Игорь Побожий

Первая база колонизации Венеры

1. На орбите

Орбитальная станция, вращающаяся вокруг Венеры, последовательно совершала виток за витком. Свет от солнца сменялся тенью Венеры. Прилетали корабли с Земли, содержащие грузы, для первой базы колонизации Венеры.

Командир станции, Виктор, находился в повышенном нервном напряжении. То, о чем так долго говорили, и к чему готовились многие годы, должно было скоро начаться. Его заместитель Виталий напротив был спокоен и просто выполнял поручаемые ему задания.

Помимо руководства в экипаж орбитальной станции входило ещё 5 человек: 2 женщины и 3-е мужчин.

К станции был пристыкован модуль «Склад» с оборудованием и запасными частями, а так же большой по площади модуль «Гараж» с летающими и ездящими машинами. В гараже оставалось достаточно много свободного места, и космонавты сделали ворота для игры в гандбол. Была медицинская лаборатория, где в случае необходимости можно было сделать небольшую операцию. Большую часть работ предполагалось делать удаленно на Венере. Для этого на станции были оборудованы специальные комнаты с различными интерфейсами управления робототехникой.

– Ну что, Виталий, завтра начинаем спуск на Венеру? – обратился капитан к заместителю Виталию.

– Да, первым рейсом спускаем строительную машину. Как опустим – настройка, тестирование в условиях атмосферы.

– Наши операторы дистанционного управления уже заждались. Через 6 часов должен подлететь корабль с материалом для стен базы.

Настал первый день спуска. Снарядили строительную машину, способную работать при температуре 500 градусов Цельсия и давлении как на океанской глубине 1000 метров.

Незадолго до того момента, когда станция пролетала над точкой посадки, машину отстыковали. Машина с помощью электромагнитных гравитационных двигателей замедлила скорость и начала снижение.

Виктор начал следить за машиной:

– Снижение происходит в автоматическом режиме до 300 метров над поверхностью. 200 километров, все штатно, скорость относительно Венеры снижена до минимума. 100 километров. Минимальная температура в атмосфере, почти -100 градусов, дальше будет расти. 50 километров. Давление и температура как на Земле.

– Здесь бы нам и остаться, – сказал Виталий.

– В облака все-время парить? – спросил Виктор. – Может быть, сделают когда-нибудь круизы на 50 километровой высоте.

– Да можно будет в обычной одежде и кислородной маске сидеть, – ответил Виталий.

– Будем спускать людей, можно будет попробовать, – сказал специалист широкого профиля Юрий. – Обязательно попробуем, – ответил Виктор.

Виктор продолжил наблюдение за машиной:

– 30 километров, давление и температура растут. 10, 9,8,7,6,5,4,9,2,1. 500 метров, 300 метров, остановка, переход на ручное управление.

Виталий продолжил:

– Беру на ручное управление. Препятствий снизу нет, локатор показывает равнину, продолжаем снижение. 100 метров, 50, видимое изображение на экране.

– Ровная поверхность. Можно сажать.

– Медленно снижаемся, 20 метров, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 0.5 метра, есть касание.

– Пасмурная погода, как всегда. Температура 464 градуса. Давление 9,3 мега паскаля.

2. Котлован

Виктор начал собрание:

– По плану нам необходимо пробурить скважину на предполагаемом месте строительства базы на всю глубину, это у нас 250 метров, проанализировать грунт. Опустить зонд и уже с его помощью получить детальную картину грунта.

Алексей начал работу:

– Выдвигаем лазер, направление точно вниз, форма лазера в виде полой окружности. Последовательно по 10 метров выжигаем, опускаем на дно мини лазер, отрезаем дно поднимаем полученный керн гравитационным лучом, кладём на поверхности, маркируем. Поднимаем первый керн.

– Первый пошел, поднимается.

– Куда он денется. Подняли над поверхностью. Поворачиваем в горизонтальное положение и кладём. Надпись лазером на керне, глубина 10 метров.

– На вид хороший керн, однородный, а что лучевая диагностика показывает?

– Как снаружи, так и внутри однородный материал. Остальные 240 метров пускай искусственный интеллект сделает, обученный на первом разе. 100 метров 10 кернов, 200 метров – 20 кернов, 250 метров – 25 кернов, все готово. Анализ кернов показывает однородное содержимое, без трещин и разрывов, к глубине состав незначительно меняется по естественным причинам уменьшения воздействия атмосферного давления.

Я вас поздравляю, место строительства базы утверждено, – сказал Виктор. – Начинаем рыть котлован, спускаем вторую строительную машину, оператор Ольга.

Алексей продолжил:

– Радиус 100 метров от скважины, таким образом, на дне у нас должна получиться окружность диаметром 200 метров, форма конуса. На поверхности окружность диаметром 60 метров. Ольга, напиши для машин программу, чтобы вынимали грунт из ямы заданного размера.

– Сейчас спущу машину номер 2, – ответила Ольга. – Запускаем. Основные системы работают нормально. Малой скоростью выдвигаем на дорогу в ангаре, поворачиваем и к шлюзу. Дверь шлюза открыть, машину в шлюз поставить. Внутреннюю дверь шлюза закрыть. Воздух выпустить из камеры в космос. Внешний шлюз открыть. Да свидания, машинка, мы ещё увидимся. Поработай там на Венере. Медленно вылетаем из шлюза. Как раз скоро будем пролетать над точкой посадки. Последний взгляд в вживую, начинаем торможение относительно Венеры и спуск. Точка 200 метров над скважиной заданы, путь и скорость определены. Автопилот включен. За 10 минут долетит. Так теперь программа рытья ямы заданного размера. Надо будет всё-таки вручную прокопать какой-то объем, чтобы машины внутри ямы могли свободно работать.

– Хорошо. Будем копать по центру от скважины по всей глубине. Будем углублять, и расширять яму. Так лазером вырезали 5 кубических метров породы. Захватили гравитационным лучом и перенесли. А куда, кстати, выкопанный грунт будем складировать?

– На удалении километра от скважины, – ответил Виктор Алексею.

– В какую сторону?

– В любую.

– Можно во все стороны равномерно, – предложила Ольга. – Получиться круглая стена.

– Я не против, – сказал Виктор, – только проезды оставьте в стене.

– Ворота потом можно будет установить, – пошутил Юрий.

– От незваных гостей, – продолжили шутку Виктор.

– Так и запрограммируем, – сказала Ольга и обратилась к Алексею. – Выкопаем радиус 15 метров от поверхности, до дна, а потом программу запустим, заодно натренируем ее.

– Хорошо. Подлетели к яме, лазером отрезали, гравитационным лучом захватили, отлетели на километр, сбросили.

– Подлетели, отрезали, схватили, отлетели на километр, сбросили.

Юрий наблюдал за работой строительной машины:

– Глубина 50 метров, 100, 200, 250. Все достигли дна.

– Дальше в автоматическом режиме, – сказала Ольга, – запускаю программу для двух машин.

– Наконец-то можно отдохнуть, поспать, – порадовался Алексей.

– Поспи. Разбужу в случае чего.

3. Фундамент

– Котлован под базу колонизации Венеры готов, – сказала Ольга.

– Отлично. Все ровно. Не провалиться верхняя часть вырытого конуса вниз? – спросил Юрий.

– Нет. Тут давление сверху уравновешивается давлением атмосферы на боковые стенки.

– Что у нас дальше по плану? – спросил Виктор.

– Фундамент, – ответил Алексей. – В машинах есть ингредиенты для строительной смеси, на некоторое количество фундамента хватит.

– Здесь на орбите у нас запасов для строительной смеси полно, – сказал Виталий.

– Да целиком на фундамент хватит и ещё на пару этажей, – сказал Алексей.

– Высота фундамента 1 метр, – сказал Алексей. – В машине есть специальная программа, которая следит за заданной высотой, ровняет силовым полем смесь в соответствии с заданной высотой и затвердевает ее. Задача операторов направлять сопло со смесью в нужную точку, включать, выключать подачу смеси.

– Разделим поверхность на 5 секторов, – предложила Ольга, – каждый будет заливать свой. Если кто-то раньше свой закончит, то может помочь соседу.

– Задай тогда для каждой машины границы, где она должна работать.

– Может попробуем немного залить фундамента.

– Давай. Юрий, Анна, Игорь заряжайте машины строительной смесью и спускайте их на строительную площадку.

– Угу, – ответил Юрий.

– Ну что начнем с края, вдоль внешней стены? – спросил Алексей.

– Я сначала сделаю линии, делящие пространство на 5 секторов, – ответила Ольга.

– Хорошо.

– К прибытию остальных 3-х машин должна успеть. Сначала сделаем 5 меток у стены, делящие стену на 5 равных частей. Так из центра лазерным дальномером отделяем 360/5=72 градуса.

Сделай метку там, куда сейчас светит лазерный луч.

– Сделал куб из строительной смеси.

– Хорошо. Теперь ещё 4 раза.

– 1,2,3,4 Готово.

– Теперь давай продолжим линии от этих маркеров до центра. Я от центра до 1-го маркера, а ты, например, от последнего до центра.

– Делаю.

– Так 2 линии у нас готовы, ещё 3. Мне 2-я отметка, а тебе 4-я. Ну и последнюю 3-ю пополам, встретимся посредине.

– Главное не столкнуться.

– Тормози вовремя, не столкнемся. Готово. Вот и 3-я машина подлетела. Кто ей управляет?

– Я, – сказал Игорь, – 3-ий сектор тогда возьму. Вы не против?

– Нет, – ответил Алексей. – Тогда я 1-ый, Ольга, наверно, 2-ой. Кто первым прилетит, тот будет делать 4-й сектор.

– Управляемая мной машина уже на подлете, – сказала Анна.

– У меня ещё заправка машины строительными компонентами идёт, – сказал Юрий.

– Значит тебе достается 5-й сектор, – сказала Ольга Юрию.

– Понятно.

– Что это вы тут за мишень нарисовали на поверхности? – спросил Виктор. – Вы там работаете или развлекаетесь?

Алексей ответил Виктору:

– Работаем, разделили работу по формированию фундамента между операторами и машинами.

– Ладно, делайте фундамент, не отвлекайтесь.

– Да, шеф, – сыронизировала Анна.

– Заправился, вылетаю, – сказал Юрий.

Таким образом, Находясь на орбите Венеры, 5 операторов управляют строительными машинами, находящимися на поверхности, точнее в вырытом котловане, на глубине 250 метров.

– Через 3 часа ужин. Прервемся, поедим? – спросил Юрий.

– Да можно, потом ещё поспать часов 8, – ответила Ольга.

– Так и сделаем, – сказал Алексей, – у кого закончится строительная смесь за час до ужина, возвращайте машину на орбиту и не вылетайте больше сегодня.

– Я сделала процентов 20, смесь закончилась, возвращаю машину на орбиту, – сказала Ольга.

– Аналогично. Может пока они будут заправляться пообедаем.

– Почему бы и нет.

– Ну как у вас фундамент ложится, ровно, без проблем?

– В самом начале давление Венеры мешало, но потом настроила силовое поле и стало нормально, – ответила Анна.

– Все хорошо, – ответил Игорь.

– Аналогично, – ответил Юрий.

– Сколько же нам рейсов придется сделать? – спросила Анна.

– Думаю около 10 каждому, – ответил Алексей.

День подошёл к концу. Операторы припарковал машины на орбите, поспали, проснулись, начался завтрак.

– Сегодня завершим фундамент? – спросил Алексея Юрий.

– В принципе нас никто не гонит. Операция уникальная, под большим давлением и высокой температурой. Но пока тьфу, тьфу, тфу все идёт хорошо. Можем успеть сегодня, если Игорь после того, как закончит свой сектор, будет другим помогать.

– Да без проблем, – сказал Игорь.

Они закончили за полчаса до окончания рабочего времени.

Алексей подвел итог:

– Ура, товарищи, мы сделали фундамент за 2 дня. Конечно, с помощью наших трудолюбивых машин. Сегодня праздничный ужин, а завтра день отдыха.

4. Колонны и перекрытие

Виктор начал собрание:

– По плану у нас строительство -25 этажа с 3-мя шлюзами.

– Зачем тут шлюзы, куда из них выходить? – удивился Игорь. Команда космонавтов рассмеялась. Виктор стал объяснять:

– После постройки нашей базы рядом планируются другие, и шлюзы на -25 этаже дадут возможность соединиться с другими базами в виде конуса. Пророют ход между 2-мя базами. Шлюзы на складе есть. Давление Венеры они выдерживают с большим запасом, поэтому прикрепляйте их к машинам, опускайте на фундамент, закрепляйте так, чтобы внешние выходное отверстие шлюза было встроено в стену -25 этажа, которую вы потом сформируете.

– Колонна, сказал Алексей, – чтобы нам её сделать, надо зависнуть машиной над местом, которое нам показывает схема, где она должна быть, включить процедуру, и машина сама ее зальёт, удерживая форму силовым полем как опалубка, потом затвердит.

– В принципе не сложно, – сказал Игорь Алексею. – Можно ещё ввести относительные координаты колон из схемы в машину, чтобы она автоматически позиционировалась.

– Можно. Разделите как-нибудь пространство, когда закончите колонны, можно будет помогать Юрию со стеной.

– Можно опять разделиться по секторам, – предложила Ольга, – 3 шлюза образуют 3 сектора, можно эти сектора ещё пополам поделить.

– Можно я, как и Юрий стену буду заливать? – спросил Игорь. – А вы 3-ем делайте колонны в 3 секторах.

– Договорились, – сказала Анна.

Прошел рабочий день и довольные космонавты, припарковав свои машины на орбитальной станции, отправились ужинать.

Виктор на следующий день:

– Алексей, как продвигаются работы по 1-му этажу?

– Все внутренние строения 1-го снизу этажа сделаны, остался потолок-перекрытие, – ответил Алексей Виктору.

– То есть 1-ый этаж без потолка совсем все сделали.

– Ну, конечно! – воскликнула Анна, – пашем тут с утра до вечера. Нам бы отдохнуть денёк другой.

– Перекрытие сделаете, отдохнете, – сказал Виктор. – Надо вам Виталия в помощь отдать, а то он сидит большую часть дня, ничего не делает. Пускай управляет 6-ой машиной.

– Я контролирую поставки материалов с Земли, – сказал Виталий.

– Что это у тебя весь день занимает? Контролируй, но и на машине поработай, можно не полный день. Надо сказать, что ресурсами, материалам Земля снабжает нас без сбоев. Поэтому мы тоже должны не тормозить. С Земли контролируют нашу работу. Отчёты каждый день надо им отправлять, да и наши видео с машин передаются. Хорошо хоть звук разговоров не требуют передавать. Но в целом мы справляемся.

– Пускай нам свежих фруктов и соков пришлют, – попросил Игорь Виктора.

– Попробую написать. Сок ты можешь развести, полно концентратов на корабле. Фруктов, конечно, хотелось бы. Вы позавтракали? Давайте за работу, шлюзы между -24 и -25 этажами сразу установите до заливки перекрытия, и, тогда вперёд.

Алексей стал объяснять предстоящую работу:

– Сегодня будем класть перекрытие -25 этажа сверху. Работа отличается от заливки фундамента и стены. Технология следующая. Выбираем участок пространства, на который должно лечь перекрытие. Это могут быть 4 колонны, 2 колонны и стена. У колонн занимайте только четверть площади для одного участка перекрытия. Выбрали участок, установили силовое поле машины по участку как опалубку, залили смесь, разровняли, зафиксировали, силовым полем сверху, затвердили. Все понятно?

– Понятно, – ответил Юрий.

– Нас сегодня 6 человек с Виталием. Тогда делим 3 сектора от 3-х шлюзов пополам на 6-рых.

– Хорошо, – сказал Виталий, – за работу.

Через 1,5 рабочих дня перекрытие было готово.

5. Аквапарк, сауна, бассейн

– Перекрытие -25 этажа базы колонизации Венеры закончили? – спросил Виктор.

– Да, полностью, – ответил Юрий.

– Вы видели на схеме базы следующий -24 этаж?

–Да, – ответила Ольга Виктору, – этаж водных развлечений: бассейн, сауна, аквапарк.

– Планы руководства не обсуждаются, но я в шоке. Как вам это нравится?

– Нормально, – ответил Виталий, – планируется же, что здесь люди будут жить в замкнутом пространстве месяцами, а то и годами. Им же нужно как-то отдыхать, развлекаться.

Виктор продолжил:

– Оборудование для водных развлечений уже прибыло и лежит на складе в контейнерах, выдерживающих давление и температуру Венеры. Планируется, что вскрываться они будут после постройки базы и уменьшения давления и температуры до земных значений. Вам придется все эти контейнеры с грузом перевезти с орбитальной станции и поставить на пол, перекрытие, которое вы только что сделали. Схема расположения есть.

– Да не вопрос, все перевезти, поставим куда надо, – сказал Игорь.

– А дальше опять колонны, перекрытие, – продолжил Виктор. – Колонны на этом этаже не такие как на предыдущем, так как нужно много свободного пространства для бассейна. Наклонные колонны есть.

– Эти колонны будут держаться под собственным весом, если их прикрепить к полу? – спросил Игорь.

– Абсолютно точно будут, – ответил Игорю Алексей.

– Тогда это не очень сложно.

– Но сложнее, конечно, чем простые прямые колонны, как на предыдущем этаже, – сказала Ольга.

– Справимся, – сказал Игорь.

– А трамплины для прыжков в бассейн предусмотрены? – спросил Юрий. – Я когда-то занимался.

– Нет, – ответил Виталий, – у нас этаж высотой 9-10 метров, куда там трамплины засунешь.

– Есть на схеме съёмный метровый трамплин, – сказал Виктор.

– А водные горки в аквапарке есть? – спросила Анна.

– Да, есть, – ответил Виктор. – По высоте они небольшие. Ладно, отдыхайте сегодня, завтра. Послезавтра за работу.

Строители базы колонизации Венеры пошли отдыхать. Еда, сон в собственной каюте, просмотр новостей и фильмов, видеописьма от родственников на Земле. Вид из иллюминатора на Венеру однообразен в отличие от вида с орбиты Земли. Атмосфера Венеры полностью скрывает поверхность. Есть возможность смотреть на поверхность через радиолокационный аппарат, пронизывающий атмосферу Венеры электромагнитными волнами. Через него уже видна поверхность с выбранным увеличением, на которой можно разглядеть действующие вулканы и лавовые потоки. При определенной настройке так же можно наблюдать разнообразные атмосферные процессы.

В большом гаражном отсеке космонавты устроили гандбольную площадку. Ворота квадратные и расположены равноудаленно от стен, пола и потолка. Можно играть и 1 на 1, когда поочередно 1 игрок нападающий, а другой вратарь. Можно 2 на 2, когда уже появляется возможность отдавать пасы мячом партнеру по команде. А игра 3 на 3 даёт возможность проведения многоходовых комбинаций. Чем-то такой гандбол в невесомости напоминает по технике передвижения водное поло, но здесь есть возможность передвигаться по полноценным 3 направлениям. На 2-ой день отдыха состоялась серия матчей с перерывами среди космонавтов базы. Сначала Виктор, Виталий играли против Алексея, Юрия. Руководство выигрывало. Чтобы уравновесить шансы в 1-ю команду к руководству позвали Анну, а ко 2-ой присоединился Игорь. Тут уже борьба шла с переменным успехом. Анну сменила Ольга, и команда руководителей опять стала выигрывать, но немного. Поиграв, получив заряд бодрости, космонавты приняли душ, поели и пошли отдыхать.

Орбитальная станция со всеми ее модулями стала настолько большой, что космонавты во время отдыха просто летают между отсеками и уединяются в каких-то своих любимых местах.

Компьютерные игры с виртуальной реальностью так же пользуются успехом у космонавтов. В них можно почувствовать себя на Земле, водителем гоночной машины или пилотом летательной машины, виртуально побывать в море на яхте.

Юрий подбил Игоря и Алексея на выпивку коньяка, который ему привезли с Земли. Сыграли в виртуальный покер на маленькие деньги. Алексей выиграл.

Ольга и Анна разговаривали друг с другом, обмениваясь мнениями о работе и о каждом члене экипажа. Выливали друг на друга всю свою предыдущую жизнь на Земле, вспоминая своих родителей, родственников, друзей, показывая фотографии. Виктор усиленно занимался на тренажёрах, попутно слушая музыку. Переваривал в голове видео письмо, полученное от жены с детьми.

Виталий в основном дремал, прерываясь на прием пищи.

На следующий день Виктор начал совещание:

– Все в сборе, отдохнули. Сегодня будем строить -24 этаж первой базы колонизации Венеры. Этот этаж, как мы накануне говорили, отдан под водные развлечения и занятия спортом. Внимательный взгляд на схему этажа показывает, что запланировано 2 бассейна. Один поглубже, другой помельче. Ещё бассейны аквапарка с горками. Даже детский бассейн предусмотрен. Ещё баня, сауна, раздевалки, душевые, солярий.

– Уже хочется побывать на готовом этаже, – сказал Юрий.

– Может когда-нибудь, и побываешь, – сказал Виталий.

Виктор продолжил:

– На складе подготовлены грузы с идентификационными номерами. На схеме те же идентификационные номера и их необходимое месторасположение. Когда база будет достроена, строители придут на этаж, откроют контейнеры и все сделают. Смотрите, не поставьте грузы на места будущих колонн.

– Не поставим, – пообещал Игорь Виктору.

– Все понятно? Тогда за работу.

– Схема перевозки крупногабаритных грузов у нас отработана на Венерианских шлюзах, – сказал Алексей. – Давайте сейчас грузы со склада не вручную переносить, а роботами.

– Давайте, – согласилась Ольга. – 1-ый контейнер с оборудованием для бассейна нашла на складе. Подвожу туда робота, беру контейнер, веду к орбитальному шлюзу, открываю внутренний люк шлюза, кладу туда контейнер, закрепляю, закрываю внутренний люк шлюза. Стравливаю воздух, открываю внешний люк шлюза. Запускаю машину, лечу к открытому внешнему шлюзу. Долетела, одним манипулятором, прикрепляюсь к контейнеру, другими открепляю от шлюза, вытаскиваю из шлюза, жёстко прикрепляю контейнер к машине и могу лететь к нашей базе.

– Добро, лети, – сказал Виктор.

– Полетела.

– Все видели, – сказал Алексей, – повторяем поочередно: Игорь, Юрий, Анна и я. Виталий будет участвовать?

– На грузах нет, – ответил Виктор Алексею, – у него там работа, связанная с приемкой грузов, но с колоннами и перекрытием, думаю, поможет.

– Хорошо.

Все грузы для -24 этажа были последовательно перевезены. На -24 этаже были сделаны внешняя и внутренние стены, возведены шахты лифтов, стояки, и установлена межэтажная лестница. Так же были возведены колонны, в том числе нестандартные. После чего космонавты сделали перекрытие -24 этажа с необходимыми межэтажными отверстиями, получив, таким образом, пол -23 этажа.

6. Вода, воздух, электричество

Виктор начал совещание:

– С аквапарком на -24 этаже базы колонизации Венеры закончили, дальше -23 этаж. Что у нас тут по схеме? Водоснабжение, очистные сооружения канализации. Вы, наверное, слышали, как наши учёные научились делать воду из атмосферы Венеры. С помощью электроэнергии, магнитных полей, синтезируют из вакуума необходимые атомы, молекулы, соединяют с углекислым газом Венеры и получается вода.

– Да и кислород примерно так же этажом выше будет получаться, – добавил Виталий.

– Тут у нас крупногабаритные контейнеры с аппаратами для получения воды, очистки канализационных вод, насосы. Ёмкости для отстоя, накопления, подогрева воды.

– В бассейны этажом ниже пойдет, – сказал Юрий.

– Да. Вниз на бассейны пойдет, а вверх для всего остального.

– Есть различие для питьевой и не питьевой воды? – спросил Игорь.

– Нет, по техническому заданию вся вода должна быть качеством пригодным для питья, – сказал Виталий.

– Значит, на базе можно будет пить воду из под крана.

– А если подвести ещё трубу с углекислым газом из атмосферы Венеры, то и газированную воду, – пошутил Виталий. – Сделать газопровод с углекислым газом Венеры и можно подавать фирменный напиток, газированную воду. Никаких компрессоров не надо атмосферное давление в 10 атмосфер, снижать придется.

– Можно будет экспорт на Землю в бутылках наладить, – продолжил Юрий.

– Да какая разница углекислый газ на Земле и на Венере? – раздраженно спросила Анна.

– В атмосфере Венеры не чистый углекислый газ, – сказал Алексей, – но его подавляющее большинство. Может и будет какая-то разница. Интересно попробовать такую газированную воду. – Главное, чтобы плохо потом не стало, – предупредила Анна Алексея.

– Это да. Контейнеры с трубами, аппаратами и ёмкости для воды ждут нас на складе. Все похоже на предыдущий этаж с аквапарком. Берём со склада оборудование, перемещаем на пол -23 этажа, располагая на полу в соответствии со схемой. Потом перерыв, формирование колонн, стен, установка лестницы, и создание перекрытия -23 этажа.

– Всем все понятно? – спросил Виктор. – Тогда за работу.

В течении 2 суток все работы по -23 этажу, предназначенному для формирования и обработки воды, были сделаны.

– Вы молодцы, – похвалил космонавтов Виктор, – -23 этаж закончили. Сегодня тогда день отдыха.

– 2 дня, – поспорил Виталий с Виктором.

– 1,5 дня. Следующий -22 этаж у нас предназначен для формирования атмосферы станции. Вентиляции и кондиционирования станции уделено большое внимание, как это, впрочем, и должно быть, так как без воздуха долго не проживёшь. Так вот -22 этаж – это сердце, нет скорее лёгкие базы – станции. Сердце – это электростанция, будет этажом выше. Трубы вентиляции вместе с электропроводами можно условно назвать кровеносными сосудами станции. Наши учёные нашли способ делать кислород, используя углекислый газ атмосферы Венеры и электричество, точнее электромагнитное поле. Регенерация кислорода по тому же принципу.

– В, принципе, все понятно по аналогии с предыдущим этажом, – сказал Юрий Виктору. – Может, в гандбол ещё сыграем, отдохнем 2 дня. А то усталость копится, ошибаться нельзя. Кто-нибудь сделает еще кривую колонну и кривое перекрытие от усталости. Отоспаться, отлежаться надо денёк.

– Ладно, через 2 дня начнем, сыграем сегодня в гандбол после обеда.

Прошло 2 дня отдыха. Космонавты сыграли в гандбол в разнообразных составах, отоспались, отдохнули, провели совместный ужин. Через 2 дня началась уже привычная работа по перевозке грузов на будущую базу. После этого были возведены колонны, внешняя и внутренние стены, сформированы шахты лифтов, стояки и установлена лестница. Следом было сделано перекрытие с -21 на -22 этаж.

Виктор обратился к космонавтам:

– -22 этаж закончили, теперь -21. Это у нас этаж для электростанций. Электричество у нас вырабатывается из вакуума, резонанс с эфирным электромагнитным полем. Электростанции на складе в контейнерах 5 штук плюс трансформаторы для электроподстанции. Так же провода, розетки тоже положили, которые потом по всей базе надо будет устанавливать в помещениях, но уже после завершения строительства.

– Все понятно, – сказала Ольга, – перевозим электротехнические грузы. Потом строим колонны стены и перекрытие.

– Абсолютно точно.

– Сначала каждый по одной электростанции перевозит, – предложил Алексей.

– Договорились, – ответила Ольга.

– Когда станция будет достроена, ещё электропроводку надо будет везде прокладывать, – сказал Юрий.

– Что там сложного, – сказал Игорь. – Как в многоэтажном доме жила пойдет по стояку от этого этажа к другим. На каждом этаже будет электрический шкаф, где будет выключатель всего этажа и проводка от жилы по всем помещениям этажа.

– Так же и трубы с водой и канализационные трубы, – сказал Алексей.

– А также вентиляционные трубы, – сказала Ольга.

– Ну что начали? – спросил Виктор.

– Да, – ответила Ольга.

– Юрий, отработай, пожалуйста, так же электростанцию номер 2, – попросил Виктор.

Все грузы электростанции и другие электротехнические грузы были доставлены, потом был перерыв. Далее были сформированы, колонны, стены -21 этажа, включая шахты лифтов и стояки. Межэтажная лестница получила свое продолжение на -21 этаже. Следом сделали перекрытие с -20 на -21 этаж.

7. Парки и спортивные объекты, Еда, Жилье

– 21 этаж закончили, – сказал Виктор, – молодцы. Дальше у нас -20 этаж базы колонизации Венеры. И как вы думаете, что же там планируется.

– Мы видели по плану это парк, – сказала Ольга.

– Так и есть. С деревьями, кустарниками. Даже речку небольшую спроектировали, прудик.

За 1,5 дня -20 этаж был сделан. Оставшуюся половину дня космонавты решили отдохнуть. Юрий, Игорь, Алексей немного выпили, закусили и сыграли в покер. Анна поспала и сделала себе прическу. Виталий быстро уснул. Ольга записала видеописьма для своего блога. Виктор составлял отчёты для Земли и отвечал не вопросы вышестоящего руководства.

На следующий день космонавты взялись за -19 этаж и сделали его за 2 дня. Виктор разрешил на следующий день выходной, но космонавты потребовали 2 дня, и он согласился. За выходные космонавты помимо своих личные дел произвели уборку станции. Вооружившись пылесосами и тряпками, прошлись по всей станции, собирая пыль и грязь, протирая поверхности. Каждый убрал свою каюту, сложив и закрепив свои вещи по местам. Совместно посмотрели новости с Земли, в том числе и про себя, про строительство базы на Венере. Посмеялись, обсудили и легли спать в хорошем настроении.

Позавтракав на следующий день, космонавты взялись за -18 этаж, предназначенный для занятий спортом. Спустили несколько контейнеров с оборудованием. После чего принялись за стены и колонны. Из-за достаточно широкого футбольного поля колонны были немного нестандартные, но космонавты, используя накопленный опыт, возвели их без особых сложностей. На следующий день до обеда сделали перекрытие с -17 на -18 этаж. После обеда начали возводить 2 спортивный -17 этаж. Перевезли грузы и начали строительство колонн и стен. До конца дня сделали на 40 процентов. Уставшие космонавты поужинали и пошли спать. На следующий день встали с желанием доделать -17 спортивный этаж и отдохнуть. За день доделали колонны и стены, включая шахты лифтов и стояки. Установили лестницу и стали устанавливать перекрытия. К вечеру -17 этаж был готов, и космонавты с чувством хорошо выполненной работы поели и легли спать.

– Доброе утро, – сказал Виктор, – вам предстоит построить -16 этаж, где как я уже говорил по плану будет располагаться птицефабрика, курятник, если по-простому. Цель курятника как мы с вами понимаем снабжать базу колонизации Венеры свежими куриными яйцами и куриным мясом. На -16 этаж завозим контейнеры с оборудованием для куриной фермы, строим этаж. Далее аналогично этажи с -15 по -11 предназначенные для выращивания еды. Последовательно завозим оборудование и строим этаж. Эти этажи построите, считайте, что половина базы уже готова, – сказал Виктор.

Команда космонавтов занялась строительством. Завезли грузовые контейнеры для куриной фабрики. Сделали стены, колонны, лестницу для -16 этажа и затем перекрытие с -15 на -16 этаж. Далее по отработанному сценарию были сделаны этажи с -15 по -11.

Космонавты отдыхали 2-ой выходной после окончания строительства -11 этажа базы колонизации Венеры. Виктор был доволен. Половина базы уже была построена. Руководство на Земле было довольно Виктором как начальником проекта базы колонизации Венеры, так и космонавтами-строителями.

Настал новый рабочий день, и Виктор собрал совещание:

– Товарищи половина станции построена! Уже виден свет в конце туннеля. На очереди у нас жилые этажи номер -10, -9 и -8. Там по плану будут располагаться 3-х этажные дома с квартирами как раз под высоту этажа. Детские площадки между домами.

Группа строителей космонавтов начала работу. Многочисленные контейнеры со строительными материалами были доставлены машинами с обриты на пол -10 этажа базы. Далее были возведены колонны, внешняя и внутренние стены, включая стояки и шахты лифтов. Было продолжено возведение межэтажной лестницы. Наконец, было возведено перекрытие с -9 на -10 этаж. После этого все повторилось для -9 этажа, и было возведено перекрытие с -8 на -9 этаж. Так же был построен -8 этаж. После завершения строительства -8 этажа космонавты получили выходные.

8. На поверхность

После выходных Виктор начал совещание:

– Этажи с -8 по -10 построены. Осталось -7 этажей до поверхности базы колонизации Венеры. Следующий у нас -7 этаж обозначается на схеме как общественное пространство. Спроектирован большой конференц зал, где могли бы собраться жители базы. В зале будет большой экран, на котором можно и фильмы просматривать и трансляции с Земли. Из-за большого зала нестандартные колонны будут, но вы уже такие делали для бассейна и футбольных площадок.

– Да, руку набили, все сделаем, – сказал Виталий.

– На -6 этаже у нас все, что касается организации питания: большой холодильник для продуктов, кухня, столовая. Контейнеры с агрегатами от холодильников на складе. Так же в контейнерах на складе и кухонные принадлежности: плиты, посудомоечные машины. Столы и стулья, как для кухни, так и для столовой тоже на складе. В общем, мы полностью готовы к строительству -6 этажа.

– Интересно было бы отобедать в этой столовой, – сказала Ольга.

– Как минимум фотографии и видео ты увидишь, – сказал Виктор, – а может быть, и работающую базу посетишь. На -5 этаже предполагается медицинское отделение, и соответствующие контейнеры с медицинским оборудованием присутствуют. Оставшееся место на -5 этаже предполагается использовать как склад. Далее на -4 этаже будет располагаться мини завод по переработке отходов. Оборудование для мини завода на складе. Так же на -4 этаже предусмотрены 3 шлюза на -3 этаж. Остальное помещение -4 этажа опять обозначено как склад. Видимо склад бытовых отходов и результатов их переработки. Может быть, в процессе работы станции склады переоборудуют подо что-нибудь еще. -3 этаж позиционируется как ресепшн, приемная. В качестве оборудования для него предусмотрено 3 шлюза. На -2 и -1 этажах тоже по 3 шлюза. Все вместе шлюзы с 0 до -4 этажа образуют лифт. Все шлюзы у нас в комплекте на складе. Много шлюзов, но мы приближаемся к поверхности. Нельзя допустить, чтобы высокое давление с поверхности Венеры перешло в базу, поэтому количество шлюзов как может показаться избыточное. Кроме шлюзов на этажах с -1 по -3 оборудование не предусмотрено.

– С поверхности на -1, -2, -3 и -4 этажи по шлюзовому лифту будут спускаться разнообразные машины, – сказал Виталий. – С грузами, прибывающими и отлетающими с базы. Экскурсионные, работающие как на поверхности Венеры, так и в ее атмосфере.

– И вот, потом, – сказал Виктор, – наконец, нас ждет нулевой этаж уже на поверхности Венеры с внешними шлюзами и на -1 этаж вниз и на 1 этаж вверх.

– Начинаем строить на поверхности Венеры, – сказал Игорь.

– Да, – сказал Виктор, – еще у нас 8 этажей вверх, плюс 2 служебных, мы же уменьшающийся вверх конус строим, поэтому площадь над Венерных этажей будет маленькая.

– Ну как маленькая, – сказал Юрий, – примерно с 55 метров в диаметре на 1 этаже до 15 метров в диаметре на 8 этаже.

– На 8 этаже будет смотровая площадка с видом на поверхность Венеры, – сказала Ольга.

– Жалко солнышко не будет видно из-за атмосферы, только дневной свет как на Земле в пасмурный день, – пожалел Алексей.

– Это лучше чем постоянное искусственное освещение под Венерой, – сказал Юрий.

– Наверно все надземные этажи с 1 по 8 будут как смотровые площадки, – предположила Ольга. – 8 этаж, конечно, будет самым привлекательным, но на этажах пониже тоже можно будет посидеть, посмотреть в окно. Столы со стульями должны поставить, организовать что-то типа кафе.

– Строительство надземных этажей более тонкая работа как кажется, – сказал Виктор. – На складе для каждого этажа лежат готовые блоки, участки стены с окнами, которые необходимо будет скреплять между собой в соответствии со схемой. По центру над Венерной части базы предусмотрена лестница и шахта для двух лифтов.

– В этих блоках для наружной стены базы содержится система охлаждения, чтобы внутренняя часть стены не раскалялась, – сказал Алексей. – Обязательно скрепим все блоки.

– 9 этаж 10 метровый у нас единым блоком на складе есть и 10 этаж 4-х метровый наконечник конуса так же, – сказал Виктор. – И на этом, я надеюсь, строительство первой базы мы закончим. Дальше еще много работы по запуску базы, наладке и тестированию оборудования. Сегодня у нас относительно сложный -7 этаж с нестандартными колоннами. Вперед, за работу.

– Начинаем, – сказал Алексей. Строители космонавты взялись за работу и за 1,5 суток сделали -7 этаж. Далее по накатанной схеме за 4 дня были сделаны этажи с -4 по -6. С этажами с -1 по -3 пришлось повозиться из-за установки и крепления шлюзов, образующих лифт. Перекрытие -1 этажа точно совпало с поверхностью Венеры благодаря точной работе строителей, чем, безусловно, все были очень рады. Начались работы на поверхности Венеры. Для строительства нулевого над Венерного этажа строителям пришлось перестроиться. Работа уже велась с использованием готовых стен-блоков с внешними шлюзами и окнами. За три дня все блоки нулевого этажа были установлены и скреплены. Далее по той же схеме с помощью готовых блоков с окнами были построены этажи с 1 по 8. 9 этаж в виде единого блока был установлен на 8 этаж и закреплен. И, наконец, 10 этаж в виде наконечника конуса был установлен на 9 этаж и сварен с ним. Таким образом, строительство первой базы колонизации Венеры было завершено.

9. Роботы аватары на базе колонизации Венеры

Ура! – воскликнула Ольга. – Мы построили первую базу для колонизации Венеры, и можем теперь возвращаться на Землю.

– Руководство на Земле хочет, чтобы мы ввели ее в эксплуатацию, – сказал Виктор.

– Пускай кто-нибудь другой мы здесь уже 4 месяца находимся, – возмутилась Анна. – Нам нужен отпуск на Землю.

– Надо проверить, вдруг при строительстве были допущены какие-нибудь ошибки, и в случае их обнаружения устранить. А вы, строители-космонавты как никто другой знаете особенности базы и в случае чего лучше других сможете все исправить. Так что наша работа продолжается и в случае успешного завершения будет щедро оплачена. Нам прислали роботов-аватаров, которыми вы будете управлять с ваших рабочих мест здесь на орбите, и которых мы запустим внутрь станции.

– 6 аватаров, каждому по роботу, – сказал Юрий.

– Да и запасные есть 3 штуки, – сказал Виктор.

– Пойдемте выбирать себе аватарчика.

– Они все одинаковы, различаются только серийным номером.

– А с орбиты радиосигнал добьет до нижних этажей станции? – спросил Алексей.

– На 9 этаже, который вы установили, стоит ретранслятор радиосигнала, поэтому добьет, – ответил Виктор. – В общем, нам надо в первую очередь включить электростанцию на базе, провести провода до атмосферной машины. Далее включить ее и постепенно переработать Венерианский углекислый газ в азот с кислородом, постепенно уменьшая давление и температуру в закрытой станции. Таким образом, мы проверим, нет ли где протечек около шлюзов и в целом на базе. А когда давление и температура на станции дойдут до нормальных значений можно будет и самим, что называется вживую отправиться на базу.

– Вот это да, – сказала Ольга. – Вживую работать на Венере, о таком речи никогда не шло, только на орбите.

– Ты же хотела отобедать в столовой на базе на -6 под Венерном этаже, – сказал Алексей. – У тебя появляется такая возможность.

– Да хотела, но, чтобы на базе уже все работало.

– Придется еще потрудиться, чтобы там все заработало.

– В принципе, интересно, конечно, побывать на объекте, который мы строили. Из невесомости в гравитацию перенесемся, такую же, как на Земле.

– Мы будем первыми поселенцами на Венере и наши имена войдут в историю, – сказал Виталий. -

Надо протестировать роботов аватаров, пока они здесь на базе.

– Пойдемте на склад достанем их и распакуем, – сказал Алексей.

– Так берем каждый по роботу, – сказал Юрий.

– Протестировали всех роботов? – спросил Виктор.

– Да. Все в порядке, – ответил Виталий. – Поместили их в контейнер, который откроется на поверхности Венеры. Так же в контейнер инструменты положили.

– Спускайте тогда.

– Алексей, включай машину, бери контейнер и спускай его рядом с базой колонизации Венеры.

– Хорошо, – сказал Алексей. – Поместите контейнер в шлюз и закрепите. Сейчас я машину выведу наружу и через открытый наружу шлюз возьму контейнер.

– Юрий, Игорь, переместите контейнер в шлюз, пожалуйста, – сказал Виталий.

– Хорошо берем, переносим, закрепляем, – сказал Игорь.

– Выводим машину в открытый космос через транспортный шлюз, – сказал Алексей, – подлетаем к грузовому шлюзу, берем контейнер, открепляем его от шлюза, медленно отлетаем от станции.

– Аватары, до свидания, надеюсь, еще увидимся, – сказала Ольга.

– Запускаю программу спуска машины к базе, – сказал Алексей. – Входим в атмосферу Венеры, передвигаемся в ней, поверхность приближается, снижаем скорость, вижу наше 8 этажное здание конус. Подлетаем, медленно опускаемся, есть касание поверхности Венеры. Открываем контейнер. Виталий, Юрий, Игорь, Ольга, Анна подключайтесь к роботам.

– Алексей, а к твоему роботу кто подключиться? – спросил Юрий.

– Я сам сейчас отключусь от машины и подключусь к роботу.

– Подключилась к роботу, – сказал Анна. – Как будто сама стою около построенной станции. Какую же мы большую 10 этажную базу построили, и это только видимая верхняя часть, а еще есть подземная гораздо больше.

– Не говори, – сказала Ольга, – даже не верится, что это все мы сделали.

– Пройдусь роботом вокруг базы, – сказал Юрий.

– Надо внешний шлюз открыть, а для этого сначала надо подать ток с робота, – сказал Виталий. – Подхожу роботом к шлюзу. Открываю коммутационный ящик, подключаюсь к контактам, даю напряжение. Шлюз включился. Даю команду на открытие. Открывается, открывается, открылся. Переносите все грузы из контейнера в открытый шлюз. Робот Юрия вернулся. Как там?

– Все нормально, – сказал Юрий, – иду переносить грузы.

– Отключаюсь от коммутационного ящика, закрываю, – сказал Виталий. – Пойду, перенесу что-нибудь.

– Все перенесли из контейнера в шлюз. – сказал Игорь через некоторое время.

– Тогда вставайте теперь роботами в шлюз. Теперь я тоже вхожу внутрь шлюза, открываю тут коммуникационный ящик, подаю напряжение на шлюз. Все вошли?

– Все.

– Даю команду на закрытие внешнего шлюза. Закрывается, закрылся. Даю команду на открытие внутреннего шлюза. Открывается. Слабый свет есть от иллюминаторов.

– Кошку бы сейчас запустить первой на базу, – сказал Юрий.

– Нет кошки, – сказал Виталий, – можешь своим роботом первым зайти на базу.

– Хорошо, захожу, будет мой робот вместо кошки.

– Выносим опять роботами все вещи из шлюза на станцию.

– Может, откроешь межэтажный шлюз на базе, чтобы сразу туда вещи перетаскивать, – предложил Алексей.

– Да, так будет быстрее, – сказал Виталий, – в межэтажном шлюзе лифт, надо генератор к нему подсоединить. Отключаюсь от внешнего шлюза, беру генератор, иду к межэтажному шлюзу, подключаю, включаю, генератор. Шлюз включился, и лифт должен тоже включиться. Подключаюсь к системе управления шлюзом по беспроводной связи. Есть подключение, лифт внизу на -4 этаже.

– Вызывай лифт, – сказал Игорь.

– Не все так просто. Открываем шлюз между -4 и -3 этажами, открылся, поднимаем лифт на -3 этаж. Закрываем шлюз с -3 на -4 этаж, открываем шлюз -2 на -3 этаж, поднимаем лифт на -2 этаж, закрываем шлюз с -2 на -3 этаж, открываем шлюз с -1 на -2 этаж, поднимаем лифт на -1 этаж, закрываем шлюз -1 на -2 этаж, открываем шлюз с нашего 0-вого этажа, на -1 этаж, поднимаем лифт на 0 этаж. И, наконец, закрываем шлюз с 0 на 1 этаж и открываем шлюз-дверь лифта на 0 этаже.

– Отлично, открылся лифт, и свет там горит, – сказал Алексей, – теперь можно переносить туда вещи и самим роботам туда перебираться.

– Перебираемся в лифт с вещами, – сказал Игорь.

–Все перенесли? – спросил Виталий, генератор пока здесь оставляем.

– Все перенесли кроме работающего генератора, все роботы в шлюзе, – сказал Игорь.

– Теперь будет темно, – предупредил Виталий, – или переключаемся на камеры ночного видения, или включаем фонари, давайте, пока попробуем камеры ночного видения. Все готовы. Закрываем шлюз-дверь лифта, закрылся, открываем шлюз на -1 этаж, спускаемся на -1 этаж.

– Поехали, – сказал Юрий.

– Закрыли шлюз наверху, – сказал Виталий, – открываем шлюз на -2 этаж, спускаемся на него, закрыли шлюз наверху, окрыли шлюз на -3 этаж, спускаемся туда, закрыли шлюз сверху, открыли шлюз на -4 этаж, спускаемся туда, закрыли шлюз сверху, открываем дверь лифта.

– Вот роботы и на базе, на -4 этаже, – сказал Алексей.

– Выносим все вещи из лифта и выходим на -4 этаж, – сказал Виталий.

– Все вещи вынесли, все вышли.

– Закрываю дверь лифта. На сегодня все, наверно. Завтра продолжим.

Космонавты удаленно отключили своих роботов аватаров и покинули рабочие места управления на орбитальной станции. Впереди их ждал прием пищи, отдых и сон.

10. Включение электростанции

На следующий день Виктор начал совещание:

– Вчера вы спустили роботов с орбиты на поверхность, вошли ими в базу колонизации Венеры и спустились на -4 этаж. Теперь нам надо распаковать и включить одну из электростанций, далее распаковать и включить одну из атмосферных машин. Сейчас роботы на -4 этаже, электростанция на -21 этаже, а атмосферная машина на -22 этаже. Вам надо будет проложить временную электропроводку с электростанции до атмосферной машины. Лифты еще не работают, поэтому добираться вам придется до -21 и -22 этажей по лестнице, которую вы так долго и усердно строили.

– Роботами по лестнице с грузами то еще удовольствие, – сказала Анна.

– Роботы умеют распознавать лестницу, перемещаться по ней, а нам надо будет только задавать направление движения, – сказал Алексей.

– Зайдем на -6 этаж роботами посмотрим столовую, – предложила Ольга.

– Можно, но пока там только стены и колонны, – сказал Виталий.

– Еще там упакованное оборудование для столовой. Придется несколько рейсов сделать с -4 этажа на -21, чтобы все оборудование перенести.

– Ничего сделаете несколько рейсов, – сказал Виктор. – Сколько вы рейсов сделали строительными машинами с орбиты на поверхности Венеры и обратно, а тут несколько раз 17 этажей вверх и вниз пройти.

– Тогда занимаем рабочие места, – сказал Виталий, – подключаемся к роботам, переносим оборудование на -21 этаж с электростанциями. Все подключились?

– Я подключился, – сказал Игорь, – робот работает. Часть оборудования взял. Куда идти к лестнице. – Тут она где-то рядом, – сказал Виталий.

– Я нашла межэтажную лестницу, которую мы возводили, идите сюда, на мой фонарь, – сказала Ольга. – В шахты лифтов не упадите.

– Что будет если упасть в шахту лифта? – спросил Игорь.

– Смерть робота, точнее, его поломка, – сказал Юрий.

– Все у лестницы, спускаемся потихоньку, – сказал Виталий.

– -6 этаж, – сказала Ольга. – Здесь будет столовая, а пока голые стены и колонны.

– Все нормально? – спросил Виталий. – Все добрались до -6 этажа?

– Юрий отстает, – сказал Игорь, – слишком много оборудования взял.

– Возьмите у него что-нибудь, кому не тяжело, – сказал Виталий.

– Давайте я возьму у него немного, – сказал Алексей.

– Все нормально, давайте спускаться дальше. Как хорошо, что при строительстве около лестницы отмечали номер этажа. Не заблудимся теперь. -10 этаж, здесь у нас жилье для жителей базы. -15 этаж, выращивание еды. Увеличивается площадь этажей, уже дальняя стена сразу не видна. Этаж -18 – спортивный, -20 этаж – парковый, и, наконец, -21 электростанции. Дошли, сгружаем все оборудование, давайте, там около колонны. Теперь повторяем, опять вверх по лестнице до -4 этажа.

– А мы обязательно должны группой, все вмести ходить по лестнице? – спросила Анна.

– Нет, необязательно, – ответил Виталий, – вот Юрий только дошел.

– У меня груз негабаритный, – сказал Юрий.

– Давайте поодиночке, – сказал Алексей, – если кто устанет управлять роботом, то можно остановиться на каком-нибудь этаже, передохнуть.

– Давайте поодиночке, – сказал Виталий. – Сообщайте, сколько останется оборудования наверху, чтобы лишние рейсы не делать.

– Договорились, я пошла наверх, – сказала Ольга.

– Я тоже пошел, – сказал Игорь. Таким образом, несколькими рейсами космонавты, управляя роботами, перенесли оборудование с -4 до -21 этажа.

– Все перенесли, – сказал Виталий, – пойдемте запускать электростанцию, открываем контейнер.

– Открываем инструкцию, – сказал Алексей. – Необходимо открыть панель управления электростанции. Открываем, ребята помогите мне опустить крышку. Далее нужно открыть вентиляционные отверстия, электрические выводы для подключения. Далее сверху крышку надо снять, наверх забрался, открываю, спускаю, крышку, держите ее. Выдвигаем резонансное устройство. Подключаемся роботом к терминалу, включаем аккумуляторные батареи, запускаем тестирование. Чего-то ему не нравиться, а вот еще датчики надо выдвинуть. Теперь вроде как нормально тесты проходят. Ну что запускаем, на минимальную мощность.

– Надо какую-нибудь нагрузку подключить для проверки, – сказал Юрий.

– Возьми из нашего оборудования осветитель и подключи, – сказал Алексей.

– Сейчас. Дохожу, беру, обратно иду, подключаю.

– Включаю минимальную мощность. Загудел, наличие напряжения показывает. Странно, осветитель не работает. Может, он не включен.

– Щелкаю выключателем. Эффекта нет.

– Алексей, подними мощность, напряжение, – сказал Виталий.

– Напряжение уже стандартное. Что-то мы забыли. Там у электростанции рядом с электрическими выводами, куда осветитель подключили рубильник. Юрий, попробуй, переключи его.

– Переключаю. Ура! Заработало.

– Да будет свет, – сказал Виталий.

– Надо перерыв, – сказал Алексей. – Давайте оставим роботов около работающей станции с включенным осветителем и пойдем обедать.

– Мы согласны, – сказал Ольга.

– Хорошо, – сказал Виталий, – укладываем роботов и отключаемся. Камеру сейчас наведу на электростанцию, и выведу изображение на экран. Теперь она при свете от осветителя хорошо видна.

11. Включение атмосферной машины

– Все пообедали, – сказал Виктор. – Давайте продолжать. Земля очень довольна вами и с нетерпением ждет запуска базы колонизации Венеры. Алексей, дальше понятно, как действовать?

– Да, примерно понятно. На этаже с электростанциями есть контейнер, содержащий катушки с проводами. Надо, подвесить катушку, чтобы она могла крутиться и тянуть провод к лестнице.

– Кроме лестницы есть другие пути провести провод между этажами, шахта лифта или стояк, – сказал Виталий.

– Можно и через них, но будет сложнее, сказал Алексей.

– Если по лестнице проведем, то будем дальше спотыкаться об этот кабель и можем его повредить, – сказала Анна.

– В принципе все равно, временная схема.

– Нет ничего более постоянного, чем временное, – сказал Виктор.

– Давайте через шахту лифта, – сказал Виталий, – Все-равно лифтов там пока нет.

– Хорошо, – сказал Виктор, – давайте, так, начинайте.

– Дотянули, – сказал Игорь через час.

– Сделайте запас по длине, – сказал Виталий, – надо еще дотянуть до места подключения, и чтобы натяжения никакого не было.

– Думаю достаточный запас, вокруг атмосферной машины можно пройти с кабелем и еще останется.

– Хорошо, все останавливаемся и идем к контейнеру с атмосферной машиной и открываем его. Алексей, давай дальше ты.

– Открываем инструкцию. По инструкции, открываем здесь, здесь, ребята откройте у себя схему атмосферной машины и тоже делайте что-нибудь.

– Я нашел место подключения электрического кабеля, – сказал Юрий, – сейчас открою и буду подключать.

– Юрий, – обратился Алексей, – как подключишь здесь, так потом иди к электростанции и подключай кабель с того конца. Подключаюсь по терминалу к атмосферной машине, включаю аккумуляторы, запускаю тестирование. Внешнего, напряжения нет, это понятно, Юрий еще не подключил. Ольга, смотри еще там и там отверстия надо открыть, Анна, еще тут надо вытащить и закрепить. Игорь и Виталий, шланг надо еще к тому крану прикрепить и к емкости из того контейнера подсоединить, чтобы лишний газ в воду преобразовывался и обратно. Юрий, как там с электричеством?

– Кабель к машине подсоединил, теперь иду к электростанции.

– Хорошо, ждем. Смотрю настройки. Режим работы автономный, автоматический анализ атмосферы, в общем, везде авто, в тонкие настройки не лезем. Электричество появилось, спасибо Юрий. Еще раз, тестирование. Вроде все сделали. Запускаем.

– Заработала, – сказал Виталий, – теперь надо ждать.

– Давайте мы отключимся от роботов и закончим на сегодня, – предложила Анна.

– Хорошо. Будем наблюдать параметры атмосферы, смотреть за работой атмосферной машины через подключенного к ней робота Алексея и картинку атмосферной машины на экранах. А ты Юрий, тогда оставь робота около электростанции и направь на нее камеру, чтобы можно было наблюдать.

– Все, укладываем роботов и отключаемся, – сказал Алексей. – Как я сегодня устал, сколько новой информации, соображать надо было с этими машинами, изучать руководство по включению, настройки.

– Алексей, ты же у нас самый умный, – сказала Анна, – в смысле лучше всех разбираешься в технике, если не ты, то кто?

– Все устали, все-таки, в управлении роботом своя специфика, – сказал Юрий.

– Тяжелый день, – сказала Ольга, – давайте, если ничего экстраординарного не случится, то завтра выходной.

– В принципе, нам пока больше и делать нечего, – сказал Виталий. – Надо ждать, чтобы давление и температура снизились на базе до нормального уровня, и состав воздуха стал пригодным для дыхания. Космонавты отключились от рабочих мест и поплыли в невесомости принимать пищу и отдыхать. Виктор стал с большим волнением следить за показаниями датчиков давления, температуры и состава атмосферы.

12. Полет на базу колонизации Венеры

Весь следующий день космонавты в основном отдыхали. Игорь, Юрий, Алексей и Виталий сыграли в гандбол в невесомости на низких скоростях и с шутками подумали о том, как бы они смогли сыграть в гандбол удаленно роботами на Венере, а еще лучше вживую на базе колонизации Венеры с гравитацией. Виктор все так же внимательно следил за показаниями датчиков, и они менялись, но очень медленно. За показаниями датчиков атмосферы внимательно следили и на Земле. Прошел целый день, и характеристики атмосферы существенно улучшились. Температура упала до 200 градусов Цельсия, давление сократилось до 6 атмосфер, уровень азота и кислорода составлял около 30 процентов. После окончания 2 дня уровень азота и кислорода поднялся до 70 процентов, давление снизилось до 3 атмосфер, а температура опустилась до 90 градусов. В течении 3-го для атмосфера начала приходить в состояние пригодное для жизни человека. Давление снизилось до 1 атмосферы, температура опустилась до 23 градусов Цельсия, а уровень азота и кислорода стал составлять около 98 процентов. В течение нескольких часов атмосфера находилась в неизменном состоянии с параметрами, которые были заданы атмосферной машине. Виктор созвал совещание:

– Земля хочет, чтобы мы вживую отправились на базу. У нас есть в ангаре катер с системой жизнеобеспечения, который соответствует размерам шлюзов.

– Кажется, наше желание сыграть в гандбол при гравитации может осуществиться, – сказал Игорь смеясь.

– Мы уже так долго в невесомости и отвыкли от гравитации, что нам, наверно, просто ходить будет тяжело, – сказала Ольга.

– Мы же занимаемся на тренажерах, – сказала Анна, – нормально все будет.

– Готовьтесь к реальному полету, сказал – Виктор. – Нам надо показать Земле, что база функционирует, люди на ней могут находиться.

– Что мы там будем делать? – спросила Анна. – Нам же надо кушать, пить, в туалет, извините, ходить.

– Возьмете автономный туалет с собой, там развернете его. Так же можете взять еды, воды. Понятно, что вы там ненадолго, походите там, посмотрите, снимете репортаж для Земли.

– А поспать там можно? – спросил Юрий.

– Вполне, но недолго, – сказал Виктор.

– В гандбол сыграем, – сказал Игорь.

– Вот, вот и снимите на видео, – сказал Виктор. – Надо показать, что на Венере уже возможна практически полноценная жизнь как на Земле.

– Первое посещение без ночевки, – сказал Алексей. – Прилетели, походили, посмотрели, накрыли стол, поели, выпили, отпраздновали, поздравили друг друга и обратно на орбитальную базу. На этаже для столовой есть контейнер со столами и стульями.

– Действительно, достаточно для первого раза, дольше тяжело будет с гравитацией после длительной невесомости, – сказал Игорь.

– Темно там, автономные фонари и осветители надо будет взять, – сказал Юрий.

– Возьмите осветителей побольше, пару генераторов – сказал Виктор. – Нам надо качественное видео снять. Собирайте катер, готовьтесь к вылету.

– Игорь и Юрий, найдите автономный туалет и перенесите его на катер, – скомандовал Виталий. – Ольга и Анна, соберите еды для праздничного обеда на Венере и отнесите на катер. Алексей, на катере есть резервуар для воды, заполни его и возьми бутыли на катер. Я возьму пару генераторов и несколько осветителей.

– Теперь уже не роботами таскать все это по лестнице, а ногами при гравитации, – предупредила Анна.

– Что делать, лифты еще не смонтированы, много не возьмем, далеко с вещами не пойдем, – сказал Виталий.

– Все собрали, подготовились, тогда на катер, – скомандовал Виктор.

– Заходим на катер, рассаживаемся по местам. Виктор, ты остаешься?

– Остаюсь, буду следить за вами с орбиты.

– Все на катере? Ольга, Анна, Игорь, Алексей, Юрий и я. Закрываем дверь, система жизнеобеспечения работает нормально, плюс около каждого места есть кислородное оборудование для дыхания. Я за штурвалом. Открыть внутреннюю дверь шлюза, транспортируем катер в шлюз. В шлюзе. Закрыть внутреннюю дверь шлюза, выпустить воздух, открыть внешнюю дверь шлюза.

– Удачи вам и благополучно вернуться.

– Вылетаем из шлюза, закрываем внешнюю дверь шлюза.

– Как долго мы никуда не выходили из орбитальной станции, – сказала Ольга, – привыкли к ней, так странно, что надо куда-то от нее улетать, непонятно зачем.

– Как будто из дома на экскурсию поехали, – сказал Юрий.

– Запускаем программу маршрут полета к базе, поехали, – сказал Виталий. – Снижаемся 200 километров до поверхности, 100 километров, 70 километров входим в атмосферу, появилась гравитация.

– У меня есть идея, не знаю понравиться ли она вам, но можно остановиться на 50 километрах от поверхности Венеры, где давление и температура примерно такие же, как на Земле одеть кислородные маски и открыть дверь катера.

– Почему бы и нет, – сказал Игорь.

– В принципе можно, надолго это нас не задержит, – сказал Алексей.

– Хорошо, отключаем автоматический маршрут до базы, – сказал Виталий, – замедляемся на 50 километрах. Давление за бортом около 1 атмосферы, температура около 22 градусов Цельсия, включаю автопилот, поддерживающий текущую высоту. Одеваем кислородные маски. Проверяйте, у всех работает кислородное оборудование? Все нормально дышат?

– Нормально все, экспериментаторы, спокойно до базы долететь не могут, – проворчала Анна.

– Внимание, открываю люк.

– Классно теплый ветерок, свет, гравитация, – сказала Ольга.

– Встану, посмотрю в люк, – сказал Юрий.

– Только не выпади, – предупредил Виталий. – Ну что там.

– Так же, как и на мониторе, облачность.

– Юрий, посмотрел, достаточно?

– Да.

– Закрываю люк, запускаю систему жизнеобеспечения, кислород нормальный, можете снимать маски. Включая маршрут до базы.

– Здорово, почувствовали атмосферу Венеры, – сказал Алексей.

– Снижаемся, 30 километров, 20, 10, – сказал Виталий. – Теперь уже открывать люк нельзя, так как будет практически мгновенная смерть от жары и давления. Приближаемся к поверхности и базе.

– Вон оно на мониторе, наше 8-ми этажно здание, – сказала Ольга.

– Тоже вижу. Подлетаем. Сажусь около шлюза. Подключаюсь к шлюзу, даю команду на открытие. Открылся. Медленно и аккуратно залетаю внутрь. Залетел, закрываю внешнюю дверь шлюза, открываю внутреннюю. Подключаюсь к шлюзу-лифту, лифт на нашем 0-вом этаже, вызываю, дверь лифта открывается. Перелетаю из шлюза в лифт. Перелетел, сел на пол лифта, закрываю внутреннюю дверь лифта, даю команду лифту на -4 этаж. Дверь лифта закрывается, автоматически открываются и закрываются шлюзы между этажами, и мы едем вниз. Все нормально, мы на -4 этаже, дверь лифта открылась, вылетаю из шлюза на этаж, сел, добрались до места назначения. Атмосфера снаружи катера в норме, открываю люк.

– Долетели, – сказал Алексей, какой стресс, когда удаленно роботами работаешь такого нет.

– Выходим, можно размяться при гравитации.

– Тяжело с гравитацией с непривычки, – сказал Юрий.

– Жить можно, тяжеловато, конечно, – сказал Игорь.

– Как придавило-то, – сказала Ольга, – отвыкли ходить, привыкли летать.

– Вы можете, вообще, встать и ходить? – спросил Виталий.

– Можем, – сказала Анна, – не гони, дай привыкнуть, вспомнить движения.

– Предлагаю, дойти до -6 этажа, где столовая и больше никуда не ходить.

– Согласен, – сказал Алексей.

– Давайте, выгружаем наш скарб, перемещаем на 2 этажа вниз, можно за несколько раз. Игорь, ты, вроде, в норме, берем генератор, осветитель и пошли, а они пусть догоняют, не заблудятся.

– Пошли, – сказал Игорь.

– Я с вами, – сказал Юрий.

– А мы тут посидим немного, придем в себя, – сказал Алексей. Виталий, Юрий и Игорь спустились на 2 этажа до -6 этажа, расставили осветители, подключили генераторы, и стало светло. Нашли контейнер с оборудованием для столовой, открыли его, достали 2 стола и 6 стульев. К этому времени подошли Алексей, Ольга и Анна с продуктами, которые они поставили на стол. Поставили видеокамеру на штатив, которая показывала стол. Все сели на стулья и стали говорить на камеру о том, что первая база колонизации Венеры построена и работает. Разлили напиток по стаканам, и Виталий сказал:

– За успешное строительство первой базы колонизации Венеры.

Все выпили. Видео передавалось на орбитальную станцию и дальше на Землю.

Content

Игорь Побожий
Первая база колонизации Венеры

1. На орбите

2. Котлован

3. Фундамент

4. Колонны и перекрытие

5. Аквапарк, сауна, бассейн

6. Вода, воздух, электричество

7. Парки и спортивные объекты, Еда, Жилье

8. На поверхность

9. Роботы аватары на базе колонизации Венеры

10. Включение электростанции

11. Включение атмосферной машины

12. Полет на базу колонизации Венеры