мелькала в фотографиях.

Снайперская винтовка Mambi-2 SR

Кубинские солдаты вооруженные КСВ Mambi-2 SR

Винтовка Mambi-2 SR

Снайперская винтовка Mambi-2 SR разработана на Кубе, на том же предприятии «Union de la Industria Militar», что и предыдущая разработка. Винтовка выполнена по схеме «буллпап», но магазин, в отличии от модели Mambi-1 AMR, расположен снизу. Оружие создано под советский патрон 12,7×108. Емкость магазина составляет 5 патронов. Слева на ствольной коробке расположена рукоятка для переноски. Открытые прицельные приспособления отсутствуют. Слева на специальном кронштейне могут крепиться различные оптические прицелы. Судя по фотографиям винтовка выпускается крупной серией. Из-за закрытости Кубы более подробные данные об этом оружии пока не найдены.

Малайзия

Снайперская винтовка VB Berapi LP 05

Рисунок винтовки VB Berapi LP 05

Эта винтовка представляет собой новейшую разработку малазийской фирмы Vita Berapi (M) Sdn Bhd одним из ведущих конструкторов которой является бывший гражданин СССР, белорус, бывший спортсмен-стрелок Виктор Приходько. Разработка впервые представлена в 2005 году. Винтовка однозарядная, не имеет открытых прицельных приспособлений и может оснащаться различными оптическими прицелами. Она создана под стандартный патрон 12,7×99 (.50 BMG), длина ствола составляет 1000 мм и заявленная эффективная дальность стрельбы в 2,5 километра может вызвать сомнения, хотя по непроверенным пока данным малазийцы разрабатывают для этой винтовки «специальный усиленный патрон» того же калибра.

Польша

Снайперская винтовка WKW Tor (Wilk)

Винтовка Tor (Wilk). Вид слева

Винтовка Tor (Wilk). Вид справа

Винтовка Tor (Wilk) в сложенном виде в кейсе

Польский снайпер с винтовкой Tor (Wilk) на стрельбище

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

В конце двадцатого века основной снайперской винтовкой польской армии была СВД. В некоторые спецпоздразделения полиции поступали винтовки Sako TRG.¬21, закупаемые в Финляндии. Крупнокалиберные винтовки отсутствовали в системе вооружения. И в конце 1999 года исследовательские центры польского министерства обороны и предприятием Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. (город Тарнов) ведущим конструктором которого был Aleksander Lezucha были начаты работы по созданию крупнокалиберной снайперской винтовки под обозначением WKW Wilk (WKW «Wilk» — Wielkokalibrowy Karabin Wyborowy «Wilk» — крупнокалиберная снайперская винтовка «Волк»). Винтовка создавалась под стандартный патрон НАТО 12,7×99 (.50 BRG). В феврале 2000 года было выдано техническое задание. Проектирование велось с использованием специальных компьютерных программ. В 2002 году были готовы первые экземпляры WKW Wilk, которые в течение нескольких лет проходили полномасштабные испытания и подвергались усовершенствованиям. Работа была полностью завершена в 2003 году. В 2005 году новая крупнокалиберная снайперская винтовка калибра 12,7×99 мм (.50 BMG) WKW Wilk была принята на вооружение Польской армии под обозначением «Tor».

Крупнокалиберная снайперская винтовка «Tor» построена в компоновке «буллпап» и имеет ручную перезарядку с запиранием ствола продольно скользящим поворотным затвором (поворотом на 60°). Рукоятка затвора расположена на правой стороне ствольной коробки. Спусковой механизм позволяет регулировку усилия спуска в пределах 0,8–2,5 кг. Тяжелый ствол плавающего типа с продольными желобами оснащен мощным дульным тормозом, значительно снижающим силу отдачи (примерно на 70 процентов). Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемного двухрядного коробчатого магазина емкостью 7 патронов. Защита от случайных выстрелов обеспечивается двумя автоматическими предохранителями. Один из них предотвращает производство выстрела при досылании патрона в патронник, а другой действует при неполностью закрытом затворе. Механические прицельные приспособления отсутствуют. При этом винтовка оснащена направляющей типа Picatinny на небольшом возвышении (после ставшим фирменным отличием винтовок разработки конструктора) для установки различных оптических, либо ночных прицелов. Штатно винтовка «Тor» может оснащаться телескопическим прицелом Leupold 4,5-14×50 или Schmidt & Bender X3−12 P/MII. В центре тяжести оружия установлена перекидная ручка, предназначенная для его переноски в полевых условиях. Для транспортировки винтовки используется специальный контейнер. Металлическая ложа каркасной конструкции. Приклад оснащен резиновым затыльником и щекой. В силу большой массы и отдачи винтовка не предназначена для стрельбы с рук и штатно комплектуется складной двуногой сошкой под стволом и дополнительной третьей задней опорой под прикладом.

Проведенные испытания показали, что на дальности 100 метров обеспечивается точность 0,5 МОА. При использовании прицела «Leupold» прицельная дальность составляет 1700 м. Было установлено, что на дальности 2000 м обычная бронебойная пуля типа М33 имеет скорость около 300 м/с и не способна нанести большой вред материальным объектам. Вследствие этого на большие дальности стрельба ведется многоцелевыми пулями, которые сочетают в себе свойства бронебойных, зажигательных и осколочных пуль.

В 2005 году на базе крупнокалиберной винтовки «Tor» конструктором Aleksander Lezucha была разработана снайперская винтовка «Bor» под патрон калибра 7,62×51 мм, а в 2008 году под дальнобойный снайперский патрон.338 Lapua Magnum (8,6×70 мм). На 2009 год выпущено выпущено более 6000 винтовок «Tor».

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BRG), вес пули — 43,3 г, общая длина — 1350 мм, длина ствола — 880 мм, общий вес (снаряженный) — 16,1 кг, начальная скорость пули — 890 м/с, дульная энергия пули — 17,1 КДж, емкость магазина — 7 патронов, прицельная дальность — 1700 (2000) м.

Россия

Снайперская винтовка СВДК

В 2006 году на вооружение Российской армии после прохождения обширных государственных испытаний в рамках ОКР «Взломщик» была принята на вооружение новая самозарядная 9-мм снайперская винтовка, получившая обозначение Снайперская Винтовка Драгунова Крупнокалиберная (СВДК, индекс 6В9). По российской классификации крупнокалиберным считается нарезное оружие калибра более 9 мм, а СВДК разработана под принятый на вооружение снайперский патрон 9,3×64 мм (индекс 7Н33) с латунной гильзой, разработанный ЦНИИТОЧМАШ на основе гражданского охотничьего 9,3×64 мм. Основной задачей снайперской винтовки СВДК считается поражение личного состава противника, защищенного средствами индивидуальной защиты (тяжелые бронежилеты) или находящегося за легкими преградами, а также поражение небронированной техники. По устройству винтовка СВДК является развитием снайперской винтовки Драгунова, однако ствольная коробка, затворная группа и газоотводный узел переконструированы в расчете на более крупный и мощный патрон.

СВДК с ночным прицелом

СВДК со сложенным прикладом

Винтовка представляет собой самозарядное оружие с газоотводной автоматикой, с коротким ходом не связанного жестко с затворной рамой газового поршня (для уменьшения массы подвижных частей автоматики). В конструкции газоотводного узла предусмотрен двухпозиционный газовый регулятор. Запирание ствола производится поворотом затвора, имеющего три боевых упора. Ствольная коробка фрезерованная из стали. УСМ нерегулируемый, выполнен на отдельном основании.

Пистолетная рукоятка и складываемый вбок металлический приклад унаследованы от снайперской винтовки СВДС, однако площадь резинового затыльника приклада заметно увеличена для лучшего контроля над возросшей отдачей оружия. Ствол в задней части (за газоотводным узлом) уложен в стальной перфорированный кожух, который разгружает ствол от нагрузок, прилагаемых к цевью или сошкам. Сам кожух полностью скрыт внутри пластикового цевья. От ствольной коробки под стволом идет шина (полутруба), на которой крепится сошка с элементами фиксации стоек, а также переднее кольцо фиксации ствольных накладок. Пламегаситель, по сути, повторяет конструкцию неотъемного родного пламегасителя СВД, однако имеет чуть более упрощенный внешний профиль без стойки упора штык-ножа с отсутствием возможности его установки. Винтовка оснащается неотъемной сошкой с возможностью складывания и фиксации стоек через прорези в ствольных накладках. Подобно винтовке СВД, СВДК оснащена открытыми регулируемыми прицельными приспособлениями и специальной планкой на левой стороне ствольной коробки, служащей для установки быстросъемных кронштейнов для оптики. Штатным прицелом для СВДК является оптический прицел 1П70 «Гиперон» переменной кратности 3-10х (также возможно использование дневно-ночного прицела 1ПН112). Прицел имеет встроенную корректировку прицельной марки по дальности, однако отличается большой массой и чрезмерной стоимостью (в сравнении с западными аналогами).

По данным из разных источников точностные характеристики снайперской винтовки СВДК, практически полностью копируют характеристики СВД, разве что на тех же дистанциях и с той же кучностью используется более мощный патрон. В некоторых источниках указывалось, что данная винтовка должна занять нишу дальнобойного снайперского оружия, однако ни баллистика патрона 9,3×64, ни свойства самой винтовки не позволяют этому комплексу на равных конкурировать с западными снайперскими комплексами под дальнобойные патроны типа.338 Lapua Magnum. Эффективная дальность стрельбы для СВДК заявлена порядка 600 метров. Патрон 9,3×64 7Н33 разработан на базе охотничьего патрона 9,3×64 Бреннеке, изначально созданного для охоты на крупную дичь. В варианте 7Н33 этот патрон имеет пулю массой 16,5 грамма со стальным сердечником. Начальная скорость пули при стрельбе из СВДК — порядка 770 м/с, дульная энергия порядка 4900 Джоулей. На дальности в 100 метров заявляется 80 % вероятность пробития броневой пластины толщиной 10 мм.

СВДК

Патрон 9,3×64

Сравнительные характеристики боевого и охотничьего патронов таковы:

Боевой 9,3×64

Охотничий 9,3×64

Давление

3340 МПа

3200–3400 МПа

Вес пули

16,65 г

17,3-17,4 г

Скорость

740-770 м/с

785-800 м/с

Российские патроны 9,3×64

Снайперский патрон 9,3×64 мм имеет массу пули 16,6 г, начальную скорость 750 м/с и начальную энергию в 5 КДж.

Порядок разборки СВДК аналогичен порядку разборки СВДС и даже несколько упростился за счет исключения необходимости сдвига переднего кольца для отделения ствольных накладок и разборки газового двигателя.

Газовые поршни СВДК (сверху) и СВДС

Затвор СВДК и патрон 9,3×64 в сравнении с затвором СВД и патроном 7,62×54

Вид сверху на ствольные коробки СВДК и СВДС. Ясно виден способ фиксации гильзы в патроннике

У СВДК (сверху) нет базы для крепления ПСО-1 (помечено стрелкой на СВДС)

Магазины СВДК и СВД

Патрон Бренекке, являющийся как бы прототипом патрона 9СН, был рассчитан на стрельбу на дистанции не более 300 метров, на которых справлялся со своей охотничьей задачей. Причина недостатка в слишком большой массе пули при маленьком для него объеме гильзы и, как следствие, недостаточном заряде пороха. На дальности 300 метров это изделие показало среднюю кучность стрельбы снайперским патроном 7Н33 в 180 мм, что составляет 2,02 МОА. По сравнению с зарубежными аналогами это сравнительно низкая кучность, но как оружие именно войскового снайпера, снайпера, приданного подразделению, это оружие вполне оправдывает себя так как хорошая полуавтоматическая винтовка тут предпочтительнее. СВДК, как и ее предшественница СВД, показало себя как надежное оружие с точки зрения эксплуатации в полевых условиях. Оружие использовалось в боевых действиях во Вторую Чеченскую компанию.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 9,3×64, вес пули — 16,6 г, общая длина — 1250 мм, длина ствола — 620 мм, общий вес (без прицела и сошек) — 6,5 кг, начальная скорость пули — 770 м/с, дульная энергия пули — 5 КДж, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 1000 м, эффективная дальность стрельбы — 600 м.

Специальная крупнокалиберная снайперская винтовка 6C8 ВКС / ВССК «Выхлоп»

Винтовка «Выхлоп». Вид слева

Винтовка «Выхлоп». Вид справа

Винтовка «Выхлоп» со снятым глушителем

Патроны серии СЦ-130 для винтовки «Выхлоп»

ВССК «Выхлоп» была разработана в Центральном КБ спортивного и охотничьего оружия в Туле по специальному заказу ФСБ России. Опытно-конструкторская работа по этой теме была начата в 1999 году и после доработки в 2004 году этот комплекс поступил на вооружение под обозначением ВКС. Впервые снайперский комплекс «Выхлоп» (оружие и патроны к нему) был продемонстрирован в 2005 году на выставке Интерполитех в Москве. Комплекс «Выхлоп» выпущен в ограниченном количестве и состоит на вооружении подразделений Центра Специального Назначения ФСБ России. Основным назначением ВССК "Выхлоп" является малошумное и беспламенное поражение защищенных целей (автомобили, прочая небронированная техника, живая сила в тяжелых бронежилетах или укрывшаяся в транспортных средствах и т. п.) на дальностях до 600 метров.

За счет использования пули с дозвуковой начальной скоростью (порядка 290–295 м/с) в сочетании с эффективным глушителем обеспечивается значительное снижение уровня звука выстрела. Большая эффективность достигается использованием тяжелых крупнокалиберных пуль массой 59 грамм (патрон СЦ-130ПТ повышенной точности) и даже 76 грамм (патрон СЦ-130ВПС с повышенной пробивной способностью). Для патрона СЦ-130ПТ заявляется кучность стрельбы 25 мм на дальности 100 метров (1 МОА/угловая минута), для патрона СЦ-130ВПС — гарантированное пробитие 16 мм стальной плиты на дальности 200 метров или тяжелого бронежилета 5 класса защиты на дальности 100 метров. Патроны используют специально изготовленные пули и относительно короткие гильзы — полная длина 12,7 мм патрона СЦ-130 составляет 97 мм против 145 мм у «обычного» отечественного крупнокалиберного патрона 12,7×108. За счет сравнительно небольшой (для выбранного калибра, разумеется) дульной энергии оружие под него получилось практически в два с половиной — три раза легче, чем винтовки под "обычные" крупнокалиберные патроны 12,7×108 или 12,7×99. Тем не менее, дульная энергия патрона СЦ-130ПТ составляет порядка 2,5 КДж, и за счет тяжелой пули с высоким баллистическим коэффициентом энергия лучше сохраняется на траектории пули по сравнению с «обычными» снайперскими патронами калибра 7,62 мм или бесшумными 9-мм патронами при стрельбе из винтовки «Винторез».

Комплекс включает магазинную «винтовку снайперскую специальную крупнокалиберную» со съемным глушителем (ПБС) и специальные 12,7-мм патроны с дозвуковой скоростью пули. Представлено несколько вариантов 12,7-мм патрона:

1) снайперский СЦ-130 ПТ повышенной точности с оболочечной пулей, аналогичной пуле патрона 12,7 СН;

2) снайперский СЦ-130 ПТ2 повышенной точности с цельной (однокомпонентной) бронзовой пулей;

3) снайперский СЦ-130 ВПС с высокой пробивной способностью — с бронебойной пулей с выступающим из оболочки термоупрочненным сердечником, предназначен для поражения живой силы в бронежилетах 5–6 класса защиты или легкобронированной техники на дальностях до 200 м;

4) учебный СЦ-130 ПУ, предназначенный для обучения приемам заряжания и проверки действия механизмов оружия.

Характеристики патронов следующие:

СЦ-130ПТ

СЦ-130ВПС

Калибр

12,7×54 мм специальный СЦ-130

Назначение

повышенная точность

повышенная пробивная способность

Длина патрона

97 мм

Вес пули

59 г

76 г

Дульная энергия

2500 Джоулей

3650 Джоулей

Спецификация

кучность стрельбы 25 мм на дальности 100 метров (1 МОА/угловая минута)

гарантированное пробитие 16 мм стальной плиты на дальности 200 метров или тяжелого бронежилета 5 класса защиты (по ГОСТ) на дальности 100 метров

Нужно сказать, что такая разработка (крупнокалиберная малошумная винтовка под специальный ослабленный патрон) не является чем-то новым. Еще в середине 1990-х годов в США известный специалист по специальным патронам J. D. Jones работающий в компании SSK Industries, создал патроны .500 Whisper, использовавшие укороченную гильзу от охотничьего винтовочного патрона .460 Weatherby Magnum в сочетании с прецизионной пулей калибра 12,7мм, имевшей отличную баллистику. Дульная скорость и масса пули патронов.500 Whisper сравнимы с таковыми для патронов 12,7 мм СЦ-130, а применяются они в специально модернизированных магазинных или даже однозарядных винтовках (созданных на базе охотничьих), оснащенных глушителем и оптическими прицелами. Кроме патронов серии Whisper в США ограниченно производятся и другие подобные боеприпасы и оружие аналогичного назначения, но подтвержденной информации о том, используется ли такое оружие спецслужбами в США и других странах, пока нет. Еще в этом плане можно отметить опытную специальную снайперскую винтовку, выпущенную в Швейцарии, в 1970 году предприятием Waffenfabrik Bern под специальный бронебойный патрон 12,7×64.

Винтовка ВССК "Выхлоп" построена в компоновке «буллпап» и имеет интегральный глушитель, снимаемый для транспортировки или чистки оружия. Механизм перезарядки ручной, с продольно скользящим затвором, управляемым рукояткой на правой стороне оружия. Запирание ствола осуществляется поворотной боевой личинкой затвора. Питание патронами производится из 5 зарядного однорядного отъемного коробчатого магазина. На ствольной коробке винтовки сверху выполнены крепления для оптических или ночных прицелов. Кроме этого, винтовка оснащена резервными открытыми прицельными приспособлениями (мушка и целик), выполненными на складных основаниях. В передней части короткого пластикового цевья расположена складная двуногая сошка.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×54 серии СЦ-130, вес пули — 59 (76) г, дульная энергия пули — 2,5 (3,65) КДж, длина с глушителем — 795 мм, длина без глушителя — 600 мм, длина ствола — 450 мм, вес без глушителя и оптики — 5 кг, вес с глушителем и оптикой — 7 кг, начальная скорость пули — 290–295 м/с, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 600 м.

Снайперская винтовка Лобаева СВЛ

СВЛ под патрон.408 Chey Tac. Вид слева

СВЛ под патрон.408 Chey Tac. Вид справа

СВЛ. Вид на затворную группу

Пуля патрона.408 Chey Tac

Патрон.408 Chey Tac

Конструкция винтовки СВЛ (Снайперская/Специальная Винтовка Лобаева) разработана известным стрелком-спортсменом, выступавшим в категории «бенчрест», а со временем ставшим оружейным мастером и создателем высокоточных винтовок для спорта, охоты и снайперской стрельбы — Владиславом Лобаевым. Производство снайперских винтовок Лобаева было налажено в 2000 годах небольшим российским частным предприятием ООО «Царь-Пушка» в городе Тарусе. Винтовки Лобаева были предложены в широком диапазоне как серийных калибров (.22, 25, 270, 234 (6 мм), 7 мм, 6,5 мм, 30 (7,62 мм), 338 Lapua, 408 Chey-Tac, и другие), так и под нестандартные патроны («wildcat»). В варианте под патрон.408 Chey-Tac винтовка СВЛ обеспечивает эффективную дальность стрельбы до 2200 метров. При использовании правильно подобранных патронов производитель гарантирует кучность стрельбы винтовки СВЛ на уровне 0,2–0,3 МОА (угловых минуты), что находится на уровне лучших мировых образцов снайперского и целевого оружия.

Владислав Лобаев проходил стажировку в Америке у Клэя Спенсера и легенды оружейного мира — Спиди Гонсалеса. Затем вернулся в Россию, основал компанию «Царь-пушка», получил в Федеральном агентстве по промышленности лицензию на производство нарезного оружия, купил в Америке за несколько миллионов долларов высокоточное оборудование и сейчас делает лучшие в Европе винтовки. В стрелковом мире Спиди Гонсалес это легендарный американский оружейник, известный своими высокоточными стволами и особенно ложами. Лобаеву удалось получить его «благословение» и теперь «Царь-пушка» устанавливает свои стволы в ложи дизайна самого Гонсалеса, а лучше, чем эта рекомендация, в мире вряд ли существует. Хотя «Царь-пушка» делает ложи и сама. Недавно появилась информация, что из-за конфликта с властями предприятие Лобаева лишили лицензии и закрыли. Он готовится перенести производство в другую страну. В качестве вероятных мест назывались Турция, Азербайджан и ОАЭ.

Практически все компоненты снайперской винтовки Лобаева стали выпускаться самим предприятием «Царь-Пушка» под строжайшим контролем самого конструктора. Винтовка СВЛ стала нетипичным образцом оружия для России, так как была разработана частным лицом, а ее выпуск был налажен частным предприятием, а не крупным государственным заводом. Кроме того, производство винтовок «Царь-Пушки» было налажено под конкретного заказчика, в соответствии с его индивидуальными требованиями (длина ствола, калибр, затворная группа, ложе, шаг нарезов, компенсатор, дульный тормоз и другое). С винтовками конструкции Лобаева был выигран целый ряд престижных стрелковых соревнований. Снайперская винтовка СВЛ была принята на вооружение службы охраны Президента России и других силовых структур. Для гражданского использования, на базе конструкции снайперской винтовки СВЛ, была разработана и налажен выпуск винтовки ОВЛ (Охотничья/Опытная Винтовка Лобаева), пригодная для охоты на больших дальностях и для участия в соревнованиях по высокоточной стрельбе.

«Царь-пушка» работает с нержавеющими сталями, с марками 416R и 416T. Стали, как правило, американские или немецкие.

Основу винтовки СВЛ составляют специально сконструированные ствольная коробка и затворная группа с поворотным затвором, имеющим в передней части три радиальных боевых упора. Ствольная коробка винтовки выполнена из алюминиевого сплава. В ее передней части устанавливается вкладыш из нержавеющей стали, в который в свою очередь фиксируется ствол и за который происходит запирание затвора.

Высокоточные сменные стволы (выпускаемые самим ООО «Царь-Пушка») изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, и при необходимости могут достаточно быстро заменяться (ресурс одного прецизионного ствола до потери точности много меньше, чем ресурс остальных основных компонент винтовки). На ствол винтовки может устанавливаться дульный тормоз и/или регулируемый компенсатор. Ударно-спусковой механизм винтовки — регулируемый. В базовом варианте винтовка СВЛ — однозарядная, однако компания «Царь-Пушка» предложила и вариант винтовки с магазинным питанием.

Винтовки СВЛ и ОВЛ не комплектуются открытыми прицельными приспособлениями. Вместо этого на верхней поверхности ствольной коробки выполнена направляющая типа Picatinny rail, на которую при помощи соответствующих кронштейнов могут устанавливаться любые типы оптических прицелов согласно пожеланиям и возможностям заказчика.

Ствольная коробка винтовки устанавливается на специально разработанную ложу, выполняемую из карбон-кевлара (эксклюзивная технология ООО «Царь-Пушка») или углепластика. Ложа имеет сравнительно небольшую массу, но при этом высокую жесткость и ресурс. Приклад СВЛ оснащен регулируемым гребнем под щеку и регулируемым затыльником.

Тактико-технические характеристики:

Калибр:.408 Chey-tac и другие, по заказу пользователя

Механизм: ручная перезарядка, продольно скользящий поворотный затвор

Ствол: длина и профиль варьируются в соответствии с пожеланиями пользователя

Вес: варьируется в соответствии с пожеланиями пользователя

Длина: варьируется в соответствии с пожеланиями пользователя

Магазин: однозарядная винтовка, опционально — 5-зарядный отъемный коробчатый

Патрон.408 Cheyenne Tactical /.408 Chey Tac

Патрон.408 Cheyenne Tactical или как его чаще называют.408 Chey Tac является специализированным снайперским боеприпасом, который был разработан Cheyenne Tactical и Tactical High Energy Impact Systems (THEIS) под руководством доктора John D. Taylor и при участии William O. Wordman в 2001 году. С самого начала новый патрон разрабатывался в качестве перспективного снайперского калибра XXI века. Патрон.408 Chey Tac занимает промежуточное положение по размерам и весу между мощным пулеметным патроном.50 Browning (12,7×99) и популярным дальнобойным снайперским патроном.338 Лапуа (8,6×76). Назначение патрона.408 Chey Tac — высокоточная стрельба на расстояниях свыше 2000 ярдов с обеспечением кучности в пределах меньше 1 МОА со снайперской платформы для выборочного поражения целей на сверхдальних дистанциях, оставаясь в то же время неуязвимыми для контрснайперов, использующих классические калибры. Также он имеет и ограниченное антиматериальное применение. Патрон сделан на базе охотничьей гильзы.505 Gibbs, спрямленной и обжатой до калибра.408 (10,3 мм). На дальностях свыше 700 метров энергия пули калибра.408 выше, чем энергия пули.50 Browning на той же дальности, при этом благодаря специальной форме и конструкции пули она имеет весьма большой баллистический коэффициент, и сохраняет сверхзвуковую скорость на дистанции свыше 2000 метров, при том, что сам патрон.408 на 30 % легче и создает меньшую отдачу. Патрон.408 Chey Tac усиленно тестировался на различных пулеметных платформах: М240, М2НВ и других.

Преимущество при использовании патрона в пулеметной платформе состоит в том, что, занимая промежуточное положение между М240 (7,62 мм НАТО) и М2НВ (.50 Browning), он обеспечивает большую кинетическую энергию и дальность по сравнению с обоими оппонентами, не имея при этом недостатков большого веса патрона.50 BMG. Патрон превосходит по внешнебаллистическим характеристикам.50 Browning на дистанциях 1000 метров и более с платформой значительно меньшего веса, чем М2НВ. Патроны.408 Chey Tac производятся и продаются фирмой Chey Tac Associates, как часть системы Chey Tac LRRS (Long Range Rifle System). Система состоит из винтовки М200 Intervention, патронов калибра.408, оптического прицела Nightforce NXS 5.5-22х и баллистического компьютера Kestrel 4000 с подключенными к нему сенсорами ветра, температуры и атмосферного давления.

Характеристики патрона:

Диаметр пули — 10,3 мм, базовый диаметр — 16,12 мм, диаметр шейки — 11,1 мм, диаметр обода — 16,13 мм, толщина обода — 1,7 мм, длина гильзы — 77 мм, длина патрона — 109,4 мм, вес пули — 19,8 (27,2) г, начальная скорость пули — 1100 (910) м/с, дульная энергия пули — 11,25 (11,35) КДж.

Снайперская винтовка ВМ-2000

Винтовка ВМ-2000

Винтовка ВМ-2000

Патрон 12,7×108

Об этом оружии сведений имеется очень мало. Известно, что эта винтовка разработана в ГУП КБП в Туле и проходила испытания в рамках работ по теме «Взломщик», но была отвергнута по «политическим» мотивам. На первоначальном этапе конкурса было четыре винтовки: ОСВ-96 и ВМ-2000 (Тула), КСВК (сейчас АСВК, Ковров) и ижевская СВДК в калибре 9×64 мм. Внешне винтовка внешне схожа с ОСВ-96, а по компоновке похожа на ОЦ-44. Можно предположить, что винтовка является либо дальнейшим развитием идеи крупнокалиберной винтовки на базе ОСВ-96 и ОЦ-44, либо это параллельный проект. По имеющимся данным оружие в серии не выпускается и всего изготовлено около десяти экземпляров.

На конкурсных испытаниях показала лучшую кучность, чем ОСВ-96. О механике можно судить только по фотографиям. Винтовка изготовлена в компоновке «буллпап». Перезарядка ручная. Отдачу смягчают дульный тормоз и (скорее всего) компенсаторы в прикладе. Магазин однорядный коробчатый на 5 выстрелов. На спусковом крючке виден предохранитель. По слухам винтовка может поражать цели на дальностях до 2300 м.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108, вес бронебойной пули — 51 г, дульная энергия пули — 18,8 КДж, общая длина — 1320 мм, длина ствола — 1000 мм, общий вес — ? кг, начальная скорость пули — 900 м/с, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка ОЦ-44

Винтовка ОЦ-44. Вид слева

Винтовка ОЦ-44. Вид справа

Патрон 12,7×108

Патрон СПЦ-12,7

Пуля патрона СПЦ-12,7

Крупнокалиберная снайперская винтовка ОЦ-44 специального назначения выполнена по схеме «буллпап» конструктором Л. В. Бондаревым в ЦКИБ СОО (филиал КБП). При разработке винтовки ОЦ-44 был использован опыт разработки снайперской винтовки СВУ и взят ряд ее конструкционных решений. Снайперская винтовка ОЦ-44 способна вести прицельный огонь на дистанции до 2 км и поражать не только облаченных в средства защиты пехотинцев противника, но и легкобронированную технику, передвижные командные пункты. Есть сведения, что некоторые подразделения спецназа используют это оружие для борьбы со снайперами противника. Главная особенность винтовки ОЦ-44 это смещение ствола вперед для перезаряжания. Перед выстрелом ее ствол отводят вперед движением расположенного внизу рычага и вкладывают боеприпас в патронник. Перезаряжание винтовки осуществляется вручную. Винтовка однозарядная (в комплекте вместе с принадлежностью прилагаются так называемые «магазины» на восемь патронов каждый, шахматные коробчатые гнездовые, с пластинчатыми пружинными фиксаторами на гнездо, а по сути — ускорители заряжания, как у немецких ПТР времен ВМВ), оснащается оптическим и ночным прицелами, обычными сошками и регулируемой третьей опорой, расположенной в нижней части приклада. Отдача ослабляется подпружиненным прикладом с амортизированным затыльником. На винтовку установлен довольно мощный, крупногабаритный глушитель, который как у снайперской винтовки ВСС сильно надвинут на ствол и почти не увеличивает его длину. Глушитель состоит из цилиндрической камеры, разделенной поперечными перегородками. Тем не менее, из-за специфики патронов со сверхзвуковой начальной скоростью пули, звук полностью не глушится, а ослабляется до уровня звука выстрела из снайперской винтовки СВД. Кроме стандартного снайперского патрона 12,7×108 мм при стрельбе из ОЦ-44 так же может быть использован патрон пониженной мощности, что позволяет лучше маскировать звук выстрела, но это сильно влияет на эффективную дальность стрельбы. Возможно также использование патрона СПЦ-12,7 Тульского патронного завода, который отличается повышенной кучностью и бронепробиваемостью. По заявлению от 1997 года разработчиков этой винтовки, они работают над аналогичной конструкцией под более мощный 14,5 мм патрон. Немного добавлю от себя. Подвижный ствол на снайперском оружии с моей точки зрения есть нонсенс. Вероятны трудности с пристрелкой. Имеется информация о невысоком мнении об этом оружии от людей, имевших с ним опыт общения.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108, вес бронебойной пули — 51 г, дульная энергия пули — 14,6-16,8 (18,8) КДж, общая длина — 1170 мм, длина ствола — 994 мм, общий вес — 14 кг, начальная скорость пули — 780–785 (840) м/с, нарезка правая прогрессивная с коэффициентом 20 %, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м, эффективная дальность стрельбы — 1200 м.

Снайперская винтовка В-94/ОСВ-96

Винтовка В-94 с прицелом ПСО-1

Винтовка В-94 с прицелом ПОС 13×60

Винтовка В-94 с прицелом ПОС 12×56

В-94 и ОСВ-96

Винтовка ОСВ-96 с прицелом ПОС 13×60

Винтовка ОСВ-96

В 1994 году в России первый раз была открыто показана публике опытная 12,7-мм самозарядная снайперская винтовка В-94, созданная в тульском Конструкторском бюро приборостроения, возглавляемом А. Шипуновым. Спектр задач, стоящих перед этим оружием, был крайне широк: поражение на дальностях до 1500 м различных появляющихся, движущихся, открытых и замаскированных, легкобронированных и небронированных целей: установок РЛС, пусковых установок ракет и артиллерийских систем, стоящих на земле самолетов, небольших надводных кораблей и судов, а также уничтожение живой силы противника в перспективных средствах индивидуальной защиты на дальности до 1000 м. При этом боевые возможности оружия предполагали нахождение снайпера вне зоны досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия противника.

Винтовка В-94 разработана по классической компоновке. Она представляет собой самозарядное оружие, в котором запирание и отпирание канала ствола, извлечение стреляной гильзы из патронника и отражение ее, подача патрона из магазина и досылание его в патронник осуществляются автоматически. Работа автоматики основана на использовании энергии пороховых газов. При выстреле пороховые газы через газоотводные отверстия в канале ствола и обойме воздействуют на поршень в газовом цилиндре, который отбрасывает затворную раму назад. Газоотводная трубка размещена над стволом слева. При откате назад затворной рамы происходит отпирание канала ствола, извлечение и отражение стреляной гильзы, сжатие возвратной пружины, взведение курка, подача очередного патрона из магазина на линию досылания в патронник. Под действием возвратной пружины затворная рама возвращается в переднее положение. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора при взаимодействии ведущего выступа затвора с фигурным пазом остова затворной рамы. Затвор имеет четыре боевых выступа, которые заходят в зацепление с упорами казенника при запирании канала ствола и воспринимают силу давления пороховых газов на дно гильзы во время выстрела. На казенной части ствола, на резьбе установлен казенник, воспринимающий нагрузку от выстрела через боевые упоры. Вставка, размещенная внутри казенника, обеспечивает предварительный разворот затвора при запирании канала ствола. Ударно-спусковой механизм куркового типа, собранный в съемной колодке, допускает стрельбу только одиночными выстрелами. Винтовка имеет флажковый предохранитель. Достаточно высокая сила отдачи мощного патрона поглощается двухкамерным дульным тормозом оригинальной конструкции и плечевым упором, который снабжен амортизирующим резиновым затылком. Приклад деревянный, нерегулируемый по длине или высоте. Основным органом удержания оружия при стрельбе является пластмассовая пистолетная рукоятка. Рукоятка перезаряжания расположена справа от ствольной коробки. Питание осуществляется из отъемного коробчатого металлического магазина с шахматным расположением пяти патронов. Защелка магазина расположена перед спусковой скобой и при присоединении заряженного магазина к винтовке зацеп магазина заходит за выступ ствольной коробки, а опорный выступ заскакивает за защелку, и магазин удерживается в окне ствольной коробки. Экстракция стреляной гильзы производится вправо.

В винтовке В-94 тульским конструкторам удалось оригинально решить одну из основных проблем, характерных для всех крупнокалиберных винтовок, а именно-уменьшить их очень большую общую длину. Поэтому В-94 выполнена складной. В районе казенника ствола смонтирован шарнир, и в сложенном виде оружие имеет наименьшую длину из всех возможных. Это обеспечивает удобство транспортировки оружия. О том, что такое свойство винтовки весьма нелишнее, говорят ее габариты в боевом положении, когда длина оружия составляет 1700 мм. С таким оружием не слишком удобно забираться или, наоборот, десантироваться наружу через узкие эвакуационные люки в бронетехнике или в вертолете. Зато в сложенном состоянии общая длина оружия равна 1100 мм, а ширина и толщина — соответственно 125 мм и 196 мм. В походном положении ствол винтовки вместе с газоотводной системой откидывается вправо и назад, и фиксируется защелкой на задней части ствольной коробки. При этом для предотвращения засорения ствола и механизмов казенный срез ствола и ствольная коробка перекрываются специальным рычажным механизмом. В средней части винтовки на стволе вблизи центра тяжести смонтирована перекидная рукоятка для удобства переноски. Она имеет два фиксированных положения: в сторону казенника — для переноски винтовки в боевом положении, в сторону дульной части ствола — для переноски оружия в сложенном положении.

Удобство прицеливания из винтовки В-94 обеспечивается устойчивой сошкой и хорошо сбалансированной компоновкой механизмов и деталей. Прицельная стрельба из этого оружия возможна только с упора, для этого у винтовки В-94 служат закрепленная на стволе складная двуногая сошка. Шарнир сошки допускает ее поворот относительно винтовки в поперечной плоскости. В сочетании с конструкцией сошки это позволяет приспосабливать винтовку к любой поверхности. В походном положении стойки сошки скреплены защелкой и развернуты вдоль ствола. В то же время нагрузка ствола сошкой и рукояткой для переноски несколько ухудшила условия его колебания при выстреле, что в определенной степени сказалось на меткости стрельбы.

На левой стенке ствольной коробки на стандартном креплении "ласточкин хвост" монтируется кронштейн прицела. С учетом возросшей дальности стрельбы винтовка В-94 может комплектоваться как модифицированным оптическим прицелом ПСО-1 с 4-кратным увеличением, используемым с СВД, так и специальными дневными — тринадцатикратным оптическим прицелом большого увеличения ПОС 13×60 (массой 3,5 кг) или облегченным прицелом ПОС 12×56, а также различными приспособлениями типа лазерных целеуказателей видимого и инфракрасного диапазона. Прицельная дальность с оптическим прицелом — до 2000 м, хотя реально целевая стрельба на такие большие дальности проблематична. Ночной электроннооптический прицел с пятикратным увеличением допускает ведение прицельной стрельбы в темное время суток на дальности до 600 м.

Достаточная емкость 5-ти зарядного магазина и автоматическое перезаряжание позволяют вести прицельный огонь в высоком темпе, снижая утомляемость стрелка. В то же время, конструкторам так и не удалось выправить один немаловажный недостаток, присущий этой винтовке, — очень сильный звук выстрела, что не только демаскирует оружие на местности, но и крайне негативно сказывается на самом стрелке, поскольку выстрел буквально "бьет по ушам". Поэтому при стрельбе из винтовки рекомендуется использовать наушники.

Обеспечение высокой кучности при стрельбе из В-94 потребовало создания и специального снайперского патрона. Несмотря на то, что из винтовки В-94 / ОСВ-96 можно вести стрельбу любыми боеприпасами 12,7×108 мм, специально для нее конструкторы Ульяновского завода разработали снайперские патроны 12,7 СН повышенной бронепробиваемости и улучшенной кучности. Этот патрон в снайперском варианте имеет общую массу 141 г, при массе пули 56 г и заряда 17 г. Общая длина патрона составляет 147 г, длина гильзы — 108 мм, пули — 64,6 мм. Головная часть этой пули окрашена в черный цвет. Пуля "12,7 СН" со стальным каленым сердечником обеспечивает стопроцентное поражение живой силы противника на всей дальности прицельной стрельбы. Снайперские патроны выпускаются с высокой точностью изготовления, и меньшими, чем у стандартных боеприпасов, допусками, что позволило обеспечить лучшую кучность стрельбы. Так, при стрельбе на дальность 100 м одиночным огнем сериями по 4–5 выстрелов поперечник рассеивания не превышает 50 мм, что примерно в 1,5 раза лучше аналогичных показателей по кучности у штатной 7,62-мм снайперской винтовки СВД. Для целевой стрельбы оказалось важно, что 12,7-мм пуля испытывает отклонение от бокового сноса в полете в 2,5–3 раза меньше, чем 7,62-мм пуля штатного винтовочного патрона. Подобные качества 12,7-мм патронов позволили обеспечить поражение крупных целей с первого выстрела на дальности до 1200 м. Кроме снайперского патрона 12,7 СН, для стрельбы из винтовки В-94 могут использоваться и другие 12,7-мм патроны, в том числе с бронебойно-зажигательно-трассирующей пулей БЗТ-44, а также с бронебойно-зажигательными пулями БС и Б-32. Бронебойно-зажигательные пули БС и Б-32 предназначены для зажигания горючих жидкостей и поражения живой силы, находящейся за бронированными укрытиями. Головная часть пули БС окрашена в черный, а ведущая часть — в красный цвет. Головная часть пули Б-32 окрашена в черный цвет с красным пояском.

Механизмы бронебойного и зажигательного действия бронебойно-зажигательно-трассирующей пули БЗТ-44 аналогичны механизму пули Б-32. Трассирующий состав при горении образует трассу красного цвета. Головная часть пули БЗТ-44 окрашена в фиолетовый цвет с красным пояском. Гильзы 12,7-мм патронов могут быть как латунными, так и стальными лакированными.

После незначительной модернизации эта винтовка поступила на вооружение под обозначением ОСВ-96. Винтовки В-94 и ОСВ-96 различаются между собой не только конструкцией дульного тормоза, но и формой приклада и рукоятки для переноски. В настоящее время винтовка В-94/ОСВ-96 состоит на вооружении специальных подразделений внутренних войск МВД, ФСБ и других силовых структур и широко использовалась в боевых действиях в обеих чеченских компаниях. Причем обеими сторонами. В 1995 году несколько опытных предсерийных образцов В-94 (2 экземпляра) с ИК-прицелами были отбиты у боевиков. При этом снайперская винтовка В-94 не заменила собой штатную 7,62-мм самозарядную снайперскую винтовку Драгунова СВД, а дополнила вооружение снайпера, существенно расширив его боевые возможности.

В настоящее время винтовка предлагается всем заинтересованным отечественным и иностранным покупателям.

Тактико-технические характеристики В-94 (ОСВ-96):

Патрон — 12,7×108 (снайперский СПЦ-12,7 и бронебойно-зажигательный Б-32, а также БЗТ и БС), вес бронебойной пули — 51 (56) г, дульная энергия пули — 18,8 КДж, общая длина в боевом положении — 1700 (1746) мм, общая длина в сложенном положении — 1100 (1154) мм, длина ствола — 1100 (1000) мм, общий вес — 11,7 (12,9) кг, начальная скорость пули — 900 м/с, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 (1800) м.

Снайперская винтовка СВН-98

СВН-98. Вид слева

СВН-98. Вид справа

Патрон 12,7×108

В 1997–1998 годах сотрудники СКБ Ковровского завода Е. В. Журавлев, М. Ю. Кучин, В. И. Негруленко и Ю. Н. Овчинников-специалисты завода имени Дегтярева (г. Ковров) разработали крупнокалиберную винтовку СВН-98 (снайперская винтовка Негруленко). На стадии разработки винтовка также обозначалась как СВН-12,7.

Снайперская винтовка СВН-98 выполнена по схеме «буллпап» с продольно скользящим затвором. Для большей устойчивости ствол СВН-98 сделали массивным, как у большинства снайперских винтовок, и оборудовали дульным тормозом, в 2,5 раза уменьшающим отдачу, так что снайпер может сделать несколько десятков выстрелов, не испытывая неприятных ощущений в плече. Так же для смягчения отдачи затыльник приклада покрыт пористым материалом. Ствол зафиксирован в ствольной коробке, по всей поверхности не соприкасается с деталями винтовки. В походном положении окно для экстракции стреляной гильзы закрывается крышкой. Между пистолетной рукояткой и укороченным прикладом размещен 5-зарядный однорядный коробчатый магазин. Магазин спереди снабжен накладкой для удобства удержания во время стрельбы. Винтовка комплектуется сошками, складывающимися в походном положении вперед под стволом. Прицельная планка, объединяющая мушку и целик, может использоваться в качестве ручки для переноски. Винтовка оснащена стандартной боковой планкой для крепления различных прицелов. При установке оптического прицела на боковую планку ручка откидывается на двух шарнирах вправо.

На основе крупнокалиберной снайперской винтовки СВН-98 разработана и выпускается винтовка КСВК, первоначально имевшая название АСВК.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108, вес бронебойной пули — 51 г, дульная энергия пули — 18,8 КДж, общая длина — 1350 мм, длина ствола — 1000 мм, общий вес (без патронов) — 11 кг, начальная скорость пули — 880 м/с, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка КСВК (АСВК)

КСВК

АСВК

Патрон 12,7×108

Винтовка КСВК (крупнокалиберная снайперская винтовка ковровская) разработана заводом имени Дегтярева (г. Ковров) на основе более ранней винтовки СВН-98. Первоначально винтовка называлась АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная).

Винтовка предназначена для поражения легко бронированного и небронированного вооружения и военной техники на дальности до 1000 м, а также открыто расположенной живой силы в средствах индивидуальной защиты на дальности до 1500 м. Снайперская винтовка КСВК создана по схеме «буллпап». При значительной длине ствола (1000 мм) это позволило спроектировать сравнительно компактное оружие. КСВК не имеет механизмов автоматического перезаряжания. Она снабжена продольно-скользящим затвором. Ударно-спусковой механизм допускает ведение стрельбы только одиночными выстрелами. Питание патронами производится из 5-зарядного коробчатого магазина. Приемная горловина расположена между пистолетной рукояткой управления огнем и прикладом. Магазин снабжен пластмассовой накладкой, позволяющей использовать его в качестве дополнительной опоры для левой руки стрелка. Выброс стреляных гильз производится через расположенное с правой стороны ствольной коробки окно, которое в походном положении закрывается крышкой. Ствол плавающего типа, закрепленный консольно в ствольной коробке и не соприкасающийся с другими частями винтовки, изготавливается методом холодной ковки. На стволе установлен дульный тормоз, уменьшающий силу отдачи в 2,5 раза. Затыльник приклада снабжен изготовленным из пористого материала амортизатором. Это позволяет стрелку сделать несколько десятков выстрелов, не испытывая неприятных ощущений в плече. При стрельбе используются сошки, которые крепятся к специальному стержню ствольной коробки. В походном положении они складываются вперед.

Винтовка снабжена механическими прицельными приспособлениями, включающими мушку и целик. Они смонтированы на прицельной планке, которая может использоваться также в качестве ручки для переноски винтовки. При установке оптического прицела эта прицельная планка откидывается вправо. Помимо механического прицела, смонтированного на откидывающейся рукоятке для переноски винтовки, используются стандартные дневные оптические и ночные электронно-оптические прицелы. Оптические и ночные прицелы устанавливаются на специальной направляющей, закрепленной на кронштейне на левой стороне ствольной коробки. При стрельбе штатными пулеметными патронами средний поперечник рассеивания на дальности 300 м составляет 160 мм.

Благодаря сравнительно небольшим размерам и массе КСВК может использоваться как подразделениями линейной пехоты, так и диверсионно-разведывательными группами, действующими в тылу противника. Она может применяться и спецподразделениями милиции и внутренних войск МВД как надежное средство поражения на большой дальности облаченных в бронежилеты преступников.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108, вес бронебойной пули — 51 г, дульная энергия пули — 18,8 КДж, общая длина — 1400 мм, длина ствола — 1000 мм, общий вес (без патронов) — 12 кг, начальная скорость пули — 850 м/с, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1500 (2000) м.

Румыния

В Румынии был налажен выпуск советского ПТРС. Румынский вариант оснащался оптикой и использовался в качестве КСВ. Причем румынское ПТРС выпускалось не только под патрон 14,5×114, но и под 12,7×108.

Северная Корея

Северная Корея, как и Вьетнам выпускала у себя ПТРД и ПТРС и оснащала их оптическими прицелами. Такие импровизированные КСВ использовались в Корейской войне 1950–1953 годов и долгое время после ее окончания еще состояли на вооружении северокорейской армии.

Словения

Снайперская винтовка Alpimex APK-20

Alpimex APK-20. Рисунок

Alpimex APK-20. Фото

Патрон 20×82

Эта КСВ была разработана в конце 1990-х годов в Словении под патрон 20×82 от немецкой авиационной пушки времен Второй Мировой Войны MG-151. Информации по ней весьма мало, а из изображений имеется только вышеприведенный рисунок и фото очень посредственного качества. Винтовка проходила испытания, но началось ли ее серийное производство — неизвестно. Она демонстрировалась на выставке DEFENDORY-2000 в Греции и IDEX-2001 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Винтовка Alpimex APK-20 предназначается для уничтожения материальной части противника: легкобронированных целей, легких укрытий, самолетов и вертолетов на стоянках, станций РЛС и прочих целей. Винтовка однозарядная- патроны подаются вручную и вставляются непосредственно в затвор. Оружие скомпановано по схеме «буллпап», оно может быть также приспособлено для стрельбы с левой руки. На винтовке могут устанавливаться практически все оптические прицелы — как российского так и западного производства. На стволе установлен мощный дульный тормоз, а под цевьем устанавливаются складные сошки. Необычным для современных КСВ является цевье изготовленное из ореховой древесины и покрытое специальным составом для защиты от плохих погодных условий — решение более характерное для спортивного и охотничьего оружия. Запирание производится вертикально падающим клином, как в артиллерийских системах.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Также существует версия этой винтовки Alpimex APK-12,7 под патрон.50 BMG (12,7×99). Она практически идентична по конструкции и внешнему виду, имеет длину меньше на 20 мм, но стволы у них одинаковых размеров.

Тактико-технические характеристики Alpimex APK-20/Alpimex APK-12,7:

Патрон — 20×82 / 12,7×99, вес пули — 43,5 / 92-116 г, начальная скорость пули — 855 / 720 м/с, дульная энергия пули — 15,9 / 24,88–30,06 КДж, общая длина — 1240 /1220 мм, длина ствола — 920 мм, общий вес (без патронов) — 14,7 / 10,4 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1800 (1500) м.

Соединенные Штаты Америки

Снайперская винтовка Barret М82 и ее модификации

Винтовка Barret M82. Ранний вариант

Винтовка Barret M82A1. Ранний вариант с цилиндрическим дульным тормозом

Винтовка Barret M82A1. Современный вариант

Винтовка Barret M82A1

Винтовка Barret M82A1 на треноге

Винтовка Barret M82A1 в кейсе

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Основным назначением антиматериальной винтовки серии Barrett M82 является уничтожение материальных средств и боевой техники противника, включая автомобили, кабины связи и радиолокаторов, самолеты и вертолеты на стоянках. Другой их важной ролью является уничтожение неразорвавшихся боеприпасов с безопасного расстояния и борьба с живой силой противника на больших дальностях и в средствах индивидуальной защиты.

Крупнокалиберная снайперская винтовка M82 была создана бывшим офицером правоохранительных органов, американцем Ронни Барреттом, которому на то время было двадцать восемь лет. Изобретатель-самоучка сконструировал первый рабочий вариант винтовки у себя в подвальной гаражной мастерской в 1982 году (отсюда и название). После безуспешных попыток продать свою конструкцию винтовки нескольким всемирно известным оружейным компаниям, таким как Winchester и Fabrique National, Ронни Барретт начинает заниматься мелкосерийной сборкой и продажей винтовки на внутреннем рынке США и к 1986 году основывает фирму «Barrett Firearms Manufacturing, Inc.» для выпуска своей винтовки, к тому моменту слегка модернизированной и получившей обозначение М82А1, а в 1987 году Барретт получает патент на его изобретение. Первый серьезный успех пришел к компании Barrett Firearms в 1989 году, когда Шведская армия закупила около 100 винтовок М82А1. Настоящее признание винтовки началось в 1990 году, когда американские Вооруженные силы купили существенное число M82A1 в течение военных операций «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» проходивших в Кувейте и Ираке. Приблизительно 125 винтовок были первоначально закуплены американской Морской пехотой, далее последовали заказы от американской Армии и Воздушных сил. По сообщениям прессы, М82А1 также использовалась подразделениями специального назначения ВМС США SEALS против иракских войск в зоне Персидского Залива, и уже в 1992 году Корпус Морской пехоты и силы специальных операций США закупили 300 штук М82А1. В дальнейшем количество заказов постоянно увеличивалось.

Barrett M82A1 получила в американской армии обозначение как SASR — "Special Applications Scoped Rifle" т. е. "винтовка специального назначения с оптическим прицелом".

С начала серийного производства винтовка Barrett M82 несколько раз модифицировалась:

Barrett M82A1 — первая модификация известная под названием "Light Fifty". Данная модель появилась в 1986 году и имела несколько незначительных модификаций в конструкции. Именно на М82А1 были введены характерные для всех винтовок Барретта дульные компенсаторы. Приклад снабжен резиновым затыльником. Винтовка имеет крепление для установки на станки-треноги М3 или М122, а также может использоваться на джипах или бронетранспортерах со специальной амортизирующей люлькой. Двуногая сошка идентична таковой у пулемета M60. Точность стрельбы из M82 составляет порядка 1,5–2 МОА (угловых минут) при стрельбе патронами матч-класса. В передней части ложи закреплены складывающиеся сошки. Винтовка оснащена телескопическим прицелом с десятикратным увеличением.

Винтовка Barret M82A2

Стрельба из винтовка Barret M82A2

Barrett M82A2 — радикально модифицированная модель, изготовленная по схеме «буллпап». M82A2 разработана в 1987 году специально для использования против очень мобильных целей и как дешевое антивертолетное оружие (стандартные модели рассчитаны на поражение наземных). Стрельба должна была вестись только с плеча с целью уменьшения отдачи, поэтому в качестве плечевого упора использовался приемник магазина, снабженный специальной накладкой, а пистолетная рукоятка перенесена далеко вперед, как и оптический прицел. Для удобства удержания добавлена дополнительная передняя рукоятка. Однако данный вариант был довольно быстро снят с производства из-за отсутствия спроса.

Винтовка Barret M82A1М

Barrett M82A1M несколько модифицированный вариант M82A1. Модификация произведена согласно стандартам, принятым в американской армии. Новая модель получила открытые прицельные приспособления (на случай выхода из строя основного, оптического), направляющую типа «Picatinny rail» позволяющую установку прицельных приспособлений различных классов, съемной рукоятки для переноски, и кроме того, под прикладом оружия появилась дополнительная складная сошка, обеспечивающая лучшую устойчивость оружия при стрельбе.

Винтовка Barret M82A3

Barrett M82A3 — модификация для Морской пехоты США. От Barrett M82A1M отличается отсутствием дополнительной сошки под прикладом и фиксированной рукоятки для переноски, которая может устанавливаться на планке типа "Picatinny". Механизм и ствол винтовки были незначительно облегчены, подвергся переработке и дульный тормоз.

Винтовка Barret М107

Barrett M107 (M82A1/M107) — это фактически модель M82A1M, но с небольшими технологическими изменениями призванными повысить надежность винтовки.

Винтовка Barret М107CQ

Barrett M107CQ (M82A1/M107CQ) это вариант, предназначенный для использования на вертолетах и бронемашинах, основное отличие от базового варианта это укороченный на 9 дюймов ствол (508 мм против 737 мм у полноразмерного образца).

Также на базе М82А1 был создан прототип нового оружия OSW (Objective Sniper Weapon — Объективное снайперское оружие), представляющий собой М82А1, перестволенную под 25 мм выстрел от перспективного автоматического гранатомета OCSW. Экспериментальная винтовка показала повышенную эффективность по всем видам целей, однако отдача при стрельбе оказалась практически непереносимой обычным стрелком.

Снайперские винтовки серии М82 построены на основе автоматики с коротким ходом ствола. Запирание ствола — поворотом затвора, на 3 боевых упора. После выстрела ствол, жестко запертый затвором, откатывается назад на 25 мм, затем штифт на заторе, взаимодействуя с фигурным вырезом в затворной раме, заставляет затвор повернуться и отпереть ствол. После этого ствол "наезжает" на рычаг-ускоритель, который передает энергию отката ствола затворной раме, вызывая открытие затвора. Ствол останавливается, и затвор извлекает и выбрасывает стреляную гильзу. Ствол возвращается в переднее положение под действием своей возвратной пружины. Затвор, под действием собственной возвратной пружины, приходит в переднее положение, по пути досылая в ствол новый патрон из магазина, а затем запирает ствол. Ударник взводится постановкой на шептало при движении затвора вперед. Благодаря такой системе существенно снижается импульс отдачи при стрельбе, что в купе с использованием дульного компенсатора оригинальной конструкции позволило уменьшить отдачу оружия, что в свою очередь положительно сказалось на точности огня и долговечности самой винтовки. Ударно-спусковой механизм ударникового типа, режим огня только одиночный. Экстракция стреляных гильз производится через окошко с правой стороны ствольной коробке. Ствольная коробка выполнена из двух разъемных половин (верхней и нижней), штампованных из листовой стали и соединенных поперечными штифтами. К нижней половине ствольной коробки крепится горловина магазина, пистолетная рукоятка и складные сошки, к верхней — крепления для оптического прицела и складная рукоятка для переноски. Тыльная сторона нижней части ствольной коробки используется в качестве приклада и снабжена резиновым затыльником. Ствол массивный, с продольными долами для облегчения и улучшенного охлаждения, оснащен эффективным дульным тормозом для уменьшения отдачи. Дульный тормоз оригинальной двухкамерной конструкции, поглощающий до 30 процентов отдачи. Однако такая конструкция компенсатора не скрывает пламя выстрела, что является сильным демаскирующим фактором. Винтовка оснащается складными открытыми прицельными приспособлениями и креплением для оптического и ночного прицела, как правило кратностью 10х. Питание винтовки патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью 10 патронов. При помощи специальной амортизирующей люльки винтовка может устанавливаться на технике (джипах, бронетранспортерах). Винтовка имеет антабки для ремня, однако ее переноска на ремне затруднена большой длинной и массой оружия. Транспортировка винтовки осуществляется в специальных мягких или жестких кейсах.

Винтовки серии Barrett M82 состоят на вооружении Армейских и полицейских подразделений более чем 40 стран по всему миру. Среди основных пользователей Армия, Корпус Морской Пехоты, Береговая охрана США, ВС и спецподразделения полиции Бельгии, Чили, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Филиппин, Португалии, Саудовской Аравии, Испании, Швеции, Турции, Великобритании.

Тактико-технические характеристики M82A1:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес бронебойной пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 853 м/с, общая длина — 1448 мм, длина ствола — 737 мм, нарезы — 12 правосторонних, вес без патронов — 14 кг, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 1800–2500 м.

Тактико-технические характеристики M82A1CQ:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес бронебойной пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 800 м/с, общая длина — 860 мм, длина ствола — 508 мм, нарезы — 12 правосторонних, вес без патронов — 13,5 кг, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 1800 м.

Тактико-технические характеристики M82A2:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес бронебойной пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 900 м/с, общая длина — 1409 мм, длина ствола — 737 мм, нарезы — 12 правосторонних, вес без патронов — 13,4 кг, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 2300 м.

Тактико-технические характеристики M82A3:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес бронебойной пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 853 м/с, общая длина — 1448 мм, длина ствола — 737 мм, нарезы — 12 правосторонних, вес без патронов — 13,9 кг, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 1800–2500 м.

Снайперские винтовки Barret M90 и Barret M95

Винтовка Barret М90

Винтовка Barret М90

Крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M90 (Model 90) разработана американской компанией Barrett Firearms в 1990 году. Винтовка Barrett M90 создана на базе хорошо известной винтовки Barrett M82A1 и сохранила многие ее черты, однако имеет и значительные конструктивные отличия. При этом М90 является более простой, компактной, точной и более дешевой снайперской винтовкой.

Технически Barrett M90 это винтовка с классическим продольно скользящим затвором калибра.50 BMG, выполненная по компоновочной схеме «буллпап». В отличие от полуавтоматической M82A1 новая винтовка имеет ручное заряжание. Запирание канала ствола производится поворотом затвора на три боевых упора. Сам затвор массивен, движется по двум параллельным направляющим в ствольной коробке. Для удобства стрелка рукоятка затвора снабжена крупным набалдашником. Еще одним отличием от оригинала является жестко закрепленный в ствольной коробке ствол (у M82A1 ствол при выстреле смещается, назад компенсируя часть энергии отдачи). Применение компоновки «буллпап», позволило сохранить длину ствола, уменьшив при этом общую длину оружия. Ствол массивный, стальной холоднокованый имеет специальные продольные желоба для охлаждения, канал ствола хромирован. На дульной части установлен фирменный компенсатор, поглощающим до 30 процентов энергии отдачи. Ударно-спусковой механизм Barrett M90 ударниковый. Режим огня только одиночный. Питание винтовки патронами производится из отъемных коробчатых магазинов на 5 патронов. Ствольная коробка M90 состоит из двух половин верхней и нижней. На нижней части установлены приемник магазина, УСМ, рукоятка управления огнем и складная двуногая сошка. На верхней половине установлено крепление для оптического прицела (открытых прицельных приспособлений нет), с правой стороны, у приклада, расположено отверстие для экстракции стреляных гильз. Кроме того, в верхней части ствольной коробки закреплен ствол. Ствол не касается нижней половины коробки, которая на треть длиннее верхней, а свободно вывешен, что способствует улучшению кучности стрельбы. Тыльная часть ствольной коробки выполняет функцию приклада и имеет специальный резиновый назатыльник. Применение ручного перезаряжания вместо автоматики позволило упростить винтовку, неподвижный ствол улучшил точность и кучность стрельбы, а компоновка булл-пап позволила уменьшить габариты оружия при сохранении той же длины ствола и эффективной дальности стрельбы.

Винтовка Barret М95

Винтовка Barret М95

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

В 1995 году винтовка была модернизирована. Выпуск модели М90 был прекращен, ей на замену пришла улучшенная винтовка Barrett М95.

Модификация коснулась, прежде всего, корпуса винтовки, была увеличена верхняя часть ствольной коробки. Крепление для прицела замещено универсальной направляющей "Picatinny Rail/M1913". Для повышения удобства стрельбы пистолетная рукоятка и спусковой крючок перенесены на 25 мм вперед от магазина, рукоятка затвора отогнута назад. Незначительной модификации подверглись также УСМ и дульный компенсатор винтовки. Кроме того, конструкторами была добавлена возможность устанавливать, по желанию заказчика, дополнительную сошку под прикладом. Эта третья опора обеспечивает дополнительную устойчивость винтовки при стрельбе. Точность стрельбы: порядка 1 угловой минуты (1 МОА) при использовании патронов матч-класса.

Фирма «Barrett Firearms Manufacturing, Inc.» производит винтовку Barrett M95, как для гражданского, так и для военного рынков. В 1999 году командование Морской пехоты США закупило небольшое количество винтовок Barrett M95 в рамках конкурса на новую крупнокалиберную снайперскую винтовку. Однако в последствии было принято решение о пересмотре технических условий конкурса в пользу самозарядных винтовок. В итоге на вооружение под индексом M107 была принята слегка модернизированная винтовка M82A1, все той же Barrett Firearms.

Тактико-технические характеристики M90 (М95):

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес бронебойной пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 854 м/с, общая длина — 1443 мм, длина ствола — 737 мм, нарезы — 12 правосторонних, вес без патронов — 10,2 (9,98) кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1800 м.

Снайперская винтовка Barret M99

Винтовка Barret М99. Вид справа

Винтовка Barret М99. Вид слева. Сошки сложены

Винтовки Barret М99. С длиной ствола 635, 737 и 812 мм соответственно

Винтовка Barret М99. Сложена в кейсе

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M99 предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, живой силы.

Barrett M99 (Model 99) — однозарядная, крупнокалиберная снайперская винтовка разработана и производится компанией "Barrett Firearms Manufacturing, Inc.". Винтовка М99 первая однозарядная модель, разработанная этой фирмой. Созданные ранее магазинные винтовки Barrett: автоматическая M82A1 и M95 с ручной перезарядкой, известны во всем мире, а выпуск однозарядной винтовки заполнил некий пробел в производственной линейке фирмы. Винтовка выпускается с 1999 года и это, согласно фирменной традиции, отмечено в ее названии.

Винтовка Barrett M99 выполнена по компоновочной схеме «буллпап», заряжание патрона производится вручную. Перед выстрелом стрелок вкладывает патрон через окно в ствольной коробке и запирает его в патроннике затвором. После выстрела гильза экстрагируется автоматически при отпирании затвора. Продольно скользящий затвор движется внутри ствольной коробки по параллельным направляющим и запирает ствол на 15 упоров. Ствольная коробка выполнена из алюминиевого сплава в виде одной детали. Это особенность отличает M99 от прочих моделей Барретта, так как ствольные коробки M82A1 и M95 выполнены из штампованной стали и состоят каждая из двух половин верхней и нижней. Затыльник приклада, снабженный амортизационной подушкой из специального синтетического материала, и корпус ударно-спускового механизма крепятся к ствольной коробке поперечными штифтами и могут быть легко сняты для доступа к деталям механизма винтовки. Ствол винтовки стальной, прессованный, имеет продольные желоба, облегчающие его охлаждение. Для улучшения живучести канал ствола хромирован. На дульной части установлен компенсатор, стандартный для всех моделей производимых фирмой. Конструкция компенсатора позволяет сократить энергию отдачи на тридцать процентов, что положительно сказывается на точности стрельбы. Винтовка предназначена для стрельбы с упора, для чего имеет съемные складные сошки, регулируемые по высоте. По желанию заказчика может быть установлена дополнительная третья опора под прикладом. Открытых прицельных приспособлений не имеет. Для установки оптических прицелов на верхней части ствольной коробки интегрирована универсальная направляющая M1913 Picatinny Rail. Оптический прицел, в связи с возможностью стрельбы на большие дистанции, устанавливается 10х кратный, с прицельной сеткой от 500 до 1800 метров и баллистической сеткой для рекомендуемых патронов.

Фирма выпускает несколько вариантов данной винтовки, отличающиеся друг от друга стволами:

M99A1 вариант с тяжелым стволом длиной 812 мм. Отличительная особенность ствола: отсутствие желобов.

M99A1-1 базовый вариант с длиной ствола 737 мм.

M99A1-25 короткий ствол длиной 635 мм (25 дюймов).

M99-416 данная модификация выпускается под боеприпасы калибра.416 Barrett (10,5×83 мм). Длина ствола 812 мм.

Надо отметить, что данные наименования условны, так как смена вариантов производится простой заменой ствола (только для моделей калибра.50 BMG). Винтовка Barrett M99, как и другие модели, поставляется в пластиковом кейсе. Она доступна как для военного, так и для гражданского рынков. Довольно часто данную модель используется в соревнованиях по спортивной стрельбе. В 2001 году снайперской винтовкой Barrett M99 был установлен мировой рекорд в стрельбе на дистанцию в 1000 ярдов (911 метров) из оружия калибра 12,7 мм: 5 попаданий были уложены в круг диаметром всего лишь около 10 сантиметров.

Патрон 10,5×83 (.416 Barrett)

Патрон.416 Barrett (10,5×83)

Патрон.416 Barrett имеет обозначения:.416 Barrett / 10,5×83 / XCR 11 083 BGC 010.

416 Barrett был разработан конструктором американской фирмы «Barrett» Питом Форасом в 2005 году. Новый боеприпас был создан в качестве альтернативы боевому патрону.50 BMG и в первую очередь для гражданского рынка дальнобойного спортивного оружия, для использования в тех штатах (США), где гражданским лицам запрещено приобретать оружие калибра 12,7×99 mm NATO. Производство этого патрона было налажено в Соединенных Штатах Америки. Патрон.416 Barrett создан на базе гильзы патрона 12,7×99 (.50 BMG), укороченной и переобжатой под пулю меньшего калибра (.416). Этот патрон имеет хороший потенциал как боеприпас для дальнобойного снайперского оружия, так как при весьма большой эффективной дальности стрельбы (порядка 2000 метров) этот патрон имеет несколько меньшую массу и меньший импульс отдачи, нежели патроны калибра 12,7 мм. Патрон.416 Barrett имеет гильзу бутылочной формы с проточкой. Снаряжается пулей массой 25,9 г, с начальной скоростью 990 м/с и дульной энергией 12,7 КДж. Использование легкой пули привело к значительному увеличению ее начальной скорости и дульной энергии по сравнению с.50 Browning. Как следствие, патрон.416 Barrett на дистанции до 1000 ярдов обладает более лучшими баллистическими показателями, чем патрон.50 BMG. Однако после 1000 ярдов баллистика 10,5×83, по сравнению с 12,7×99, резко ухудшается из-за легкой пули.

Тактико-технические характеристики:

Патрон: 12,7×99 (.50 BMG) и 10,5×83 (.416 Barret), вес пули — 40,4-45,8 (25,9) г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 (12,7) КДж, начальная скорость пули — 853 (990) м/с, общая длина — 1270 / 1193,8 / 1092,2 мм, длина ствола — 813 / 737 / 635 мм, нарезы — 12 правосторонних, вес без патронов — 11,34 / 10,43 / 9,07 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1800 м, точность стрельбы — 1 МОА при использовании патронов матч-класса.

Снайперская винтовка Barret XM-500

Винтовка Barret XM-500

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Впервые винтовка Barrett XM-500 была продемонстрирована в 2006 году на выставке NDIA Small Arms Symposium 2006, как перспективная модель для возможной замены знаменитой Barrett M82. В отличие от Barrett M82 новая винтовка более легче и компактнее, что достигается уменьшением общей длины Barrett XM500 (компоновка «буллпап»), однако это не влияет на точность стрельбы за счет неподвижного ствола.

Как уже было сказано винтовка скомпонована по схеме «буллпап». В Barrett XM500 используется газоотводная автоматика с запиранием ствола поворотным затвором. Ствол винтовки имеет долы для облегчения и лучшего охлаждения, и также оснащен массивным дульным тормозом реактивного типа. Питание патронами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов, емкостью на 10 патронов. Для установки различных прицельных приспособлений на верхней части ствольной коробки установлена направляющая типа Picatinny rail, на которую могут устанавливаться дневные и ночные оптические прицелы различных типов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 860 м/с, общая длина — 1168 мм, длина ствола — 737 мм, нарезы — 12 правосторонних, вес без патронов — 11,8 кг, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 1850 м.

Снайперская винтовка Barret XM-109

Винтовка Barret XM-109. Вид справа

Винтовка Barret XM-109. Вид слева

Патроны 25×59 мм

Винтовка Barret XM-109. Неполная разборка

В 2004 году появилась информация, что американская компания Barrett приступила к испытанию десяти опытных образцов снайперской винтовки с немыслимым для ручного оружия калибром: 25 миллиметров. Этим оружием оказалась полуавтоматическая винтовка XM 109. Некоторые специалисты классифицируют ее как автоматический гранатомет или даже «снайперский гранатомет», но создатели называют ее «antimaterial rifle», поэтому мы и будем так ее называть. Винтовка была создана из-за провала программы OICW и ее успешного (и с моей точки зрения правильного) распада на две составляющие компоненты. Гранатометный выстрел, созданный на основе боеприпаса авиационной пушки вертолета «Апач» оказался очень удачным. Широкий спектр разработанных боевых частей выстрела позволяет решать любые боевые задачи.

На данный момент винтовка позиционируется как оружие для борьбы со снайперами, укрытой пехотой, а также для уничтожения материального-технического обеспечения войск противника (машины и узлы связи, радары, бензовозы и прочее). Основными проблемами ХМ-109 является ее большой вес и сильнейшая отдача. Barrett продолжает работать над снижением отдачи винтовки. Если винтовка выдержит испытания, то на нее планируется установить прибор ночного виденья, лазерный дальномер и даже глушитель. Согласно весьма скупой информации, оружие хорошо переносит загрязнения и контакт с песком, однако, точных данных пока нет

Полуавтоматическая винтовка XM109 весит почти 21 килограммов, а полная длина оружия — 1168 мм. Изготовитель боеприпасов утверждает, что боеприпасы калибра 25 мм в два с половиной раза эффективнее боеприпаса.50 BMG. Их изюминка в том, что они могут программироваться на разные режимы подрыва. Винтовка не только прицельно стреляет ими на расстояние до 2000 метров, и поражает легкобронированные цели, но так же выполняет противоснайперские функции (поражает снайпера, спрятавшегося за стену сквозь нее), может подрываться над оком со спрятавшимся противником, или поражать подрывом укрывшихся за углом, пролетая около них. Кумулятивная граната пробивает броневую плиту толщиной 50 мм. На винтовку устанавливается специально разработанная система управления огнем BORS (Система Обнаружения Оптического Диапазона). BORS предназначена для выполнения всех сложных расчетов учитывается не только дальность до цели, углы положения оружия, скорость и направление ветра, но также температуру воздуха и давление. Стрелок должен только поймать объект в перекрестие прицела, получить данные от BORS о выборе боеприпаса и, сверяясь с показаниями маркера, нажать на спуск. Компьютер также способен вносить поправку по результатам выстрелов. В перспективе BORS будет оснащена интегрированным ночным прицелом.

Основными боеприпасами являются осколочно-фугасная граната с дистанционным подрывом и программируемым по дальности подрыва взрывателем и бронебойная (кумулятивная) граната с максимальной бронепробиваемостью до 5 сантиметров стальной брони. Программирование дистанционных взрывателей осуществляется специальным надульным устройством гранатомета в момент выстрела. Помимо режима дистанционного подрыва осколочные гранаты также могут использоваться в режиме подрыва при прямом попадании в цель (скажем в случае отказа прицельного комплекса либо программатора). Дополнительно разрабатываются гранаты с несмертельным снаряжением (со слезоточивым газом) а также тренировочные гранаты с инертной боевой частью.

Вариант винтовки Barret XM-109 под патрон 20×85 мм от гранатомета системы OICW

Гранаты 20×85

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 25×59 мм, начальная скорость гранаты — 425 (790) м/с, общая длина — 1168,4 мм, длина ствола — 736,7 мм, общий вес (без патронов и прицела — 15,9 кг, общий вес снаряженный — 21 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Armalite AR-50

Винтовка Armalite AR-50 является антиматериальной крупнокалиберной снайперской винтовкой и предназначена для стрельбы патронами калибра 12,7×99 мм (.50 Браунинг). Armalite AR-50 разработана в 90-х годах ХХ столетия и выпускается американской компанией «ArmaLite, Inc.».

Винтовка Arma Lite AR-50 предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, живой силы. Также продается на рынке гражданского оружия. Винтовка однозарядная, затвор продольно скользящий, канал ствола при выстреле запирается постановкой затвора на боевые выступы. В оружии широко применен алюминий и ударопрочная пластмасса. На крышке ствольной коробки имеется планка для установки стандартных оптических и ночных прицелов. Флажок предохранителя и кнопка выпуска магазина находятся с правой стороны над проемом спусковой скобы. Для удобства прицеливания под цевьем винтовки имеется крепление для сошек. Для смягчения отдачи имеется дульный тормоз-компенсатор и резиновый затыльник приклада. Щечка приклада регулируется по высоте.

Винтовка Armalite AR-50. Вид слева

Винтовка Armalite AR-50. Вид справа

Ствол винтовки тяжелый, с дульным многоканальным компенсатором. Armalite AR-50 используется только с оптическим прицелом. Механических прицельных приспособлений не имеется. Винтовка предназначена для стрельбы с сошек. Сошки регулируются по высоте.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 870 м/с, общая длина — 1511 мм, длина ствола — 787 мм, вес без патронов — 15,4 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1800 м.

Снайперская винтовка EDM Arms Windrunner XM107

Винтовка Windrunner XM107 (М96)

Основные компоненты

Windrunner.408 XM с глушителем

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон.408 Chey Tac

В первой половине 1990-х годов американской фирмой EDM Arms была начата разработка новой крупнокалиберной винтовки для нужд армии и предназначенная для борьбы с живой силой и снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, а также авиационной техники на стоянках.

По не вполне понятным причинам проект новой антиматериальной снайперской винтовки получил обозначение Windrunner XM107, хотя индекс XM107 уже использовался компанией Barret при создании очередной модификации винтовки Barrett M82. Но как бы там не было, в ходе работы над проектом «Wind Runner XM107» во второй половине 1990-х годов была создана крупнокалиберная снайперская винтовка Windrunner M96 под патрон.50 BMG (12,7×99 мм). Однако фирма EDM Arms не остановилась на достигнутых результатах и на базе Windrunner M96 была создана целая линейка винтовок Windrunner, имеющих единую конструкцию и отличавшихся между собой только используемым патроном, длиной и формой ствола и кронштейном для сошек. Была создана модель Windrunner.408 XM Series под патрон.408 Chey Tac.

Ствол сменный, фиксируется к ствольной коробке гайкой с винтовой резьбой. Затвор Windrunner XM107 продольноскользящий, канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора с постановкой его на боевые выступы. Ударно-спусковой механизм аналогичен ударно-спусковому механизму винтовки Remington 700. На ствольной коробке сверху расположена планка типа Picatiny для крепления оптического или ночного прицела, который на данный тип винтовок устанавливается не менее чем 10-кратный. Приклад выполнен из легкого пластика. В походном положении приклад телескопически складывается вдоль ствольной коробки. Кроме основных сошек, которые в походном положении складываются назад, вдоль магазина, на прикладе имеется дополнительная третья опора. Снайперские винтовки Windrunner являются неавтоматическим магазинным оружием. Мощный дульный тормоз, установленный на стволе оружия, значительно снижает отдачу. Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов.

Windrunner гарантирует кучность стрельбы из своих винтовок равную 0,5 МОА. В начале 2000-х годов ограниченное количество Windrunner M96 было поставлено на вооружение спецподразделений морской пехоты, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) и.408 Chey Tac, вес пули — 40,4-45,8 (19,8-27,2) г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 (11,25–11,35) КДж, начальная скорость пули — 860 (910-1100) м/с, общая длина — 1200 мм, длина ствола — 762 мм, вес без патронов — 15,4 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка L.A.R. Grizzly 50 Big Boar

Винтовка L.A.R. Grizzly 50 Big Boar. Вид слева

Винтовка L.A.R. Grizzly 50 Big Boar. Вид справа

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Винтовка L.A.R. Grizzly 50 Big Boar на треножном станке

Эта винтовка разработана фирмой «L.A.R. Manufacturing, Inc.» (г. Вест-Джордан, штат Юта, США), которая была основана в 1968 году. В конце восьмидесятых годов фирма получила заказ на создание тяжелой снайперской винтовки под пулеметный патрон.50 BMG. Эту винтовку армия США планировала использовать в боевых действиях в Ираке в 1991 году. Винтовка предназначается для поражения легкобронированной и небронированной техники на дальностях до 1000 метров, и также для уничтожения живой силы в средствах индивидуальной защиты на дальности до 1500–2000 метров. Некоторое количество этих винтовок было поставлено армии США. Большое количество попало в коммерческую продажу и пользовалось повышенным спросом.

Винтовка представляет собой однозарядное оружие скомпонованное по схеме «буллпап» с продольно-скользящим поворотным затвором. Запирание производится двумя массивными боевыми выступами. Ствол винтовки имеет сравнительно большую длину — 914 мм и это обеспечивает пуле существенное повышение начальной скорости. На стволе закреплен дульный тормоз, по своей конструкции больше напоминающий тормоз артиллерийского орудия. Он поглощает большую часть отдачи. Приклад изготовлен в виде простого плечевого упора и снабжен резиновым амортизатором. Предохранитель при включении блокирует части ударно- спускового механизма. Ствольная коробка полностью стальная, с прорезями вдоль ствола, предназначенными для лучшего охлаждения ствола. К передней части ствольной коробки крепятся складные, регулируемые по высоте сошки. Механические прицельные приспособления отсутствуют. На ствольной коробке имеется кронштейн для крепления оптических и ночных прицелов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 900 м/с, общая длина — 1156 мм, длина ствола — 914 мм, вес без патронов и оптики — 13,8 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперские винтовки Maadi Griffin

Maadi Griffin M89

Крупнокалиберная снайперская винтовка Maadi Griffin M89 разработана американским конструктором Бобом Стюартом для фирмы Maadi Griffin и начала производиться с 1989 года.

Оружие скомпоновано по схеме «буллпап». Винтовка не автоматическая, однозарядная. Ствол хромированный, тяжелый. На стволе имеется двухкамерный тормоз-компенсатор. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора с постановкой его на боевые выступы. Ствол и затвор винтовки изготовляются по особо точной технологии. Ствол крепится в трубчатой ствольной коробке с помощью плавающей муфты. Перезаряжание винтовки осуществляется поворотом и отводом назад с помощью рукоятки цилиндрического затвора. Очередной патрон вкладывается в приемное окно (оно же служит для выброса стреляной гильзы). Корпус ствольной коробки выполнен из алюминия. Сверху ствольной коробки расположена планка для крепления оптического или ночного прицела. Механического прицела винтовка не имеет. Внизу круглой ствольной коробки имеется продольная коробчатая накладка, в которой монтируется спусковой механизм, а снаружи установлены удлиненная пистолетная рукоятка и откидные сошки. Нижняя часть рукоятки и сошки образуют трехногий лафет, повышающий устойчивость оружия при стрельбе. Сошки винтовки имеют вертикальную регулировку, в походном положении они складываются назад, вдоль ствольной коробки. В задней части ствольной коробки крепится амортизирующая накладка, играющая роль приклада. Выпуск стандартной винтовка Maadi Griffin M89 был налажен под патрон.50 BMG, но на заказ возможно изготовление вариантов и под другие патроны.

Maadi Griffin M92

В 1992 году на базе винтовки Maadi Griffin M89 разработан карабин Maadi Griffin M92, отличающийся более коротким стволом и отсутствием сошек. Несмотря на официальное название «карабин», это оружие представляет собой укороченную однозарядную винтовку большой мощности под патрон 12,7×99 мм.

Maadi Griffin M99

В 1999 году снайперская винтовка Maadi Griffin M89 была в очередной раз модифицирована и получила обозначение Maadi Griffin M99. Основное отличие от базовой винтовки состояло в удлиненном стволе, что увеличило эффективную дальность стрельбы.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Тактико-технические характеристики (М89/М92/М99):

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 900 / 800 / 925 м/с, общая длина — 1132 / 686 / 1343 мм, длина ствола — 948 / 532/ 1159 мм, вес без патронов и оптики — 9,9 / 6,7 / 11,8 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1800 / 1000 / 2000 м.

Maadi Griffin MG-6

Maadi Griffin MG-6

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная снайперская винтовка Maadi Griffin MG-6 является дальнейшим конструктивным развитием винтовки Maadi Griffin M89 и предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, живой силы.

Винтовка Maadi Griffin MG-6 скомпонована по схеме «буллпап». Винтовка отличается от Maadi Griffin M89 тем, что она магазинная, полуавтоматическая. Автоматика перезарядки работает за счет отвода части пороховых газов из канала ствола. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора с постановкой его на боевые выступы. Ствол хромированный, производства немецкой фирмы Lothar Walther Mfg. Основная сборка винтовки производится в США. На стволе имеется двухкамерный тормоз-компенсатор. Приемник магазина расположен на левой стороне ствольной коробки. Корпус ствольной коробки выполнен из алюминия. Сверху ствольной коробки расположены кронштейны для крепления оптического или ночного прицела. Механического прицела винтовка не имеет. Приклад имеет резиновый затыльник. Сошки винтовки имеют вертикальную регулировку, в походном положении они складываются вперед, вдоль ствольной коробки.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 820 / 900 м/с, общая длина — 1080 / 1343 мм, длина ствола — 685 / 948 мм, вес без патронов и оптики — 10,5 / 11 кг, емкость магазина — 5, 10 или 13 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Maadi Griffin 30 mm

Боб Стюард и Maadi Griffin 30 mm

Патрон 30×173

Ручная пушка фирмы Maadi Griffin Разработана Бобом Стюартом в 1994 году как концептуальный проект. В оружии используется артиллерийский выстрел 30×173 мм от автоматической авиационной пушки GAU-8/A самолета-штурмовика американских ВВС А-10 «Warthog». По внешнему дизайну оружие напоминает противотанковый гранатомет, однако представляет собой нарезную ручную однозарядную пушку. Ее конструкция аналогична 12,7-мм карабину того же конструктора. Для гашения мощного импульса отдачи совместно с увеличенным дульным тормозом используется выкат ствола назад с торможением его специальным амортизатором. После выстрела, пока пороховые газы не начнут работать в дуль ном тормозе, ствол успевает выкатиться назад на 130 мм, сжимая пружину амортизатора. Такой прием, по утверждению конструктора, позволил получить «приемлемую» энергию отдачи. Оружие прошло опытный отстрел и ныне предлагается для вооружения в основном армейских спецподразделений, так как его рекомендуется, устанавливать на транспортные средства ввиду большой массы и сильной отдачи. Расчет пушки составляет 2 человека — один служит заряжающим, другой наводчиком. Вес винтовки 21,6 кг, используемый патрон — 30×173 «Эрликон» КСА. Снаряд этого артиллерийского выстрела имеет начальную скорость 1035 м/с, при массе 363 г и дульной энергии 194 КДж. Винтовка также имеет плечевой упор специальной формы.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 30×173, вес пули — 363 г, дульная энергия пули — 194 КДж, начальная скорость пули — 1035 м/с, общая длина — ? мм, длина ствола — ? мм, вес без патронов и оптики — 21,6 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Robar RC-50

Robar RC-50

Robar RC-50F со сложенным прикладом

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная снайперская винтовка Robar RC-50 под патрон.50 BMG создана на базе снайперской винтовки Robar SR60D для вооружения спецподразделений. Выпуск винтовки RC-50 был налажен американской кампанией Robar Companies, Inc (Phoenix, Arizona).

Robar RC-50 (Robar.50 BMG) предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, живой силы. Оружие представлено в двух вариантах: RC-50 Standard — базовая конфигурация и RC-50F — со складывающимся на левую сторону, поворотом в районе шейки, прикладом.

Затвор продольно-скользящий, канал ствола запирается поворотом затвора с постановкой его на боевые выступы. Перезаряжание ручное. Ударно-спусковой механизм аналогичен ударно-спусковому механизму винтовки Remington 700, с регулировкой усилия на спуске от 226 грамм до 4 килограмм. Ствол тяжелый, с продольным рифлением и дульным компенсатором. Сверху, на ствольной коробке, имеется планка для установки оптического 16х или ночного прицела. Питание боеприпасами производится из магазина емкостью 5 патронов. На прикладе есть резиновый затыльник, предназначенный для смягчения воздействия отдачи. Ложа и приклад выполнены из стекловолокна, на заказ черного, серого или камуфлированного цвета. Сошки по высоте не регулируются и в походном положении складываются под ложу.

Винтовка Robar RC-50 принята на вооружение спецподразделений США, Австралии, Великобритании, Саудовской Аравии, Новой Зеландии и использовалась в конфликтах в Афганистане и Ираке.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 820–987 м/с, общая длина — 1118 мм, длина ствола — 737 мм, вес без патронов и оптики — 11,34 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Rebel.50 BMG

Rebel.50 BMG с длиной ствола 914 мм

Rebel.50 BMG с длиной ствола 457 мм

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Снайперская винтовка Rebel.50 BMG предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, живой силы, а также спортивной стрельбы.

Rebel.50 BMG является однозарядной неавтоматической винтовкой. Затвор у нее продольно-скользящий. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора с постановкой его на шесть боевых выступов. Ствол тяжелый, длиной в одном варианте 457, а в другом — 914 мм. На стволе винтовки находится дульный тормоз в виде восьми щелей, развернутых под углом 30 градусов к оси канала ствола. Ударно-спусковой механизм винтовки регулируется по усилию на спуске и ходу спускового крючка. На верхней стороне ствола крепится планка для установки оптического прицела, который обычно имеет 10х кратное увеличение. Открытого механического прицела винтовка не имеет. Корпус и приклад винтовки выполнены из авиационного алюминия. В передней части корпуса винтовки крепятся съемные сошки. Приклад регулируемый по длине. В походном положении приклад полностью задвигается внутрь рамы винтовки. Кроме того, приклад имеет толстый резиновый затыльник. Слева или справа к прикладу может присоединяться пластинчатая щека, регулируемая по высоте.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 900 / 730 м/с, общая длина — 1530 / 1080 мм, длина ствола — 914 / 457 мм, вес без патронов и оптики — 15,8 / 11,7 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка Serbu BFG-50

Serbu BFG-50

Serbu BFG-50А

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

КСВ американской фирмы «Serbu Firearms Inc.» (штат Флорида, г. Тампа) предназначены для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, живой силы.

В конце 1990-х годов главным инженером «Serbu Firearms Inc.» Mарком Сербу была разработана крупнокалиберная снайперская винтовка BFG-50. Винтовка BFG-50 однозарядная, неавтоматическая. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора. Ударно-спусковой механизм аналогичен ударно-спусковому механизму винтовки Armalite AR-50. Для крепления оптического прицела винтовка оснащена планкой MIL-STD-1913. Зарядка винтовки производится по одному патрону. Для уменьшения отдачи при выстреле на стволе находится дульный тормоз, на прикладе имеется резиновый амортизатор. Винтовка BFG-50 оснащена складывающимися сошками. В 2008 году фирмой был начат выпуск крупнокалиберной снайперской винтовки BFG-50A, разработанной на основе предыдущей модели. BFG-50A является магазинным полуавтоматическим оружием. Газовая система подобна используемым в шведской винтовке Ljungman AG-42 или французской MAS 49/56. Для крепления оптического прицела винтовка оснащена планкой типа «Picatinny». Питание винтовки боеприпасами производится из магазина на 10 патронов. Для уменьшения отдачи при выстреле также как и в BFG-50 на стволе находится дульный тормоз, а на прикладе имеется резиновый амортизатор. Винтовка BFG-50A снабжена складывающимися сошками.

КСВ Serbu BFG-50 и BFG-50A — это довольно легкое оружие для этого класса. Легкость достигается за счет использования в их конструкции главным образом специальной легированной стали Mil-Spec.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 880 / 800 м/с, общая длина — 1333 / 1308 мм, длина ствола — 750 / 660 мм, вес без патронов — 11,34 / 10 кг, емкость магазина — однозарядная / 10 патронов, прицельная дальность — 1800 м.

Снайперская винтовка Watsons Weapons AR-15.50 BMG

AR-15.50 BMG

AR-15.50 BMG. Затвор открыт

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

КСВ AR-15.50 BMG, как и прочие КСВ, предназначена для борьбы со снайперами противника, уничтожения его легкобронированной техники, РЛС, артиллерийских и ракетных установок, авиационной техники на стоянках, живой силы.

Снайперская винтовка AR-15.50 BMG разработана кампанией «Watsons Weapons Inc.» на базе штурмовой винтовки Colt AR-15, от которой взяты ствольная коробка, приклад, пистолетная рукоятка и ударно-спусковой механизм. Винтовка AR-15.50 BMG является однозарядным оружием. Канал ствола винтовки при выстреле запирается клином затвора. Роль клина выполняет приклад винтовки, который при перезарядке отодвигается вниз. Запирается вся система защелкой затвора, кнопка запирания расположена с левой стороны оружия, над проемом спусковой скобы. Предохранитель при включении блокирует части ударно-спускового механизма. Флажок предохранителя расположен слева, над пистолетной рукояткой. Для уменьшения отдачи при стрельбе на стволе установлен мощный дульный тормоз. Также, на прикладе крепится резиновый затыльник. Сверху на ствольной коробке расположена прицельная планка для крепления оптических и ночных прицелов. Также винтовка оснащается сошками и при необходимости ручкой для переноски оружия.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 920 м/с, общая длина — 1462 мм, длина ствола — 1016 мм, вес без патронов — 16,7 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Bushmaster BA-50

Bushmaster BA-50 со стволом 762 мм и 559 мм

Bushmaster BA-50

Bushmaster BA-50. Вид на затвор

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Новейшая КСВ Bushmaster BA-50 появилась на американском оружейном рынке в 2010 году. Дизайн этой винтовки был разработан фирмой Cobb и приобретен фирмой Bushmaster. Винтовка разработана под стандартный патрон.50 BMG (12,7×99 мм) и по сообщениям специалистов обеспечивает точность стрельбы в 1 МОА при использовании обычных боеприпасов М33, а при стрельбе патронами матч-класса точность повышается до 0,3–0,5 МОА.

Винтовка выпускается в двух вариантах: базовый со стволом длиной 30 дюймов (762 мм) и «карабин» с длиной ствола 22 дюйма (559 мм). Главная особенность этой винтовки состоит в том, что рукоятка заряжания находится слева. Выброс гильз происходит на правую сторону. Сошки крепятся к кожуху ствола. Ствол плавающий. На нем устанавливается дульный тормоз реактивного типа. Приклад имеет резиновый затыльник для смягчения отдачи. Открытых прицельных приспособлений не имеется. Сверху ствольной коробки находится планка MIL-STD-1913 на которой могут крепиться различные оптические и ночные прицелы. Питание производится из магазинов емкостью 10 патронов. Перезаряжание ручное.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, начальная скорость пули — 890 / 800 м/с, общая длина — 1473 /1270 мм, длина ствола — 762 / 559 мм, вес без патронов — 13,6 / 12,2 кг, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 1800 м.

Снайперская винтовка Safety Harbor SHF S50 / R50

Safety Harbor SHF S50

Safety Harbor SHF R50

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Американская компания «Safety Harbor Firearms,Inc.» предлагает для американской армии и в гражданский оборот новые снайперские винтовки под патрон.50 BMG (12,7×99). Винтовка SHF S50 является однозарядной, а винтовка SHF R50 является магазинной с ручным перезаряжанием и комплектуется двумя типами магазинов: на три и на пять патронов. Магазин к этой винтовке примыкается с левой стороны. На обеих винтовках имеется ручка для переноски, мощный дульный тормоз, и сошки под ствольной коробкой. Открытые прицельные приспособления отсутствуют. Стрельба ведется только с оптическими прицелами. Ствол винтовки хромирован. Затвор продольно-скользящий. Запирание производится поворотом на два боевых упора. Обе винтовки производятся со стволами трех размеров: 18, 22 и 29 дюйма (457,2 / 558,8 / 736,6 мм).

Тактико-технические характеристики SHF S50 (SHF R50):

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, общая длина — ? (?) мм, длина ствола — 457,2 / 558,8 / 736,6 мм, вес без патронов — 7 / 7,5 / 8,5 кг (7,5 / 8 / 9 кг), начальная скорость пули — 761 / 795 / 853 м/с, емкость магазина — однозарядная (3 или 5 патронов), прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка Freshour Pauza P-50

Freshour Pauza P-50

Freshour Pauza P-50 «carbine»

Freshour Pauza P-50. Крупный план

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Эта винтовка была разработана конструктором Robert Pauza в начале 1990-х годов под патрон.50 BMG. Оружие разрабатывалось, как прямой конкурент системы Баррета, но проиграло ему и в промежутке между 1991 и 1997 годами было выпущено около 36 экземпляров. Винтовку выпускала фирма Freshour Manufacturing в Техас Сити. Конструктор пытался продвинуть систему в инициативном порядке, но насколько эти попытки венчались успехом — неизвестно.

На вид эта полуавтоматическая винтовка кажется довольно массивной и тяжелой. Это так и есть по причине использования в конструкции высококачественной стали и такого же высококачественного авиационного алюминия. Автоматика, как это не удивительно, основана на конструкции таковой советской снайперской винтовки Токарева СВТ-40 соответственно усиленной. Она работает за счет отвода газов из канала ствола. Запирание ствола осуществляется перекосом задней части затвора вниз, за специальный упор в дне ствольной коробки. Снаружи весь металл конструкции покрыт тефлоном, а большинство внутренних деталей хромированы. Ствол плавающего типа. Газовый регулятор с тремя положениями для работы в условиях различной степени влажности и загрязнения. Пистолетная рукоятка аналогична винтовке М-16. Рукоятка перезаряжания, окно выброса гильз и предохранитель могут в зависимости от пожеланий заказчика находиться как справа, так и слева.

Винтовка выпускается в двух версиях: стандартная со стволами длиной 29 дюймов (736,6 мм) и короткий «карабин» со стволом 24 дюйма (609,6 мм). На оружии имеется рукоятка для переноски непосредственно на которой устанавливается планка для крепления оптических и ночных прицелов.

Тактико-технические характеристики Pauza P-50 (P-50 «carbine»):

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, общая длина — 1245 (1118) мм, длина ствола — 736,6 (609,6) мм, вес без патронов — 14,52 (12,47) кг, начальная скорость пули — 860 (795) м/с, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка JARD J50

JARD J50

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

JARD J50. Крупный план

В 2008 году фирма JARD Inc. из города Шелдон (штат Айова) выпустила новую полуавтоматическую КСВ под патрон.50 BMG (12,7×99), которая получила название JARD J50.

Работа автоматики основана на отводе пороховых газов из канала ствола. Запирание производится поворотом затвора и постановкой его на 9 боевых упоров. Винтовка имеет ствол плавающего типа, изготовленный из высококачественной стали и имеющий длину 30 дюймов (762 мм). Ударно-спусковой механизм может регулироваться по прикладываемому усилию. На ствольной коробке монтируется планка Пикатинни для установки различных оптических и ночных прицелов. Открытых прицельных приспособлений оружие не имеет. J50 имеет отъемный магазин емкостью пять патронов. Полная длина оружия составляет 58 дюймов (1473 мм). Винтовка предложена американской армии. Стоимость одного экземпляра составляет 8450 долларов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, общая длина — 1473 мм, длина ствола — 762 мм, вес без патронов — 11,5 кг, начальная скорость пули — 900 м/с, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Halo Arms HA-50 FTR

Винтовка HA-50 FTR является однозарядным оружием, созданным в компоновке «буллпап». Разработана для армейских спецподразделений и для гражданского рынка. Большинство деталей оружия ручной работы, что делает эту винтовку превосходной по качеству и точности боя. Винтовка может использовать все виды боеприпасов.50 BMG (12,7×99) от обычного пулеметного патрона до специального снайперского боеприпаса.

HA-50 FTR

HA-50 FTR в кейсе

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Может использоваться даже такой экзотический боеприпас, как.50 Spotting Round ammunition.

Винтовка выполнена из высококачественной стали, а некоторые детали выполнены из ударопрочного полимера (пистолетная рукоятка и также передняя рукоятка). Сошки изготовлены из алюминиевого сплава. На винтовке имеются открытые прицельные приспособления и также имеется в наличии планка Пикатинни на которой могут быть установлены оптические и ночные прицелы. Винтовка выпускается со стволами двух типов — 22 и 30 дюймов (559 и 762 мм). Стволы изготавливаются из хромомолибденовой стали и оснащаются дульным тормозом. Стандартным оптическим прицелом является Leupold Mark 4 4,5-14×40 mm.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4 / 45,8 / 51 г, дульная энергия пули — 15,9-17,12 КДж, общая длина — 1200 / 1219 мм, длина ствола — 559 / 762 мм, вес без патронов — 11 кг, начальная скорость пули — 850 / 920 м/с, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперские винтовки Vulcan Armament серии V50

V50SS-100

V50SS-300

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

V50SS-400

Серия винтовок V50 представляет собой однозарядное оружие под патрон.50 BMG (12,7×99). Стволы винтовок изготовлены из высококачественной хромванадиевой стали с присадками молибдена и марганца. Все винтовки этой серии оснащены одинаковыми по конструкции массивными дульными тормозами и планками Пикатинни для установки различных оптических прицелов. Открытых прицельных приспособлений не имеется. В канале ствола имеется восемь правосторонних нарезов. Оружие может использовать все типы боеприпасов калибра 12,7×99 мм. УСМ регулируемый по усилию. Запирание производится поворотом затвора на 60° и постановкой его на три боевых упора. Сошки изготавливаются из стали и регулируются по высоте.

Тактико-технические характеристики V50SS-100:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, общая длина — 1321 мм, длина ствола — 762 мм, общий вес — 13,6 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Тактико-технические характеристики V50SS-300:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, общая длина — 1321 мм, длина ствола — 762 мм, общий вес — 13,6 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Тактико-технические характеристики V50SS-00:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, общая длина — 1067 / 1220 мм, длина ствола — 610 / 762 мм, общий вес- 13,6 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка HTI

Крупнокалиберная снайперская винтовка HTI (Hard Target Interdiction) представляет собой развитие линейки мультикалиберной винтовки DT SRS разработаной небольшой американской компанией Desert Tactical Arms (США, г. Солт-Лейк-Сити). Винтовка DT SRS впервые была продемонстрирована в 2008 году. Однако разработчики этого оружия не остановились на достигнутом результате, и вскоре был предложен вариант мультикалиберной снайперской винтовки HTI под крупные калибры:.50 BMG, 416 Barrett, 408 Chey-Tac, 375 Chey-Tac. В общем снайперская винтовка HTI является адаптацией винтовки DT SRS под патроны более крупного калибра.

Винтовка HTI. Вид справа

Винтовка HTI. Вид слева

HTI (вверху) в сравнении с DT SRS (внизу)

В снайперской винтовке HTI как и в винтовке DT SRS широко применены высокопрочные полимерные материалы, алюминий и стали, что позволило достигнуть упрощения дизайна оружия, уменьшения его веса, повышения надежности в боевых условиях, упрощения и снижения издержек при производстве, а также повышения качеств для боевого применения. Также в конструкции винтовки HTI получили дальнейшее развитие технические решения, уже опробованные в таких снайперских системах, как французская винтовка PMG Ultima Ratio, немецкая винтовка DSR-1 и австрийская винтовка Unique Alpine TPG-1.

Снайперская винтовка HTI (Hard Target Interdiction) построена в компоновке «буллпап». Основу конструкции составляет несущая алюминиевая шина, на которой смонтированы стальная ствольная коробка и полимерная ложа. Механизм винтовки использует ручную перезарядку продольно скользящим поворотным затвором. Снайперская винтовка HTI снабжается быстросменными плавающими стволами (смену ствола можно произвести в течении 2-х минут). Все стволы штатно комплектуются мощным дульным тормозом. В комплекте с винтовкой предложены наборы из стволов и затворов под различные калибры.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 10,5×83 (.416 Barret)

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Патрон 9,5×77 (.375 Chey Tac)

Ударно-спусковой механизм — регулируемый. Рычажки ручного предохранителя удобно расположены над спусковой скобой на обеих сторонах оружия. Питание оружия боеприпасами осуществляется из специально разработанных коробчатых магазинов емкостью на 5 патронов. Открытых прицельных приспособлений винтовка не имеет. Однако вместо этого на верхней поверхности ствольной коробки установлена направляющая типа Picatinny rail, на которую при помощи соответствующих кронштейнов могут устанавливаться любые типы оптических прицелов. На цевье оружия выполнены дополнительные направляющие, вокруг ствола, позволяющие использовать широкий спектр различных аксессуаров. Приклад винтовки оснащен регулируемым затыльником и дополнительным упором.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) / 10,5×83 (.416 Barret) / 10,3×77 (.408 Chey Tac) / 9,5×77 (.375 Chey Tac), вес пули — 40,4- 45,8-51 / 25,9 / 19,8-27,2 / 17,8-19,8 г, начальная скорость пули — 860 / 990 / 1100 / 1212 м/с, дульная энергия пули — 18,8 / 12,75 / 16,33 / 13,22 КДж, общая длина — 1155 мм, длина ствола — 735 мм, общий вес — 8,6 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Ballard SB500

Ballard SB500

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Оружие получило название «карабин» только из-за сравнительно короткого ствола. На самом деле это довольно мощная однозарядная винтовка, выполненная по схеме «буллпап». Затвор сделан как одно целое с прикладом, патрон вкладывается в затвор и затем вместе с ним присоединяется к ствольной коробке. Ствольная коробка цилиндрической формы, покрыта сверху термостойким пластиком. Ствол плавающего типа, имеет дульный тормоз. Специальная версия оружия может комплектоваться глушителем звука выстрелов, который не полностью подавляет звук. Сверху ствольной коробки имеется стандартное крепление для установки оптических и ночных прицелов. Оружие оснащается откидными сошками для стрельбы с грунта, установленными впереди пистолетной рукоятки. Сравнительно короткий ствол не позволяет добиться такой же кучности стрельбы, как у длинноствольных винтовок типа М82, однако на дальностях 500–600 метров кучность вполне удовлетворительная. Карабин предлагается для вооружения армейских спецподразделений и полицейских сил SWAT.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4 / 45,8 / 51 г, общая длина — 864 мм, длина ствола — 686 мм, общий вес — 8,6 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка TSW 50

TSW 50

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Оружие тактической поддержки TSW (Tactical Support Weapons) калибра 12,7×99 мм (либо под советский патрон 12,7×108 мм) разработано фирмой Peregrine Industries в 1989 году. Представляет собой полуавтоматическую винтовку большой мощности. Автоматика оружия работает на принципе отвода пороховых газов через отверстие в стенке канала ствола. В связи с расходом части пороховых газов на работу автоматики дульный тормоз выполнен уменьшенного размера. Ствол крепится в ствольной коробке цилиндрической формы. 10-зарядный коробчатый магазин примыкается с левой стороны ствольной коробки под углом 90 градусов. Сошки монтируются на газоотводной трубке, проходящей сверху ствола. В конструкции TSW широко использованы современные материалы. Например, дульный тормоз выполнен из титана, задняя часть ствольной коробки (играющая роль приклада), пистолетная рукоятка, корпус спускового механизма из пластмассы. Эти новшества позволили значительно снизить вес оружия. Прицел монтируется над ствольной коробкой на газоотводной трубке.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) или 12,7×108, вес пули — 40,4-45,8 / 51 г, общая длина — 1140 мм, длина ствола — 737 мм, общий вес — 15,1 кг, емкость магазина — 10 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка RAI 500

RAI 500

RAI 500. Вид на затвор

RAI 500. Затвор с патроном

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

В начале 70-х годов компания Research Armament Industry приступила к разработке новой крупнокалиберной снайперской винтовки по заказу департамента Военно-морских сил США. Главным конструктором проекта выступил Джерри Хаскинс, который участвовал еще и в других военных проектах. Одной из основных его моделей стала винтовка под крупнокалиберный патрон Browning.50 (12,7×99). Эта винтовка изначально проектировалась как средство для уничтожения морских мин и легких надводных целей, но оценив по достоинству боевые качества оружия армия США закупила партию винтовок для войны в Ливане в 80-х годах. Винтовка RAI Модель 500 в дальнейшем использовалась спецподразделениями в период вторжения в Панаму (декабрь 1989 года) и в операциях в Персидском заливе.

Винтовка представляет собой очень простую конструкцию, состоящую из нескольких составных элементов: ствола, поворотного скользящего затвора, ствольной коробки, лафета с сошками и приклада; эта винтовка собирается и разбирается за считанные секунды, что позволяет хранить ее в разобранном виде и при необходимости тут же привести ее в боевое положение. Длина ствола 840 мм, он имеет утолщенные стенки и рифленую поверхность для лучшего и равномерного охлаждения. Крепится в ствольной коробке с помощью плавающих сухариков. В лафете установлен стабилизатор гармонических колебаний который гасит вибрацию ствола при стрельбе. На дульном срезе установлен дульный тормоз с пламегасителем. Принятая схема однозарядной винтовки обусловила малые размеры ствольной коробки и необычную конструкцию затвора. Он очень короткий, состоит из тела затвора, зеркала, ударника, боевых упоров, извлекателя и рукоятки. После выстрела необходимо повернуть рукоятку вверх, расцепив тем самым боевые упоры, и вытащить затвор назад из ствольной коробки. Стреляная гильза в это время вытаскивается из патронника извлекателем. Новый патрон вкладывается в зеркало затвора, где удерживается извлекателем, после чего затвор вставляется в ствольную коробку, патрон заходит в патронник. Поворотом рукоятки вниз затвор сцепляется боевыми упорами со стволом. Винтовка готова к выстрелу. Приклад винтовки составной, регулируется по длине и высоте. Лафет трубчатый, в передней его части монтируются складные сошки. Винтовка не имеет открытых прицельных приспособлений и комплектуется различными оптическими и ночными прицелами. Винтовка показала точность в 2 МОА.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4- 45,8 г, начальная скорость пули — 890 м/с, дульная энергия пули — 18,21 КДж, общая длина — 1350 мм, длина ствола — 840 мм, общий вес — 13,6 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Daisy 600

Daisy 600

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Патрон 14,5×114

Винтовка разработана конструкторами Джерри Хаскинсом и Эрлом Редикком в 1994 году на базе уже созданной к тому времени винтовке RAI 500. Она представляет собой простую однозарядную снайперскую винтовку достаточно большой мощности. Крепление ствола к лафету посредством гасителя колебаний обеспечивает высокую точность стрельбы. Рассеивание пуль при такой конструкции не превышает 0,5 угловой минуты. Рассеивание пуль зачастую оценивается в угловых минутах. Это значит, что рассеивание величиной в 1 угловую минуту дает окружность рассеивания на дальностях: 250 м — 72,7 мм, 500 м — 145,4 мм и 1000 м — 290,8 мм. Важнейшей особенностью этой винтовки является ее поставка в различных вариантах, в том числе под советские боеприпасы 12,7×108 мм и даже 14,5×114 мм. Дульная энергия 14,5-мм патрона достигает 31,2 КДж. Для сравнения: у патрона 12,7×99 мм в среднем 16,9 КДж.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) / 12,7×108 / 14,5×114, вес пули — 40,4- 45,8 / 51 / 64 г, дульная энергия пули — 18,21 / 18,8 / 31,2 КДж, длина ствола — 1143 мм, общий вес — 15,5 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка VR-1

VR-1 под патрон.375 Chey Tac

VR-1 под патрон.408 Chey Tac

VR-1 под патрон.505 Gibbs

Снайперская винтовка VR1 PSR (Precision Sniper Rifle — высокоточная снайперская винтовка) предназначена для борьбы с небронированной техникой противника, для поражения личного состава противника на больших дальностях или защищенных тяжелыми бронежилетами или иными преградами. Самозарядная винтовка VR1 PSR — выпущена под мощные и дальнобойные снайперские боеприпасы.338 Lapua Magnum, 375 Chey Tac, 408 Chey Tac, а также мощный охотничий патрон.505 Gibbs.

Патрон 9,5×77 (.375 Chey Tac)

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Патрон 12,8×80 (.505 Gibbs) с остроконечной пулей

Производство винтовки было налажено небольшой американской частной компанией «Vigilance Rifles», что отображено в названии оружия (VR-1). Снайперская винтовка VR-1 PSR является промежуточным оружием между компактными и сравнительно легкими самозарядными снайперскими винтовками калибра 7,62 мм и весьма мощными тяжелыми (неснаряженный вес 12–14 кг), а также крупногабаритными винтовками калибра 12,7 мм под патрон.50 BMG.

VR-1 с глушителем

VR-1. Разборка

Снайперская винтовка VR-1 PSR использует газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня, расположенного под стволом. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором с тремя боевыми упорами. Массивный высокоточный сменный ствол имеет продольные долы для облегчения и лучшего охлаждения. Ствол устанавливается в компактную ствольную коробку. Нижняя часть ствольной коробки изготовлена из авиационного алюминия, верхняя часть-из нержавеющей стали марки 17-4 PH. Соединение верхней и нижней частей производится в двух точках, при помощи поперечных штифтов, без использования специальных инструментов. В полевых условиях ресивер разбирается за минуту и замена ствола со ствольной коробкой (для смены калибра) производится при неполной разборке. При этом после снятия и установки ствола новая пристрелка оружия не требуется. Винтовка комплектуется титановым пламегасителем, системой гашения отдачи «LimbSaver» и двухпозиционным спусковым крючком. Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемного коробчатого магазина емкостью 5 патронов. Кучность (при использовании снайперских патронов) — 1 угловая минута на дальности 550 метров. Обычных прицельных приспособлений винтовка не имеет, на ствольной коробке выполнена направляющая типа Picatinny, на которую крепятся оптические прицелы с соответствующими кронштейнами.

Патрон 12,8×80 (.505 Gibbs)

Патрон.505 Gibbs для охоты на крупного зверя был разработан примерно в 1910 году. Английская фирма George Gibbs из Бристоля внедрила его на рынок в 1911 году. Первоначально.505 Gibbs был задуман для использования в двуствольной винтовке, однако позже Гиббс изменил свои намерения и создал боеприпас, подходящий для применения в большинстве видов оружия. Но популярным этот патрон стал лишь после того, как “Маузер” по инициативе фирмы Rigby разработал и вывел на рынок затворную систему Mauser-Magnum. Патрон.505 Gibbs был самым крупным и мощным, который фирмы Mauser и Rigby предлагали для затворной системы Magnum. Его снаряжали — во всяком случае, в первые годы — бездымным порохом. Баллистические характеристики ранних лет отсутствуют. Джон Тэйлор в своей книге “Винтовки и патроны для охоты в Африке”, изданной в 1948 году, указывает в качестве веса заряда 90 гран (5,38 г) бездымного пороха и вес пули 525 гран (34 г). Дульная скорость приведена как 2300 фут/с (701 м/с). Дульная энергия в 6180 фут/фунт соответствует 8385 Дж. В качестве значения давления газов Тэйлор указывает 15 тонн, то есть 2363 бар. По этим показателям Gibbs, несмотря на свой размер, уступает соответствующим характеристикам патрона Schuler.

HWM.505 Gibbs

A-SQUARE.505 Gibbs

KYNOCH.505 Gibbs

Патрон характеризуются как “исключительно подходящий для охоты на самых крупных зверей” (носорог, слон, буйвол, гиппопотам, лев и т. п.). В свое время патрон был одним из самых популярных среди стрелков, охотившихся в Африке. В свое время это был один из самых мощных патронов для магазинных винтовок. Тогда не было ни.458 Winchester Magnum, ни.460 Weatherby Magnum. Пули для патрона.505 изготавливаются многими фирмами и имеют один вес — 525 гран (34 г). Примером использования патрона.505 Gibbs являются CZ 550 magnums, M98 Mauser magnums и многие другие виды оружия. Наряду с Romey патроны калибра.505 Gibbs выпускался фирмами A-Square, Bertram Bullet, HDS. Хотя патрон разработан еще в начале ХХ века он по-прежнему остается в высшей степени интересным и очень мощным для охоты на опасного крупного зверя.

Калибр, мм

505 Gibbs (12,8×80 мм)

Длина патрона, мм

97,8

Длина гильзы, мм

80

Диаметр фланца, мм

16,26

Диаметр дульца гильзы, мм

13,67

Масса пули, г

34 — 39

Начальная скорость пули, м/с

640 — 700

Дульная энергия, Дж

7968 — 8380

При ручном снаряжении дульная энергия может достигать даже 12 КДж. В наши дни только две известных фирмы выпускают патрон.505 Gibbs: шведская Norma и британская Kynoch. Впрочем, и раньше его выпуск был достаточно ограниченным. Цена одного патрона составляет около 40 долларов. Патрон.505 Gibbs имеет следующие обозначения:.505 Gibbs Express, 505 Gibbs Magnum, 505 Gibbs Rimless Magnum, 12,7×79,5 Gibbs, 12,8x80 Gibbs, 12,8 mm Gibbs, SAA 8970, XCR 13 080 BGC 030.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 9,5×77 (.375 Chey Tac) / 10,3×77 (.408 Chey Tac) / 12,8×80 (.505 Gibbs), вес пули — 17,8- 19,8 / 19,8-27,2 / 34–39 г, начальная скорость пули — 1212 / 1100 / 640–700 м/с, дульная энергия пули — 13,22–14,6 / 12,1-16,33 / 7,2–7,96-8,3–9,55 КДж, общая длина — 1320 мм, длина ствола — 610 мм, общий вес (без патронов и оптики) — 7,7 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка Stoner SR-50

Stoner SR-50

Stoner SR-50. Крупный план. Вид слева

Stoner SR-50. Крупный план. Вид справа

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная снайперская винтовка Stoner SR-50 разработана американской фирмой «Найт армамент» (объединенная Найт Стонер и Армс Лайт) в 1996 году. SR-50 был последним проектом снайперской винтовки, над которым работал знаменитый конструктор оружия Юджин Стонер. Снайперская винтовка Stoner SR-50 является полуавтоматической самозарядной крупнокалиберной дальнобойной винтовкой под патрон.50 BMG (12,7×99 мм).

Система автоматики, схема линейной отдачи, дизайн ствольной коробки и цевья, крепление оптического прицела и схемных складных сошек напоминают 7,62-мм SR-25. Автоматика SR-50 основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола. Запирание происходит на два боевых упора при повороте личинки затвора. Спусковой крючок оборудован двухступенчатым предохранителем, аналогичным имеющемуся у 5,56-мм автоматических винтовок серии AR-15/M16. Ствол оснащен трехкамерным дульным тормозом реактивного действия, отводящим пороховые газы назад и вверх. Новинкой стало крепление коробчатого магазина горизонтально с левой стороны ствольной коробки. Эта схема, казалось бы отошедшая в прошлое, вновь появилась на ряде опытных снайперских образцов, поскольку позволяет сократить длину оружия, оставляя магазин вблизи центра тяжести и не нарушая продольную балансировку так, как схема «буллпап». Также это позволяет стрелку занять более низкое положение при стрельбе, чем при традиционном нахождении магазина внизу. Подача боеприпасов осуществляется из коробчатого магазина емкостью на 10 патронов. Сошки крепятся вблизи центра тяжести, но могут перемещаться вдоль цевья.

Серийно крупнокалиберная снайперская винтовка Stoner SR-50 не производилась.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4- 45,8 г, дульная энергия пули — 15,48–17,81 КДж, начальная скорость пули — 880 м/с, общая длина — 1486 мм, длина ствола — 895 мм, общий вес (без патронов) — 14,1 кг, емкость магазина — 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Bluegrass Armory Viper XL50

Viper XL50

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Этот образец — новейшая однозарядная снайперская винтовка от американской компании «Bluegrass Armory». Фирма выпускает это оружие под патрон.50 BMG и под патрон.408 Chay Tec. Цена одного экземпляра составляет 4200 $.

Viper XL50 изготовлена по схеме «буллпап». Запирание производится поворотом затвора и постановкой его на три боевых упора. Выброс гильз может производится как в правую, так и в левую сторону. Сверху ствольной коробки установлена планка Пикатинни для крепления различной оптики. Одним из возможных прицелов является Nightforce NXS 5,5-22×56 mm. На испытаниях винтовка показала точность в 1 МОА. Нарезы правосторонние. Ствол изготавливается из высококачественной хромомолибденовой стали.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) или.408 Chey Tac, вес пули — 40,4- 45,8 (19,8-27,2) г, дульная энергия пули — 15,48–17,81 (12,1-16,33) КДж, начальная скорость пули — 880 (1100) м/с, общая длина — 1340 мм, длина ствола — 736,6 мм, общий вес (без патронов) — 11,7 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперские винтовки McMillan (Harris Gunworks)

В 1987 году американской компанией «McMillan Bros. Rifles Co» была разработана крупнокалиберная снайперская винтовка M87. С этого образца и началась длинная линейка крупнокалиберных снайперских винтовок этой фирмы. В 1995 году компания «McMillan Bros. Rifles Co» была приобретена фирмой «Harris Gunworks, Inc.» (Феникс, штат Аризона, США), которая продолжила выпуск снайперских винтовок M87, M87R, M93 с обозначением фирмы разработчика McMillan.

Изначально McMillan M87 была однозарядным оружием с обычным продольно-скользящим поворотным затвором. Однако вскоре винтовка была модернизирована, получив магазинное питание боеприпасами и обозначение M87R. Винтовка оснащена тяжелым стволом с перфорированным дульным тормозом. Предохранительный рычажок находится рядом с рукояткой затвора.

McMillan (Harris) M87

McMillan (Harris) M87R

Питание McMillan M87R боеприпасами осуществляется из отъемного магазина емкостью на 5 патронов. Защелка магазина расположена у передней части спусковой скобы. Открытых прицельных приспособлений не имеется. При этом на ствольной коробке находится крепление для установки оптического прицела. Винтовка имеет короткую ложу. Отверстие в прикладе образует пистолетную рукоятку. На цевье установлены складывающиеся сошки. Кроме варианта под патрон .50 BMG имелся опытный вариант под советский патрон 14,5×114 (общий вес 14,96 кг при той же емкости магазина — 5 патронов).

В 1988 году был создан вариант М88 для подразделений SWAT, «морских котиков», спецподразделений ФБР отличающийся отсутствием магазина, чуть уменьшенной длиной, ложей, прикладом с регулируемой щекой и дульным тормозом другой конструкции. Всего было выпущено 300 таких винтовок. Помимо США они были проданы в Великобританию, Австралию, Францию, Пакистан и Норвегию.

McMillan (Harris) M88

В 1992 году инженеры фирмы при создании новой винтовки использовали схему «буллпап», позволяющую сохранить большую длину ствола при существенно уменьшенной длине оружия. Они решили поставленную задачу- представленная винтовка М92 имела длину 1050 мм, то есть она была всего на 44 мм длиннее автомата М16А2. Винтовка прошла испытания и была выпущена малой серией. Она была принята на вооружение спецподразделения «Seals» («морские котики») ВМС США. После приобретения McMillan фирмой Harris Gunworks предлагается на рынке под маркой Harris М92.

McMillan (Harris) M92

В соответствии со схемой «буллпап», затворная группа с продольно-скользящим поворотным затвором смещена назад относительно пистолетной рукоятки. Длина приклада уменьшена до минимума- он представляет собой лишь амортизатор, отделяющий плечо стрелка от патронника. Уменьшенные размеры не позволили разместить приемную горловину магазина и поэтому винтовка получилась однозарядной. Перед каждым выстрелом патрон надо подавать в патронник вручную. Стрельба, как и из прочих винтовок серии ведется патронами 12,7×99 (.50 BMG). Винтовка имеет тяжелый ствол плавающего типа. Его длина вместе с дульным тормозом составляет 640 мм. Приклад, пистолетная рукоятка и цевье выполнены из ударопрочного полимера, армированного стекловолокном. К цевью крепятся легкие складные сошки. Открытых прицельных приспособлений нет- при стрельбе используются только оптические и ночные прицелы.

В начале 1990-х годов винтовка M87R в очередной раз была модернизирована, получив обозначение M93. Основное отличие McMillan M93 от M87R заключается в складываемом вбок прикладе для удобства упаковки и транспортировки, а также укороченном цевье с новым креплением сошек. Кроме того была увеличена емкость магазина (кроме магазина на 5 патронов, стало возможно использование магазинов емкостью на 10 патронов).

McMillan (Harris) M93

McMillan (Harris) M93. Приклад сложен

Крупнокалиберные снайперские винтовки McMillan M87, M87R, М92, M93 предназначены для решения антиснайперских задач и использования в качестве антиматериального оружия, а также для уничтожения взрывных устройств подрывом на удалении (если пуля не вызывает детонации заряда, она разрушает детонатор или взрывную цепь и делает устройство менее опасным при осмотре и обезвреживании). Винтовки были приняты на вооружение спецподразделений США, Франции и некоторых других стран.

В 1995 году был выпущен новый вариант винтовки, М95. Винтовка магазинная, с ручной перезарядкой. Это в принципе есть облегченная версия M87R — ее ресивер изготовлен из титанового сплава.

Harris Gunworks M-95

В 1996 году было решено создать самозарядную винтовку. Она была разработана и ей было присвоено обозначение М96 Long Range Sniper. Это оружие предназначено для поражения на расстоянии до 2000 м особо важных точечных целей. Винтовка спроектирована пол классической схеме. Автоматика работает за счет использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола. Длинная газоотводная трубка закреплена на стволе. УСМ допускает ведение только одиночной стрельбы. Питание производится из отъемных коробчатых магазинов емкостью 5 патронов. Имеется неавтоматический предохранитель, рычажок которого расположен на левой стороне. В передней части ствольной коробки имеется узел для крепления складных сошек. В конструкции ложи использованы алюминиевые сплавы и пластик.

Harris Gunworks M-96

Винтовка McMillan TAC-50 разработана американской компанией «McMillan Bros. Rifles C°» на основе их более ранних винтовок М87 и М93, созданных в конце восьмидесятых — начале девяностых годов ХХ века. TAC-50 была принята в эксплуатацию с 2000 года.

McMillan (Harris) ТАС-50

McMillan TAC-50 использует разработанную фирмой «McMillan Bros. Rifles C°» затворную группу с поворотным затвором, имеющим два боевых упора в передней его части. Перезарядка винтовки ручная. Высококачественный ствол имеет облегчающие продольные долы и оснащен эффективным мощным дульным тормозом. Ложа винтовки выполнена из углепластика. В передней части ложи выполнено крепление для съемных регулируемых сошек. Приклад также как и ложа выполнен из углепластика, а при транспортировке в специальном кейсе отсоединяется от оружия. Длина приклада регулируется при помощи резиновых прокладок, устанавливаемых под амортизирующий затыльник. Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемных коробчатых магазинов емкостью на 5 патронов. Винтовка не имеет открытых прицельных приспособлений и комплектуется оптическими либо ночными прицелами различных типов. Винтовки McMillan TAC-50 состоящие на вооружении в Канадской армии, как правило, оснащены оптическим прицелом кратности 16х.

Оружие отличается высокой точностью стрельбы. Производителем заявлена кучность 0,5 угловой минуты при использовании соответствующих патронов. Винтовка McMillan TAC-50 была принята на вооружение рядом специальных подразделений полиции США, а также Канадской армии. Точность боя винтовок McMillan TAC-50 подтверждается и самым дальним зарегистрированным снайперским выстрелом — в 2002 году канадский снайпер Роб Фурлонг во время проведения антитеррористической операции в Афганистане «Анаконда» поразил моджахеда на дальности в 2430 метров, поставив этим своеобразный мировой рекорд.

Также фирмой выпущена спортивная винтовка McMillan 50 LBR для соревнований по бенчресту — дальнобойной снайперской стрельбе. Она весит 12,32 кг, является однозарядным оружием и имеет ствол длиной 819 мм. На стволе имеются облегчающие продольные долы, служащие также для лучшего его охлаждения. Ложа выполнена из ударопрочного полимера. Винтовка может использовать любые боеприпасы 12,7×99 мм.

McMillan 50 LBR

Как уже было сказано выше, для стрельбы все винтовки фирмы McMillan (Harris Gunworks) используют стандартные патроны 12,7×99 (.50 BMG).

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Тактико-технические характеристики М87 / М87R / М93:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 14,55–16,74 КДж, начальная скорость пули — 853 м/с, общая длина — 1346 мм, длина ствола — 736,6 мм, общий вес (без патронов) — 9,52 кг, емкость магазина — однозарядная / 5 патронов / 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Тактико-технические характеристики М88:

Патрон — 12,7х99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 15,61 КДж, начальная скорость пули-853 м/с, общая длина — 1295 мм, длина ствола — 736,6 мм, общий вес (с прицелом) — 10,89 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1500 м.

Тактико-технические характеристики М92:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 13,44–15,46 КДж, начальная скорость пули — 820 м/с, общая длина — 1050 мм, длина ствола — 640 мм, общий вес (с прицелом) — 10,9 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1500 м.

Тактико-технические характеристики М96:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 14,79–17 КДж, начальная скорость пули — 860 м/с, общая длина — 1422 мм, длина ствола — 736,6 мм, общий вес (без патронов) — 11,3 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Тактико-технические характеристики ТАС-50:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, дульная энергия пули — 13,61–15,65 КДж, начальная скорость пули — 825 м/с, общая длина — 1448 мм, длина ствола — 736,6 мм, общий вес (без патронов) — 11,8 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперские винтовки AMAC-1500, RAD / RAMO М600 и М650

В 1981 году ВС США заказали небольшой компании Research Armaments Prototypes — RAP (г. Джексонвиль, штат Арканзас, США) разработать специальные снайперские винтовки. Первой разработанной снайперской винтовкой была модель 300, предназначенная для стрельбы по живой силе противника на больших дальностях под патроны 7,62 mm NATO (.308Win) и 8,58×71 mm (.338), а другой винтовкой — модель 500 (М500) под патрон 12,7×99 мм от крупнокалиберного пулемета, предназначенная для борьбы с материальной частью противника. Обе винтовки были разработаны в 1981–1982 годах под руководством Д. Хаскинса.

Выпуск винтовки М500 (о ней рассказано выше, статья «Снайперская винтовка RAI 500») был незначительным, и примерно в 1983 году Вооруженные силы США закупили у RAP лишь 125 винтовок этой серии. Однако, снайперская винтовка RAP/RAI М500 стала основной моделью для разработки снайперских винтовок того же класса, в том числе и знаменитых винтовок фирмы Barrett. В дальнейшем права на конструкцию винтовки М500, а также оборудование для ее выпуска не раз переходили от одной фирмы к другой, а сама винтовка меняла название. Под обозначением AMAC-1500 ее выпускала фирма Iver Johnson , а в дальнейшем она выпускалась под этим же именем компанией Ultimate Accuracy Arms. Тогда же, в 1980-е годы конструкция винтовки была модернизирована фирмой Daisy Weapons Systems, и винтовка получила возможность конвертации под 3 основных армейских крупнокалиберных патрона в мире. Так, кроме американского патрона 12,7×99 (.50 BMG), после перестановки ствола и затвора, для стрельбы из винтовки можно было использовать советские патроны 12,7×108 и 14,5×114.

AMAC-1500

Винтовка RAI M500 / AMAC-1500 представляет собой очень простую конструкцию, состоящую из нескольких составных элементов: ствола, поворотного скользящего затвора, ствольной коробки, лафета с сошками и приклада; эта винтовка собирается и разбирается за считанные секунды, что позволяет хранить ее в разобранном виде и при необходимости тут же привести ее в боевое положение. Ствол имеет утолщенные стенки и рифленую поверхность для лучшего и равномерного охлаждения. Крепится в ствольной коробке с помощью сухарного соединения. В лафете установлен стабилизатор гармонических колебаний который гасит вибрацию ствола при стрельбе. На дульном срезе установлен дульный тормоз с пламегасителем. Однозарядная схема обусловила малые размеры ствольной коробки и необычную конструкцию затвора. Он очень короткий, состоит из тела затвора, зеркала, ударника, боевых упоров, извлекателя и рукоятки. После выстрела необходимо повернуть рукоятку вверх, расцепив тем самым боевые упоры, и вытащить затвор назад из ствольной коробки. Стреляная гильза в это время вытаскивается из патронника извлекателем. Новый патрон вкладывается в зеркало затвора, где удерживается извлекателем, после чего затвор вставляется в ствольную коробку, патрон заходит в патронник. Поворотом рукоятки вниз затвор сцепляется боевыми упорами со стволом. Винтовка готова к выстрелу. Приклад винтовки составной, регулируется по длине и высоте. Лафет трубчатый, в передней его части монтируются складные сошки. Винтовка не имеет открытых прицельных приспособлений и комплектуется различными оптическими и ночными прицелами.

RAD / RAMO M600

RAD / RAMO M650

В дальнейшем выпуск винтовки, получившей обозначение Модель 600 (М600) последовательно вели компании Daisy, Redick Arms Development (RAD) и RAMO Defence. Позже компании RAD и RAMO начали выпуск усовершенствованного варианта модели 600 — модель 650 (М650), отличавшуюся от предыдущих моделей (которые были однозарядными) магазинным питанием. Винтовки серии М500 и М600 — однозарядные. Запирание затвора осуществляется его поворотом, на 3 боевых упора. Для перезарядки затвор извлекается из оружия, на его зеркало в специальные пазы устанавливается патрон, после чего затвор с патроном вставляются в ствол и запираются поворотом. После выстрела затвор отпирается и извлекается из ствола вместе со стреляной гильзой, которая удаляется с зеркала затвора вручную.

На винтовках серии М650 затвор продольно скользящий, запираемый поворотом на 3 боевых упора. Подача патронов осуществляется из отъемного коробчатого магазина емкостью 7 патронов. В целях увеличения скорострельности винтовки М650 пришлось увеличить длину и вес оружия. Все винтовки данной серии не предполагалось использовать для стрельбы с рук, а только с упора, и поэтому они не имели цевья, и комплектовались складной двуногой сошкой. Наличие открытых прицельных приспособлений также не было предусмотрено. Все винтовки использовались только с оптическими дневными или ночными прицелами. Точность стрельбы всех винтовок серии М500 / М600 составляла порядка 1 угловой минуты (1 МОА) и в наибольшей степени зависела от качества применяемых патронов. Винтовки этой линейки широко использовались американцами в вооруженных конфликтах в Ливане, Панаме, Гаити, Ираке и других.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Патрон 14,5×114

Тактико-технические характеристики AMAC-1500 / M600 / M650:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) / 12,7×108 / 14,5×114, вес пули — 40,4-45,8 / 51 / 64 г, начальная скорость пули — 855 / 870 / 1010 м/с, дульная энергия пули — 14,6-16,8 / 19,3 / 32 КДж, общая длина — 1350 / 1384 / 1448 мм, длина ствола — 840 / 813 / 762 мм, общий вес — 13,6 / 10,4 / 13,5 кг, емкость магазина — однозарядная / однозарядная / 7 патронов, прицельная дальность — 1500–2000 м.

Снайперские винтовки Chey Tac Intervention LRRS (Long Range Rifle System)

Система дальнобойного снайперского оружия CheyTac LRRS (Long Range Rifle System) была специально разработана для поражения живой силы противника на больших дальностях. Кроме того новую систему можно было использовать как и антиматериальное оружие против автомобилей, для разминирования и т. п. Первоначально разработка винтовки системы Chey Tac LRRS М100 строилась на основе винтовки Windrunner калибра.50BMG. По результатам тестовых стрельб в South Creek Flats (Айдахо) в конструкции и эргономике винтовки были выявлены следующие недостатки и пути их устранения:

Chey Tac Intervention М100

1) Крепление щеки: щека не выдвигается вперед на достаточное расстояние, необходимое для принятия однообразной изготовки. С прицелом, посаженным на ближайший к стрелку слот и правильной дистанцией глаз — окуляр, щека располагается строго под лицевой костью стрелка. При экстремальных величинах требуется суперпрецизионный выбор дистанции глаз-окуляр, для чего и требуется хорошая поддержка щеки. Решение: выдвинуть щеку на 1,5 — 2" вперед или сделать ее регулируемой.

2) Пистолетная рукоятка: дизайн пистолетной рукоятки основан на дизайне М-16. Это угол разработан для боевого передвижения с оружием в положении Low Ready. Угол слишком велик для удобной стрельбы из положения лежа. На этот факт было обращено внимание и привело к предложению о замене по аналогичной цене. Дизайн напоминает тот, что применен на НК PSG-1, более вертикальный, широкий и с поддержкой кисти в нижней части, съемной и регулируемой.

3) Усилие на спуске: измеренное усилие составляло около 4 кг. Это неприемлемо для дальней стрельбы, т. к. разбалансирует оружие при обработке крючка. Усилие было доведено до 1,5 кг в последний день тестов. Данное изменение привело к отличным результатам. Глубокая кривая стандартного ремингтоновского спускового механизма слишком экстремальна. При тяжелом спуске, эта глубина снижает механические преимущества, которыми располагает стрелок. Любое медленное движение акцентируется и возникает впечатление, что усилие тяжелее, чем есть на самом деле. Решение: заменить спусковой механизм ремингтоновского типа на Jewell или аналогичный матчевый спуск большей длины (по вертикали) и более вертикальным профилем.

4) База крепления прицела: необходимо более тщательное тестирование алюминиевых баз для подтверждения повторяемости «нуля» при снятии и установке прицела. Во время стрельб было отмечено повреждение базы от захватов колец крепления оптики. Неровности и выбоины повлияют на повторяемость «нуля» системы. Было также замечено, что тело базы было толще номинала. Измерения показали.270", хотя заявлено.250". Результатом этого было то, что захваты крепления прицела плохо садились на базу крепления. Хотя это и не отразилось на точности стрельбы, но послужило причиной проблемы с центровкой горизонтали. Также больший размер вносит свою лепту в неповторяемость «нуля» при снятии и установке прицела. Строго рекомендуется использование стали при изготовлении базы прицела. Скорость теплового расширения у алюминия иная, чем у стальных колец. Скорости расширения базы и колец должны поддерживаться одинаковыми для обеспечения повторяемости дневного прицела. Данное преимущество стоит чуть большего веса.

5) Сошки: хотя и укорочены, в сравнении с первоначальной длиной, остаются слишком длинными. Это поднимает голову и шею стрелка в неудобное положение и может привести к травме. Сошки более удобны для бенчреста, чем для тактической изготовки лежа, расположены слишком близко к задней части оружия. Сошки и метод их закрепления не позволяют использовать другие виды изготовок для стрельбы (т. е. с ременным упором, с упором в нестандартные объекты, такие как рюкзак, ствол дерева и пр.). Сошки должны быть выдвинуты на 13–15 дюймов как минимум. Должно быть предусмотрено принятие всех возможных типов изготовок, включая ременной упор, упор на стволе, камне, рюкзаке, вертикальной подвесной системе вертолета и пр. Это может достигаться использованием трубчатой конструкции по подобию той, что применяется в AR-15.

Chey Tac Intervention М200

На основе результатов полученных на испытательных стрельбах была разработана модель M200, на все той же основе снайперской винтовки Windrunner калибра.50, созданной американской фирмой EDM Arms, но уже с изменениями и учетом выявленных недостатков. Винтовка Chey Tac Intervention M200 это магазинное оружие с продольно скользящим поворотным затором. Ствол винтовки Intervention M200 консольно подвешен в ствольной коробке, его задняя часть скрыта в трубчатом кожухе, к которому крепятся складная двуногая сошка и рукоятка для переноски. На дульную часть ствола может крепится эффективный дульный тормоз либо глушитель звука выстрела OPSINC. Открытыми прицельными приспособлениями винтовка не комплектуется. Для установки оптики используется штатная направляющая типа Picatinny, основным считается оптический прицел Nightforce NXS 5,5-22х. При необходимости оптический прицел может дополняться модулем ночного видения AN/PVS-14 и инфракрасным лазером для подсветки целей AN/PEQ-2. Питание оружия боеприпасами осуществляется из отъемных однорядных магазинов емкостью на 5 патронов. Винтовка Intervention M200 разборная, для транспортировки и хранения ствол снимается, а раздвижной приклад сдвигается вперед до упора. На базе снайперской винтовки Chey Tac Intervention M200 создана ее незначительная модификация с укороченным стволом- Chey Tac M20 °Carbine.

Chey Tac Intervention М310

При создании новой снайперской винтовки основной задачей являлось создание оружия, превосходящего оружие калибра 12,7 мм (.50 ВMG) по возможностям, в том числе и точности на больших дальностях. Для этого под руководством Джона Тейлора (США) был разработан патрон.408 Chey Tac специально под систему вооружения Chey Tac LRRS. Патрон предназначен для высокоточной стрельбы свыше 2000 м.

По данным фирмы Chey Tac Associates, производителя патронов.408 и оружия под них, система Chey Tac LRRS в составе винтовки Chey Tac Intervention M200 с оптическим прицелом Nightforce NXS 5,5-22х, патронов.408Chey Tac, фирменного баллистического компьютера (на основе PDA Casio Cassiopea M70) и подключенных к нему сенсоров ветра, температуры и атмосферного давления Kestrel 4000 обеспечивает эффективную стрельбу по ростовой мишени на дальности в 2000 метров, гарантируя точность менее 1 угловой минуты (1 МОА).

Chey Tac Intervention Defender

Кроме основной винтовки модели М200, фирма Chey Tac наладила выпуск более простой магазинной винтовки М310 и дешевой однозарядной винтовки Intervention Defender под тот же патрон.408 Chey Tac. Винтовка Defender неразборная, имеет регулируемую пластиковую ложу. Эта винтовка предназначена для дальней спортивной стрельбы и вооружения полицейских снайперов для стрельбы на дальние дистанции.

Все вышеуказанные варианты винтовок производятся под патроны .408 Chey Tac и .375 Chey Tac.

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Патрон 9,5×77 (.375 Chey Tac)

Тактико-технические характеристики Chey Tac Intervention М200:

Патрон — 10,3×77 (.408 Chey Tac) и 9,5×77 (.375 Chey Tac), вес пули — 19,8-27,2 / 17,8-19,8 г, начальная скорость пули — 1100 / 1212 м/с, дульная энергия пули — 16,33 / 13,22 КДж, общая длина — 1400 мм (приклад выдвинут) / 1220 мм (приклад сложен), длина ствола — 762 мм, общий вес (без патронов) — 12,3 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперские винтовки RND Manufacturing

Производством крупнокалиберных снайперских винтовок в США занимается среди прочих фирма RND Manufacturing. Начиная с 2004 года ей разработаны три модели КСВ под три типа патронов: 12,7×99 (.50 BMG), 10,3×77 (.408 Chey Tac) и 9,5×77 (.375 Chey Tac). Винтовки прошли испытания и предлагаются для армии, различных спецслужб и также для гражданского рынка и спортивной стрельбы. Все варианты полуавтоматические, автоматика работает за счет отвода газов из канала ствола. Питание всех трех вариантов производится из отъемного коробчатого магазина емкостью 5 или 10 патронов.

RND 2500 под патрон.408 Chey Tac

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Длина общая — 1219 мм, вес без патронов — 7,92 кг, длина ствола — 660,4 мм, цена — 10500 $.

RND 2600 под патрон.375 Chey Tac

Патрон 9,5×77 (.375 Chey Tac)

Длина общая — 1219 мм, вес без патронов — 7,92 кг, длина ствола — 508 / 660,4 мм, цена — 10500 $.

RND 3000 под патрон.50 BMG

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Длина общая — 1524 мм, вес без патронов — 12,32 кг, длина ствола — 660,4 мм, цена — 11500 $.

Снайперские винтовки Anzio Ironworks

Американская фирма Anzio Ironworks выпускает серию тяжелых снайперских антиматериальных винтовок под патрон авиационной пушки М61 «Вулкан» 20×102 мм. Снаряд развивает начальную скорость до 1030 м/с и при весе 101 грамм его дульная энергия равна 57,53 КДж. Под этот патрон фирма выпускает следующие модели:

Anzio 20MM Take-Down Rifle

Это однозарядная модель. Эффективная дальность стрельбы составляет 2730 метров. Общий вес — 17,2 кг. Длина ствола 1270 мм.

Другая модель имеет название Anzio Mag-Fed 20MM Rifle из чего следует, что винтовка имеет магазинное питание. Емкость магазина составляет 3 патрона. Длина ствола этой винтовки 1244 мм. Кроме боеприпасов 20×102 мм винтовка может быть адаптирована под советский патрон 14,5×114 мм. Перезарядка осуществляется вручную.

Anzio Mag-Fed 20MM Rifle

Патрон 20×102

Патрон 14,5×114

Еще одна модель 20-мм винтовки имеет название Anzio 20–50 rifle. Она однозарядная. Имеет общую длину 1853 мм, стволы длиной 914, 1016 и 1143 мм и эффективную дальность стрельбы свыше 3000 метров.

Anzio 20–50 rifle

Кроме этих тяжелых винтовок фирма также производит крупнокалиберные снайперские винтовки под патрон 12,7×99 мм (.50 BMG).

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Anzio 50. Однозарядная модель

Anzio 50. Модель с магазинным питанием

Однозарядная модель имеет ствол из хромомолибденовой стали длиной 762 мм. Модель с магазинным питанием имеет емкость магазина 3 патрона, два варианта ствола длиной 457 и 660 мм и вес без патронов 7,92 / 10,56 кг. Затвор поворотный, запирается постановкой на три боевых упора. Винтовки под патрон 12,7×99 показали на испытаниях точность 0,49 МОА.

Снайперская винтовка EDM ARMS Windrunner Semi-Automatic M50

Windrunner Semi-Automatic M50

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Эта полуавтоматическая винтовка была впервые представлена в 2006 году. Разработана она под стандартный патрон 12,7×99 (.50 BMG). Автоматика работает за счет отвода пороховых газов из канала ствола. Общая длина составляет 1448 мм, длина ствола 711 мм, вес с патронами, но без прицела — 17,6 кг, емкость магазина — 5 или 10 патронов. Гарантированная точность составляет 1,5 МОА на дистанции 910 м при использовании патронов матч-класса.

Снайперская винтовка Sabre Defence LSR-50

На выставке Shot Show 2011 фирма «Sabre Defence» впервые представила новую модель крупнокалиберной снайперской винтовки, разработанной по схеме «буллпап» под патрон 12,7×99 (.50 BMG). Винтовка имеет название LSR-50 и своим внешним видом очень напоминает венгерскую КСВ Gepard M6 Lynx. Вполне вероятно, что они имеют и сходную концепцию применения. Более подробных данных об этом оружии пока нет.

Sabre Defence LSR-50

Sabre Defence LSR-50 с сошками

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Снайперские винтовки фирмы «State Arms»

Американская оружейная фирма «State Arms», что находится в Бэнкрофте (штат Висконсин) выпускает несколько типов тяжелых однозарядных снайперских винтовок, предназначенных в первую очередь для спортивной стрельбы на большие дистанции, но также предлагавшихся для вооружения полицейских снайперов и спецподразделений ФБР. Это следующие модели:

«State Arms» Shorty

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), длина ствола — 762 мм, общий вес — 14,08 кг. Цена — 2450 $.

«State Arms» Rebel

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), длина ствола — 914,4 мм, общий вес — 16,72 кг. Цена — 2650 $.

«State Arms» Big Bertha

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), длина ствола — 914,4 мм, общий вес — 18,04 кг. Цена — 2750 $.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Все эти модели выпускаются в вариантах с деревянными или полимерными ложами, складными сошками, мощными дульными тормозами и планками Пикатинни для крепления различных оптических прицелов.

Также предприятие выпускает модель КСВ, предназначенную для армейских спецподразделений под названием «Competitor 2000». Оружие разработано также под патрон 12,7×99 (.50 BMG). Винтовка имеет тяжелый ствол плавающего типа. Длина ствола 762 мм или 914,4 мм. Винтовка также однозарядная, оснащена складными сошками, планкой Пикатинни и мощным дульным тормозом. Точность винтовки по результатам стрельб — менее 1 МОА с патронами матч-класса. Цена 3400 $.

«State Arms» Competitor 2000

Путем перестволивания этой винтовки был создан образец под высокоскоростной патрон .375-50 Mach 5. Патрон изготовлен на базе гильзы от патрона.50 BMG (12,7×99 мм), переобжатой под пулю калибра.375 (9,5 мм). Этот патрон разгоняет пулю весом 17,8 грамма до 1212 м/с, а более легкую пулю, целиком изготовленную из бронзы (весом 12 грамм) до 1370–1616 м/с. Это составляет пятикратную скорость звука, то есть те самые 5 Махов, обозначенные в полном названии патрона — .375-50 Mach 5. В результате получилось исключительно дальнобойное и точное оружие, только цена на эти патроны очень высока, так как бронзовые пули вытачиваются на высокоточных станках с ЧПУ и процесс снаряжения патронов требует высокой степени прецизионности. При попадании на таких скоростях пули в тело человека возникает мощнейший гидроудар (об этом упоминалось в статье о польском ПТР Maroszek Kb Ur wz.35) и образуются глубокие воронкообразные раны, практически всегда приводящие к смертельному исходу. При попадании в конечности их чаще всего отрывает от тела.

Патрон.375-50 Mach 5

Снайперская винтовка фирмы «Advanced Longrange Systems, LLC»

Эта винтовка разработана под стандартный патрон 12,7×99 (.50 BMG). Оружие однозарядное, оснащено мощным дульным тормозом реактивного типа. Полный вес составляет 16,75 кг, общая длина — 1270 мм, длина ствола — 832,8 мм. На оружии установлена планка Пикатинни, которая позволяет крепить все типы коммерческих и военных оптических прицелов.

Снайперская винтовка фирмы «Noreen»

Noreen ultra-long range rifle

Эта очень простая по конструкции, однозарядная винтовка может быть адаптирована под четыре типа патронов:.338 Lapua Magnum, 12,7×99 (.50 BMG), 408 Chay Tac и.416 Barret. Винтовка оснащается планкой Пикатинни. Стандартным является прицел Schmidt & Bender 12,5-50×56 Police Marksman II LP. Вес оружия составляет 14,08 кг, длина ствола — 836,6 мм, прицельная дальность — 2000 м. Цена оружия под разные патроны от 2499 $ до 2699 $. Винтовка разработана специально для соревнований по бенчресту, но также и предлагается для вооружения спецподразделений.

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 10,5×83 (.416 Barret)

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Прицел Schmidt & Bender 12,5-50×56 Police Marksman II LP

Снайперские винтовки Ferret 50 фирмы «Spider Firearms»

Фирма «Spider Firearms» выпускает КСВ Ferret 50 под патроны 12,7×99 (.50 BMG), 510 DTC, 408 Chey Tac со стволами трех размеров: 18, 29 и 36 дюймов, то есть 457,2, 736,6 и 914,4 мм. Для производства стволов используется высококачественная хромомолибденовая сталь марок 4130 и 4140. Канал ствола запирается поворотом затвора на 60° и постановкой его на три боевых упора. Все модели- однозарядные. Винтовки оснащаются регулируемыми по высоте складными сошками.

Ferret 50 со стволом 457,2 мм

Ferret 50 со стволом 736,6 мм

Ferret 50 со стволом 914,4 мм

Винтовки Ferret 50

Вид на приклад и затвор. Крупный план

Прицелы NXS 5,5-22×50mm и NXS 5,5-22×56mm

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Патрон 13×96,8 (.510 DTC)

Патрон.510 DTC является относительно новым боеприпасом, созданным в 2000 году французским конструктором Эриком Дэнисом. За основу взята гильза патрона.50 BMG укороченная на 2,2 мм и пуля чуть большего диаметра. Хотя может использоваться пуля от вышеуказанного патрона. Баллистика у этих патронов почти идентична. Характеристики .510 DTC следующие: диаметр пули — 13 мм, диаметр дульца гильзы — 14,3 мм, диаметр донца гильзы — 20,4 мм, длина гильзы — 96,8 мм, вес пули — 41,9 г, начальная скорость пули — 910 м/с, дульная энергия — 17,3 КДж.

При использовании патрона.50 BMG начальная скорость пули составляет 866 м/с для ствола длиной 457,2 мм, 933 м/с для ствола 736,6 мм и 966 м/с для ствола длиной 914,4 мм, а эффективная дальность стрельбы — 820, 1133 и и 1320 м соответственно. Стволы имеют восемь правосторонних нарезов. В качестве стандартного прицела используются NXS 5,5-22×50 mm и NXS 5,5-22×56 mm, хотя могут применяться и любые другие.

Турция

Снайперская винтовка Kalekalip KNT-12,7 AMR

Kalekalip KNT-12,7 AMR

Вид на прицел и затвор. Крупный план

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная снайперская винтовка Kalekalip KNT-12,7 AMR была разработана в Турции в начале 2000-х годов. В качестве боеприпаса используется стандартный патрон НАТО 12,7×99 (.50 BMG). Питание боеприпасами производится из примыкаемого снизу пластикового магазина емкостью 5 патронов. Перезаряжание осуществляется вручную. Запирание производится поворотным затвором и постановкой его на три боевых упора. Приклад, пистолетная рукоятка и цевье изготавливаются из ударопрочного полимера, армированного стекловолокном. К передней части цевья крепятся складные сошки. В задней части приклада устанавливается дополнительная третья задняя опора. Вес винтовки без патронов и оптики составляет около 13 кг, прицельная дальность — 1800 метров. Винтовка принята на вооружение турецкой армии и предлагается на экспорт.

Украина

Снайперская винтовка «Аскория»

Винтовка «Аскория»

Винтовка была создана в начале девяностых годов прошлого века, в Украине на предприятии КБСТ (которое, увы, развалилось) под руководством профессора Алексеенко. Оружие создано по схеме «буллпап», но в отличии от классических «буллпапов» магазин у нее расположен не позади пистолетной рукоятки, а с левой стороны от нее под углом. Калибр винтовки 13,2-мм. В винтовке используется специально созданный для нее патрон. В качестве исходного боеприпаса был взят патрон от французского пулемета Гочкис образца 1917 года 13,2×99. От него взята гильза и исходный калибр. В качестве поражающего элемента может использоваться как классическая пуля, так и подкалиберная стрела с отделяемым пластмассовым поддоном. Стрела может изготавливаться из разной стали — от обычной закаленной до легированной хромом и ванадием с присадкой вольфрама. На дистанции 600 метров подкалиберная стрела пробивает бронеплиту толщиной 50 мм. По сведениям взятым с сайта КБСТ, есть еще один тип пули, «имеющая твердосплавный стержень и пирофорную смесь, которая имеет температуру холодной плазмы до 4000 °C и скорость распространения 10–12 тыс. м/сек». По официальным сведениям винтовка осталась опытной, на вооружение принята не была и на экспорт не поставлялась. Но по словам человека принимавшего участие в обеих чеченских компаниях, которому я имею все основания доверять, эта винтовка принимала участие в боевых действиях на Кавказе. По его словам военный вариант на вооружение в связи с высокой стоимостью официально принят не был, однако известно, что выпускался и выпускается небольшими партиями в различных вариантах и в России, и в КНР.

Патрон 13,2×99 Hotchkis на основе гильзы которого был создан патрон для винтовки «Аскория»

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 13,2×99 специальный, вес пули — 17,5 г, начальная скорость пули (подкалиберной) — 1500 м/с, дульная энергия пули — 19,69 КДж, общая длина — 1165 мм, длина ствола-? мм, общий вес (без патронов) — 7,2 кг, емкость магазина — 5, 7, 9 или 11 патронов, прицельная дальность — 1800 м.

Снайперская винтовка ТАСКО 7ЕТ3

ТАСКО 7ЕТ3 под патрон 12,7×108. Рисунок

Патрон 12,7×108

ТАСКО 7ЕТ3 под патрон 12,7×108. Фото

ТАСКО 7ЕТ3 под патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Винтовка разработана украинской компанией «ТАСКО» для поражения легкобронированных целей, транспортных средств, средств связи, ПВО, вертолетов и самолетов на стоянках, а также контрснайперской борьбы на дистанции до 2000 метров. Изделие предназначено для использования диверсионными группами и прочими частями спецназначения. В качестве боеприпасов используются 12,7×108 пулеметный патрон или специальные снайперские боеприпасы, подаваемые из магазинов емкостью 5 или 10 патронов. Есть также вариант этой винтовки под патрон стандарта НАТО 12,7×99 (.50 BMG).

Оружие полуавтоматическое, механизм автоматики основан на принципе использования отдачи полусвободного затвора. Стрельба ведется с сошек, которые в сложенном состоянии скрыты под стволом. Возможна корректировка щеки приклада для удобства стрелка. Для уменьшения силы отдачи на стволе размещен дульный тормоз, который значительно уменьшает силу отдачи. Для винтовки могут использоваться любые оптические и ночные прицелы по желанию заказчика. Рукоятка переноски расположена точно по центру тяжести винтовки, что позволяет переносить ее одному человеку.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×108 или 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 51 / 40,4-45,8 г, начальная скорость пули — 890 / 860 м/с, дульная энергия пули — 20,1 / 16,27–16,93 КДж, общая длина — 1540 мм, длина ствола — 900 мм, общий вес (без патронов) — 16 кг, емкость магазина — 5 или 10 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Zbroyar.458 SOCOM

Винтовка Zbroyar под патрон.458 SOCOM

Магазин и патроны

Различные варианты патронов.458 SOCOM и разные типы пуль для них

Крупнокалиберная специальная бесшумная винтовка Zbroyar.458 SOCOM разработана украинской частной оружейной компанией «Zbroyar», что находится под Киевом. Она была создана под американский боеприпас .458 SOCOM, военный вариант которого создан на базе охотничьего патрона. Винтовка по концепции своего применения в чем-то схожа с российской винтовкой 6C8 ВКС/ВССК «Выхлоп».

Назначением винтовки является малошумное и беспламенное поражение живых целей в бронежилетах или укрывшихся в транспортных средствах на дальностях до 500 метров. Патрон имеет высокое останавливающее действие, поэтому винтовка также может применяться в полицейских операциях. Используется магазин американского варианта винтовки AR-15, созданной также под этот патрон. Перезарядка ручная, затвор продольно-скользящий, запирание производится постановкой затвора на три боевых выступа в его передней части. Общая длина винтовки без глушителя составляет 840 мм.

Существует три варианта патрона .458 SOCOM: с пулей весом 16 грамм и начальной скоростью 609 м/с, с пулей весом 19 грамм и начальной скоростью 580 м/с и с пулей весом 39 грамм и начальной скоростью 304 м/с. Нет информации может ли использоваться это оружие без глушителя и в таком случае в нем могут применяться все типы патронов или же в этой винтовке используется только последний вариант патрона с тяжелой дозвуковой пулей, где относительно невысокая скорость пули компенсируется ее большой массой.

Финляндия

Снайперские винтовки фирмы «Helenius»

Helenius APH RК-97

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Впервые показанная в 1997 году однозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка Helenius APH RK97 несколько напоминает немецкое ПТР PzB39, поскольку как и оно имеет запирание затвора с помощью вертикально подвижного клина. Во всем остальном это традиционная винтовка для уничтожения небронированной и легкобронированной техники противника и борьбы с живой силой на больших дальностях. Она имеет тяжелый ствол и может использовать патроны стандарта НАТО.50 BMG (12,7×99) или 12,7×108 российские патроны.

Форма приклада Helenius APH RK97 позволяет при использовании сошки установить винтовку так, что ось канала ствола располагается на одном уровне, или немного ниже, с плечом стрелка. Это позволяет сократить подскок ствола при выстреле и более надежно установить оружие. Перед пистолетной рукояткой винтовки располагается вторая вертикальная рукоятка, с помощью которой осуществляется управление механизмом затворной задержки. При отведении рукоятки вперед, затворная задержка освобождает затвор, позволяя ему доставить новый патрон в патронник, после чего новое нажатие на рукоятку вновь активизирует затворную задержку и взводит курковый механизм. Внешних прицельных приспособлений винтовка Helenius APH RK97 не имеет. На ней может применяться довольно широкая гамма различных оптических прицелов.

Helenius APH RК-99 Mk 2 и Helenius APH RК-20

Патрон 20×99 ШВАК

Кроме модели APH RK97 выпускаются также две модели калибра 20 мм под советский патрон 20×99 мм ШВАК, использовавшийся в авиационной пушке ШВАК времен Второй Мировой Войны. Устройство и принцип работы этих снайперских винтовок сходны. Helenius APH RK99 Mk 2 и Helenius APH RK20 отличаются между собой тем, что первая модель является однозарядной, а вторая — магазинной. В магазинном варианте перезарядка осуществляется вручную.

Вес осколочно-зажигательного снаряда составляет 96 граммов, а бронебойно-зажигательного снаряда — 99 граммов. В этих патронах применена латунная гильза цилиндрической формы с закраиной в донной части, выступающей за тело гильзы. Начальная скорость снарядов составляет 750–790 м/с.

Существуют также модель Helenius APH RK99 Mk 1. Она является дальнейшим развитием модели RK97, но имеет магазинное питание из 5-ти или 10-ти зарядных магазинов и поворотный затвор.

Тактико-технические характеристики Helenius APH RK97:

Патрон — .50 BMG (12,7×99) или 12,7×108, вес пули — 40,4-45,8 / 51–59 г, начальная скорость пули — 850 / 875 м/с, дульная энергия пули — 14,59–16,54 / 19,55–22,57 КДж, общая длина — 1330 мм, длина ствола — 940 мм, нарезы — 8 правосторонних, общий вес — 14 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1800 м.

Тактико-технические характеристики Helenius APH RK20:

Патрон — 20×99 ШВАК, вес пули — 96–99 г, начальная скорость пули — 790–750 м/с, дульная энергия пули — 29,95–30,89 КДж, общая длина — 1480 мм, длина ствола — 823 мм, нарезы — 8 правосторонних, общий вес (без патронов) — 22,5 кг, емкость магазина — 3 патрона, прицельная дальность — 1500 м.

Франция

Снайперская винтовка PGM Ultima Ratio Hecate II

Вариант с регулируемым прикладом

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Вариант с деревянным прикладом

Снайперская винтовка PGM Ultima Ratio Hecate II под патрон.50 BMG предназначена для использования в качестве антиматериальной винтовки для стрельбы на большие дистанции, беспокоящего огня, борьбы со снайперами и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов с безопасного расстояния.

Винтовка Hecate II разработана в рамках семейства снайперских винтовок UR (Ultima Ratio) и является самой крупной из этой серии. Выпуск винтовки был налажен французской компанией PGM Precision. Компания PGM Precision является известным производителем спортивных винтовок. В конце 1980-х годов ее сотрудниками была разработана серия снайперских винтовок, которые были приняты на вооружение французской полиции, а также полицейскими подразделениями некоторых других европейских стран. Как и другие винтовки серии UR, Hecate II построена по модульной схеме — все элементы собраны на шине из алюминиевого сплава и могут быть легко заменены. Массивная фрезерованная стальная ствольная коробка крепится непосредственно к каркасу. Тяжелый ствол (подвешен консольно, то есть плавающего типа) оснащен массивным однокамерным активным дульным тормозом.

Запирание канала ствола производится продольно скользящим затвором с тремя передними боевыми выступами. Ударно-спусковой механизм отличается облегченным ударником, уменьшающий инерционные задержки и сбитие наводки при работе механизма, и двухступенчатый спуск с предупреждением. Механических открытых прицельных приспособлений нет. Винтовка обычно оснащается телескопическим прицелом SCROME LTE J10 F1 10x. Питание осуществляется из отъемного магазина емкостью на 7 патронов. Hecate II имеет регулируемую ложу, со складной передней двуногой сошкой и складной задней третьей опорой под прикладом. Оружие оснащено шарнирной рукояткой для переноски. Для транспортировки винтовки используются специальные кейсы. Винтовки серии UR отличаются высоким качеством изготовления и отличной точностью стрельбы.

Снайперская винтовка PGM Ultima Ratio Hecate II была принята на вооружение Франции, Эстонии, Индонезии, Словении, Швейцарии.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — .50 BMG (12,7×99), вес пули — 40,4-45,8 г, начальная скорость пули — 825 м/с, дульная энергия пули — 13,74–15,58 КДж, общая длина — 1380 мм, длина ствола — 700 мм, общий вес (без патронов) — 13,8 кг, емкость магазина — 7 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка SRM

SRM-1

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 14,5×114

Патрон 20×82

Патрон HS.404 20×110

Патрон HS.820 20×139

SRM-1 А1

Крупнокалиберная снайперская винтовка SRM ((Serge Ranvier Munitions) была разработана французской фирмой SFEFMA (Societé Française d'Etudes et de Fabrication de Materiels d'Armement) в 1993 году и впервые была представлена на выставке MILIPOL 95.

Винтовка однозарядная, ложа изготовлена из высококачественной древесины, запирание затвора производится с помощью вертикально подвижного клина. Создавая эту винтовку французы разработали высококачественную мультикалиберную систему, которая путем замены ствола и затвора могла использовать пять типов крупнокалиберных патронов: 12,7×99 (.50 BMG), 14,5×114 советский, 20×82 от немецкой пушки MG-151 времен Второй Мировой, 20×110 HS.404 и 20×139 HS.820. Была также создана версия SRM-1А1 с коническим каналом ствола под экспериментальный 12,7 мм патрон, пуля которого развивала начальную скорость чуть более 1000 м/с против 850 м/с при применении патрона.50 BMG с обычным стволом. В варианте с патроном.50 BMG длина ствола равняется 700 мм, общая длина 1115 мм, общий вес 9,9 кг.

По имеющимся сведениям эксперименты с этой винтовкой продолжаются, полученные отзывы говорят о высокой точности и очень положительной эргономике.

Федеративная Республика Германия

Снайперская винтовка Heckler & Koch WSG 2000

Винтовка WSG 2000

Патрон 9×90 MEN

Пуля патрона 9×90 MEN

Эта крупнокалиберная снайперская винтовка была разработана в начале 90-х годов двадцатого века известной немецкой оружейной фирмой «Хеклер-Кох» в качестве высокоточной дальнобойной снайперской винтовки. Оружие было создано под специально разработанный для него экспериментальный патрон 9×90 MEN и предназначалось для поражения небронированной техники и живой силы противника на дальностях 1500–2000 метров.

Винтовка полуавтоматическая, выполнена по схеме «буллпап». Магазин емкостью 5 патронов расположен за пистолетной рукояткой и практически полностью находится в пластиковом кожухе. Вообще в конструкции этого оружия ударопрочные полимеры применены весьма широко. Пули патрона 9×90 мели вес чуть более 22 грамм и развивали скорость более чем 1100 метров в секунду. Полная длина патрона составляла 120 мм.

Общая длина оружия составляла 47,3 дюйма, что равняется 1201,42 мм. Запирание осуществлялось поворотным затвором с девятью боевыми упорами. Для уменьшения отдачи внутри приклада имелась уникальные гидравлическая и механическая системы. Вес винтовки с пустым магазином составлял 7,76 кг.

На оружии устанавливался специально для него разработанный электронно-оптический прицел совмещенный с инфракрасным ночным прицелом. Кратность прицела составляла 12х. Также в прицел был интегрирован лазерный дальномер и баллистический компьютер. Стоимость винтовки достигла 6700 $ и ее посчитали очень дорогим оружием. От развития проекта отказались и было изготовлено только несколько опытных образцов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 9×90 MEN, вес пули — 22,03 г, начальная скорость пули — 1100 м/с, дульная энергия пули — 13,5 КДж, общая длина — 1201,42 мм, длина ствола — 685,8 мм, общий вес (без патронов) — 7,76 кг, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка DSR-Precision GmbH DSR-50

DSR-50. Вид справа

DSR-50. Вид слева

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная снайперская винтовка DSR 50 разработана на базе снайперской винтовки DSR-1 германской компанией DSR-Precision GmbH.

Конструктивно крупнокалиберная винтовка DSR 50 в целом аналогична своей предшественнице DSR-1, однако в ее конструкции предусмотрены гидравлический демпфер отдачи в прикладе, а также специальное быстросъемное надульное устройство, сочетающее в себе функции дульного тормоза, пламегасителя и отчасти снижающее звук. Снайперская винтовка DSR 50 построена по схеме «буллпап» (магазин и затворная группа расположены сзади пистолетной рукоятки).

DSR-50 с дульным тормозом

Ствол консольно вывешенный, с восемью правосторонними нарезами и продольными долами для уменьшения массы и улучшения охлаждения. Поворотный затвор имеет шесть радиальных боевых упоров в передней части и запирается поворотом прямо за казенную часть ствола. Винтовка имеет двусторонний предохранитель, расположенный над спусковой скобой. Спуск регулируемый, с предупреждением. Магазин однорядный, запасной магазин располагается в специальном гнезде перед спусковой скобой. Ложа полностью регулируемая, с регулируемой подушкой под щеку, задней опорой и регулируемым по продольному положению цевьем. Складные сошки крепятся к специальным направляющим над алюминиевым цевьем и обеспечивают необходимое перемещение винтовки по всем трем осям, под прикладом имеется дополнительная третья регулируемая опора.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, начальная скорость пули — 853 м/с, дульная энергия пули — 14,69–16,66 КДж, общая длина — 1350 мм, длина ствола — 800 мм, общий вес (без патронов) — 10,3 кг, емкость магазина — 3 патрона, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка Fortmeier Waffen Fortek-2002

Fortmeier Mod. 2002 Standard

Fortmeier Mod. 2002 Standard

Fortmeier Mod. 2002 Take Down

Fortmeier Mod. 2002 Take Down

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 10,3×77 (.408 Chey Tac)

Патрон.460 Steyr

Патрон 10,6×80 (.416 TYR)

Снайперская винтовка Fortek-2002 разработана фирмой Fortmeier Waffen под руководством Генриха Фортмейера в 2002 году, что отражено в ее названии. Оружие однозарядное, создано как мультикалиберная система с возможностью адаптации под четыре типа патронов: 12,7×99 (.50 BMG), 10,3×77 (.408 Chey Tac), 460 Steyr и 10,6×80 (.416 TYR).

Патрон 10,6×80 (.416 TYR) был создан специально для гражданского использования в 2006 году австрийцем Хорстом Грильмайером когда патрон .460 Steyr был признан «военным» и запрещен для гражданского оружия. Его пуля весом 26,57 г развивает начальную скорость 860 м/с и имеет дульную энергию 9,8 КДж.

Винтовка Fortek-2002 это высокоточное оружие с прицельной дальностью стрельбы в 1500 метров. Ствол снабжен мощным дульным тормозом. Затвор поворотный, продольно-скользящий. Винтовка очень проста в устройстве и может быть легко разобрана без специального инструмента. Имеется планка Пикатинни для установки различных оптических прицелов. Имеются регулируемые по высоте сошки. Общая длина составляет 1450 мм, длина ствола — 915 мм, общий вес — 13,5 кг.

Снайперская винтовка Saxonia Big-Valve M-2

Saxonia Big-Valve M-2

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Узел крепления сошек. Затвор. Крупный план

Приклад (щека, регулируемая третья опора). Дульный тормоз. Крупный план

Крупнокалиберная снайперская винтовка Saxonia Big-Valve M-2 разработана немецкой фирмой Saxonia Spezialtechnik GbR как высокоточное оружие (спортивное и армейское) для стрельбы на дистанции более 1000 метров. Винтовка является однозарядной. В качестве боеприпаса используется стандартный НАТОвский крупнокалиберный патрон 12,7×99 (.50 BMG). Может использовать различные варианты патрона.50 BMG с энергией не более 20 КДж. Затвор продольно-скользящий с тремя боевыми упорами.

Имеются складные, регулируемые по высоте сошки. На стволе крепится мощный дульный тормоз. На оружии также есть планка WEAVER ZF для крепления различных оптических прицелов. В качестве стандартного прицела используется VZF Hensoldt 3-12×56. Количество нарезов — 8 правосторонних. Общий вес винтовки составляет 16 килограмм, а общая длина — 1360 мм.

Хорватия

Перед тем, как рассказать о хорватских крупнокалиберных снайперских винтовках, следует сказать, что, одним из первых, так сказать изготовленных на скорую руку, хорватских образцов оружия этого класса, была винтовка с несколько неблагозвучным для русского уха названием Manda. Это оружие было однозарядным, изготовленным под патрон 12,7×99 НАТОвского стандарта и очень напоминало по конструкции советское противотанковое ружье Дегтярева ПТРД.

Винтовка «Manda»

Снайперские винтовки RH-ALAN MACS-M2A и RH-ALAN MACS-M3

MACS-M2A

MACS-M3

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Крупнокалиберная снайперская винтовка MACS M2A представляла собой простое до примитивности однозарядное оружие с продольно-скользящим затвором. Стрельба велась патронами .50 BMG с использованием австрийского оптического прицела Kahles кратностью 10×42. Анализ опыта использования этой винтовки позволил создать усовершенствованную модификацию MACS-M3, длина которой (вследствие использования компоновки «буллпап») по сравнению с MACS-M2A была уменьшена с 1470 мм до 1110 мм, а масса снижена с 11,3 кг до 7,65 кг. Винтовки были разработаны во второй половине 90-х годов.

Это оружие поступило на вооружение хорватской армии в 1991 году. Патроны в винтовку подаются вручную. Затвор поворотный, продольно-скользящий. Обе модели имеют одинаковое устройство за исключением общей компоновки. Винтовки оснащаются регулируемыми по высоте сошками и дульным тормозом для уменьшения отдачи. В виду простоты конструкции и дешевизны (цена MACS-M2A составляла в начале 90-х 1950 $, а MACS-M3 — 1890 $) это оружие сильно распространилось по миру и встречается в странах бывшей Югославии, многих странах Африки, Юго-Восточной Азии и в Афганистане.

Тактико-технические характеристики MACS-M2A / MACS-M3:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, начальная скорость пули — 855 / 850 м/с, дульная энергия пули — 14,76–16,74 / 14,59–16,54 КДж, общая длина — 1470 / 1100 мм, длина ствола — 790 / 760 мм, общий вес — 12,4 / 8,8 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 1500 м.

Снайперская винтовка RH-ALAN RT-20

RT-20. Вид слева

RT-20. Вид справа

Различные варианты патронов HS.404 20×110

Крупнокалиберная винтовка RT-20 была создана в середине 1990-х годов, в ходе Сербско-Хорватского конфликта и выпускается предприятием RH-Alan. Основным назначением RT-20 является борьба с техникой противника, в том числе и легкобронированной. По большому счету RT-20 создавалась под очень узкоспециализированную задачу — пробитие бронезащиты инфракрасного прицела, установленного на башне сербского танка М-84. В ходе начальной стадии конфликта на Балканах применение этих танков с инфракрасным прицелом создавало значительные трудности для перемещения хорватских подразделений в ночное время, под покровом темноты. Выбор патрона 20×110 мм «Испано-Сюиза» (штатного патрона югославской зенитной пушки М55) был обусловлен тем, что мощность его бронебойного снаряда достаточна для пробития бронекорпуса прицела. При решении этой задачи винтовка оказалась очень эффективной и область ее применения была расширена для решения задач подавления позиций пулеметов и артиллерии.

В армии Хорватии система RT-20 получила наименование «ручная пушка». Конструктор пушки — инженер Ратко Янкович. Эффективная дальность стрельбы из оружия составляет 1800 метров.

Конструктивно винтовка выполнена по классической схеме с продольно скользящим затвором с поворотом при запирании. Запирание канала ствола производится на три ряда симметрично расположенных боевых упоров (по три в ряду). В чашечке затвора смонтированы подпружиненный выбрасыватель и пружинный отражатель. В стебле затвора имеются три компенсационных отверстия для стравливания пороховых газов при сквозном пробитии капсюля-воспламенителя и мелкие продольные долы для сбора пыли и грязи. Регулировка выхода бойка ударника производится ввинчиванием-вывинчиванием его из курка. Боеприпас HS.404 20×110, заметно превосходящий по мощности выстрелы, используемые в других образцах снайперских пушек калибра 20 мм, обусловил существенные конструктивные отличия RT-20 от своих «собратьев». Первое это однозарядность (отсутствие магазина) и значительно усложненный узел запирания — правильно подогнать все девять боевых упоров есть довольно сложная задача. Второе, это то, что кроме пассивного трехкамерного дульного тормоза и амортизирующих накладок затыльника приклада, изготовленных из губчатой резины, для RT-20 пришлось создать специальную реактивную систему компенсации отдачи аналогичную применяемой в безоткатных пушках. Примерно в середине длины ствола в нѐм проделан ряд отверстий, через которые часть пороховых газов из ствола отводится в трубу, проходящую над стволом, и по ней газы выводятся назад через сопло, создавая реактивную силу, которая противодействует силе отдачи при выстреле. Такая схема компенсации отдачи в практике серийного изготавливаемого оружия применена впервые.

Для обеспечения относительно приемлемой скорострельности такая схема требует наличия второго человека в расчете винтовки-заряжающего. Открытого прицела винтовка не имеет. Стрельба ведется с использованием оптических или ночных прицелов, смещенных влево от оси ствола из-за проходящей над стволом противооткатной трубы. Винтовка может переноситься одним человеком в специальной упаковке за спиной.

Для стрельбы используются 20-мм снаряды 20×110, созданные в середине двадцатого века для зенитной пушки Hispano Suiza HS 404. Такие боеприпасы выпускаются в варианте с осколочно-фугасными, бронебойными и бронебойно-зажигательными снарядами. Масса самого снаряда — 132 грамма, начальная скорость-порядка 850 м/с. Гильза выстрелов латунная с ударным капсюлем, масса метательного заряда (нитроцеллюлозный порох марки NC-06 составляет 31 г. Осколочно-зажигательные (ОЗ) снаряды укомплектованы стандартным взрывателем с самоликвидатором конструкции «Испано-Сюиза», самоликвидатор обеспечивает подрыв снаряда через 4,5–9,5 с полетного времени. Бронебойные снаряды (французской разработки) обеспечивают пробитие 20–25 мм стальной брони (гомогенной, средней твердости) под углом 60° с дистанции 200 м.

Характеристики боеприпасов 20×110

Индекс

Тип

Вес снаряда, г

Начальная скорость, м/с

Описание

M 57 TZ

ОЗ

132

850

Снаряжение: тротил и зажигательный состав

M 57 TZO

ОЗТ

132

850

Тротил 2,5 г, зажигательный состав 3,5 г, взрыватель UT M57, трассер

M 60 PZ

БЗ и БЗТ

142

840

Снаряд с оживальной формой головной части. В донной каморе зажигательный состав. С трассером или без

M 60 PZG (f)

БЗ

142

840

По французской лицензии. Аналогичен снаряду PZ, не содержит трассера

Применение принципа реактивного торможения поставило перед конструктором и ряд других технических проблем:

1) При компоновке оружия пришлось применить схему «буллпап», при которой спусковой крючок соединен со спусковым механизмом длинной спицей-тягой. Это исключило возможность регулировки спуска по длине хода и усилию, и к тому же характер спуска стал очень «сухой», без предупреждения.

2) Верхнее расположение газоотвода привело к смещению кронштейна оптического прицела влево и к отсутствию возможности стрельбы с левого плеча. Открытого механического прицела нет, но имеются два кронштейна (разные по конструкции): слева под оптический прицел, а справа под ночной.

3) Наличие реактивного сопла создало ряд проблем, в частности необходимость отсутствия позади оружия препятствий и появление дополнительных демаскирующих факторов требуют от стрелка и окружающих повышенной осторожности во избежание травм от истекающих назад пороховых газов. Сам стреляющий должен лежать под некоторым углом к оружию слева от него, при этом правое плечо должно упираться в приклад.

4) Для перезарядки надо выбраться из под тяжелого оружия, отвести его от себя или отодвинуться, непривычным движением «от себя» отпереть затвор, а при наличии тугой экстракции (что не редкость) попытаться отпереть его тяжелым предметом. Выбросить стреляную гильзу, поставить выстрел на линию досылания, дослать его в патронник, запереть затвор, подлезть под оружие и попытаться снова найти цель. Исходя из этого обеспечение скорострельности требует наличия второго члена расчета — заряжающего.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 20×110 HS.404, вес снаряда — 132–142 г, начальная скорость снаряда — 850–840 м/с, дульная энергия снаряда — 47,68 / 50 КДж, общая длина-1330 мм, длина ствола — 920 мм, общий вес — 19,2 кг, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 2000 м.

Чехия

Снайперская винтовка «Arms Moravia» («ZVI») Falkon OP96 / ОР99

Falkon OP96

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Falkon OP99

Патрон 12,7×108

Крупнокалиберная снайперская винтовка «Falcon» предназначена для борьбы со снайперами противника, поражения его легкобронированной техники, артиллерийских и ракетных установок, РЛС, авиационной техники на стоянках, живой силы. Разработка винтовки была начата в середине 1990-х годов чешской фирмой «Arms Moravia Ltd», а с конца 1990-х годов начато ее серийное производство.

Винтовка производится в двух вариантах: OP 96 под советский патрон 12,7×108 и OP 99 под патрон 12,7×99 мм стандарта НАТО.

Винтовка «Falcon» с ручной перезарядкой, с продольно-скользящим затвором, скомпонована по схеме «буллпап». Затвор маузеровского типа, с двумя массивными боевыми упорами спереди и одним сзади. При выстреле канал ствола запирается поворотом затвора с постановкой его на два симметричных боевых выступа. Флажок предохранителя расположен за пистолетной рукояткой. Ствол имеет дульный тормоз-компенсатор отдачи (по данным фирмы он гасит около 70 % отдачи).

Прицельные приспособления включают в себя крепления для оптики и резервный открытый прицел (мушка и целик). Несъемный магазин емкостью 2 патрона может блокироваться для использования винтовки как однозарядной. Приклад оснащен резиновым затыльником и щекой. Для уменьшения отдачи в прикладе установлена амортизирующая пружина. Винтовка оснащается складными сошками, закрепляемыми на стволе оружия. Ручка переноса оружия крепится к регулируемым по высоте сошкам.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50BMG) / 12,7×108, вес пули — 40,4-45,8 / 51 г, начальная скорость пули — 825–925 / 790–900 м/с, дульная энергия пули — 13,47–19,59 / 15,91–20,65 КДж, общая длина — 1260 / 1380 мм, длина ствола — 839 / 927 мм, общий вес — 12,2 / 12,7 кг, емкость магазина — встроенный на 2 патрона, прицельная дальность — 2000 м.

Снайперская винтовка Czech Weapons (SRO) CZW 127

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Эта винтовка представляет собой довольно эффективное полуавтоматическое оружие для борьбы с легкобронированной и небронированной техникой, а также для борьбы с живой силой противника на дальностях свыше 1000 метров.

Винтовка создана по схеме Барышева, отдача значительно уменьшена, на оружии имеются сошки, но вполне возможна и стрельба с упором в плечо. Винтовка разработана под патроны 12,7×99 (.50 BMG) и 12,7×108.

В оружие созданном по схеме Барышева используется полусвободный затвор. Образцы имеют очень своеобразные узлы запирания. Их особенностью является то, что наряду со своей основной функцией они обеспечивают еще и частичное поглощение энергии отдачи, поскольку детали затвора: боевая личинка, затворная рама, остов затвора и запирающий рычаг жестко не соединены между собой, в виду этого большая часть энергии отдачи во расходуется на последовательное приведение их в движение, что, в свою очередь, за счет соударения подвижных элементов и растягивания их действия по времени существенно, как минимум в 2,5–3 раза, уменьшает силу отдачи. Снижение отдачи позволило не только повысить точность стрельбы в режиме автоматического огня, но и одновременно уменьшить в 2–3 раза массу оружия. При сохранении кучности стрельбы это позволило добиться отказа от установки подобного оружия на тяжелые станки и обойтись легкой двуногой сошкой. К достоинствам системы можно отнести отказ от газового двигателя (газового поршня, газовой камеры и газоотводных путей), что значительно упростило конструкцию. Стрельба ведется с заднего шептала, то есть подвижные части автоматики перед выстрелом находятся в заднем положении, а в незапертом патроннике нет патрона.

Под стволом винтовки имеются легкие сошки, приклад складывающийся. Магазин двухрядный, примыкается снизу оружия и имеет емкость 12 патронов. Сверху крепится рукоятка для переноски. На стволе закрепляется дульный тормоз.

Фирмой также создается образец антиматериальной винтовки под патрон 14,5×114.

Опытный образец антиматериальной винтовки под патрон 14,5×114

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50BMG) / 12,7×108, вес пули — 40,4-45,8 / 51 г, начальная скорость пули — 850 / 890 м/с, дульная энергия пули — 14,59–16,54 / 20,19 КДж, общая длина — 1380 мм (приклад разложен) и 1140 мм (приклад сложен), длина ствола — 860 мм, общий вес — 13,4 кг, емкость магазина — 12 патронов, прицельная дальность — 1600 м.

Чечня

Снайперская винтовка «Al'Battar»

Al'Battar под патрон 12,7×108 и Al'Battar II под патрон 14,5×114

Патрон 12,7×108

Патрон 14,5×114

Al Battar. Магазин, затвор

На серийных стволах выбит номер — 0008

На вооружении чеченских боевиков находились, а возможно, имеются и сейчас, крупнокалиберные винтовки, произведенные местными умельцами в кустарных условиях на предприятиях Чечни. Известно как минимум два образца такого оружия. Винтовки изготавливались под патроны 12,7×108 и 14,5×114 и получили название Al'Battar и Al'Battar II (Меч Пророка). Масса 12,7-мм винтовки Al'Battar составляла 10–12 кг, а общая длина приблизительно 1200–1400 мм. Запирание ствола осуществлялось поворотом продольно скользящего затвора. Винтовка снабжена 5-зарядным магазином и коробчатым дульным тормозом. Прицельное приспособление оснащено перекидным, двухпозиционным целиком на 500 и 1000 метров. Имеется возможность установки оптических прицелов, например ПСО-1, что позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции 1300 метров. 14,5-мм винтовка Al'Battar II имеет аналогичную конструкцию, но является однозарядной. При производстве 12,7 мм Al'Battar использовали стволы от пулеметов ДШК, а при производстве 14,5 мм Al'Battar II — стволы от пулеметов КПВТ. Начальная скорость 12,7 мм пули составляет 860 м/с, а 14,5 мм пули — 1000 м/с. Первые винтовки Al'Battar появились в 1998 г. По заявлению боевиков им при помощи винтовки удалось сбить несколько российских вертолетов в Дагестане и Чечне. Кроме вертолетов из Al'Battar можно поражать и легкую бронетехнику.

Выдержка из статьи Руслана Чумака и Сергея Коломийца в журнале «Калашников» № 3 за 2001 год: «Запирание канала ствола осуществляется при повороте затвора на два боевых упора, заходящих в пазы фрезерованной ствольной коробки. Ствол винтовки переделан из ствола 12,7_мм пулемета НСВТ. Предусмотрено место для установки оптического прицела. Для смягчения отдачи приклад винтовки снабжен пружинным демпфером-амортизатором. На стволе винтовки выбит номер — 0008. Винтовка довольно легкая — ее масса около 12 кг. 14,5 мм винтовки под мощнейший боеприпас 14,5×114 выпускались на уцелевших производственных площадях заводов г. Грозного. Стволы для винтовок заимствовались у пулеметов КПВТ, которые снимались с БТРов подбитых во время боев в городе. В музее имеются две винтовки калибра 14,5 мм с различной длиной ствола (1200 мм и 1600 мм) и ствольными коробками круглого и прямоугольного сечения. Обе винтовки оснащены мощным многокамерным дульным тормозом и пружинным демпфером-амортизатором в прикладе. Винтовки имеют место для установки оптического прицела и складные сошки. Масса винтовок — 14 и 16 кг. Авторы статьи произвели опытные стрельбы из винтовки калибра 12,7 мм. Ощущения можно описать так: на две минуты забыл как дышать, и еще две недели сводил с плеча громадный синяк. Несмотря на демпфер и дульный тормоз отдача относительно легкого оружия очень резкая и болезненная. Опасаясь за свое здоровье выстрелить из 14,5 мм винтовки мы не решились. В ходе боестолкновений в поселке Комсомольское в марте 2000 г. бойцы одного из СОБРов на захваченной позиции возле 14,5 мм крупнокалиберной снайперской винтовки обнаружили двух убитых боевиков, лежащих друг на друге. После опроса пленных выяснилось, что 14,5 мм винтовка при стрельбе дает очень сильную отдачу, и боевики приспособились стрелять из нее «двойным расчетом» когда один стреляет, а другой наваливается на него сзади. При этом между плечом стреляющего и прикладом прокладывается сложенный несколько раз бушлат. Пуля снайпера из СОБРа поразила сразу двоих». Во время второй компании был обнаружен еще один, куда более мощный самодельный «монстр» из этого ряда — «антиматериальная винтовка» на базе ствола от 23 мм зенитной пушки ЗСУ-23-2, который представлял собой отрезанный орудийный ствол с прикладом и сошками.

Патрон 23×152

Швейцария

Система ARPAD 600

ARPAD 600

Патрон 35×176

В середине 1980- годов, в Швейцарии была создана опытная крупнокалиберная винтовка ARPAD 600, по сути даже ручная пушка, калибра 35-мм под патрон 35×176. По концепции она аналогична американской винтовке фирмы «Maadi Griffin» калибра 30-мм под патрон 30×173 мм от автоматической авиационной пушки GAU-8/A штурмовика А-10.

При дальности эффективной стрельбы 600 метров эта система занимает промежуточное положение между КСВ и гранатометами. Проблема компенсации мощной отдачи 35-мм патрона была решена установкой гидропневматического буфера. Длина отката ствола составляет 305 мм.

Оптический прицел располагается на выносном кронштейне с левой стороны. Винтовка однозарядная. Для стрельбы используются снаряды 35×176 фирмы Oerlikon. Оружие ведет огонь в положении с плеча, может также устанавливаться на различные станки и обслуживается одним человеком. Оно может применяться против легкобронированных целей, таких как БТР и БМП, вертолетов, различного рода укрытий. Это было относительно легкое, мощное и дешевое оружие (цена одного экземпляра составляла 1680 $), которое могло бы придать пехоте дополнительную огневую мощь, но в серию оно не пошло.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 35×176, вес снаряда — 167 г, начальная скорость снаряда — 650 м/с, дульная энергия снаряда — 35,28 КДж, общий вес — 7,5 кг, общая длина — 960 мм, длина ствола — 805 мм, емкость магазина — однозарядная, прицельная дальность — 600 м, бронепробиваемость на дистанции 600 м под углом встречи 90° — 50 мм.

Снайперская винтовка фирмы «Waffenfabrik Bern»

Об этом оружии почти ничего не известно, кроме того, что эта опытная специальная крупнокалиберная снайперская винтовка была создана в Швейцарии на предприятии Waffenfabrik Bern в 1970 году. Винтовка была создана по редко встречающейся схеме в этом классе оружия, когда отсутствует пистолетная рукоятка и в качестве оной используется магазин. Такая схема более характерна для пистолетов-пулеметов и в этой связи можно вспомнить еще пожалуй только экспериментальный шведский автомат MKS. Эта экспериментальная винтовка была создана под специальный патрон с бронебойной пулей калибра 12,7×64 мм, оснащалась глушителем, имела газоотводную автоматику с перекосом затвора и работала в самозарядном режиме. Магазин имел емкость 10 патронов. Винтовка имела обычные прицельные приспособления и также могла оснащаться оптическим и ночным инфракрасным прицелом.

Снайперская винтовка AMSD OM-50 Nemesis

Крупнокалиберная снайперская винтовка OM-50 Nemesis под патрон 12,7×99 мм (.50 BMG) предназначена для ведения стрельбы в самых разных условиях, включая городские условия (стрельбу на небольшие дальности по защищенным целям). Кроме того, в соответствующей конфигурации (с длинным тяжелым стволом) эта винтовка может использоваться и для спортивной стрельбы на большие дальности. Винтовка OM-50 сконструирована американским офицером морской пехоты в отставке Джеймсом Оуэном (James Owen) и швейцарским инженером Крисом Мовиглиатти (Chris Movigliatti), также бывшим военным.

OM-50 Nemesis. Вид справа

OM-50 Nemesis. Вид слева

OM-50 Nemesis со сменными стволами

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Название снайперской винтовки OM-50 Nemesis состоит из первых букв фамилий конструкторов, цифр обозначающих калибр оружия (.50 BMG) и имени греческой богини возмездия Немезиды (Nemesis). Первый прототип винтовки был собран всего за 3 месяца и испытан в 2001 году, а уже в 2003 году швейцарская компания «AMSD» начала серийное производство новой винтовки. Винтовка OM-50 Nemesis представлена в трех базовых модификациях, причем благодаря модульности конструкции возможна быстрая переделка (в течение 2 минут) одной модификации в другую.

OM-50 Nemesis Mk. I

OM-50 Nemesis Mk. I является однозарядной моделью винтовки без магазина. Комплектуется регулируемым по длине, но не складным прикладом, и не имеет сошек.

OM-50 Nemesis Mk. II

OM-50 Nemesis Mk. II это вариант с магазинным питанием (отъемный магазин на 5 патронов). Комплектуется складным вбок регулируемым прикладом, легкой двуногой сошкой на цевье и дополнительной складной опорой под прикладом.

OM-50 Nemesis Mk. III

OM-50 Nemesis Mk. III является модификацией предыдущих моделей с удлиненным цевьем и дополнительными универсальными направляющими.

Все винтовки серии OM 50 Nemesis построены на единой базе по модульной схеме, включающей в себя ствольную коробку, ударно-спусковой механизм и затворную группу. Запирание ствола осуществляется продольно скользящим поворотным затвором с тремя боевыми упорами, входящими в зацепление непосредственно с казенной частью ствола. Ударно-спусковой механизм полностью регулируемый. Быстросменные стволы различной длины (15, 16, 18, 22, 28 и 33 дюйма) крепятся в ствольной коробке поперечными винтами. Стволы могут комплектоваться эффективным дульным тормозом либо съемным глушителем звука выстрела. Винтовки серии OM 50 Nemesis не комплектуются штатными прицельными приспособлениями. При этом на ствольной коробке выполнена направляющая типа Picatinny, на которую на быстросъемных креплениях могут устанавливаться любые оптические и ночные прицелы по желанию заказчика.

При использовании специальных патронов винтовка в полевых условиях обеспечивает точность стрельбы менее 0,5 МОА (угловой минуты) на 300 метрах и менее 1 МОА на 1000 метров. В условиях стрельбища снайпер Корпуса Морской Пехоты США на дальности в 910 метров (1000 ярдов) уложил группу попаданий из винтовки OM 50 в габарит 5×6 см, что дает кучность менее 0,25 МОА. Винтовка OM 50 Nemesis была принята на вооружение ряда специальных полицейских подразделений и сил специальных операций Европы.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, начальная скорость пули — в зависимости от длины ствола, дульная энергия пули — в зависимости от длины ствола, общая длина: Mk. I — от 1029 мм (при стволе 381 мм) до 1562 мм (при стволе 838 мм), Mk. II и Mk. III — от 1029 мм (при стволе 381 мм) до 1562 мм (при стволе 838 мм) при разложенном прикладе и от 774 мм (при стволе 381 мм) до 1232 мм (при стволе 838 мм) при сложенном прикладе, длина ствола — 381 / 406,4 / 457,2 / 558,8 / 711,2 / 838,2 мм, общий вес — 10–15 кг (без патронов), емкость магазина — однозарядная (Мк. I) и 5 патронов (Mk. II и Мк. III), прицельная дальность — 500-2000 м.

Снайперские винтовки SIG 50 и SIG 511

SIG 50

SIG 50. Виден затвор и прицел

SIG 50. Приклад

SIG 50. Дульный тормоз

SIG 511

Эти две винтовки схожи по конструкции (имеются отличия в конструкции приклада, дульного тормоза, наличия или отсутствия третьей опоры) и являются первыми моделями винтовок знаменитой фирмы «SIG-Sauer» под патрон 12,7×99 (.50 BMG). Впервые они были показаны публике на выставке SHOT Show 2011 в Лас-Вегасе.

Стволы винтовок имеют продольные долы для уменьшения веса и улучшения охлаждения. Изготовлены они из высококачественной нержавеющей стали. Ударно-спусковой механизм регулируемый. Ствол плавающего типа с шестью правосторонними нарезами. Перезарядка осуществляется вручную. Ложа изготовлена из высокопрочного полимера армированного стекловолокном. Конструкция дульного тормоза заимствована у американской фирмы «Мак Милан». На прикладе имеется регулируемая щека. Сверху установлена планка Пикатинни на которой могут быть установлены практически все имеющиеся в наличии оптические и ночные прицелы, а также лазерные целеуказатели. Это высококачественное, точное и дорогое оружие. Цена одной винтовки составляет 9000 $.

Тактико-технические характеристики SIG 50:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, начальная скорость пули — 870 м/с, дульная энергия пули — 15,28–17,33 КДж, общий вес (без патронов) -10,34 кг, общая длина — 1447 мм, длина ствола — 736,6 мм, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 2000 м.

ЮАР

Снайперские винтовки фирмы «Aerotek» / «Mechem»

Винтовка NTW-20 под патрон 20×110

Патроны 20×110 Hispano HS.404

Винтовка NTW-20 под патрон 20×82

Патрон 20×82

Винтовка NTW-14,5 под патрон 14,5×114

Патрон 14,5×114

Снайперская антиматериальная винтовка NTW-20 рассчитана, прежде всего, на использование силами быстрого реагирования или силами специального назначения. Применение данной системы может варьироваться в зависимости от страны ее использующей, от военной доктрины или философии. Основное назначение этой винтовки — борьба с техническими и материальными средствами противника на средних и больших (для стрелкового оружия) дальностях.

Винтовка NTW. Неполная разборка

Система гашения отдачи. Гидравлический буфер

Винтовка NTW-20 была разработана конструктором Тони Неофиту (Anthony Neophytou — на фото ниже) в первой половине 1990-х годов на фирме Aerotek в ЮАР. Позже все права на данную разработку выкупила компания Mechem — подразделение крупного военно-промышленного концерна DENEL, а Тони Неофиту стал ее президентом. С 1998 года винтовка NTW-20 была принята на вооружение Силами Национальной Обороны ЮАР. Кроме того она была предложена на экспорт. С момента разработки винтовка прошла серию модификаций для достижения наиболее приемлемых результатов, став универсальным оружием используемым боеприпасы различного калибра.

В винтовке используются довольно мощные боеприпасы: 20-мм осколочно-фугасные и зажигательные снаряды, разработанные для немецкой авиапушки во время Второй Мировой войны MG-151 и 14,5-мм бронебойные и бронебойно-зажигательные патроны, разработанные тогда же в СССР для противотанковых ружей. Эти боеприпасы используются и производятся в ЮАР. Основными целями для винтовки NTW-20 могут являться автомобили, самолеты и вертолеты на стоянках, средства связи, топливохранилища, против которых особенно эффективны 20-мм снаряды. 14,5-мм патроны используются для стрельбы по более защищенным целям, например по бронетранспортерам или укрепленным сооружениям, или при стрельбе на больших дальностях (порядка 2000 метров).

Следующим в серии 20-мм является патрон 20×102 мм "Вулкан", а так же 20×110 «Испано» HS.404 и 20×139 мм «Испано» HS.820. Последние патроны требуют удлинения стволов по сравнению со стандартным для достижения необходимой дульной скорости. При этом сила отдачи и интенсивность вспышки в 3–4 раза выше той, что генерируется боеприпасом 20×82 мм, хотя полезная масса снарядов во многом идентична. Здесь находится тот предел, сверх которого эффективное снижение хода и понижение силы отдачи становятся весьма проблематичными. Винтовка NTW-20 справляется с такой задачей, при этом, не прибегая к дорогостоящим и технически изощренным способам.

Патрон 20×139 HS.820

Вариант под патрон 20×110 «Испано» HS.404 впервые был продемонстрирован на выставке Eurosatory 2006. Боеприпасы калибра 20×110 мм намного более доступны, чем боеприпасы 20×82. Эффективная дальность стрельбы NTW-20 версии 20×110 мм составляет 1800 метров. Она может стрелять кумулятивными зажигательными снарядами, кумулятивными зажигательными трассирующими снарядами, полубронебойными кумулятивными зажигательными снарядами и бронебойными снарядами с начальной скоростью 820 м/с. Возможно также ведение огня учебными и учебно-трассирующими снарядами. Незаряженная NTW-20 под патрон 20×110 «Испано» HS.404 весит 31,5 кг и транспортируется двумя частями. На винтовке установлен телескопический прицел с увеличением 8×56, параллаксовой подстройкой и встроенной компенсацией траектории пули. Длина прицела 250 мм, что обеспечивает улучшение осведомленности, захвата цели и точности стрельбы. Прицел может быть быстро демонтирован. Как и первая версия, NTW-20 может быть разобрана в полевых условиях без использования каких-либо специальных инструментов, при помощи только собственной гильзы, которая необходима для снятия ствола. Компания также разработала подставку для крепления NTW-20 на машине. На подставке имеются стабилизаторы, которые позволяют оружию свободно перемещаться как по вертикали, так и по горизонтали, а также компенсируют достаточно большой вес винтовки. Подставка разрабатывалась для ведения боя в городе, где стрелку необходима высокая точность для стрельбы по снайперам, а также возможность стрельбы по верхним этажам. Подставка позволяет быстро менять положение винтовки для ведения точной стрельбы по таким целям.

NTW-20 можно адаптировать под советский патрон 14,5×114 мм. Такая переделка может осуществляться меньше чем за одну минуту, без каких-либо инструментов. Характеристики этого патрона существенно отличаются от боеприпасов калибра 20 мм: он стреляет бронебойными пулями при значительно более высоких скоростях и, соответственно, при более настильных траекториях. Дульная энергия этого патрона примерно в 2 раза превышает патрон 12,7 мм. Такие особенности позволяют выбирать необходимую конфигурацию накануне боевого задания, или создавать смешанные снайперские команды для сочетания преимуществ обеих систем. Имеется так же комплект для адаптации под калибр 12,7 мм, что выгодно для снижения затрат на тренировки.

На основе системы NTW Индия выпускает свою мультикалиберную тяжелую снайперскую винтовку Vidhwansak, что на санскрите означает «Разрушитель» под патроны 12,7×99 (.50 BMG), 14,5×114 и 20×82.

Винтовка NTW-20 разработана с расчетом максимальной простоты эксплуатации и несложной системы техобслуживания. Затворная группа и магазин на 3 патрона представляют собой весьма эффективную систему для точного одиночного огня. NTW-20 построена на основе традиционной схемы с ручной перезарядкой продольно скользящим поворотным затвором. Запирание ствола затвором осуществляется на 6 боевых упоров. Стволы NTW-20 быстросменные, что позволяет в полевых условиях сменить калибр винтовки путем установки нового ствола в комплекте с затвором и магазином под другой калибр. Прицельные приспособления — оптический 8х кратный прицел на быстросъемном креплении, не требующий пристрелки оружия после снятия и установки прицела. В районе центра масс на винтовке установлена специальная рама, служащая как для переноски винтовки на небольшие дистанции, так и для защиты прицела. Питание осуществляется из примыкаемого горизонтально слева коробчатого магазина на 3 патрона. Винтовка предназначена только для стрельбы с упора, для чего имеет складную двуногую сошку.

Радикальным отличием NTW-20 от 20-мм винтовок времен Второй Мировой войны является сильное снижение массы. Достигается это путем применения встроенной эффективной системы снижения импульса отдачи. Во-первых, 2/3 общей массы винтовки составляет ствольная сборка. Она способна свободно откатываться в сравнительно легкой укладке или шасси. Свободный откат смягчается тремя устройствами, которые взаимодействуют друг с другом. Первым из них является гидравлический двухцикловый амортизатор, который снижает начальный высокоскоростной откат. В конструкции амортизатора имеется расширительный клапан и камера, которые поглощают расширение жидкости в период климатических перепадов. Вторая фаза понижения импульса отдачи обеспечивается пружинным буфером двойного действия, расположенным в нижней задней части шасси. По мере снижения скорости отката, количество работы, совершаемое амортизатором, также понижается. В этом момент, по мере сжатия пружины, начинает возрастать работа буфера, и наибольшая его эффективность достигается в конце хода. Графики работы этих двух систем четко перехлестываются и тем самым нивелируют пик импульса отдачи. При этом увеличивается время продолжения импульса. В итоге получается растянутый, нежели резкий пик удара, который обычно генерируется в момент выстрела обычных видов стрелкового оружия, не оснащенных системой смягчения отдачи. Отдача окончательно гасится эффективным дульным тормозом, разработанным для снижения силы звуковой волны и рассеивания струи газов, а также амортизирующей подушкой на затыльнике приклада.

Поставка и транспортировка NTW-20 осуществляется в виде двух комплектов, каждый весом около 15 кг в снаряженном состоянии, которые могут переноситься за спиной двумя номерами расчета винтовки. В одной упаковке ствольная коробка, а во второй ствольная сборка и остальные принадлежности, включая боеприпасы.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) / 14,5×114 / 20×82 / 20×110, вес пули — 40,4- 45,8 / 64 / 92-116 / 132–142 г, начальная скорость пули — 850 / 1080 / 720 / 820 м/с, дульная энергия пули — 14,59–16,54 / 37 / 23,86–30,06 / 44,37–47,74 КДж, общий вес (без патронов) — 24 / 29 / 26 / 31,5 кг, общая длина — 1700 / 2015 / 1795 / 1795 мм, длина ствола- 1100 / 1220 / 1000 / 1000 мм, емкость магазина — 3 патрона, прицельная дальность — 1800 / 2300 / 1500 / 1800 м.

Снайперские винтовки фирмы «Truvelo»

Фирма «Truvelo» была создана Францем Йозефом Гербертом в 1966 году в Миранде, городке, расположенном между Йоханнесбургом и Преторией. Основной деятельностью фирмы стало производство измерительных систем скорости, такие, например, как полицейские радары. Отсюда и название Truvelo (сокращение от True Velocity — высокая скорость). В 1970 году, то есть всего через 4 года после основания, здесь занялись производством оружия. Сегодня фирма называется Truvelo Manufacturing Armory и занимается разработкой и производством современного многозарядного снайперского оружия, которое предлагается в самых различных калибрах.

Truvelo.50 BMG

Truvelo.50 BMG. Магазинный вариант

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Truvelo.50 BMG. Однозарядный вариант

Крупнокалиберная снайперская винтовка под патрон .50 BMG была разработана южноафриканской фирмой Truvelo в конце 1990-х годов в качестве дальнобойного противоснайперского и антиматериального оружия (для поражения небронированной и легкобронированной техники и инженерных сооружений).

Пуля этой винтовки обладает энергией около 15000 джоулей на выходе и хорошей пробивной способностью. На 500–800 метрах это дает гарантированное поражение легкобронированной техники. Винтовка Truvelo.50 BMG выпускается в двух вариантах: более простом (и дешевом) однозарядном и в варианте с магазинным питанием (для тех кому нужна большая практическая скорострельность).

Винтовка имеет продольно скользящий поворотный затвор с двумя передними и двумя задними боевыми упорами (роль одного из задних боевых упоров выполняет основание рукоятки затвора). Запирание осуществляется за пазы в стенках массивной ствольной коробки, выполненной из стали. Тело затвора имеет облегчающие спиральные пазы, которые также служат и для сбора и отвода пыли и грязи из ствольной коробки. Тяжелый, плавающий ствол оснащен массивным дульным тормозом с эффективностью снижения отдачи до 40 %. Открытых прицельных приспособлений не имеется, на ствольной коробке сверху установлена универсальная рельса-направляющая для крепления оптических прицелов. Ложа винтовки выполнена из алюминиевого сплава в виде единой балки, на которую крепятся ствольная коробка с ударно-спусковым механизмом, регулируемый затыльник приклада с резиновой накладкой-амортизатором, пистолетная рукоятка управления оружием, подушка под щеку и дополнительная задняя рукоятка, служащая также и задним упором в дополнение к обязательным сошкам. Винтовка рассчитана только для стрельбы с упора (сошек).

Заявленная эффективная дальность стрельбы для винтовки Truvelo.50 BMG — до 1500 метров, кучность стрельбы — порядка 1 угловой минуты (1 МОА) при использовании специальных снайперских боеприпасов.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG), вес пули — 40,4-45,8 г, начальная скорость пули — 850 м/с, дульная энергия пули — 14,59–16,54 КДж, общий вес (без патронов) — 16 кг, общая длина — 1510 мм, длина ствола- 950 мм, емкость магазина — однозарядная или 5 патронов, прицельная дальность — 1500 м.

Семейство снайперских винтовок Truvelo SR

Truvelo SR 12,7

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Truvelo SR 14,5

Патрон 14,5×114

Truvelo SR 20×82

Патрон 20×82

Truvelo SR 20×110

Патроны 20×110 Hispano HS.404

Семейство Южноафриканских снайперских винтовок Truvelo SR предназначено для вооружения армейских и полицейских снайперов. Снайперские винтовки Truvelo SR были разработаны и стали серийно производиться компанией Truvelo Manufacturing (ныне г. Литтлтон, ЮАР). Винтовки Truvelo SR в крупнокалиберных вариантах выпускаются под патроны калибра 20×110, 20×82, 14,5×114, 12,7×99, а кроме того также под патроны 7,62×51 и .338 Lapua, которые в данной работе не рассматриваются.

Технически Truvelo SR представляет собой винтовку с продольно-скользящим затвором, с ручной перезарядкой. Канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора. Длина ствола варьируется в зависимости от используемого патрона. На ствол возможна установка дульного тормоза-компенсатора или глушителя. Винтовки модели Truvelo SR открытых механических прицелов не имеют. Наверху ствольной коробки расположена универсальная планка для установки оптических и ночных прицелов.

Ложа и приклад винтовки изготовлены из ударопрочного армированного пластика. Приклад «скелетного» типа снабжен регулируемыми по высоте щекой и затыльником, а также выдвижной регулируемой третьей опорой. Винтовки оснащены складывающимися регулируемыми по высоте сошками. Винтовки Truvelo SR — магазинные. Емкость магазина варьируется в зависимости от применяемого патрона. Защелка магазина расположена за окном приемника магазина.

Модель SR 20 под патрон 20×82 от немецкой авиапушки времен Второй Мировой войны MG.151 заслуживает более подробного описания. Как ее часто называют, снайперская пушка SR 20 разработана для поражения легкобронированных подвижных средств, коммуникаций и систем управления. Для стрельбы используются боеприпасы от немецкой авиационной пушки MG 151, обладающие сравнительно малым импульсом отдачи за счет невысокой начальной скорости и малой массы снаряда с четырьмя типами снарядов: практическим, бронебойным, бронебойно-зажигательным и осколочно-фугасно-зажигательным. Поэтому в конструкции пушки кроме дульного тормоза какие-либо противооткатные устройства отсутствуют.

Конструктивно снайперская пушка SR 20 выполнена по классической схеме карабина с продольно-скользящим затвором с поворотом при запирании. Запирание канала ствола производится на два боевых упора. В чашечке затвора смонтированы подпружиненный выбрасыватель и пружинный отражатель. Массивный затвор для облегчения имеет отверстия в рукоятке и достаточно глубокие винтовые долы на стебле, служащие также и для сбора пыли с целью исключения затирания при повороте. Регулировка выхода бойка ударника производится ввинчиванием-вывинчиванием его из курка. Фиксация бойка в нужном положении обеспечивается двумя фигурными выступами муфты, входящими в соответствующие вырезы стебля. Ствол вместе с дульным тормозом имеет длину 1000 мм. Длина ствола без дульного тормоза — 830 мм. Изготовлен из хромомолибденовой стали 790/440 твердостью 26–33 HRC.

Нарезы в канале ствола изготовлены по методу фирмы Truvelo. Длина хода нарезов составляет 560 мм. Наружный диаметр ствола в казенной части 56 мм, в дульной 35 мм. Патронник изготовлен из молибденовой стали 709М40, аналогичной стали ствола, но с твердостью 38–42 HRC, то есть, имеет более высокую закалку по сравнению со стволом. Ствольная коробка изготовлена из авиационного алюминия марки 7075. Для установки оптических и ночных прицелов используется универсальная планка типа Пикатини (имеющая несколько большие размеры по сравнению с использующимися в охотничьем оружии и выполненная как одно целое со ствольной коробкой). Размеры дульного тормоза 41×82×173 мм. Дульный тормоз является двухкамерным и имеет эффективность 60 %. Диаметр снарядного отверстия составляет 22 мм, то есть в 1,1 раза больше калибра оружия.

Снизу к ствольной коробке крепится спусковой механизм тороидного типа с регулируемым усилием спуска и рычажным предохранителем и защелка отъемного коробчатого магазина. Отъемный коробчатый магазин с двухрядным расположением патронов. Ложа, изготовленная из алюминия методом точного литья, служит для соединения всех частей: ствола со ствольной коробкой, приклада, направляющего стержня сошки, магазина, рукоятки и спусковой скобы. Пистолетная рукоятка крепится к ложе винтом и фасонной гайкой и имеет возможность продольной регулировки. Приклад изготовлен из авиационного алюминия марки 7075. Длина приклада составляет 170 мм. К тыльной стороне приклада крепится выдвижной плечевой амортизатор с регулировкой в пределах 60 мм, который имеет резиновый буфер с воздушной подушкой для поглощения остаточной энергии отдачи. Эта часть приклада может перемещаться по высоте в пределах ± 40 мм, что позволяет конкретному стрелку найти наиболее удобную точку приложения приклада к плечу. Фиксация нужного положения осуществляется специальным флажковым фиксатором. Опорный стержень приклада имеет максимальную длину 60 мм. В этих пределах длина по высоте может регулироваться ступенчато и играет роль некоего подобия задней сошки. Фиксируется флажковым фиксатором. На гребне приклада смонтирован пластмассовый подщечник с возможностью вертикальной регулировки и выполняющий роль, скорее, защитного щитка щеки стрелка от случайного соприкосновения с отпертым затвором, так как для стрельбы с оптическим прицелом хода регулировки по вертикали не хватает, а механического прицела конструкцией не предусмотрено.

В передней части ложи имеется гнездо, в котором с помощью винта крепится направляющий стержень, на который, в свою очередь, при помощи защѐлки крепятся сошки. Сошки имеют ступенчатую регулировку высоты линии огня. Все крепежные винты оружия имеют современную прогрессивную головку под шестигранный ключ, что обеспечивает их более плотную и равномерную протяжку и повышенный срок службы. Все поверхности оружия окрашены ровным слоем матовой серо-чѐрной краски, что в сочетании с тщательной обработкой деталей и прекрасного качества литьем придает оружию привлекательный вид.

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) / 14,5×114 / 20×82 / 20×110, вес пули — 40,4- 45,8 / 64 / 92-116 / 132–142 г, начальная скорость пули — 850 / 1060 / 720 / 810 м/с, дульная энергия пули — 14,59–16,54 / 35,9 / 23,86–30,06 / 43,3-46,5 КДж, общий вес (без патронов) — 16 / 20 / 23 / 25 кг, общая длина — 1700 / 1820 / 1820 / 1990 мм, длина ствола — 1000 / 1000 / 1000 / 1050 мм, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1500 / 1500 / 1800 / 2000 м.

Югославия

Снайперская винтовка Zastava М-93 «Crna Strela»

Zastava М-93 «Crna Strela». Вид справа

Zastava М-93 «Crna Strela». Вид слева

Патрон 12,7×99 (.50 BMG)

Патрон 12,7×108

Крупнокалиберная снайперская винтовка М-93 Crna Strela (Черная Стрела) предназначена для поражения материальных средств противника на дальностях до 1500 метров, а также для контрснайперской борьбы. Винтовка М-93 Black Arrow / Crna Strela была разработана в начале 1990-х годов на югославском заводе Zastava Arms (г. Крагуевац, Сербия). Под впечатлением достаточно успешного применения крупнокалиберных снайперских винтовок вооруженными формированиями хорватов, командование сербской армии в начале 90-х годов выдало предприятию Zastava задание на разработку снайперской винтовки под советский патрон 12,7×108 мм образца 1938 года. Опытный образец новой снайперской винтовки был изготовлен в 1993 году.

В серийное производство винтовка была запущена с большой задержкой, так что лишь в 1998 году первые серийные винтовки М93 поступили в пехотные части сербов. К тому времени активные боевые действия на территории бывшей Югославии уже завершились. Винтовка М93 использовалась лишь в локальных военных конфликтах в Косово и в Македонии. В настоящее время винтовка производится серийно и состоит на вооружении армий Сербии, Черногории, Македонии, Заира, Демократической Республики Конго, некоторых спецпоздразделений Армении. Также шла речь о поставках в Индонезию. Вообще она была предложена на экспорт в различные страны, включая США, где больше известна с обозначением М-93 Black Arrow.

М-93 была разработана для использования в двух вариантах: под патрон 12,7×108 (советский) и 12,7×99 (.50 BMG стандарта НАТО). Армией Сербии и Черногории был принят вариант с калибром 12,7×108 мм (патрон от российских тяжелых пулеметов). На экспорт была предложена версия винтовки под американский патрон 12,7×99 мм.

Винтовка М-93 построена по традиционной схеме, с затвором маузеровского типа (поворотный, с передними боевыми упорами и дополнительным задним). Предохранитель расположен внутри спусковой скобы, позади спускового крючка. Питание оружия боеприпасами осуществляется из однорядного отъемного коробчатого магазина емкостью на 5 патронов. Короткое цевье изготовлено из полимера, как и приклад и пистолетная рукоятка. Тяжелый ствол, изготовленный из легированной хром-никель-вольфрамовой стали, имеет продольные долы для облегчения и улучшения охлаждения, а также массивный дульный тормоз, снижающий отдачу до 60 процентов. Имеется восемь правосторонних нарезов с шагом 381 мм. Первые партии винтовок изготовлены с механическими прицельными приспособлениями в виде складных мушки и целика, предназначенными для использования в случае выхода из строя основного прицела, оптического. Винтовки более позднего выпуска механических прицельных приспособлений не имеют. На верхней поверхности ствольной коробки выполнена направляющая для крепления оптических прицелов. Штатно винтовка комплектуется оптическим прицелом «Air» M94 Zrak 8×56 фиксированной кратности. В передней части ствольной коробки размещен узел крепления складных сошек, а также складная вбок рукоятка для переноски. Приклад снабжен двумя амортизаторами, уменьшающими воздействие силы отдачи на стрелка. В средней части цевья крепится двуногая регулируемая по высоте сошка, заимствованная у винтовки М70М.

Сербский снайпер с винтовкой М-93 Crna Strela

Тактико-технические характеристики:

Патрон — 12,7×99 (.50 BMG) / 12,7×108, вес пули — 40,4-45,8 / 51 г, начальная скорость пули — 888 / 820 м/с, дульная энергия пули — 15,92–18,05 / 17,14 КДж, общий вес (без патронов) — 15 / 16,5 кг, общая длина — 1500 / 1670 мм, длина ствола — 840 / 1000 мм, емкость магазина — 5 патронов, прицельная дальность — 1800 м.

Приложение

Таблица характеристик патронов применяемых в КСВ

Обозначение

Страна

Калибр, мм

Длина гильзы, мм

Общая длина патрона, мм

Вес пули, г

Начальная скорость пули, м/с

Дульная энергия пули, КДж

9×90 MEN

ФРГ

9

90

120

22

1100

13,31

9,3×64

Россия

9,3

64

85,6

16,6

770

5

.375 Chey-tac

США

9,5

77

109,4

17,8-19,8

1200

12,81–14,25

.375-50 Mach 5

США

9,5

99

138

17,8-12

1212–1616

13,07–15,66

.408 Chey-tac

США

10,3

77

109,4

27,2-19,8

990-1100

13,32–11,97

.416 Barrett

США

10,5

83

116

25,9

990

12,69

.416 TYR

Австрия

10,5

80

110

26,57

860

9,8

.458 SOCOM

США

11,6

45

16-19-39

609-580-304

2,9–3,19-1,9

.460 Steyr

Австрия

11,7

90

125

34

945

15,2

12,7×99.50 BMG

США

12,7

99

138

40,4-45,8

908-860

16,65–16,93

12,7×108

Россия

12,7

108

147,5

51-56

900-880

20,65–21,68

12,7×108 Type 54

Китай

12,7

108

147,5

50

890

19,8

12,7×54 СЦ-130

Россия

12,7

54

97

59-76

290-295

2,5–3,65

12,7×64

Швейцария

12,7

64

105

.505 Gibbs

США

12,8

80

97,8

34-39

640-700

7,2–9,55

.510 DTC

Франция

13

96,8

138

41,9

910

17,3

13,2×99

Украина

13,2

99

137

17,5

1500

19,69

14,5×114

Россия

14,5

114

156

64

1020

31,7

14,5×114 DGJ 02

Китай

14,5

114

156

1250

14,5×169 Steyr

Австрия

14,5

169

20

1400

19,6

15×106

Бельгия

15

106

155

60

1040

32,44

15,2×169 Steyr

Австрия

15,2

169

35

1500

36,8

.60 «American»

США

15,24

50

65

15,5×115

Бельгия

15,5

115

160,5

70

1055

38,95

18×38 Competitor

США

18

38

60

20×82 (MG.151)

*

20

82

146,5

92-116

720-810

23,84–38,05

20×85 (OICW)

США

20

85

20×99 (ШВАК)

**

20

99

96-99

790-750

29,95–30,89

20×102 (Vulcan)

США

20

102

101

1030

57,53

20×110 HS.404

Франция

20

110

132-142

850-840

47,68-50

20×139 HS.820

Франция

20

139

120

1100

72,6

23×152

Россия

23

152

188

980

90,27

25×59

США

25

59

425/790

30×173

США

30

173

363

1035

194

35×176

Швейцария

35

176

167

650

35,28

* Выпускался в Германии во время Второй Мировой войны. Сейчас производится в ЮАР, Индии и некоторых других странах.

** Выпускался в СССР во время Второй Мировой войны. Сейчас производится небольшими сериями в Финляндии.

Источники:

Книги

В. Н. Шунков «Энциклопедия новейшего стрелкового оружия. 1985–2005»

А. Н. Ардашев, С. Л.Федосеев «Оружие специальное, необычное, экзотическое»

А. Благовестов «То, из чего стреляют в СНГ»

Я. Хогг «Боеприпасы. Патроны, гранаты, артиллерийские снаряды, минометные мины»

Я. Хогг «Справочники Джейн. Огнестрельное оружие»

Ч. Катшоу «Стрелковое оружие России. Новые модели»

В. Мураховский, С. Федосеев «Оружие пехоты»

С. Федосеев «Боевое стрелковое оружие России»

С. Федосеев «Оружие современной пехоты»

Х. Хескет-Притчарда «Снайперы Первой Мировой»

Сайты

http://www.dogswar.ru/

http://weaponland.ru/

http://www.gunsite.narod.ru/

http://www.arms-expo.ru/

http://www.oruzie.su

http://www.megasword.ru/

http://weapon.at.ua/

http://www.armoury-online.ru/

http://rugunner.ru/

http://ru.wikipedia.org/wiki/Крупнокалиберная_снайперская_винтовка

http://www.soldiering.ru/

http://www.agentura.ru/

http://bratishka.ru/

http://www.waronline.org/

http://www.gun-world.net/

http://www.cheytac.com/

http://www.sniper50.narod.ru/

http://calibr.ucoz.ru/

http://www.eragun.com/

http://world-guns.3dn.ru/

http://vulcanarmament.com/

http://www.bluegrassarmory.com/

http://www.vigilancerifles.com/

http://www.rndrifles.com/

http://www.edmarms.com/

http://ferret50.com/

http://www.statearms.com/

http://www.onlylongrange.com/

http://www.50bmg.net/

http://www.anzioironworks.com/

http://www.largrizzly.com/

http://www.czechweapons.com/

http://www.snipercountry.com/

http://www.50bmg.de/

http://www.truvelo.co.za/

http://www.reloadbench.com/menu1.html

http://ammoguide.com/

http://www.quarry.nildram.co.uk/index.htm

http://www.sero.hu/spec/

http://www.zastava-arms.co.rs/

http://www.vs.rs/

Журналы

«Техника и вооружение»

«Оружие»

«Калашников»

«Зарубежное военное обозрение»

«Братишка»

«Солдат удачи»

Личный архив автора

Content

Райгородецкий Александр Противотанковые ружья и их наследники

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вступительная рецензия

«Противотанковые ружья и их наследники»

Часть первая ПТР. Первая Мировая

Часть вторая ПТР. Вторая Мировая

Часть третья Крупнокалиберные снайперские винтовки

Приложение