Неклюдовъ М

Автоматическiй пистолетъ Браунинга 1-го образца 1900 года калибра 7,65 мм

Автоматическiй пистолетъ Браунинга 1-го образца 1900 года калибра 7,65 мм

Въ 1900 году Герстальская фабрика въ Льежѣ впервые выпустила въ свѣтъ автоматическiй пистолетъ Браунинга, калибромъ въ 7,65 миллиметровъ. Хоть съ того времени прошло уже около семи лѣтъ и послѣ перваго образца появился 2-й, калибромъ въ 9 мм., и 3-й образец калибромъ въ 6,35 мм., съ различными усовершенствованiями, появилось также нѣсколько подражанiй пистолетамъ Браунинга, какъ, напримѣръ, пистолеты Кольтъ-Браунингъ (съ подвижнымъ стволомъ) и Веблея и Скотта, тѣм не менѣе пистолеты Браунинга перваго образца, въ 7,65 мм. калибромъ, пользуются наибольшей распространенностью и любовью. Объясняется это тѣмъ, что эти пистолеты удобны въ обращенiи, прочны, просты, портативны, легки и обладаютъ останавливающей способностью (т. е. убойностью), тогда какъ всѣ послѣдующiе образцы, либо тяжелы и не портативны (кал. 9 мм.), либо обладаютъ малой убойностью (кал. 6,5 мм.), что не вознаграждается имѣющимися въ нихъ усовершенствованiями, (конечно съ точки зрѣнiя профана). Баллистическiя качества пистолетовъ Браунинга перваго образца, по сравненiю съ образцами калибромъ въ 9 и 6,35 мм., слѣдующiя:

Калибръ

7,65 мм.

9 мм.

6,35 мм.

Длина ствола

102 мм.

128 мм.

53,6 мм.

Число нарѣзовъ

5

6

6

Вѣсъ пистолета съ магазин. пустымъ

625 грм.

930 грм.

350 грм.

Вѣсъ съ патронами

679 грм.

1009 грм.

382 грм.

Число патроновъ въ магазинѣ

7

7

6

Длина пистолета

163 мм.

205 мм.

114 мм.

Патроны

длина

25 мм.

27,85 мм.

23 мм.

вѣсъ

7,7 грм.

11,3 грм.

5,26 грм.

Вѣсъ пули

4,8 грм.

7,15 грм.

3,2 грм.

Вѣсъ заряда пороха (безд.)

0,2 грм.

0,35 грм.

0,06 грм.

Начальная скорость

270 мтр.

330 мтр.

200 мтр.

Нач. живая сила пули

19,6 к.м.с.

38,9 к.м.с.

6,53 к.м.с.

Нач. живая сила, приходящаяся на 1 кв. мм. площади попер. сѣченiя

0,43

0,62

0,21

Съ разстоянiя въ 30 метровъ проникаетъ въ сосновое дерево (доски)

80 мм.

140 мм.

45 мм.

Разсмотрѣнiе этой таблицы приводитъ къ заключенiю, что описываемый пистолетъ по своимъ баллистическимъ качествамъ занимаетъ среднее положенiе между пистолетами того же Браунинга калибра въ 9 мм. и 6,35 мм. Онъ уступаетъ военному образцу (кал. 9 мм.) в останавливающей силѣ (убойности) на одну треть и превосходитъ пистолет карманный (кал. 6,35 мм.) въ этомъ отношенiи вдвое. Раны, наносимыя пулями этого пистолета, даже съ разстоянiя 100 метровъ (т. е. около 280 шаговъ), могутъ быть смертельными.

Разсматриваемый пистолетъ принадлежитъ къ типу автоматическаго оружiя съ неподвижнымъ стволомъ и съ затворомъ не сцѣпляющимся съ нимъ. Давленiю газовъ при выстрѣлѣ противодѣйствуетъ лишь инерцiя затвора и сопротивленiе возвратной пружины. Это противодѣйствiе такъ разсчитано, что оно замедляетъ отдачу только въ первое мгновенiе, пока пуля не покинетъ стволъ, послѣ чего начнется отдача, т. е. отходъ затвора и сжиманiе возвратной пружины. Во время этого движенiя затвора будетъ экстрактирована пустая гильза. Живая сила затвора пойдетъ почти вся на сжатiе возвратной пружины, излишекъ же ея дастъ ударъ о корпусъ пистолета, который передается, въ видѣ рѣзкого толчка, рукѣ стрѣлка. Сжатiе пружины при отходѣ затвора назадъ не происходитъ безслѣдно для стрѣлка: для сжатiя пружины давленiе производится на одинъ ея конецъ, другой же конецъ въ свою очередь давитъ съ такой же силой въ упоръ, которымъ въ данномъ случаѣ служитъ остовъ пистолета. Это давленiе передается рукѣ стрѣлка, но оно не будетъ рѣзкимъ, что имѣло бы мѣсто, если бы не было пружины, а совершенно плавнымъ. Такимъ образомъ, рукѣ стрѣлка отдача пистолета послѣ выстрѣла передается сперва плавно, въ видѣ давленiя, а потомъ рѣзкимъ, хотя и слабымъ толчкомъ. Въ этомъ отношенiи автоматическiе пистолеты рѣзко отличаются отъ револьверовъ, въ которыхъ отдача передается рукѣ стрѣлка въ видѣ сильнаго толчка, что несомнѣнно влiяетъ на мѣткость стрѣльбы: стрѣльба изъ автоматическаго пистолета будетъ всегда болѣе мѣтка, чѣмъ изъ револьвера.

Устройство и дѣйствiе механизма

Пистолетъ состоитъ изъ двухъ главныхъ частей: подвижной и неподвижной.

Подвижная часть (рис. 1, 2 и 4, А) представляетъ собой совокупность слѣдующихъ частей: затвора "C" (рис. 3) съ ударникомъ "y", передаточнымъ рычагомъ "r" (рис. 2), съ тягой "t", возвратной пружиной "F" и гайкой "g", — и ползунка "A".

Затворъ "C" (рис. 3) имѣетъ гребень "D", который входитъ въ вилку въ задней части ползунка и скрѣпляется съ нимъ помощью двухъ винтовъ "a, a" (рис. 1), такъ что представляетъ съ ползункомъ какъ бы одно цѣлое. Внутри затвора имѣется каналъ для помѣщенiя ударника (рис. 5) и узкая продольная щель для прохода рычага "r" (рис. 3), служащаго для передачи движенiя ударнику от возвратной пружины "F". Рычагъ "r" вращается на шпилькѣ "e", проходящей чрезъ отверстiе "o" въ гребнѣ затвора.

Середина передаточнаго рычага "r" соединена шпилькой с тягой "t" (рис. 2), на которую надѣта возвратная пружина "F". Эта пружина (спиральная) удерживается гайкой "g", навинчивающейся на конецъ тяги "t".

Затворъ скользитъ въ пазахъ коробки неподвижной части пистолета, а своими заплечиками "m, m", — по верхней площадкѣ коробки.

Ползунокъ "A" (рис. 4) имѣетъ два сквозныхъ цилиндрическихъ канала: верхнiй, меньшаго дiаметра, назначенъ для помѣщенiя возвратной пружины съ тягой, — а другой нижнiй, бóльшаго дiаметра, охватываетъ стволъ, который такимъ образомъ служитъ для ползунка направляющей. Ползунокъ въ своемъ движенiи скользитъ вмѣстѣ съ затворомъ по верхней площадкѣ неподвижной части пистолета "B". На ползункѣ помѣщена мушка "K" (рис. 4).

Каналъ для помѣщенiя возвратной пружины въ ползункѣ служитъ только для направленiя пружины (а отчасти для того, чтобы закрыть пружину). Этотъ каналъ внизу, на двухъ третяхъ своей длины имѣтъ пазъ для пропуска уступа "n" (рис. 7 и 2), находящагося на неподвижной части "B" пистолета. Въ развилину уступа "n" входитъ тяга "t", а конецъ пружины "F" опирается о переднюю стѣнку этого уступа (рис. 2), такъ что при движенiи ползунка назадъ, тяга можетъ идти вмѣстѣ съ затворомъ, — пружина же будетъ задержана уступомъ "n" и слѣдовательно должна будетъ сжаться. По окончанiи отхода ползунка назадъ пружина, стремясь разжаться, будетъ дѣйствовать на гайку тяги, служащей упором для пружины, заставитъ тягу, а значитъ и ползунокъ съ затворомъ двигаться впередъ и возвратиться въ первоначальное положенiе.

Съ правой стороны затвора имѣется продольный пазъ для помѣщенiя выбрасывателя обычнаго типа.

Каналъ для ударника, сзади закрытъ пробкой, удерживаемой шпилькой "k" (рис. 3). Это сдѣлано для того, чтобы предохранить каналъ отъ засариванiя.

Внизу затвора сдѣланы три выемки "n¹", "n²", "n³" (рис. 3), назначенiе которыхъ будетъ указано ниже.

Неподвижная часть пистолета. Эта часть пистолета заключаетъ въ себѣ стволъ "s" (рис. 2), ввинчивающiйся въ ствольную коробку, которая составляетъ одно цѣлое съ рукояткой пистолета; спусковой механизмъ "l", "x" (рис. 2 и 6), шептало "q", предохранитель "u" (рис. 2 и 1), защелку "z" и пружины: спусковая "p¹", шептальная "p²" и предохранителя "p³".

Спусковой механимъ состоитъ изъ спускового крючка "l" (рис. 2), хомутика "x" (рис. 6) и шептала "q", о которомъ уже выше было упомянуто. Спусковой крючекъ вращается на шпилькѣ и тыльной частью своей касается хомутика "x" (рис. 2), который отводитъ спусковой крючекъ впередъ.

Хомутикъ (рис. 6) передаетъ движенiе, при нажимѣ на спусковой крючекъ, шепталу "q", касаясь соска его "d¹". Отъ этого давленiя зацѣпъ "d²", шептала опускается вниз. Хомутикъ имѣетъ полукруглые выступы "i, i". На переднiй скосъ "x¹" (рис. 6) хомутика давитъ конецъ пружины "p¹", заставляя хомутикъ отходить къ спусковому крючку и подниматься кверху.

Шептало вращается на шпилькѣ. На сосокъ его "d" давитъ пружина "p²", заставляя шептало зацѣпомъ "d²" все время подниматься кверху.

Дѣйствiе спуска слѣдующее: въ то время, когда затворъ изъ задняго крайняго положенiя возвращается впередъ подъ дѣйствiемъ возвратной пружины, ударникъ по дорогѣ встрѣчаетъ шептало и взводомъ своимъ задерживается на зацѣпѣ шептала; при давленiи пальцемъ на спусковой крючекъ, — хомутикъ пойдетъ назадъ, надавитъ на на сосокъ "d¹" шептала, вслѣдствiе чего шептало повернется и зацѣпъ его соскочитъ со взвода ударника, отчего ударникъ освободится подъ дѣйствiемъ возвратной пружины пойдетъ впередъ и разобьетъ капсюль патрона. Въ этомъ положенiи вырѣзъ "m" затвора прiйдется надъ выступами "i, i" хомутика, которые немного выдаются надъ нижней плоскостью затвора. При отходѣ затвора назадъ, выступы хомутика "i, i" должны будутъ выйти изъ вырѣза "n¹" затвора и опуститься внизъ вмѣстѣ съ хомутикомъ, что онъ имѣетъ возможность сдѣлать, и подойти подъ сосокъ "d¹" шептала. Это положенiе хомутика (которое будетъ продолжаться, пока не прекратится давленiе пальца на спусковой крючекъ) освободитъ шептало отъ давленiя, вслѣдствiе чего оно будетъ имѣть возможность подъ давленiемъ своей пружины подняться кверху своимъ зацѣпомъ. Слѣдовательно, при возвращенiи затвора изъ крайняго задняго положенiя въ первоначальное положенiе, взводъ ударника заскочитъ за зацѣпъ "d²" шептала и останется во взведенномъ состоянiи. Но для того, чтобы спустить ударник, необходимо отпустить спусковой крючекъ, тогда хомутикъ "x¹" продвинется впередъ и приподнимется кверху, отчего скосъ его "x¹" прiйдется противъ соска "d¹" шептала, послѣ чего нажатiе на спусковой крючекъ передается шепталу и ударник будетъ спущенъ.

Преждевременный выстрѣлъ, т. е. такой выстрѣлъ, когда затворъ не успѣетъ дослать патронъ до мѣста, устраняется тѣмъ, что спускъ ударника можетъ получиться лишь тогда, когда передаточный хомутикъ "x" поднимается кверху и его выступы "i, i" попадутъ въ вырѣзъ "n¹" затвора, какъ было уже раньше сказано, а это случиться только тогда, когда затворъ дошлетъ патронъ въ патронникъ ствола.

Для устраненiя случайныхъ выстрѣловъ при храненiи пистолета, при его паденiи и т. п., въ разсматриваемомъ пистолете имѣется предохранитель "u" (рис. 1, 2). Онъ представляетъ изъ себя болтъ съ рукояткой; болтъ проходитъ сквозь коробку, а рукоятка выходитъ наружу съ лѣвой стороны пистолета. Болтъ имѣетъ двѣ срѣзанных площадки такъ, что при томъ положенiи, которое указано на рис. 2 (въ разрѣзѣ), болтъ не мѣшаетъ ни шепталу, ни затвору. Если же его повернуть рукояткой кверху, то онъ повернется не срѣзанной частью къ шепталу и кверху, войдя въ вырѣзъ "n²" затвора (рис. 3), вслѣдствiе чего шептало не будетъ имѣть возможности повернуться, а слѣдовательно освободить ударникъ; затворъ въ свою очередь также нельзя будетъ отвести назадъ. Это закрѣпленiе затвора помощью поворота предохранителя возможно дѣлать какъ при взведенномъ ударникѣ, такъ и при спущенномъ. Когда предохранитель имѣетъ рукоятку опущенной (какъ показано на рис. 1), то это служитъ указанiемъ на то, что шептало свободно и нажатiемъ на спусковой крючекъ возможно спустить ударникъ. При этомъ положенiи, надъ рукояткой на коробкѣ видно выгравированное слово: "feu" (огонь). Если же предохранитель повернутъ такъ, что рукоятка его будетъ поднята кверху, то шептало и затворъ будутъ заперты. Въ этомъ положенiи указанное выше слово "feu" будетъ закрыто, а откроется слово "sur", что послужитъ указанiемъ на то, что ударникъ стоитъ на предохранителе.

Для того, чтобы судить о томъ, взведенъ ли ударникъ, въ разсматриваемомъ пистолетѣ имѣется внѣшнiй признакъ, а именно: передаточный рычагъ "r" (рис. 1, 2) имѣетъ сосокъ "E", который при спущенномъ ударникѣ выступаетъ надъ прицѣльной прорѣзью, такъ что при прицѣливанiи закроетъ мушку. При взведенномъ же ударникѣ, этотъ сосокъ опускается внизъ и не мѣшаетъ прицѣливанiю.

Слабая сторона разсмотрѣннаго ударнаго приспособленiя та, что на ударникъ дѣйствуетъ одна и та же пружина, что и на затворъ: подобное сочетанiе считается современными оружейниками недопустимымъ въ виду его опасности. Достаточно того, конецъ взвода ударника немного стерся, — какъ будетъ имѣться на лицо возможность полученiя ряда автоматическихъ выстрѣловъ безъ всякаго участiя стрѣлка. Подобные случаи были замѣчены въ Манджурiи во время войны.

Въ случаѣ же отдѣльной ударниковой пружины, стертость взвода ударника поведетъ лишь къ тому, что ударникъ не будетъ становиться на боевой взводъ, но выстрѣла не произойдетъ.

Предохранитель въ разсматриваемомъ пистолетѣ также представляетъ слабое мѣсто системы: рукоятка его выступаетъ наружу, слѣдовательно при храненiи, при носкѣ въ карманѣ или кобурѣ, предохранитель легко можетъ быть переведенъ изъ верхняго въ нижнее положенiе и тогда пистолетъ становится очень опаснымъ даже для самаго владельца, т. к. достаточно небольшого нажатiя на спусковой крючекъ, чтобы произошелъ выстрѣлъ. Подобные случаи были уже замѣчены не разъ.

Съ лѣвой стороны коробки имѣется уступъ, который служитъ отражателемъ для выбрасыванiя гильзъ (и патроновъ) при извлеченiи ихъ изъ патронника ствола.

При подачѣ патроновъ изъ магазина, затворъ дѣйствуетъ сперва на верхнiй край шляпки патрона, вслѣдствiе чего патронъ сильно приподымается пулей кверху. Поэтому, чтобы не было упиранiя пулей въ пенекъ ствола, стволъ въ пенькѣ сверху заканчивается соскомъ "G" (рис. 2), о который упирается пуля и который направляетъ патронъ въ патронникъ ствола.

Для удержанiя магазина въ рукояткѣ пистолета имѣется защелка "z". Защелка имѣетъ видъ пластинки, вращающейся вокругъ шпильки, проходящей въ серединѣ ея; верхнiй конецъ защелки имѣетъ небольшой зубецъ, который входитъ въ вырѣзъ на задней стѣнкѣ магазина. На защелку давитъ пружина "p¹" (та же, которая дѣйствуетъ и на передаточный хомутикъ), стремящаяся вдавить зубецъ защелки въ вырѣзъ магазина.

Магазинъ "m" (рис. 2) служитъ для помѣщенiя 7 патроновъ. Онъ имѣетъ видъ коробки съ передней полукруглой и задней плоской стѣнкой. Внутри магазина помѣщается подаватель "p" въ видѣ пластинки согнутой подъ угломъ; на подаватель снизу дѣйствуетъ зигзагообразная пружина "f", заставляя подаватель подниматься кверху.

Пистолетъ не имѣтъ приспособленiя, которое бы указывало на то, что всѣ патроны израсходованы изъ магазина.

Бока рукоятки пистолета покрываются эбонитовыми щечками (рис. 1), но въ этомъ не встрѣчается особой необходимости, — напротивъ безъ нихъ пистолетъ получился бы еще болѣе плоскимъ и удобнымъ для носки в корманѣ. Для прикрѣпленiя шнура, внизу рукоятки пистолета имѣется скобка "S" (рис. 1).

Дѣйствiе пистолетомъ

1. Вынуть изъ пистолета магазинъ. Для этого, держа пистолетъ въ правой рукѣ, какъ показано на рис. 8, большимъ пальцемъ лѣвой руки надавливаютъ на магазинную защелку "z", тогда магазинъ легко вынимается изъ рукоятки пистолета.

Рис. 8.

2. Наполнить магазинъ патронами, какъ показано на рис. 9, по одному патрону, надавливая шляпкой патрона на середину подавателя и передвигая патронъ до упора шляпки его в заднюю стѣнку магазина, а при вставкѣ слѣдующихъ патроновъ, надавливая на патронъ, находящiйся въ магазинѣ. Эту операцiю слѣдуетъ повторять, пока не будетъ вставлено въ магазинъ 7 патроновъ.

Рис. 9.

3. Вставить магазинъ съ патронами въ рукоятку пистолета. При вставкѣ магазина слѣдуетъ его вдвигать въ рукоятку пистолета до тѣхъ поръ, пока не послышится характерный звукъ закрывающейся защелки.

4. Ввести въ патронникъ ствола пистолета патронъ, т. е. зарядить пистолетъ. Для этого берутъ пистолетъ въ правую руку за рукоятку, наблюдая, чтобы указательный палецъ этой руки никоимъ образомъ не остался бы на спусковомъ крючкѣ, (иначе можетъ произойти случайный выстрѣлъ), послѣ чего берутъ большимъ и указательнымъ пальцемъ лѣвой руки за насѣчку ползунка "b" (рис. 1) и оттягиваютъ назадъ до отказа, какъ это указано на рис. 10. Послѣ того подвижную часть пистолета отпускаютъ; во время движенiя впередъ (подъ дѣйствiемъ возвратной пружины) будетъ захваченъ патронъ изъ магазина и досланъ въ патронникъ.

Рис. 10.

Отодвиганiе подвижной части для заряжанiя можетъ быть произведено и такъ, какъ указано на рис. 11, т. е. возможно ползунокъ отодвигать назадъ, нажимая на переднiй обрѣзъ ползунка.

Рис. 11.

Пистолетъ готовъ къ дѣйствiю: достаточно нажать на спускъ, чтобы произвести выстрѣлъ. Если не предполагается производить стрѣльбу сейчасъ же послѣ заряжанiя пистолета, то необходимо поставить его на предохранитель "u" рукояткой кверху (чтобы было видно слово "sur").

Если пистолетъ стоитъ уже на предохранителѣ, то для начала стрѣльбы необходимо опустить предохранитель внизъ, что дѣлается въ моментъ начала стрѣльбы, какъ указано на рис. 12, опуская предохранитель большимъ пальцемъ правой руки.

Рис. 12.

Послѣ стрѣльбы слѣдуетъ прочистить стволъ. Для этого отодвинаютъ подвижную часть въ крайнее заднее положенiе прiемомъ, какой указанъ на рис. 11, причемъ большимъ пальцемъ правой руки поднимаютъ предохранитель кверху, тогда круглая часть стержня предохранителя войдетъ въ вырѣзъ "n³" и тѣмъ задержитъ подвижную часть пистолета въ крайнемъ заднемъ положенiи. Это положенiе дастъ возможность легко прочистить стволъ.

Кромѣ чистки, указаннымъ прiемомъ можно пользоваться для заряжанiя пистолета одиночными патронами отъ руки въ томъ случаѣ, когда магазинъ пистолета по какой-либо причинѣ утерянъ. При опусканiи предохранителя, затворъ освобоится, пойдетъ впередъ и запретъ стволъ.

Если требуется болѣе тщательная чистка пистолета, то производится частичная, или неполная разборка его. Для этой цѣли слѣдуетъ сдѣлать слѣдующее:

1. Вынуть магазинъ изъ рукоятки пистолета. Операцiя выниманiя магазина производится такъ, какъ описано выше (рис. 8).

2. Разрядить пистолетъ, если въ патронникѣ ствола имѣется патронъ. Разрядка пистолета производится оттягиванiемъ назадъ до отказа подвижной части пистолета, прiемомъ, указаннымъ для заряжанiя (рис. 10 и 11); при этомъ патронъ будетъ выброшенъ изъ ствола.

3. Вывинтить два винта "a, a" (рис. 1) и снять ползунокъ. Послѣ того какъ винты вывернуты и вынуты изъ своихъ гнѣздъ, слѣдуетъ отттянуть назадъ подвижную часть пистолета и потомъ отпустить ее, тогда ползунокъ, вслѣдствiе инерцiи при остановкѣ затвора у ствола, немного сдвинется съ мѣста, послѣ чего уже легко будетъ ползунокъ разъединить отъ затвора и снять съ возвратной пружины.

4. Вынуть затворъ. Для этого необходимо сперва приподнять возвратную пружину вмѣстѣ съ тягой и снять съ захвата "n" (рис. 7), тогда затворъ безъ затрудненiя отодвигается назадъ и выходитъ изъ пазовъ коробки.

5. Снять щеки рукоятки пистолета. Для отдѣленiя щекъ слѣдуетъ немного освободить винты "H" (рис. 1) и повернуть чрезъ отверстiе для магазина металлическiя пластинчатыя завертки, — тогда щеки освобождаются и снимаются.

Этой разборки (частичной) вполнѣ достаточно для чистки и смазки всего механизма пистолета.

Сборка пистолета производится въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Поставить щеки рукоятки на мѣсто. Сперва ставятъ одну шеку, поворачиваютъ завертку такъ, чтобы она стада поперекъ, послѣ чего завинчиваютъ винтъ "H" (рис. 1). Когда установлена одна щека рукоятки, ставятъ на мѣсто другую и также точно поворачиваютъ завертку поперекъ, пользуясь для этого выходнымъ отверстiемъ для магазина, — послѣ чего завинчиваютъ винтъ "H".

2. Вставить затворъ въ коробку. При вставкѣ затвора необходимо нажимать на спусковой крючекъ, иначе шептало упрется въ затворъ и не пуститъ его. Когда затворъ дойдетъ до выступовъ "i, i" хомутика (рис. 6), то онъ упрется въ нихъ и не пойдетъ дальше; необходимо чемъ-нибудь нажать на эти выступы, послѣ чего уже затворъ свободно дойдетъ до казенной части ствола.

3. Завести тягу съ возвратной пружиной за вилообразный уступъ коробки. Нажимая на спускъ, чтобы ударникъ не задержался на боевом взводѣ и оттягивая возвратную пружину, вводятъ тягу въ развилину уступа "n" (рис. 7), а пружину заводятъ по другую сторону уступа.

4. Собрать ползунокъ съ затворомъ. Сперва слѣдуетъ поднять предохранитель, чтобы скрѣпить затворъ, иначе при постановкѣ ползунка на мѣсто, затворъ смѣститься и затруднитъ постановку ползунка. Далѣе вводятъ тягу съ возвратной пружиной въ каналъ, назначенный для нея въ ползункѣ, и продвигаютъ ползунокъ, наблюдая, чтобы въ нижнiй каналъ его вошелъ стволъ, — послѣ чего продвигаютъ ползунокъ дальше до отказа.

5. Ввинтить болты "a, a" (рис. 1).

Послѣ описанныхъ дѣйствiй пистолетъ снова готовъ къ дѣйствiю. Если потребуется исправленiе какой-либо части или замѣна сломанной, то приходиться производить иногда болѣе полную разборку.

Полная разборка

Первоначально слѣдуетъ произвести только что описанную частичную разборку, послѣ чего поступаютъ слѣдующимъ образомъ:

1. Вынуть шпильку защелки магазина. Для этого шпильку слѣдуетъ выколотить какимъ-нибудь острiемъ.

2. Вынуть защелку магазина и пружину хомутика.

3. Вынуть пружины шептала и предохранителя. Помощью лезвiя ответки, нажимая на нижнiй конецъ пружинъ, заставить ихъ подняться вверхъ, послѣ чего они легко вынимаются.

4. Вынуть предохранитель. Предохранитель вынимается легко рукой въ лѣвую сторону.

5. Вынуть шпильки спускового крючка и шептала. Шпилька выколачивается съ правой стороны налѣво.

6. Вынуть спусковой крючекъ и шептало. Послѣ выколачиванiя шпилекъ эти части легко вынимаются.

Разбирать затворъ, т. е. вынимать ударникъ, снимать тягу и рычагъ, — не слѣдуетъ, т. к. шпильки, на которыхъ вращаются тяга и рычагъ, расклепаны. Эта работа должна производиться въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ и непремѣнно въ мастерской въ виду того, что при разборкѣ шпильки придется испортить и замѣнить ихъ новыми, расклепавъ концы.

При выниманiи шпилекъ слѣдуетъ замѣтить, что онѣ вынимаются всѣ съ правой стороны налѣво.

Сборка производится очень легко въ обратномъ порядкѣ. При этомъ нужно замѣтить, что удобнѣе сперва вставить пружину предохранителя, вводя ее сверху и опирая помощью отвертки на упорную шпильку "q¹". После того такимъ же способомъ ставятъ пружину шептала. Далѣе ставятъ на мѣсто спусковой крючекъ, наблюдая, чтобы хомутикъ опирался на тыльную часть спускового крючка, послѣ чего ставятъ пружину хомутика и предохранитель, защелку магазина и шпильку ея. Дальнѣйшая сборка, как описано при неполной сборкѣ.

Магазинъ пистолета, какъ было раньше сказано, представляетъ собой продолговатую стальную коробочку, въ которой помѣщается зигзагообразная пружина подавателя и подаватель. Съ боковъ магазина имѣется 6 круглыхъ отверстiй, сдѣланныхъ отчасти для облегченiя магазина, а отчасти для того, чтобы видѣть, сколько патроновъ находится въ магазинѣ.

Для того чтобы вынуть изъ магазина подаватель и пружину поступаютъ слѣдующимъ образомъ: опускаютъ подаватель до четвертаго отверстiя (считая сверху), послѣ чего вставляютъ въ это отверстiе шпильку (или иголку) подъ подавателемъ, — вслѣдствiе чего шпилька удержитъ пружину и тѣмъ дастъ возможность, опрокинувъ магазинъ отверстiемъ внизъ, вытряхнуть подаватель. При выниманiи указанной выше шпильки освободиться пружина.

Для сборки магазина необходимо сперва сжать пружину до четвертаго отверстiя и ввести въ него шпильку, послѣ чего вставить подаватель и вынуть шпильку.

Пистолетъ слѣдуетъ содержать въ чистотѣ, для чего послѣ стрѣльбы онъ долженъ быть тщательно вытертъ, особенно каналъ ствола. Если замѣчено появленiе ржавчины, то для вывода ея не слѣдуетъ употреблять ни наждаку, ни наждачной бумаги: достаточно тщательно протереть тряпочкой съ керосиномъ ржавое пятно, сухо вытереть и смазать масломъ или ружейнымъ саломъ. Послѣ того, какъ всѣ части пистолета тщательно вытерты, ихъ слѣдуетъ смазать масломъ или ружейнымъ саломъ (нефтянымъ), но непремѣнно тонкимъ слоемъ, иначе механизмъ будетъ дѣйствовать неисправно.

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Content

Неклюдовъ М Автоматическiй пистолетъ Браунинга 1-го образца 1900 года калибра 7,65 мм