Савельев А.А.

«ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПОЛЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ»

Коноплева Н.П.

«РУКОДЕЛЬЕ — НЕ БЕЗДЕЛЬЕ»

Дирдовская О.О.

«ДЕТСКАЯ РУКОПИСНАЯ КНИГА»

Попов В.В.

«КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ТОКАРНЫЙ СТАНОК»

---

Журнал «СДЕЛАЙ САМ»

№ 4∙2005

Подписная научно-популярная серия

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки

А.А.Савельев

Окна

В практике строительства жилых зданий применяется одинарное, двойное и тройное остекление в деревянных, пластмассовых, металлических или комбинированных переплетах, спаренное или раздельное. Через окна теряется около 37 % тепла, что больше, чем через стены (35 %), кровлю (15 %) или перекрытия над холодным подпольем или полы по грунту (13 %). Именно поэтому радиаторы отопления устанавливают под окнами в месте наибольших теплопотерь. Ни окна старых традиционных конструкций, ни современные конструкции окон не обеспечивают необходимых тепловых сопротивлений. Поэтому все работы, связанные с модернизацией окон, ведутся главным образом над повышением их тепло- и звукоизоляционных свойств и долговечности. Например, общее сопротивление стен теплопередаче для Московской области должно быть не менее 3,2 м^2 С/Вт, значит и теплосопротивление для окон должно приближаться к этой цифре. Но самое теплое окно из четырехслойного остекления в спаренных переплетах может обеспечить тепловое сопротивление всего 0,8 м^2∙С/Вт. Наверное, когда-нибудь ученые изобретут теплое окно, которое позволит не включать отопление в доме неделями. А пока придется применять те конструкции, которые есть на сегодняшний день.

В зависимости от региона строительства и температуры самой холодной пятидневки СНиПом регламентируются минимально допустимые тепловые сопротивления для окон в зависимости от теплосопротивления стен (таблица № 1).

Как находится расчетное тепловое сопротивление стен, рассказывалось в статье «О коробке здания». А фактические тепловые сопротивления существующих оконных конструкций представлены в табл. № 2, внимательное изучение которой дает представление о преимуществах и недостатках различных систем остекления и различных материалов оконных переплетов.

Материалами, употребляемыми в современных конструкциях окон, являются: светопрозрачное заполнение (стекло, стеклопластики, пленки и др.) и обрамляющие элементы из дерева, металлов (алюминий, сталь) и пластмассы (ПВХ).

Деревянные окна

Деревянные окна зданий малоэтажного строительства занимали и будут занимать передовые места по массовости своего применения. Такие окна при желании можно выполнить в любой столярной мастерской. Конечно, окна, изготовленные на современном оборудовании, позволяющем производить высокоточную калибровку деревянных элементов, будут превосходить окна, изготовленные кустарным способом. Но тем не менее деревянные окна можно производить где угодно в отличие от алюминиевых или пластиковых. Деревянные окна, производимые на деревообрабатывающих комбинатах, имеют стандартные размеры коробки, кратные модулю 3М. Например, марка окна 12–15 означает, что оно предназначено для проема высотой 120 см и шириной 150 см, сама оконная коробка имеет несколько меньшие размеры 119х146 см, учитывающие зазоры на прокладку уплотняющих материалов по периметру окна.

Для жилых зданий габариты проемов окон составляют:

— высота: 600, 900, 1200, 1800 мм;

— ширина: 500, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 мм.

Оконные коробки и рамы выполняют из твердых пород древесины и заполняют силикатным стеклом и стеклопакетами. Переплеты выполняют спаренными, раздельными с двойным или тройным остеклением или со стеклопакетами. Для повышения долговечности деревянных элементов окна прибегают к их облицовке с наружной стороны алюминиевыми профилированными накладками (рис. 1).

Рис. 1. Стандартные габариты и сечения деревянных оконных блоков:

а — спаренный оконный блок с двойным остеклением; б — раздельный оконный блок с двойным остеклением; в — раздельный оконный блок с тройным остеклением; г — оконный блок со стеклопакетом; 1 — оконная коробка; 2 — переплет; 3 — упругая прокладка; 4 — наплав; 5 — замазка; 6 — деревянный штапик; 7 — прорезь для отвода воды; 8 — капельница; 9 — стеклопакет; 10 — опорно-распорная и фиксирующая прокладка

Оконные блоки, устанавливаемые в домах, обращенные на оживленные автомобильные или железнодорожные магистрали, оборудуют звукопоглощающими обкладками по внутреннему периметру коробок между переплетами. Как известно, звуковая волна — это колебание воздуха. Ударяя в стекло, она передает колебание ему, стекло начинает работать, как диафрагма в телефонной трубке, и через воздушное пространство между стеклами передает звуковые колебания другому стеклу, в конечном итоге — в комнату. Но диафрагма может эффективно работать только тогда, когда имеет возможность упругого движения. Установив между стеклами мягкую прокладку, мы лишаем ее возможности этого движения (рис. 2).

Рис. 2. Звукоизоляция оконных блоков:

а — оконный блок, спаренный с тройным остеклением; б — то же, с одинарным стеклом и стеклопакетом; в — то же, раздельный с тройным остеклением; г — то же, раздельный с одинарным стеклом и стеклопакетом; 1 — звукопоглощающий материал; 2 — звукопоглощающая обкладка; 3 — стеклопакет; 4, 5 — перфорированная древесноволокнистая плита

Зазоры между оконным блоком и стеной еще совсем недавно заделывали паклей, вымоченной в цементном растворе. К счастью, эти времена ушли, и швы сейчас герметизируют вспененным полиуретаном, баллончики которого продают во всех магазинах стройматериалов. При использовании баллончика нужно соблюсти два правила: закрыть щель с одной стороны временной доской во избежание перерасхода смеси и распереть оконный блок посередине. Иногда от чрезмерного усердия застройщик закачивает слишком большую порцию смеси, и бруски оконного блока выпирает внутрь.

Оконный блок устанавливают в проем с навешанными и закрытыми створками во избежание перекоса, устанавливают строго по отвесу, определяя вертикальность как в продольном, так и поперечном направлении. Закрепляют шурупами к антисептированным деревянным пробкам или ершам, забитым в стену (рис. 3).

Рис. 3. Крепление деревянных оконных блоков:

а — гвоздями; б — ершами; 1 — кирпичная стена с внутренним утеплением; 2 — деревянная доска или брусок; 3 — пенополеуретан; 4 — герметизирующая мастика; 5 — оконный блок; 6 — гвоздь или шуруп; 7 — ерш; 8 — шуруп

Наружную поверхность деревянного блока, которая будет соприкасаться со стеной, предварительно промазывают антисептической пастой или битумной мастикой и обертывают одним слоем рубероида, крепя его гвоздями.

Недостатком переплета из деревянных элементов является его способность впитывать и отдавать влагу, разбухая или высыхая при этом. Поэтому размеры стекла должны быть на 5 мм меньше приготовленного для него проема. Стекло должно быть посажено сначала на оконную замазку и только потом закреплено штапиком. Это повысит звуко- и теплосопротивляемость окна и компенсирует сезонные колебания толщины деревянных элементов. Почему я на этом заостряю внимание? Что-то очень давно я не видел окон на замазке — сразу ставят штапик. Такое впечатление, что замазка у нас в стране закончилась.

Алюминиевые окна

Современные алюминиевые окна выполняют из трехкомпонентного сплава — алюминия, магния и кремния. Это легкий, прочный, не поддающийся коррозии материал, обладающий теплоизоляционными свойствами. Коробка и переплеты о-конного блока сконструированы из полых замкнутых профилей, образующих трехкамерное поперечное сечение. Средняя камера предназначена для выравнивания ветрового давления. В двух крайних установлены изолирующие термомостики, прерывающие тепловой поток. В конструкциях алюминиевых окон предусмотрены дренажные канавки и отверстия для удаления лишней влаги. Нет никакой необходимости детально изображать конструкции алюминиевых окон, так как их индивидуальное изготовление в кустарных условиях невозможно. Гораздо важнее показать способы крепления окон к стенам. Оконный блок крепят к стене с помощью закладной детали, прикрученной к стене шурупами, или непосредственно прикручивают к стене через деревянную бобышку. После установки оконный блок так же, как и деревянный, уплотняют пенополиуретановой смесью (рис. 4).

Рис. 4. Варианты установки оконных блоков из алюминиевого профиля:

а — схема установки окна; б — вариант крепления раздельного блока с одинарным стеклом и стеклопакетом, в — вариант крепления одинарного блока со стеклопакетом; г, д, е — разрезы оконных блоков; 1 — стеклопакет; 2 — оконный блок из алюминиевого профиля (киробка и рамная обвязка изображены условно в виде одного элемента); 3 — самонарезные винты; 4 — герметизирующая мастика; 5 — пенополиуретан; 6 — деревянная бобышка; 7 — стекло; 8 — древесноволокнистая ламинированная плита; 9 — подоконная доска; 10 — отлив из оцинкованной кровельной стали; 11 — стальной профиль; 12, 16 — утеплитель; 13 — цементно-песчаный раствор; 14 — шурупы; 15 — стальная закладная деталь

Оконные блоки, изготовленные из алюминиевых сплавов, имеют традиционные размеры и традиционные формы окон с открывающимися форточками и створками. Их выполняют как в спаренном, так и раздельном варианте. Остекление также традиционно: стекло + стекло (двойное) стекло + стеклопакет (тройное).

Особое внимание уделено уплотнению притворов. В окнах с внутренней стороны устанавливают специальные резиновые уплотнители, поэтому чаще всего снаружи коробку и переплет выполняют в одной плоскости, а внутри внахлест. Стекла и стеклопакеты закрепляют в конструкции окна специальными защелкивающими штапиками и уплотняют резиновыми упругими профилями.

Окна из алюминиевых сплавов обладают меньшим по сравнению с деревянными окнами тепловым сопротивлением, но ввиду того, что они выполнены из откалиброванных металлических элементов и снабжены уплотняющими прокладками, они оказываются теплее деревянных. Деревянные окна, особенно выполненные в кустарных условиях или на устаревшем оборудовании, не могут обеспечить такой плотности соединений элементов, и утечка тепла в них происходит через щели. Алюминиевые окна значительно долговечней деревянных и имеют около 400 цветовых оттенков.

Пластиковые окна

Пластик (ПВХ) — термопластичный, трудновоспламеняющийся материал, получаемый из нефти и поваренной соли. Пластиковые окна экологически безвредны, выдерживают перепады температур от —50° до +50°, долговечны и снижают уровень шума на 43 дБ.

Пластиковые окна так же, как и алюминиевые, имеют трехкамерную конструкцию, обеспечивающую тепло- и звукоизоляцию, а также дренажную систему. Элементы пластиковых окон (штапики, уплотнительная перемычка створок) выполнены со скосом граней и дают хороший оптический эффект. Профильная система пластиковых окон весьма разнообразна и дает возможность выполнять рельефные в плане конфигурации окна. Для повышения жесткости коробки окна пластиковые профили армируют металлическим профилем. Крепление пластиковых окон к стене выполняют аналогично алюминиевым.

Все выше перечисленные конструкции (деревянные, алюминиевые, пластиковые) обвязки окон имеют один общий недостаток: коэффициент теплового расширения обвязок не совпадает с коэффициентом теплового расширения стекла. В связи с этим между стеклом и обвязками приходится устанавливать нетвердеющие прокладки из различных материалов. Как известно, ничего вечного не бывает, и этот узел — слабое звено всей конструкции. В настоящее время удалось найти сочетание: облицовка рамы окна из стеклопластика + стекло, отвечающее этим требованиям. Пример такого же удачного сочетания, в котором коэффициенты линейного расширения равны, — железобетон (железо + бетон), живет и процветает не первое столетие. Физико-механические характеристики стеклопластика превосходят все известные материалы, используемые для изготовления окон. Кроме того, материал обладает биологической и влагоустойчивостью, устойчив в агрессивных средах и к ультрафиолетовым лучам. Окна из стеклопластика уже начали появляться на отечественных рынках, по-видимому ближайшее будущее будет за ними. Ну а что будет дальше — посмотрим.

Двери

Двери массового строительства малоэтажных индивидуальных домов преимущественно выполняют из дерева. Действующий стандарт подчинен требованиям ЕМС. Стандартная высота дверей принята равной 2080 мм, то есть высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2 м 10 см. Ширину дверей принимают не менее: входных — 90 см, межкомнатных — 80 см, кухонных — 80 см, санузлов — 70 см. Входные двери устанавливают с порогом, превышающим уровень пола на 2 см. Порог устраивают для предотвращения утечки тепла. В средних и северных широтах устанавливают дублированные входные двери, то есть две входные двери разделяют тамбуром. Межкомнатные и кухонные двери устанавливают без порога. Низ полотна межкомнатной двери должен не доходить до уровня чистого пола на 5 мм для обеспечения воздухообмена в комнате. Низ полотна кухонных дверей должен обеспечивать зазор до 2 см. Такой большой зазор обеспечивает вентиляцию из всех комнат (вентиляционные стояки делают на кухне и в санузле) и выполняет роль клапана в случае утечки природного газа. Природный газ тяжелее воздуха, в случае утечки он опускается вниз. При плотно закрытой кухонной двери, не имеющей внизу щели, помещение кухни быстро заполнится газом, для взрыва которого достаточно щелкнуть выключателем света. При наличии щели газ будет растекаться по всему дому и для создания критического объема потребуется гораздо больше времени, за которое можно определить утечку по запаху. Двери санузлов устанавливают с порогом, превышающим уровень чистого пола не менее, чем на 2 см. Порог нужен для предотвращения намокания всех полов дома вследствие возможных затоплений.

По характеру открывания дверей их можно подразделить на распашные, откатные, складчатые, подъемные. Наибольшее распространение получили распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования. Остальные двери, несмотря на свою эстетическую привлекательность, имеют один общий недостаток — все они ненадежны в быту. Устанавливать такие двери в собственном доме я бы не рекомендовал хотя бы из соображений пожарной безопасности (их может заклинить в самый неподходящий момент).

Входные двери

В современных условиях жизни входные двери все чаще напоминают своей конструкцией сейфовые. Их изготавливают из стали, снабжают супернадежными замками и задвижками. Изготовлением и установкой стальных дверей занимаются множество фирм и фирмочек, но в принципе их можно изготовить и самостоятельно (рис. 5).

Рис. 5. Пример стальной входной двери:

1 — стальная рама; 2 — стальная обшивка (одинарная или двухсторонняя); 3 — декоративное покрытие; 4 — звуко- и теплоизоляция; 5 — выдвижные ригели замка; 6 — эксцентрик, приводящий в движение ригели замка; 7 — замок. Примечание: фирменные двери дополнительно комплектуются панорамным глазком, резиновыми уплотнителями притвора, противосъемными штырями дверных навесок, дополнительными замками и внутренними задвижками

Коробку двери изготавливают из металлических уголков или швеллера. Полотно также изготавливают из этих элементов, затем в полотно устанавливают замок. Стальная обшивка полотна может быть установлена с одной или двух сторон. Для теплоизоляции полотно заполняют эффективным плитным утеплителем. Для звукоизоляции и предотвращения эксфильтрации воздуха притвор дверей снабжают уплотнительными резиновыми прокладками. Для придания дверям внешней привлекательности их обивают деревом или кожей (кожзаменителями), коробку облицовывают деревянными (на саморезах) или пластиковыми (на специальных креплениях) погонажными накладками.

Размещение всех распашных дверей сводится к следующим операциям: установка дверного блока в проем с закреплением ее временными клиньями и проверки вертикальности по отвесу; проверка правильности установки двери путем открывания дверного полотна (оно должно оставаться неподвижным в любом положении открытия и обеспечивать необходимый зазор между полотном и полом); закрепление двери к стене гвоздями или ершами; заполнение щелей между коробкой и стеной пенополиуретаном (для наружных дверей) или цементным раствором (для внутренних дверей); облицовка дверных коробок.

Внутренние двери

Изготавливают их преимущественно из дерева с глухими и остекленными полотнами (рис. 6).

Рис. 6. Стандартные типы и габариты дверей

В современных решениях широко применяются стеклянные двери в алюминиевых и пластмассовых обвязках. Они могут быть одно- и двухстворчатыми с открыванием наружу, внутрь и на качающихся петлях (рис. 7).

Рис. 7. Пример конструкции светопрозрачных дверей с каркасом из алюминиевого профиля:

а — схема двери; б, в — разрезы; 1 — закладная деталь; 2 — обрамляющий профиль; 3 — болт; 4 — коробка двери из алюминиевого профиля; 5 — подвязка полотна двери; 6 — бронированное стекло; 7 — дверные петли пену, способствующую улучшению звукоизоляции.

Стойки и ригели, несущие двери, имеют ширину до 100 мм, при ширине профилей полотна в пределах 50 мм.

Двери в алюминиевых и пластиковых обвязках зрительно привлекательны, так как имеется возможность создавать округленные окантовки и узость видимых сторон обвязок.

Перегородки

В малоэтажном жилом строительстве целесообразно применять перегородки, выполненные из мелкоштучных и плитных элементов. Перегородки могут размещаться по конструкциям перекрытия и по грунту в зданиях без подвалов. Под перегородки, выполненные по грунту, делают фундамент.

Плитные перегородки изготавливают из гипсовых, гипсокамышевых, фибролитовых, пемзобетонных, пеносиликатных и других плит (рис. 8).

Рис. 8. Перегородки из плитных элементов:

а — с опиранием на перекрытие; б — по грунту; 1 — гипсовые, гипсокамышовые, фибробетонные и другие плиты; 2 — гипсо-песочный; гипсо-цементный; цементно-песчаный (в зависимости от вяжущего, из которого изготовлены элементы перегородок) раствор; 3 — железобетонная плита перекрытия; 4 — гидроизоляция; 5 — кирпичная кладка; 6 — арматура; 7 — бетон М100-М200

Стыки плит перегородок между собой, со стенами и прочими конструктивными элементами, швы между верхней гранью перегородки и нижней плоскостью перекрытия для обеспечения необходимой звукоизоляции должны быть тщательно проконопачены паклей или минеральным войлоком, смоченным в гипсовом (для гипсобетоных перегородок) или цементном растворе (для перегородок, выполненных на цементном вяжущем). В настоящее время широко применяют самозатвердевающую полиуретановую пену, способствующую улучшению звукоизоляции.

Стыки перегородок между собой и со всеми конструктивными элементами здания должны быть проклеены снаружи тканью (серпянкой, марлей, малярным скотчем и т. п.) или закрыты наличниками или раскладками.

Мелкоштучные перегородки выполняют из кирпича толщиной в 1/2 или 1/4 кирпича с установкой на ребро. В последнем случае в каждом четвертом ряду кладки перегородки укладывают продольную арматуру диаметром 6 мм. Кирпичные перегородки (рис. 9) — это тяжелые перегородки. Они постепенно уступают свое место более легким плитным и перегородкам на металлическом каркасе.

Рис. 9. Крепление перегородок из плитных или мелкоштучных элементов к стенам здания:

а — с помощью вертикальной штрабы; б — с помощью закладных деталей; 1 — кирпичная стена; 2 — перегородка из кирпича или плит; 3 — вертикальная штраба; 4 — арматура диаметром 6 мм

Листовые гипсокартонные перегородки на металлическом каркасе являются одной из новых легких конструкций. Эти перегородки в зависимости от толщины (рис. 10) имеют достаточно высокий уровень огнестойкости и шумозащиты.

Рис. 10. Сборные перегородки с металлическим каркасом:

а — принципиальная схема конструкции перегородки; б — конструкции и толщины перегородок; в — узлы примыкания перегородок к перекрытиям; г — узел примыкания перегородки к стене или другой перегородке; 1 — стойки из оцинкованной стали; 2 — гипсокартонный лист; 3 — звукоизоляционный слой; 4 — направляющая из оцинкованного профиля; 5 — герметик или гипсо-цементный состав с прокладкой из рубероида; 6 — выравнивающая цементная стяжка, 7 — деревянный плинтус; 8 — конструкция пола; 9 — перекрытое; 10 — резиновый уплотнитель толщиной 4 мм; 11 — дюбель-гвоздь шагом 400–600 мм; 12 — кронштейн крепления подвесного потолка (один из вариантов); 13 — подвесной потолок; 14 — бумажная или тканевая лента; 15 — самосверлящие самонарезающие винты; 16 — наличник; 17 — строганая рейка; 18 — дверная коробка; 19 — электротехнический плинтус

Рис. 10,б

Каркас перегородок выполняют из гнутых стальных профилей или дерева. Стальные профили изготавливают из тонких оцинкованных листов. Стойки каркаса устанавливают шагом 600 мм по горизонтальным металлическим направляющим, пристрелянным к несущим конструкциям пола и потолка. Для усиления перегородки в местах устройства проемов устанавливают парные стойки. Перегородки обшивают гипсокартонными листами толщиной 14 мм. Для улучшения звукоизоляции их полости заполняют полужесткими минераловатными или стекловатными плитами. Гипсокартонные листы могут быть уже оклеены отделочными материалами или быть подготовленными под «чистую» отделку. Стыки между листами обшивок оформляют пластмассовыми или алюминиевыми нащельниками

Перегородки, выполненные на деревянном каркасе, могут быть изготовлены заранее и доставлены на объект в виде панелей (рис. 11). Масса таких панелей при ширине 600 мм примерно равняется 45 кг, при ширине 1200 мм — 90 кг. Панели крепят посредством деревянной шпонки.

Рис. 11. Слоистые панельные межкомнатные перегородки:

1 — деревянная стойка; 2 — деревянная рейка; 3 — панель перегородки; 4 — бумажная или тканевая лента; 5 — гипсокартонный лист; 6 — звукоизоляционный слой

Полы

Основные требования, предъявляемые к полу — жесткость, прочность, хорошая теплоизоляция, звуконепроницаемость, сопротивляемость к истиранию и технологичность уборки. Полы — это, как правило, многослойная конструкция, при устройстве которой предусматривают график строительства, исключающий повреждение выполненной части конструкции. Конструкция пола зависит от назначения и характера помещений, в которых его устраивают. Полы настилают по несущим элементам перекрытий или по грунту.

Полы по грунту

Выполняют в подвальных помещениях, иногда в первых этажах малоэтажных домов. Необходимо отметить: применение конструкции пола по грунту в зданиях коттеджного типа нецелесообразно. Цоколь таких зданий приподнят над уровнем естественного профиля грунта не менее 50–70 см. Для того чтобы выполнить пол по грунту, необходимо произвести засыпку с последующим трамбованием насыпного грунта. Пол, выполненный на кирпичных столбиках, высоту которых выбирают по высоте цоколя, имеет в своей конструкции несущие балки и не может классифицироваться как пол по грунту. Он относится к полу по перекрытиям.

При подготовке основания под полы грунт выравнивают до проектной отметки и втрамбовывают в него щебень или гравий крупностью 40–60 мм в один слой, поливая его водой. Затем по уровню выставляют направляющие доски через 1–1,2 м (рис. 12). Доски, выставленные таким способом, образуют неширокие полосы, в которые впоследствии заливают бетон M100-М200.

Рис. 12. Полы по грунту:

а — устройство бетонной подготовки; б — цементные полы; в — полы из керамической плитки; г — деревянные полы; д — утепленные полы; 1 — обычный или пропитанный битумом щебень, втрамбованный в грунт; 2 — опалубка из досок; 3 — бетонная подготовка; 4 — водяной уровень; 5 — гидроизоляция из одного-двух слоев рубероида; 6 — цементно-песчаная стяжка; 7 — выравнивающая стяжка; 8 — керамическая плитка; 9 — кирпичные столбики; 10 — деревянные подкладки; 11 — лаги; 12 — пароизоляция из одного слоя рубероида; 13 — деревянные (чистые или «черные») полы; 14 — утеплитель; 15 — конструкция одежды (чистого или «черного») пола

В общем-то ширина полос не имеет какого-либо конструктивного значения: просто при ширине 1–1,2 м легче дотянуться рукой с мастерком до противоположного края полосы. Полосы заливают через одну. После схватывания бетона доски убирают и заливают оставшиеся полосы. Таким образом делают бетонный слой (подготовку) под полы, толщина которого чаще всего составляет 8-10 см. На третьи сутки по бетонной подготовке (слою) можно будет ходить и выполнять следующие операции по устройству пола. При угрозе подтопления подвала талыми или грунтовыми водами по бетонной подготовке выполняют слой оклеечной гидроизоляции из одного-двух слоев рубероида. После выполнения гидроизоляции рубероид пригружают еще одним слоем бетона той же толщины и по той же технологии. Толщина бетонных и пригружающих подготовок может быть тоньше, чем 8-10 см, все зависит от размера щебня, использованного при приготовлении бетона. Если был использован крупный щебень, подготовка получится толстой, если мелкий щебень — тонкой. Если подвал дома сухой, то гидроизоляцию и пригружающий слой не делают. Затем устраивают выравнивающую цементную стяжку из цементно-песчаного раствора или специальной выравнивающей смеси. Использование выравнивающей смеси предпочтительнее, так как выравнивание строго по линии горизонта происходит по законам физики: смесь как вода растекается по подготовке. Выравнивание цементно-песчаного раствора легче всего производить по опалубке из водопроводных труб или доске толщиной 2–2,5 см.

Доску кладут на подготовку, выравнивают по уровню, и получившуюся полосу заливают подвижным (как густая сметана) раствором, затем стяжку затирают полутерком. Такой конструкции пола по грунту достаточно для подвальных помещений. При желании конструкцию такого пола можно укрепить железнением, то есть несхватившуюся цементную стяжку посыпают сверху сухим цементом.

Полы из керамической плитки делают одновременно с устройством цементной стяжки. В специальной строительной литературе этот процесс рекомендуется выполнять после устройства выравнивающей стяжки. Выставляют угловые маяки, натягивают шнурку, затем укладывают рядовые плитки. Наверное, это правильно. В моей практике все было как-то проще. Выполненную по уровню или нивелиру бетонную подготовку сразу выравнивали, и по большому счету она не нуждалась в выравнивающей стяжке. Затем выставляли трубку или доску таким образом, чтобы получались небольшие, на 3–4 плитки по ширине, захватки. Потом сразу выкладывали плитку.

Полы по грунту в подвальных помещениях жилого дома не нуждаются в утеплении, так как глубина фундаментов должна быть ниже глубины промерзания грунта. То есть наши полы должны находиться на незамерзающем грунте. При устройстве полов по грунту для первого этажа здания (что экономически не оправдано, об этом говорилось выше) в конструкции пола должно быть выполнено утепление. Утеплитель в этом случае нуждается в защите от увлажнения с двух сторон: сверху от водяных паров в холодный период года, когда поток тепла направлен сверху вниз, и снизу от водяных паров и капиллярного увлажнения от матушки сырой земли в теплый период года. Конструкция пола будет выглядеть следующим образом (сверху вниз): «чистый пол», пароизоляция, стяжка, утеплитель, стяжка, гидроизоляция из двух слоев рубероида или гидрозола, подстилающий бетонный слой, щебень, втопленный в грунт. Чистый пол может быть любой конструкции, аналогичной полам по перекрытиям.

Полы по несущим элементам перекрытия

Устройство утепления надподвальных перекрытий подробно рассматривалось ранее. Но кроме обеспечения теплоизоляции полов дома необходимо обеспечить и звукоизоляцию перекрытий. С точки зрения звукоизоляции различают акустически однородные и неоднородные перекрытия (рис. 13).

Рис. 13. Принципиальные схемы звукоизоляции перекрытий:

а — акустически однородные; б, в, г, д, е — акустически неоднородные; (б — со слоистым полом; в — с раздельным полом; г — с раздельным самонесущим потолком; д — с раздельным подвесным потолком; е — с раздельным полом и потолком)

Акустически однородные перекрытия состоят из одно-, двух- и трехслойных конструкций, обеспечивающих погашение звуковых колебаний своей массой. Масса одного квадратного метра такого перекрытия должна составлять не менее 400 кг. Масса 1 м^2 железобетонной плиты перекрытия составляет примерно 320–350 кг, то есть этого недостаточно для обеспечения звукоизоляции. Поэтому в конструкцию пола включают песчаный слой, толщину которого выбирают в зависимости от веса других составляющих пола. Песчаная засыпка может быть заменена на звукопоглощающие подкладки. При массе перекрытия 400 кг/м^2 (например, по плитам выполнена толстая стяжка) покрытие (одежда) пола, состоящее из упруго-мягких материалов (линолеум на мягкой основе, ковролин и т. п.), непосредственно приклеивают к стяжке и обеспечивают погашение ударного шума.

Акустически неоднородные конструкции предусматривают устройство полов из нескольких слоев жестких материалов, разделенных воздушными зазорами или упругими материалами. Звукоизоляция таких перекрытий от воздушного и ударного шумов обеспечивается всем комплексом слоев конструкции.

Различают четыре основных типа (рис. 13) акустически неоднородных конструкций междуэтажных перекрытий: со слоистым полом, с раздельным полом, с раздельным потолком, с раздельным полом и потолком. Первые два типа рассматриваем в данной главе, конструкции подвесных потолков в следующей.

Конструкция слоистого пола представляет собой последовательный ряд слоев, уложенных на несущую конструкцию перекрытия, одежда пола (верхний, или так называемый «чистый пол»), выравнивающий слой (стяжка или лаги), звукоизоляционный слой (на перекрытии первого этажа часто совмещен со слоем утеплителя).

Принцип устройства полов по перекрытиям одинаков для всех типов полов вне зависимости от одежды пола. Прежде всего на стены и перегородки дома выносятся высотные отметки полов. Делают это так: с помощью водяного уровня на всех внутренних стенах в пределах этажа выносят линию горизонта. На какой высоте будет вынесена линия горизонта, не имеет значения. Затем от линии горизонта промеряют расстояние до верхней плоскости перекрытия во всех углах комнаты. Наименьший из промеров указывает на то, что в этом месте перекрытие задрано вверх, наибольший промер показывает на то, что перекрытие в этом месте опущено вниз. Толщина конструкции пола в наименьшем из промеров будет иметь минимальные размеры, в наибольшем — максимальные. Обычно за исходную точку принимают угол комнаты, где расстояние от линии горизонта до верха перекрытия имеет среднее значение. От этой величины отнимают толщину всей конструкции пола. Полученное расстояние выносят от линии горизонта во всех углах комнаты и отмечают на стенах карандашом. Далее полученные высотные отметки соединяют между собой отмелованной шкуркой и отбивают на стене линию, которая зрительно покажет верх «чистых полов». В зданиях, где межкомнатные двери будут установлены без порогов, верх полов должен быть одинаковым во всех комнатах вне зависимости от материала одежды пола. В зданиях, где будут установлены двери с порогами, возможен небольшой перепад полов, по высоте. Зрительная линия отметки верха полов дает возможность оценить правильность установки дверных полотен, возможно их придется подпилить. Далее нужно проверить расстояния до низа подоконных досок, здесь должно остаться достаточно места для размещения приборов отопления и трубных разводок. Далее высоту полов нужно согласовать с лестницами, так чтобы высота ступенек была одинаковой по всей длине марша. Только после согласования всех высотных отметок можно будет приступать к устройству полов. Вполне вероятно, что от первоначально выбранной высоты полов придется отказаться и сделать их тоньше или толще. Для того чтобы при устройстве полов не получить неприятных сюрпризов, за высотными отметками нужно следить еще со строительства стен и устройства перекрытий.

В настоящее время в магазинах стройматериалов появились сухие смеси самовыравнивающихся стяжек. После применения такой стяжки необязательно выносить линию горизонта, стяжка скроет все неровности и перепады высот перекрытия и ляжет строго по линии горизонта. Достаточно будет только отложить высоту пола и согласовать ее с другими высотными отметками.

Особое внимание при любом конструировании полов требуется уделить примыканию его слоев к стенам и перегородкам (рис. 14).

Рис. 14. Детали конструкций полов:

а — примыкание полов по лагам к стенам и перегородкам; б — примыкание полов по лагам к перегородке, установленной в плане наискось; в — то же к дымовой трубе; г — примыкание полов по стяжке к стенам и перегородкам; д — примыкание плиточных полов к стенам; е — примыкание полов по стяжкам и дверных коробок; ж — примыкание полов по лагам и дверных коробок; 1 — звукоизоляционная прокладка (совмещают при необходимости с теплоизоляцией в полах по стяжкам; теплоизоляцию в полах по лагам укладывают между лаг после установки звукоизоляции); 2 — перекрытие; 3 — плинтус; 4 — пароизоляция или гидроизоляция от возможного увлажнения сверху; 5 — лага; 6 — дощатый пол; 7 — черный дощатый пол; 8 — одежда чистого пола (штучный паркет, линолеум, ковролин и пр.); 9 — деревянная прокладка; 10 — доска; 11 — шпаклевка, 12 — бетон; 13 — раствор; 14 — керамическая плитка; 15 — фасонная керамическая плитка; 16 — штукатурка или облицовочная плитка; 17 — дверь.

Примечание: вентиляционные продухи на данных рисунках не показаны, так как они расположены перпендикулярно лагам, то есть у противоположных стен

И еще одно очень важное замечание — плинтуса (кроме полов из керамической плитки) должны не препятствовать тепловому или от увлажнения и высыхания движению одежды полов. А для этого их прибивают к стене, а не к полу! В полах над утепленным надподвальным перекрытием они устанавливаются на 1–1,5 см выше одежды пола, образуя вентилируемый воздушный продух. Одежда пола также не должна доходить до стен на 1–1,5 см; таким образом, пол может расширяться или сужаться от температурных перепадов и увлажнения и обеспечивать вентиляционный продух. Такой продух нужен не только для просушки утеплителя. Разве плохо, если пол междуэтажных перекрытий будет снизу проветриваться?

Полы из каменных плиток и плит

Полы устраивают на прослойке из цементно-песчаного раствора толщиной от 10 до 20 мм. Подстилающий бетонный слой должен иметь шероховатую поверхность, ему придают при необходимости уклоны в стороны стояков или трапа. Прослойку из раствора расстилают сразу длиной около 1 м. Реперные плитки-маяки устанавливают у стен на отметке чистого пола (рис. 15), фризовые — на линии фриза в углах. Между ними при большой площади помещения ставят промежуточные маяки.

Рис. 15. Устройство полов из керамической плитки:

1 — маячные плитки; 2 — линия на стене или натянутый шнур; 3 — фризовый ряд; 4 — правило

После проверки фризовые, угловые и промежуточные плитки-маяки осаживают на растворе до отметки чистого пола. Сначала на прослойке укладывают плитки фризовых рядов, расположенных вдоль стены, противоположной выходу, продвигаясь к стене с выходом из помещения. Плитки укладывают сразу же после нанесения раствора по шнурке, натянутой между маяками. Раствор укладывают так, чтобы уровень постели был на 2–3 мм выше требуемого. После настилки ряда к ребру плиток прикладывают правило и, ударяя по нему молотком, выправляют ряд уложенных плиток. Затем его осаживают отфугованным бруском длиной около метра. Швы, оставшиеся во время настилки плитки незаполненными, через три-четыре дня заполняют цементным раствором 1:1 на мелком песке. После схватывания раствора в швах поверхность пола протирают влажными опилками, ветошью и смывают водой.

Настилку на мастиках ведут по просушенной и обеспыленной поверхности выравнивающей стяжки. Перед настилкой поверхность грунтуют раствором мастики в растворителе. Применяются растворители, рекомендованные для той или иной мастики. Затем наносят шпателем слой в 2–3 мм мастики. Плитку укладывают по шнурке, натянутой между маячными плитками, прижимая ее правилом. Швы заполняют мастикой, нанося ее шпателем. Излишек мастики смывают растворителем.

Дощатые полы

Полы настилают из строганых досок толщиной 28–40 мм, шириной 74-124 мм и влажностью до 12 %. В кромках досок должны быть выбраны пазы и гребни. Паркетные доски состоят из реечного основания с пазом и гребнем, на которое наклеены паркетные планки. Ширина досок 150–300, длина от 600 до 3000 мм.

Полы настилают по лагам из нестроганых досок толщиной 40–50 мм, укладываемых по перекрытию на полосы из звукоизоляционного материапа, а по грунту — на кирпичные или бетонные столбики, на которые предварительно укладывают обернутые толем антисептированные дощатые накладки.

Широко разрекламированные регулируемые полы всего лишь один из вариантов дощатых полов. Например, когда говорят, что установка лаг на пластиковых дюбелях занимает меньше времени, — это неправда. Деревянные лаги, устанавливаемые по самовыравнивающейся стяжке, можно выставить быстрее. Но у регулируемых полов есть преимущество в скорости при устройстве высоких полов. Их действительно установить проще и быстрее. Утверждение, что в регулируемых полах можно упрятать все коммуникации — смехотворно. Любой мало-мальски грамотный строитель упрячет их при необходимости в любой конструкции пола, тем более в полу на высоко поднятых лагах. Конструкция регулируемых полов хороша тем, что она практически вечная и полы, выполненные по таким лагам, никогда не заскрипят. Кроме того, пластмассовые дюбеля-стойки не передают ударные шумы, то есть у полов будет хорошая ударная (но не воздушная) звукоизоляция. Воздушная звукоизоляция обеспечивается только одеждой пола. А в целом вариант достаточно хорош.

Настилку пола из досок по деревянным лагам осуществляет звено из двух человек. В паз первой доски, уложенной у стены, заводят гребень следующей и ударами молотка или с помощью клиньев (рис. 16) сжимают доски.

Рис. 16. Устройство дощатых полов:

1 — звукоизоляционная прокладка; 2 — деревянные лаги шагом 500–800 мм; 3 — доски пола (или паркетная доска); 4 — щель воздухообмена; 5 — временная стальная скоба; 6 — деревянные клинья (устанавливают для сплачивания досок, после прибивания досок переставляют вместе со скобой для сплачивания следующей доски)

Прибивают доски гвоздем, установленным под углом 45° в основание щеки паза. Длину гвоздя выбирают в 2,5 раза больше толщины доски. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Ровность пола проверяют двухметровой рейкой, зазоры не должны превышать 2 мм. Затем полы остругивают (лучше это производить специальным электроинструментом). Плинтусы крепят гвоздями к деревянным пробкам в стене через 70 см.

Паркетные полы

Полы из штучного паркета устраивают из планок (клепок) длиной от 150 до 400 мм и шириной 30–60 мм, имеющих паз и гребень. Толщина дубовых и буковых планок — 15 мм, а из сосны и лиственницы — 13 мм.

Паркетные полы (рис. 17) укладывают на прослойке из мастики по самовыравнивающейся стяжке, а также на древесноволокнистых звукоизоляционных плитах. Поверхность стяжек или ДВП грунтуют раствором мастики в растворителе. Настилку паркета начинают спустя сутки после грунтовки.

Рис. 17. Устройство паркетных полов:

а — принципиальная схема укладки паркетной клепки; б — настилка паркета на мастике; в — настилка паркета на гвоздях; 1 — линия разметки фриза; 2 — линия разметки оси «елки»; 3 — разбивка маячных рядов; 4 — раскладка рядовой клепки; 5 — паркетная клепка; 6 — мастика; 7 — выравнивающая стяжка; 8 — крафтбумага; 9 — черный дощатый пол

Процесс настилки пола на мастике состоит из раскладывания паркета у рабочего места, разбивки маячных рядов, разлива и разравнивания мастики, укладки паркетных клепок, отделки примыканий у ниш, устройства фриза и порогов, острожки пола, циклевки, установки плинтусов и окончательной отделки пола.

При разбивке устанавливают положение маячной елки и фриза, по продольной средней линии помещения натягивают шнур и предварительно раскладывают клепки для проверки правильности подбора и регулирования ширины фриза и зазора у стены. Маячную елку укладывают от середины продольной оси помещения или с угла на угол. Перед укладкой на небольшой участок основания наносят слой мастики толщиной 0,5 мм и разравнивают его зубчатым шпателем. Сразу же после нанесения мастики укладывают клепку так, чтобы не менее 80 % ее тыльной поверхности было покрыто мастикой. Ударяя молотком по торцевой кромке, клепку сплачивают с ранее уложенной с зазором не более 0,3 мм. Крайние ряды клепок обрезают электропилой для устройства фризового ряда.

Полы из штучного паркета на гвоздях укладывают на основание из досок (черные полы). Технология устройства черных полов совпадает с технологией устройства дощатых полов, описанной выше. Для предотвращения скрипа при ходьбе на поверхность черных полов расстилают строительную бумагу.

Паркетные планки укладывают так, чтобы их гребни плотно вошли в шпунты ранее уложенных клепок. Ударами молотка со скошенным обушком по продольной, а затем по торцевой кромке сплачивают клепки. Каждую клепку крепят к основанию двумя 44–50 мм гвоздями, забиваемыми наклонно в продольный паз и одним — в торцевой паз. Затем добойником утапливают шляпки.

Последний ряд клепок у фриза или стены прибивают только в продольных кромках. После этого по отбитой линии электропилой обрезают клепки с расчетом на ширину фриза или линейки и зазора шириной 15 мм у стены. По окончании настилки рядового покрытия настилают фриз.

Здесь была описана технология рядового паркетного пола с рисунком «елочка», а вообще рисунков паркета, зависящих от технологии укладки клепок и древесного материала клепок, довольно много. Но принцип укладки остается прежним.

По окончании укладки паркетных клепок полы нужно прострогать. Целью операции является выравнивание пола. Затем полы циклюют (циклевка — это удаление выпирающих волокон древесины). Острожку и циклевку лучше выполнять электроинструментами, при их отсутствии острагивают рубанком, циклюют циклей или просто наждачной бумагой.

Полы из рулонных материалов

Обычный линолеум на тканевой или картонной основе, безосновный (поливинилхлоридный, глифталевый, алкидный и пр.) приклеивают к основанию специально предназначенными мастиками. Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной основе укладывают насухо, сваривая швы аппаратом «пилад» или наклеивают на бустилате.

Основание под покрытие должно быть ровным, сухим, незыбким и без трещин. Пыль с него удаляют пылесосом. Настилку производят по цементно-песчаной или самовыравнивающейся стяжке, либо по черным полам, покрытым листами ДВП. Стыки листов ДВП заполняют шпатлевкой или мастикой и проклеивают марлей.

Перед окончательным раскроем линолеум укладывают в стопу «лицом» вниз и выдерживают 4–5 дней. Если имеется возможность, желательно пригрузить стопу чем-нибудь плоским и тяжелым. После пролежки линолеум раскраивают на комнату с учетом оставления зазора у стен в 1,5 см.

Приступая к работе, скатывают полотнище тыльной стороной вверх к середине помещения. После этого зубчатым шпателем на основание пола наносят тонким слоем (0,4–0,5 мм) полосу мастики, ширина которой на 10 мм меньше ширины полотнищ линолеума. Затем мастикой смазывают тыльную сторону линолеума. После легкой просушки линолеум укладывают, разглаживая куском мешковины и прикатывая валиком. Следующее параллельное полотнище наклеивают так, чтобы кромка на 10–12 мм перекрывала ранее уложенное. После затвердения мастики ножом или резаком по стальной линейке прирезают кромки (прорезая оба листа), приподнимают их, намазывают мастикой и прикатывают валиком. Плинтусы прибивают к стене.

Линолеум, расстилаемый насухо, также вылеживают, раскраивают, расстилают с нахлестом полотнищ и прирезают. Затем швы сваривают «пиладом».

Ковролин настилают на подложку. В качестве подложки могут выступать войлок, пенополиуретановые или пенополиэтиленовые коврики. Ковролин настилают преимущественно двумя способами: свободной укладкой и стрейчингом.

При свободной укладке ковролин раскраивают на комнату, полотнища сшивают суровой ниткой под цвет полотна. Далее ковролин расстилают и заводят под плинтуса. По краям комнаты вдоль стен он может быть прибит к основанию, создавая натяжение покрытия, или просто прижат плинтусами. Для создания вентиляционных продухов (если таковые нужны в конструкции пола) плинтус устанавливают на деревянные прокладочные коротыши толщиной 1–1,5 см.

Ковровые покрытия при стрейчинге укладывают на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами забитых под углом гвоздей и натягивают с помощью специальных инструментов.

Полы с лучистым отоплением

Полы с высоким коэффициентом теплопроводности могут быть выполнены в теплом варианте. В бетонную или выравнивающую стяжку такого пола замоноличивают змеевик из оцинкованных труб, подключенный к центральному отоплению или стояку горячего водоснабжения. Половой регистр отопления должен располагаться по всей площади пола и иметь на своих концах запорную арматуру. Обычно его врезают в «обратку» системы отопления, врезать его в «подачу» или циркуляционную систему Горячей воды не рекомендуется, так как можно оставить без отопления все остальные комнаты.

Бетонный слой, в котором находится лучистое отопление, должен быть выполнен по слою утеплителя и парогидроизоляции, иначе тепло будет идти не только вверх, но и теряться в перекрытии.

Подвесные потолки

В современной архитектуре индивидуального строительства. все более популярными становятся подвесные потолки, а в домах с деревянными перекрытиями они становятся необходимостью. Конструкции современных подвесных потолков позволяют создавать большое разнообразие решений интерьера, в них можно устраивать различные светильники, они легко ремонтируются и обновляются, в пространстве между перекрытием и подвесным потолком можно распределить различные коммуникации и вентиляционные короба. Размещение коммуникаций в подвесных потолках или высоких конструкциях пола делает возможным выполнять гибкую планировку дома. Если раньше, например, санузлы должны были располагаться друг над другом по этажам, то теперь их можно выполнить в различных углах дома. В конструкции подвесного потолка можно выполнить скрытную, не режущую глаза систему пожаротушения.

Потолочные плиты выполняют из минеральных материалов, металлов, гипса, пластмасс и дерева.

Потолочные плиты из минеральных материалов являются экологически чистыми натуральными изделиями, в основу которых заложено естественное сырье — камень, например, изделия из базальтового волокна. Такое сырье обладает превосходной противопожарной защитой. Плиты из минеральных материалов могут иметь как гладкую, так и рельефную с различными рисунками поверхность.

Потолочные металлические панели выполняют из алюминиевых сплавов, с заполнением внутренней полости звукопоглощающим материалом.

Потолочные панели, выполненные на основе гипса, отличаются ослепительно белым цветом и хорошими физико-механическими качествами: огнеустойчивы, влагоустойчивы, с хорошей звукоизоляцией.

Для подвесных потолков может применяться древесина в натуральном виде (пластины, бруски, рейки) и модифицированная древесина — в виде многослойной фанеры или фибролита. Потолочные плиты из тонкого длинного древесного волокна, связанного цветным или белым цементом, имеют богатую оттеночную гамму. Из древесноволокнистой массы методом прессования получают объемные потолочные изделия.

Потолки из пластмасс используются в основном для устройства светящихся потолков или светящихся включений в потолки. Но пластики обладают рядом недостатков — малые акустические свойства, проблема статического электричества, в результате которой на поверхности пластмасс скапливается пыль.

Крепление потолочных плит может быть выполнено в нескольких вариантах (рис. 18):

Рис. 18. Конструкции подвесных потолков:

а — автономная подвеска потолочных плит; б — подвеска плит с несущим каркасом; в — то же с перекрестным каркасом; г — варианты конструкций регулируемых подвесок; д — скрытое опирание потолочных плит; е — видимое (рельефное) опирание потолочных плит; 1 — перекрытие; 2 — подвеска; 3 — несущие элементы; 4 — потолочные плиты; 5 — распределительный элемент (перекрестная балка)

— автономное крепление потолочных изделий непосредственно к перекрытию через систему вертикальных подвесок;

— создание между потолочной плоскостью и перекрытием каркасной системы в двух вариантах: а) несущие горизонтальные элементы расположены в одном уровне параллельными рядами с расстоянием, равным потолочным изделиям, и закреплены к перекрытию с помощью вертикальных подвесок; б) система перекрестного каркаса, состоящего из несущих (нижний уровень) и распределительных (верхний уровень) конструктивных элементов. Несущие элементы устанавливают с расстоянием, равным величине потолочных изделий, распределительные — на 1–2 м друг от друга.

Система перекрестного каркаса предпочтительнее, так как позволяет сократить число вертикальных подвесок. Подвески устанавливают до устройства полов на перекрытии, их заанкеривают и пропускают в стык между железобетонными плитами перекрытия или прибивают к деревянным балкам перекрытия.

Крепления сборных элементов потолочных плит или панелей можно решить двояко: с глухим креплением (несъемное закрепление) или со съемным креплением, позволяющим снимать плиты.

Системы подвесок имеют регулировочные устройства, позволяющие достаточно точно выставлять потолок относительно линии горизонта.

Потолочные элементы можно крепить на несущий профиль каркаса так, что стыки между панелями будут незаметны или наоборот заметными, создавая подчеркнутую визуальную графическую структуру.

Для коридоров разработана система, когда плиты потолка укладывают от стены до стены.

И еще раз повторюсь, в подвесных потолках можно и нужно расположить систему пожаротушения. В рельефных панелях подвесного потолка пожарные фонтаны маскируют очень незаметно.

Отделочные работы при строительстве хозяйственных построек

В.В. Терехов

Штукатурные работы

Штукатурка предназначена для утепления строения, предохранения его от атмосферных осадков и придания повышенной огнестойкости. Строение, особенно изготовленное из дерева, целесообразно оштукатуривать после полной осадки, примерно через год. Для штукатурных работ применяют следующие инструменты.

Штукатурная лопатка (рис. 1) предназначена для перемешивания, намазывания и чернового заглаживания раствора.

Рис. 1. Инструменты, применяемые для штукатурных работ:

1 — штукатурная лопатка; 2 — сокол; 3 — полутерка; 4 — терка

Сокол используется для поддержания необходимой для работы порции раствора, намазывания раствора на поверхность и разравнивания его.

Полутерка служит для намазывания и разравнивания раствора, выполнения фасок.

Теркой затирают штукатурку. Для смачивания поверхностей перед нанесением штукатурки и облегчения разравнивания раствора путем его увлажнения используют кисть.

Наиболее часто для штукатурки применяют цементные растворы. Для приготовления раствора перемешивают цемент с песком, затем добавляют воду и снова перемешивают. Применяют растворы не позднее, чем через 45 минут после добавления воды. Для приготовления прочных растворов на 1 часть цемента берут 1 часть песка. Для пластичных растворов на 1 часть цемента берут 3 части песка.

До нанесения штукатурки поверхности смачивают водой, которая смывает пыль и предохраняет раствор от быстрой потери влаги, из-за чего прочность раствора снижается. Деревянные поверхности оббивают дранью-рейками толщиной 3–5 мм и шириной 15–20 мм.

Толщина штукатурки на каменных поверхностях до 15 мм, на деревянных до 25 мм.

Оштукатуривание производят в три этапа. Первый этап — обрызг. Для обрызга используют сметанообразный раствор, который наносят слоем до 5 мм. После схватывания раствора наносят второй слой — грунт. Для фунта используют тестообразный раствор, который наносят слоем до 10 мм и растирают по поверхности. Третий слой штукатурки — накрывка, готовят на мелком песке до сметанообразной густоты и просеивают через сито с ячейкой 1,5х1,5 мм.

Для упрощения работы и получения более ровного покрытия на стену устанавливают маяки-рейки толщиной 15 мм (толщина слоя штукатурки) и шириной 20–25 мм. Длина реек 1500–2500 мм. Расстояние между соседними рейками не более 2000 мм. На стенах маяки устанавливают горизонтально по длине и вертикально по высоте, на потолках— горизонтально. Раствор наносят до тех пор, пока он не достигнет наружной поверхности маяка. После схватывания раствора маяки снимают, а щели заполняют раствором и разравнивают.

Для повышения влагостойкости штукатурку железнят. Для этого на высохшую оштукатуренную стену наносят тонкий слой цементного молока, который тщательно разравнивают и заглаживают.

Для отделки поверхностей используется сухая штукатурка — гипсокартон. Это листы картона, между которыми при изготовлении заливается раствор гипса. Листы гипсокартона крепят к стене гвоздями, шурупами или клеевой мастикой. Мастику изготавливают из гипса, разведенного столярным клеем. Шляпки шурупов или гвоздей необходимо утапливать в толщу листа на 1–1,5 мм и затем поверхность затирать шпаклевкой.

Малярные работы

Для укрывистой (непрозрачной) и прозрачной различных поверхностей используют краски и лаки, которые наносят на изделие кистями, валиками, методом окунания или с использованием пневмораспылителей. При работе с пневмораспылителем расход краски увеличивается на 25–40 %.

При работе валиками лакокрасочное покрытие наносят более равномерно, однако для окрашивания фигурных поверхностей необходимо иметь набор валиков разного размера.

Работа кистями более сложна и требует навыка и значительных усилий.

Перед окрашиванием поверхность выравнивают, шпаклюют трещины и другие изъяны. Перед нанесением масляной краски поверхность целесообразно покрыть одним-двумя слоями олифы. Это снизит расход дорогостоящей краски. Кроме того, после нанесения первого слоя олифы на деревянной поверхности поднимется ворс, который необходимо удалить наждачной бумагой.

Окрашивание оштукатуренных стен производят только после полного высыхания штукатурки. Поверхность осматривают, при необходимости шпаклюют, грунтуют (покрывают олифой). После высыхания олифы наносят 2–3 слоя краски, причем каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. При окрашивании стен красителями разных колеров на стыке их проводят тонкую (5-20 мм) линию — филенку,

Для окрашивания полов применяют специальную половую краску. Она более стойкая к истиранию, чем любая другая. Половые доски должны быть хорошо подогнаны и высушены. Щели заделывают рейками или шпаклевкой. Перед окрашиванием полы покрывают олифой и сушат. Обычно наносят не менее 2 слоев краски. После высыхания второго слоя полы необходимо вымыть горячей водой, в которой растворен пищевой уксус.

Для отделки пола могут использоваться цветные хлопчатобумажные или льняные ткани. На чистый пол натягивают и крепят по краям рейками полосы материала. При этом материал должен лежать на всей плоскости без пузырей. Поверхность ткани покрывают слоем паркетного лака, который пропитывает ткань, и приклеивают ее к полу. После высыхания первого слоя лака поверхность осматривают. Если образовались вздутия, воздух удаляют путем прокалывания и поверхность прижимают кнопкой. Наносят второй слой лака и поверхность осматривают еще раз. После устранения дефектов наносят третий слой лака. Полученная поверхность может быть как гладкой (если ткань тонкая), так и повторять текстуру ткани. По долговечности такой пол не уступает линолеуму.

Для защиты деревянных поверхностей от выгорания и антисептической их обработки наружные, а иногда и внутренние поверхности деревянных строений покрывают специальными составами. Наибольшее распространение среди таких покрытий получил «ПИНОТЕКС». Эту жидкость наносят на чистую поверхность в два-три слоя. Составы имеют широкую гамму цветов и позволяют не только придать строению достойный внешний вид, но и защитить стены на несколько лет от выгорания и поражения жуком-древоедом. Наносят кистью, валиком или пневмораспылителем.

Обойные работы

Стены, а иногда и потолки, покрывают обоями. Перед наклейкой обоев рулоны разрезают на куски нужной длины. При этом необходимо следить за тем, чтобы рисунок на соседних листах обоев совпадал. Наиболее качественными являются синтетические обойные клеи. Перед использованием их растворяют в теплой воде до исчезновения комков. Современные обои не требуют наклейки на стены бумаги. Более того, если обои тонкие, то после высыхания клея стыки листов бумаги могут быть видны. Стены перед оклейкой обоями должны быть очищены от старого покрытия и краски. Наиболее качественно выглядят стены, оклеенные обоями встык, а не внахлест лист на лист. Клей, нанесенный на обои, должен впитаться в бумагу. Для этого листы с нанесенным клеем складывают клеевой стороной пополам и пропитывают 3–5 минут.

Имеющиеся в продаже жидкие обои представляют собой смесь клея с разноцветным наполнителем. Такие обои наносят на поверхность шпателем и тщательно разравнивают. Поверхность, на которую нанесены такие обои, не имеет стыков, однако неровности проявляются очень сильно.

Отопление индивидуальных хозяйственных построек

Для поддержания в хозяйственных постройках нормального температурного режима в холодное время года применяются различные нагревательные приборы. Наиболее традиционными отопителями являются печи. Тепло печей может использоваться для нагревания воздуха или воды, которые подаются в обогреваемые помещения. При этом воздух может подаваться как естественным образом (теплый воздух движется вверх), так и с помощью специальных нагнетателей.

При планировании отопления хозяйственных построек необходимо учитывать целый ряд факторов. Наиболее важными являются масса нагревательных устройств, потребление топлива или электроэнергии, возможность использования отопителей не только для обогрева, но и для приготовления пищи для животных, пожарная безопасность, периодичность закладки топлива, ремонтопригодность, время непрерывной работы и некоторые другие.

Печное отопление

Печное отопление целесообразно использовать тогда, когда есть недорогое топливо, нет возможности строительства системы водяных котлов и радиаторов, печь будет использоваться для приготовления пиши животным.

Традиционная каменная печь обладает большой теплоемкостью, достаточно проста в изготовлении и не требует для этого дефицитных материалов. Существенным недостатком является высокая пожароопасность и необходимость постоянного контроля за наличием топлива. Кроме того, большое количество тепла расходуется напрасно, если не принять специальных мер по принудительному перемещению теплого воздуха от печи к отдаленным помещениям.

Для увеличения теплоотдачи в теле печи выполняют специальные воздушные каналы — калориферы (рис. 2). Холодный воздух от пола, проходя через эти каналы, нагревается, увеличивая температуру помещения. При использовании несложной системы вентиляции можно обогреть все помещение равномерно.

Рис. 2. Кирпичная печь с одним (а) и с двумя (б) калориферами

В случае если на печи предполагается готовить пищу животным, предпочтение следует отдать кухонным плитам с водогрейной коробкой (рис. 3).

Рис. 3. Кухонная плита:

1 — топка; 2 — поддувало; 3 — духовка; 4 — водогрейная коробка

Ориентировочные размеры печи: высота 770 мм, ширина 1150 мм, глубина 640 мм. Для устройства печи необходимы: кирпич — 185 шт., глина — 4 ведра, песок — 2–3 ведра, топочные приборы, водогрейная коробка размером 350х150х450 мм. Ориентировочная масса печи 750 кг. Дым может отводиться с использованием не только каменной, но и облегченной металлической трубы. В хозяйственных постройках для ведения минимального подсобного хозяйства установка такой печи нецелесообразна. При ведении ограниченного или развитого подсобного хозяйства печь может быть установлена как в специальном помещении, так и в помещении для животных, в отгороженном отсеке.

Если приготовление пищи для животных не предусматривается, наиболее эффективным будет обогрев помещений калорифером «Булерьян» канадского производства (рис. 4).

Рис. 4. Калорифер «Булерьян»:

1 — топка, 2 — труба-воздуховод, 3 — корпус, 4 — дымоход

Калорифер представляет собой металлический нагреватель, в корпус которого вмонтированы воздуховоды. Простота и надежность конструкции, широкая гамма типоразмеров, неприхотливость и малый расход топлива позволяют использовать калорифер как в маленьких, так и в крупных хозяйственных постройках. Характеристики приборов приведены в таблице.

При заполнении топки полностью время непрерывной работы составляет 8-12 часов. В качестве топлива может использоваться: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты, бурый уголь и т. д.

При использовании экономайзера КПД печи увеличивается на 5 % благодаря дополнительному теплу уходящих через дымоход газов. При этом дымоход практически полностью охлаждается.

При использовании дополнительных воздуховодов с регулируемыми створками можно дозировать количество теплого воздуха в разных помещениях по необходимости.

Водяное отопление

Для оборудования построек системой водяного отопления необходимы: котел, нагревательные приборы (радиаторы), трубы, расширительный сосуд, запорно-регулирующая арматура (краны, вентили). Типовые схемы систем водяного отопления приведены на рис. 5.

Рис. 5. Системы квартирного отопления:

а — с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной — у пола; б — с прокладкой горячей и холодной линий под потолком; 1 — раковина; 2 — переливная линия; 3 — расширительный сосуд; 4 — горячая разводящая линия; 5 — нагревательные приборы: 6 — обратная линия; 7 — котел

Достоинствами системы водяного отопления являются простота и доступность изготовления, большая инерционность работы (вода и металлические элементы конструкции долго отдают тепло). Существенными недостатками являются необходимость постоянного контроля уровня воды в котле, периодическая чистка труб от накипи.

Современные системы отопления используют твердое, жидкое и газообразное топливо.

Как правило, в одной плите совмещаются функции нагрева воды для системы отопления и других нужд и собственно плита для приготовления пиши. В летний период, когда потребление горячей воды сокращается, используется нагреватель, смонтированный в плите. В зимнее время используется два топливника, один из которых работает специально для системы отопления. Простейшие нагревательные приборы (радиаторы) могут быть сварены из труб. Однако эффективность таких радиаторов низкая. Для повышения теплоотдачи необходимо увеличить площадь поверхности радиаторов. Простейшим способом является установка на трубах вертикальных металлических пластин (рис. 6).

Рис 6. Увеличение площади поверхности радиаторов

Пластины должны иметь отверстие диаметром равным диаметру трубы. Расстояние между пластинами 5–7 мм.

При установке на трубу квадратных пластин со стороной, равной 3 диаметрам трубы, полезная площадь теплоотдачи увеличивается в 13 раз.

Современные системы водяного отопления существенно отличаются от традиционных. Главные отличия заключаются в способе нагрева и теплоносителе. В качестве теплоносителя используются жидкости с низкой температурой замерзания, имеющие, кроме того, пониженное содержание солей. Использование низкозамерзающих жидкостей позволяет выключать систему, не опасаясь ее размораживания. Это особенно важно, когда строение в зимнее время постоянно не используется. Снижение содержания солей в теплоносителе существенно упрощает эксплуатацию, увеличивает межремонтный период и повышает теплоотдачу за счет уменьшения потерь на разогрев соляных отложений.

Другим важным отличием является конструкция котла и способ его нагрева.

Кроме традиционных источников нагрева (уголь, дрова, газ, жидкое топливо) широко используются малогабаритные электрические нагреватели (рис. 7).

Рис. 7. Малогабаритный котел мощностью 10 кВт:

1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды

С помощью такого нагревателя помещение объемом 50–60 кубометров нагревается от 0 до +20 градусов за 1,5–2 часа. Для упрощения контроля за работой используются автоматические системы, позволяющие в течение нескольких дней поддерживать заданную температуру.

Иногда для обогрева помещений используют водяные радиаторы, через которые продувается воздух (рис. 8).

Однако в подсобном хозяйстве, даже хорошо развитом, применение таких систем отопления неоправданно.

Рис. 8. Система нагревания воздуха:

1 — электромотор с вентилятором; 2 — водяной радиатор; 3 — воздуховоды

Электрическое отопление

Наиболее простым способом является отопление помещений электрическими нагревателями. Главными достоинствами таких систем отопления являются простота монтажа и эксплуатации, возможность установки автоматизированных систем контроля, высокая пожаробезопасность обусловленная отсутствием открытого огня. Главным недостатком является высокая стоимость электроэнергии.

Наиболее перспективными для обогрева как жилых, так и хозяйственных построек являются системы подогрева напольного исполнения. Простейшими являются пленочные нагреватели типа «Теплофол» Стандартный нагреватель размером 1,5х2 м имеет мощность 420 вт. Пленка толщиной 1,5–2,5 мм расстилается на полу помещения. Поверх пленки желательно положить мягкую ткань или линолеум. Для обогрева помещения объемом 50–60 кубометров достаточно 5–6 нагревателей.

Для обогрева хозяйственных помещений нагреватели заливают бетонным полом. Такая нагревательная система обладает высокой теплоемкостью. Все системы имеют приборы автоматизированного управления, позволяющие поддерживать требуемую температуру в течение длительного времени. Существенно усовершенствованы традиционные нагреватели. Для повышения теплоемкости в нагревательные приборы заливается теплоноситель (как правило, маслопродукты). Вышли из употребления приборы с открытой спиралью, высокопожароопасные и выжигающие кислород воздуха. Использование современных нагревательных элементов позволило существенно уменьшить габариты и массу нагревательных приборов.

Широкое применение находят системы обогрева, использующие инфракрасные нагреватели. Такие приборы размещают на потолке помещений. Для нагрева вырабатывается лучевая энергия инфракрасного диапазона. Приборы совершенно безопасны и просты в эксплуатации.

Системы электрического отопления могут найти применение в таких хозяйственных постройках, которые требуют быстрого нагрева помещения и поддержания требуемой температуры в течение короткого времени. Такими объектами могут быть, например, гаражи для хранения автомобилей. Перед выездом достаточно в течение часа поддерживать в помещении температуру +10 — +15 градусов, чтобы обеспечить нормальный запуск автомобиля и комфортные условия в салоне. Автоматизированная система в нужное время включит и выключит нагреватели, может поддерживать требуемую температуру. Необязательно нагревать все помещение. Достаточно направить поток теплого воздуха на двигатель, закрытый специальным недорогим пологом (рис. 9).

Рис. 9. Способ местного разогрева двигателя автомобиля:

1 — подвод теплого воздуха; 2 — утеплитель

При необходимости можно прогревать элементы трансмиссии, кабину или салон автомобиля. Электрические системы отопления могут найти применение в индивидуальных мастерских при сушке мебели и других изделий.

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Рукоделье — не безделье

Н.П.Коноплева

Окончание. Начало см. в ж. «Сделай сам», № 3, 2005 г.

Если старый свитер мал…

Любимый вязаный свитер стал вам мал. В этом нет ничего удивительного — вы растете. А ведь свитер все еще прочный и теплый. И фасон его вполне модный. Только он до смешного короткий, и руки торчат из рукавов.

Но пока вы растете в основном в длину, и вязаная одежда еще не стала тесна, увеличить ее совсем нетрудно. Надо только подобрать немного пряжи такой же толщины. Ее цвет вовсе не обязательно должен совпадать с цветом вашего свитера. Даже лучше, если он будет контрастным: к желтому — зеленый или коричневый, к красному — синий, к белому — черный, голубой или розовый.

Из этой пряжи надо связать новые, более длинные пояс-резинку и манжеты. Если есть время и терпение и достаточно пряжи, стоит перевязать другим цветом и ворот. Это создаст законченную композицию, вещь не будет выглядеть надвязанной, отремонтированной. Неплохо пришить вязаные отделочные полоски и по линии проймы. Они расширят силуэт, зрительно увеличат пройму, вещь будет выглядеть объемнее.

Свитера и кофты обычно вяжут снизу вверх. Поэтому, казалось бы, резинку можно распустить, только распустив весь свитер. Но есть прием, который позволяет обойтись без этого.

Подпорите боковые швы и швы рукавов. Теперь надо выдернуть нить из вязанья в месте соединения резинки с основной частью.

Ножницами с острыми кончиками надсеките с края одну петлю, найдите конец нитки и, помогая кончиком спицы, расплетите несколько ближайших петель. Осторожно потяните за освободившийся конец нитки. Ничего страшного, если она оборвется в середине ряда: расправьте вязаное полотно и потяните край вниз. Часть резинки с открытыми петлями отпадет, а в разрыве покажется оборванная нить. Вытянув ее до конца, вы полностью отделите резинку, и по нижнему краю свитера откроются петли (рис. 77,а). Соберите их на спицу, чтобы они не «убежали».

Рис. 77

Если детали вашего свитера вывязаны целиком, а не выкроены из вязаного на машине полотна (как многие фабричные веши), то старые манжеты и резинку можно распустить, а пряжу использовать для удлинения вещи. Для этого намотайте ее на дощечку шириной 20–25 см или просто на руку между большим пальцем и локтем. Не туго перевяжите моток в трех-четырех местах, хорошенько выстирайте в теплой воде с подходящим стиральным порошком, тщательно прополощите и повесьте сушить. Для этого хорошо подходит палка, перекинутая через борта ванны. Наденьте на нее мотки, к каждому прикрепите за перевязку грузики, чтобы нитки распрямились.

Этими нитками начните надвязывать на спицах основную часть, а потом новой пряжей свяжите резинку. А то сделайте удлиненные полосатые пояс и манжеты: два ряда — старой пряжей, два — новой. Так же свяжите новый ворот.

Если захотите сделать полоски для расширения пройм, лучше вязать их в длину платочной вязкой (во всех рядах все петли — лицевые). Такое вязанье не скручивается и хорошо сохраняет форму. Кстати, когда нет дополнительной пряжи, почему бы не превратить свитер в удлиненный жилет с модными широкими проймами, распустив для этого рукава?

В вязании резинки сверху вниз есть одна тонкость. Обычный способ закрывания петель последнего ряда провязыванием по две петли вместе здесь не годится: образуется некрасивая жесткая кромка, стягивающая низ. Рано или поздно нитка такой кромки лопается, и резинка начинает распускаться. Поэтому заканчивать вязанье резинки лучше иголкой с ниткой (рис. 77,б). Получается прочная пружинящая кромка.

Ну а если вы не любитель вязания на спицах, но согласны вместо двух трикотажных вещей, из которых выросли, иметь одну большую, то выход здесь простой. Главное, чтобы эти вещи были из пряжи одинаковой толщины и цвет А их хорошо гармонировали.

Осторожно распорите одежду по швам и прогладьте через влажную ткань. Постройте выкройку нужного вам размера (достаточно обвести на бумаге контуры имеющейся подходящей вещи). Разложите на выкройке ваши детали и попробуйте скомбинировать новую двухцветную модель (рис. 78). Следите, чтобы все детали были расположены по долевой. Исключение составляют только обтачка горловины или ворот, которые выкраиваются поперек вязания. Обтачки, резинки, манжеты можно сделать, например, из спинки старого свитера, выкроив полоски и сложив их вдвое. Соединять детали лучше на машинке швом «зигзаг» — он эластичный и не лопается при растяжении. Если такой возможности нет, сшивайте вручную эластичным трикотажным швом (рис. 78,а). Припуски в швах на трикотаже не нужны: оставляют около 1 см и вместе обметывают частыми стежками.

Рис. 78

Если шерсть свалялась и нет опасения, что трикотаж распустится на срезах, можно соединять детали встык, предварительно обвязав их крючком «кустиками» (рис. 78,б). Такие вязаные многоцветные бейки украсят вещь и скроют дефекты материала. Крой деталей при этом должен быть самый простой, соединительные линии — только вертикальные и горизонтальные.

Кстати, когда нет второго свитера, которым можно пожертвовать, подойдут для комбинации с трикотажем лоскутки шерстяных тканей (особенно в клетку, в полоску). Очень модны сейчас сочетания трикотажа с гладкой хлопчатобумажной тканью типа плащевой. Комбинировать можно и с сатином, ситцем, поплином. Единственное условие — ткани должны быть одинаковой толщины с трикотажем. Поэтому под тонкие ткани надо подложить фланель, а то и ватин или синтепон. Неплохо будет и выстегать эти детали простым геометрическим узором.

А вот другая проблема: у свитера протерлись локти. Ни в коем случае не штопайте их! Это придаст вещи безнадежно поношенный вид. Есть более приемлемые варианты.

Во-первых, можно, распоров рукав по шву и вытянув нитку над поврежденным местом, снова связать нижнюю часть рукава, добавив пряжи. Другой цвет можно расположить в виде узких или одной широкой полосы на рукавах, либо связать им новые удлиненные манжеты.

Во-вторых, попробуйте декоративные заплаты. Они выглядят как продуманная отделка трикотажа и могут быть из мягкой тонкой кожи (из перчатки, пара к которой потерялась) либо из сукна, драпа. В этих случаях заплатку лучше пришивать толстой красивой хлопчатобумажной или шелковой нитью обметочным швом (рис. 79).

Рис. 79

Забавно выглядят заплатки из пестрого ситца или сатина. Можно вырезать их круглыми, овальными, треугольными, в форме сердечка, яблока или груши. Пришивать их лучше на машине швом «зигзаг», подложив с изнаночной стороны мягкую ткань. Иногда имеет смысл поставить декоративные заплаты не только на поврежденных местах, но и на здоровой ткани — в интересах композиции.

В-третьих, заплаты можно совсем незаметно ввязать на спицах. Разумеется, если есть точно такая же пряжа. Но почему бы не быть на локтях красивым прямоугольникам или квадратам другого цвета? Чтобы сделать вид, что это вовсе не заплата, а декоративный элемент, стоит расположить 2–3 таких цветных квадрата и на лифе. На рисунке показано, как ввязывать такую заплату. Острыми ножницами вырежьте выношенное место, чтобы получился квадрат или прямоугольник. Вытяните концы обрезанных ниток из верхней и нижней части разреза, пока не покажутся ровные ряды открытых петель сверху и снизу. Кончиком спицы расплетите по 3 петли с каждой стороны как в верхней, так и в нижней части разреза. Верхние петли вместе с дополнительными шестью петлями соберите на большую булавку, а нижние — на спицу. По бокам разреза образовались свободные кромки, которые надо отогнуть на изнаночную сторону и незаметно прикрепить там. Теперь присоедините нить и начинайте вязать заплатку. Желательно делать это тем же рисунком, каким была связана вещь. Когда длина ввязанного куска достигнет верхних петель, оборвите нить, оставив 25–30 см, вденьте ее в иглу и соедините петли заплатки и верхнего края разреза горизонтальным трикотажным швом. Боковые кромки соедините незаметным вертикальным швом. Заплата, связанная такой же пряжей, практически незаметна (рис. 80).

Рис. 80

Тем, у кого не ладится со спицами, могу предложить способ, позволяющий полностью имитировать вязаную заплату обыкновенной иголкой с ниткой (рис. 81).

Бывает и такая обидная ситуация: на свитере или кофте «побежали» петли. Это случается и с новыми вещами: небольшая зацепка или поработала моль — и вот петли распускаются, образуя некрасивую «дорожку». «Убежавшие» петли можно поднять крючком или специальной петлеуловительной иглой и незаметно закрепить.

С другой стороны, почему бы не сделать эту досадную «дорожку» красивой? Например, протянуть сквозь нее нарядную шелковую тесьму или иголкой с ниткой вышить по протяжкам узорчатую мережку. Правда, для этого придется специально спустить еще несколько «дорожек», чтобы получить симметрию и создать продуманную композицию (рис. 82).

Рис. 81, 82

Когда речь идет о ремонте вязаных изделий, первое, что приходит в голову, — это штопка носков. А вот этого делать как раз не стоит. Уж если пятка носка протерлась, значит, он выносился, и после кропотливой штопки, отнявшей вечер, неизбежно появится новая дыра рядом.

Но ведь верх носка остается совершенно целым! Что ж, красивым узорчатым шерстяным носкам стоит дать вторую жизнь. Например, поставив на потертые места симпатичные заплаты из мягкой кожи, замши или фланели (рис. 83). А то превратите носки в домашние тапочки, пришив подошвы из кожи (годится голенище от старого сапога) или из фетра, войлока (например, из валенка).

Рис. 83

Распускать вязаные носки, чтобы перевязать их заново, не стоит: из-за потертой пятки заметная часть пряжи окажется негодной. Распустить резинки? Там пряжа хорошая. Но они и так могут с пользой послужить. Если вам стали коротки рукава куртки или рейтузы, их можно надставить резинками от носков. А еще хорошо вшить такие «манжеты» внутрь рукавов пальто. Они защитят от задувания ветра, и снег в рукава не набьется, если кататься с горки или играть в снежки.

А то — пришейте такие «манжеты» трикотажным швом за открытые петли к новым носкам по линии, где начинается их резинка. Получатся носки с двойными отворотами, которые очень ценят лыжники. Хороши они и для игр, прогулок: опущенные на ботинки отвороты надежно защищают от снега.

Напоследок — еще один совет. Из гольф или шерстяных чулок с протертыми пятками получатся отличные гетры либо наколенники для игры в футбол. Надо срезать нижнюю часть, набрать по срезу петли и надвязать резинку. Однотонные гетры можно вышить.

Кстати, бабушка уверяла, что гетры, которые сейчас пришли к нам с Запада, давно были известны на Руси. Их вязали на пяти спицах или делали из старых чулок. Только назывались они не гетры, а паголенки…

Заметки на полях

Чем больше размер рассчитываемой для вязания детали, тем большую ошибку даст небольшая неточность в определении числа петель в 5 см.

Оттого, как вы разложили образец

— с натяжением или свободно, сильно ли прижали к вязанью линейку или не очень, ровно ли положили ее вдоль ряда или чуть перекосив, результаты могут заметно отличаться. Один раз вы можете насчитать 11 петель, другой

— 10,5 (при вязании толстыми нитками половинки петель тоже необходимо учитывать!), третий — 12 петель. Проделайте не меньше 4–5 измерений, каждый раз перекладывая линейку на новое место и записывая результаты. Теперь сложите все полученные числа петель и разделите эту сумму на количество изменений. Можно надеяться, что этот результат будет ближе всего к истине.

* * *

Определить, хватит ли пряжи, можно заранее. И тогда вы успеете заменить выбранную модель более приемлемой либо сразу внести в нее хорошо продуманные изменения, которые избавят вас от неожиданностей.

Если на пряже есть этикетка, где указана общая длина нити в мотке, поступите так. Свяжите квадратный образец выбранным рисунком на 20–30 петель. Полученный квадратик наложите на выкройку задуманной модели в натуральную величину и постарайтесь определить, сколько таких квадратиков уместится на всей площади выкройки. Не забудьте учесть площадь планок, ворота, манжет — на них-то, как правило, и не хватает пряжи.

Когда выкройка нарисована на миллиметровой бумаге, задача упрощается. Посчитайте по клеточкам ее примерную площадь и разделите на площадь вашего образчика. Запишите полученное число.

Затем, определив плотность вязания, как рассказано выше, распустите образец. Измерьте длину нити, из которой он был связан. Общую длину нити во всех мотках разделите на длину нити образца. Если у вас получилось число больше того, что вы записали раньше, или хотя бы такое же — смело беритесь за работу, пряжи на вашу модель хватит.

Когда же длина нити в мотке вам не известна и измерять ее — долгая история, придется видоизменить этот способ. Сначала также свяжите пробный образец и измерьте им площадь выкройки. Теперь образец взвесьте на достаточно точных весах. Массу всей пряжи (надеюсь, она вам известна) разделите на массу образца. Если результат равен или больше, чем полученный после измерения площади выкройки, пряжи должно вам хватить.

* * *

Из остатков пряжи можно изготовить пуговицы, и вы будете избавлены от проблемы подобрать к вашему изделию готовые фабричные. Способов много. Маленькие выпуклые пуговицы для нарядной кофточки получатся, если вы намотаете как можно больше витков на свой палец или карандаш и, осторожно сняв получившееся колечко, обвяжете его крючком. Собрав все петли после крючка на иголку с ниткой, затяните ее — и пуговичка готова. Этой же ниткой ее пришейте.

Другой способ — обвязать крючком кольцо подходящего размера. Хорошо подходят для этого стальные и пластмассовые кольца для занавесок. Лучше, конечно, пластмассовые — они легче и нет риска, что при стирке появится ржавчина. Сначала свяжите крючком небольшой плотный кружочек, чтобы он помешался внутри кольца. Теперь начинайте обвязывать кольцо столбиками без накида, каждый раз вводя крючок в центр вязаного кружочка. Замкнув круг, оборвите нить, оставив сколько необходимо для пришивания. Первым стежком закрепите эту нить с оборотной стороны в середине пуговицы.

Еще проще обвязать со всех сторон обычную плоскую пластмассовую пуговицу. Сначала вязать кружок, прибавляя в каждом, ряду петли, а затем, приложив к нему пуговицу, начать убавлять, пока не останется одна петля. Обрежьте нить и затяните петлю.

* * *

Качественная штопка требует времени и терпения. Тем не менее оказать «первую помощь» случайно порванной одежде — минутное дело. Просто заклейте разрыв с изнаночной стороны кусочком медицинского лейкопластыря. Это замаскирует дыру снаружи, а главное — пластырь предотвратит осыпание ниток и увеличение прорехи. Но, конечно, это только временная мера, чтобы дотянуть до ремонта.

* * *

Затянуть дырочку в капроновом или эластичном чулке удастся более или менее незаметно, если вдеть в иголку тонкую капроновую нитку от подходящего по цвету распущенного старого чулка.

Приемы художественной штопки выручат даже там, где отступила химчистка.

Несводимое пятно на одежде можно скрыть под вплетенной, «вштукованной» заплатой.

А если это уместно (фактура ткани и расположение пятна позволяют), вы можете скрыть несводимое пятно под аппликацией, вышивкой или декоративными заплатками.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Детская рукописная книга

(из опыта работы преподавателя изостудии)

О.О. Дирдовская

История создания книги

Изобретение книги — одно из основополагающих достижений цивилизации. А необходимость такого изобретения человек ощутил еще в незапамятные времена, едва поняв, что мысли, опыт и знания надо каким-то способом сохранять, чтобы передавать другим. Прообразом книги вполне можно считать даже наскальные рисунки наших пещерных пращуров — ведь в них содержалась информация, понятная первобытным «читателям». Но чтобы книга обрела свой нынешний вид, человечество трудилось многие тысячелетия, решая одну практическую задачу за другой.

С появлением письменности пришлось искать и подходящий материал. В ход шли и глиняные таблички, и папирус — стебли многолетнего растения, и пергамент, который изготавливали из кожи животных.

Мало кто обращает внимание в Эрмитаже на невзрачные тонкие глиняные таблички с едва заметными клиновидными значками (рис. 1), а ведь это не что иное, как самые древние книги. Их возраст от двух с лишним до пяти тысяч лет. Археологи находили и находят их при раскопках древних городов Шумера, Ассирии и Вавилонии в Месопотамии — долине между реками Тигр и Евфрат на территории современного Ирака.

Рис. 1. Глиняная табличка с клинописью, найденная в Ниневии, излагает легенду о всемирном потопе

Сначала ученые думали, что на табличках обычный геометрический узор. Но именно таблички раскрыли ученым многие древние тайны, хотя прочитать их удалось не сразу. Причудливый узор оказался древней письменностью, которую назвали клинописью. Глина же была писчим материалом — из нее делали прямоугольные плитки, тростниковыми палочками выдавливали на них текст, а потом для прочности обжигали на огне. Тысячи табличек, найденных в столице Ашшурбанипала, представляли собой настоящую огромную библиотеку. Здесь были произведения лирической поэзии, исторические хроники, религиозно-философские и математические труды. А еще — «Поэма о Гильгамеше», повествующая о полулегендарном правителе города Урука в Шумере.

Однако глиняные таблички, как выяснилось, служили и для практических целей — многие из них представляют собой долговые обязательства, опись имущества, торговые договоры и прочие бытовые документы. Словом, именно глиняные таблички открыли современному миру огромную, доселе неизвестную культуру Месопотамии, существовавшую тысячи лет назад. А ведь до XIX века единственной «працивилизацией» считался Древний Египет.

Однако писать на глине не очень-то удобно: и сам процесс «письма» трудоемкий, и готовую надпись уже не сотрешь. К тому же глиняные «страницы» весьма увесисты. Не удивительно, что древние народы пробовали для письма и другие подходящие материалы, из тех, что были под рукой. Постепенно определилась и форма книги — иными словами, ее «устройство». Ведь информацию, говоря современным языком, надо было не только сохранить в записанном виде, но сделать удобной для пользователя.

В Древней Индии примерно три тысячи лет назад для письма приспосабливали пальмовые листья. Их высушивали и нарезали длинными узкими полосками. Как выяснилось, на листьях хорошо держалась тушь, которую наносили тонкой кисточкой (рис. 2).

Рис. 2. Книги со страницами из высушенных пальмовых листьев, украшенными яркими миниатюрами, и с деревянными переплетами в Индии делали и в XII в.

Кроме того, древние индийцы первыми догадались собирать исписанные странички в стопку и прошнуровывать. Другое же важнейшее изобретение — переплет. Стопку обкладывали обструганными дощечками, чтобы книга лучше сохранялась. Вскоре деревянные переплеты стали украшать тонкими серебряными пластинами с узорами. Так уже в незапамятные времена появилось уважительное отношение к книге.

Словом, в Индии родилась привычная нам, простая и удобная форма книги — кодекс. Однако древнейшие индийские книги не уцелели до нашего времени, ведь пальмовые листья — материал непрочный, а климат в Индии жаркий и влажный. Да и само важное изобретение индийцев оказалось как бы преждевременным: самой распространенной формой книги в древности стал не кодекс, а свиток, который ввели в обиход египтяне. Они же в начале III тысячелетия до н. э. научились изготавливать писчий материал папирус (рис. 3).

Рис. 3. Древнеегипетские писцы (фреска слева) писали на папирусе (справа) тростниковыми палочками. В Китае книги долго существовали в виде свитков (внизу) сохранить в записанном виде, но сделать удобной для пользователя.

Так же называется многолетнее высокое водное растение, в изобилии растущее в заводях Нила. Египтяне вырезали из его пористой середины длинные тонкие пластинки, клали их на доску двумя слоями крест-накрест. Мокрые пластинки придавливали прессом и сушили на солнце. Клейкий сок папируса, высохнув, прочно скреплял пластинки. Чтобы сделать поверхность листа гладкой, ее полировали пемзой.

Толщина папируса не превышала и десятой части миллиметра. Но он был хрупким и ломким. Поэтому самой подходящей формой для пользования папирусными рукописями и их хранения оказался свиток — длинная лента, склеенная из многих листов папируса одинаковой ширины и свернутая в рулон.

Писали на папирусе черной и красной краской с помощью палочки из тростника, нанося текст на одну сторону свитка. Во время чтения его постепенно разворачивали, а прочитанную часть сворачивали. Некоторые свитки достигали четырех метров в длину. Но есть сведения, что свиток, на котором была записана «Илиада» Гомера, достигал 150 метров в длину! Почти две тысячи лет папирусом пользовались только в Древнем Египте. Многое записывалось на нем: тайные знания жрецов по астрономии, математике, медицине, сведения о путешествиях, стихи древних поэтов.

А с середины I тысячелетия до н. э. папирус появился и у остальных народов Средиземноморья. Папирусные свитки хранили и размышления философов, и тексты драм и комедий, и рассказы о днях минувших. На папирусе писали великие ученые Пифагор и Аристотель, драматурги Эсхил и Еврипид, историки Геродот и Страбон… Множество папирусных книг хранилось в прославленных библиотеках древности — Александрийской, Пергамской, Эфесской. Например, в Пергамской библиотеке во II в. до н. э. было 200 000 свитков. Но самой знаменитой библиотекой была Александрийская — в ней насчитывалось до 700 000 свитков. К сожалению, все эти свитки были утеряны, а сама библиотека сгорела. Словом, до нашего времени дошла лишь малая часть пергаментных свитков. И если сегодня мы знакомы с трудами древних писателей и ученых, то лишь благодаря более поздним копиям и пересказам, а также потому, что был изобретен новый материал — пергамент, тонко выделанная кожа ягнят, козлят или телят.

Стоил он куда дороже папируса, но зато был несравненно прочнее. К этому Пергамского владыку (государство на территории современной Турции) Евмена II вынудил царь Египта Птолемей V, запретивший вывозить папирус из своей страны из опасения, что Пергамская библиотека превзойдет Александрийскую. Вот и пришлось придумывать новый материал и назвать его в честь Пергама. В отличие от папируса на нем можно писать с обеих сторон, при необходимости можно счистить написанное и писать снова, материал можно сгибать. Именно поэтому свиток уступил место новому виду книги — кодексу. Сброшюрованным страницам с переплетом. Так было повторено древнеиндийское изобретение.

Название пришло из Древнего Рима. Повседневные записи римляне делали на деревянных дощечках, покрытых воском и скрепленных по краям шнуром, пропущенным через специальные отверстия. Писали острым металлическим пером, и на воске оставались хорошо различимые отметки. Страничек могло быть несколько. По сути книга только из дерева. По латыни «кодекс» — древесина или обрубок дерева. Надо заметить, что кодексами называли подшивки официальных документов. Поэтому слово вошло во многие языки. И в русский. Где означает «свод законов».

Несколько веков кодекс существовал наравне со свитками, к VI в. стал основной формой книги. Но свиток еще долго не сдавал своих позиций. Еще в XVII в. на Руси официальные документы имели вид свитков.

Позднее в восточной части Римской империи — Византии начали работать крупные скриптории — мастерские по изготовлению рукописных книг. Скриптор означает писец. Отсюда и рукописная книга получила название — манускрипт (рис. 4).

Рис. 4. Манускрипт

Скриптории находились и в монастырях. Причем работа в них была поставлена на поток. Существовали не только писцы, но и художники, и переплетчики. Византийские манускрипты представляли собой настоящее произведение искусства. Состояли они из отдельных тетрадей. Причем число тетрадей было разным — чем больше тетрадей, тем толще книга. Каждую тетрадь делали из четырех больших листов пергамента — отсюда и название. Потому что «тетрада» по-гречески означает «четыре». Положенные друг на друга листы складывали вдвое и сшивали по сгибу прочным шнуром. Получалась «тетрада» из 16 страниц. Бывали и тетрады из 32 страниц, когда листы складывали еще раз и разрезали по сгибам. Чтобы строчки на страницах выходили ровными, их проводили свинцовой пластинкой. Получались едва заметные линии, которых потом придерживался скриптор. Писали тростниковым пером, четкими красивыми буквами. Названия отдельных разделов и первые слова абзаца выводили красной краской — киноварью. Так в те времена родился еще один известный термин — красная строка.

Все большее участие в написании книги принимали художники. Поначалу манускрипты украшали лишь декоративными заставками. Но затем в них появились иллюстрирующие текст многокрасочные миниатюры. Их рисовали или на полях, или на специально отведенных листах. Все красивее становился переплет. Основой для него служили дощечки. Потому-то возникло выражение «Прочитать книгу от доски до доски». Вскоре дощечки стали обтягивать кожей и украшать ее тисненым узором и резными пластинами из золота и серебра. В некоторые переплеты вставляли драгоценные камни.

Рукописная книга стоила очень дорого, иногда как стадо коров. А то и целая деревня. Скрипторы переписывали старые папирусные свитки. Писали сочинения современных им авторов, тексты Библии, Евангелий и ученых-богословов (рис. 5).

Рис. 5. Средневековые манускрипты: «Этика» Аристотеля (слева), страничка из рукописной книги Дж. Боккаччо (в центре)

Книга распространялась все шире. И появился новый материал — бумага. Началась ее история в Китае. Изобретатель ее Цай-Лунь, служивший при дворе китайского императора во II в. Он обобщил ранее известные методы и в 105 г. ознакомил с новым способом императора. Сырьем служили древесный луб (волокнистая внутренняя часть коры дерева), пенька (прядильное волокно из конопли или льна) и тряпье. Их измельчали, замачивали в чанах с водой и непрерывно перемешивали. Пока не получалась однородная кашеобразная масса. Ее тонким слоем разливали по частой сетке из бамбука, и после просушки и прессования получался тонкий и гладкий бумажный лист. Новый материал оказался долговечным, на нем хорошо держалась краска.

Несколько веков секрет изготовления бумаги держался в тайне. Как и секрет производства фарфора, пороха и шелка. Но в VI в. он стал известен в Японии, потом в Азии, Северной Африке, Испании. Здесь и появилось первое в Европе бумажное производство. С появлением бумаги окончательно сформировался привычный нам вид книги — бумажный кодекс. Но до XV в. книги все еще оставались манускриптами — написанными от руки.

В разных странах были и местные виды древней книги. Например, на Руси писали так называемые берестяные грамоты — свитки, написанные на бересте (березовая кора).

Совершенно изменилась книга с изобретением печатного станка в Западной Европе и у нас в России первопечатником Иваном Федоровым (XVI век). Книга стала более доступной для широких масс людей. Она приобрела современные очертания. Но это, как говорится, уже отдельная история. А нас интересует рукописная книга. Поэтому продолжим знакомство с нею.

В Америке древние индейцы инка использовали оригинальное узелковое письмо. Их книги были похожи на веревку с кучей разных узелков (рис. 6).

Рис. 6. Кипу — предписьменность североамериканских индейцев

Писали индейцы свои книги на тонко выделанной коже и на коре дикой смоковницы.

Древняя книга — тлакуияа — представляла собой длинную полоску такой бумаги, для удобства сложенную гармошкой (рис. 7).

Рис. 7. Из книги-тлакуилы о воспитании детей

Индейские книги можно было назвать картинописью: все книги — это серия цветных картинок. Все же индейская книга не просто картинки, а переходная к письму форма пиктографии сродни, например, египетской.

Итак, посмотрим, из чего состояла книга. Главные элементы художественного оформления книги — это миниатюры, заставки и инициалы.

Миниатюрой (рис. 8) называется сделанный от руки многоцветный рисунок, который мог находиться в любой части рукописи.

Рис. 8. Миниатюры

Заставка — небольшая орнаментальная или изобразительная композиция, выделяющая или украшающая начало раздела книги (рис. 9).

Рис. 9. Заставка

Инициал или буквица — это заглавная буква укрупненного размера, помещаемая в начале текста главы (рис. 10), раздела или абзаца. Их выделяли киноварью, золотом, иногда — несколькими красками одновременно.

Рис. 10. Инициал или буквица

Современная иллюстрация

В современной книжной иллюстрации работало много неповторимых художников, рисунки которых узнаваемы с первого взгляда: В. Фаворский, И. Билибин, В. Конашевич, М. Митурич.

Творческую индивидуальность Мая Митурича невозможно рассматривать без связи с его станковой графикой, рисунком. Безупречной декоративной слаженности и отточенности каждого предмета, каждого элемента, каждой отдельной детали композиции рисунков и всей графической композиции его книг предшествовала постоянная работа в натурном рисовании, в станковых видах искусства.

В изобразительных литературных заметках, в набросках Митурича, в этих своего рода миниатюрных рассказах о жизни появляются образы. На первый взгляд, рискованные шесть позвонков кита вроде «табуретки», луна-рыба величиной «с диван», рогатые головы и спины оленей, проплывающие в пурпурных зарослях карликовых берез. Но когда на основе набросков компонуется литография, все экзотические детали становятся убедительно неотъемлемой частью единой романтической картины мира, в которую органически включен и связанный с природой человек.

Отсюда от столь ясного и обобщенного (не только в рисунках, но и в сознании) видения шел прямой путь к сочинению книжек с собственным текстом. Одна такая, цветная, рассказывала о Командорских островах.

Значение этой достаточно эпизодической работы в его дальнейшем творчестве заключалось, как мы увидим, не только в удачном сплаве слова с изображением. Гораздо более существенным были здесь живописные поиски, которые наряду с натурным рисованием продолжал художник. А он вел их давно, в ранних иллюстрациях к стихам Маршака и Чуковского, к книгам Льюиса Кэррола и Джона Барри, в более поздних рисунках — к книгам о природе.

Чтобы еще точнее определить место Митурича в общем процессе развития пластических искусств и жанра художественной детской книги конца 1960-х — начала 1970-х годов, достаточно обратиться к примеру во всех отношениях авторитетному, к творчеству мастера, оказавшего в это время большое духовное воздействие на многих молодых иллюстраторов детской книги. Речь идет о старейшем мастере советской книжной графики — Владимире Михайловиче Конашевиче. Заметим сразу, что это отступление ни в коей мере не означает, что Митурич подражал Конашевичу или работал под его непосредственным руководством или влиянием (Конашевич умер в 1963 году, жил в Ленинграде, и они не были лично знакомы.) Книги, иллюстрированные Конашевичем в последние годы его жизни, восхищали многих молодых художников редким графическим мастерством и проникновением в детское восприятие. А изданные в 1968 году воспоминания, статьи и письма стали настольной книгой многих художников.

Нужно было глубоко понимать детскую игру как великий и естественный дар перевоплощения, чтобы так искренне и легко вступать в нее со своим запасом знаний и наблюдений взрослого художника. Много лет Конашевич иллюстрировал своего друга и любимого поэта Корнея Чуковского. В письмах друг другу они говорят о своих сказочных героях — Бибигоне, Айболите, Мухе-Цокотухе как о реально живущих, близких и дорогих существах. Конашевич видит в сказках Чуковского веселые представления, будущие игры детей. «Ведь у меня была такая «мысль», — пишет он в одном из писем в период иллюстрирования «Мухи-Цокотухи», что муха и комарик — ряженые мальчик и девочка, что у них такие костюмчики с крылышками, и разыграть всю «Муху-Цокотуху» как представление». Разговоры о мухах, комариках, крокодилах ведутся между двумя этими пожилыми мастерами постоянно: в письмах, в телефонных разговорах, при встречах в Москве. И Чуковский не только не скрывает почти детских восторгов от иллюстраций, но активно вмешивается в работу художника, спорит, подает идеи, проясняет образы своих чудаков-героев и бесконечно остроумный смысл своих веселых «бессмыслиц».

Такое же единомыслие устанавливается между Чуковским и Митуричем. Они переписываются, когда поэт уезжает из Москвы в Переделкино или когда художник уезжает в творческую командировку. Митурич смотрел на детскую игру прежде всего как на творчество. Для него читающий, перелистывающий картинки в книге ребенок был «соратником-фантазером».

Здесь следует искать подлинную природу и специфику декоративности в книге для детей, декоративности, далекой от холодной и манерной стилизации, но близкой ребенку, который с наслаждением рисует кистью сам, декоративности, что умно и ненавязчиво воспитывает детский вкус и глаз, предлагая ему выверенные, гармонически упорядоченные формы, цвета и линии.

Это о ней писал Конашевич: «О той декоративности, которая есть не что иное, как крепкая слаженность всех отдельных частей композиции в одно целое. Законов такой декоративности, которые можно было бы применить во всех случаях, нет.

Но должно быть чувство декоративности, которое надо в себе развивать».

В детском творчестве композиционное единство рисунка, шрифта, самого текста получается как бы само собой. В чем проявляется детская врожденная талантливость, которую необходимо поддерживать и развивать.

Создание книги у детей не вызывает никакого страха или неуверенности. Начиная с первого этапа создания самого рассказа, сказки или стихотворения они с энтузиазмом берутся за работу.

Можно расширить работу по теме книги, начиная с исторического экскурса по ней и прорабатывания отдельных моментов на практике. Например, работа в стиле Египта или Японии, Китая и т. д. «Рассказ маленького египтянина». Можно попробовать самим взять кусочек бумаги и нарисовать на нем иллюстрацию.

Работа над гравюрой. Но это для детей старше 10 лет. Итак. Пишем небольшое литературное произведение. Изучаем устройство книги. Обложка, форзац… и т. д. Рисуем свою обложку. Распределяем текст и иллюстрации внутри книжки. Объем ее для маленьких 5—7-летних детей не должен превышать 3–4 страниц. Большое внимание нужно уделить шрифтам, буквице, цвету текста.

Старайтесь, чтобы дети больше делали сами, объясните родителям, что кривые буквы — это не ошибка, а украшение детской авторской книги.

Можно изменить подход к работе и создать большую книгу, в которой каждую страницу делает отдельный ребенок. Для этой работы можно брать сборник коротких рассказов, басен или стихотворений. Или же создать сборник из стихов и рассказов детей на большом формате.

Ниже приведены рисунки детей, иллюстрирующие те или иные сюжеты.

Рис. 11. К. Чуковский. Сказки. Муха-Цокотуха, 1977–1978 гг.

Рис. 12

На рис. 13, 14, 15, 16 рассказывается про собачку Гав-гав и цыпленка Цып-цып.

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

На рис. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 изложен рассказ ребенка в картинках про ежика, дедушку и бабушку.

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

На рис. 24, 25 Ксюша Усачева излагает незамысловатую историю пингвиненка Пико.

Рис. 24

Рис. 25

Литература

1. Малов В.И. Книга. — М.: Слово, 2002.

2. Ганкина Э.З. Художник в современной детской книге. — М., 1977.

3. Ганкина Э. Май Петрович Митурич. — Л.: Художник РСФСР, 1988.

4. Энциклопедия для детей. — М.: Аванта, 2002. 1 и 2 т.

5. Адамова А.Т., ГюзальянЛ.Т. Миниатюры рукописи поэмы «Шахнаме» 1333 г. — М.: Искусство, 1985.

Игрушки из пружинок и магнита или розыгрыш целого представления

Ю.Н. Новожилов

Всем известны широко распространенные модификации различных зажигалок. Когда в них заканчивается сжиженный газ или бензин их попросту выбрасывают. В их конструкции есть элемент, используя который, можно сделать простую и забавную игрушку. Это пружинка.

Можно сделать игрушку — фигурку человека. У нее шея, ноги, руки — все сделано из пружинок. А голова, туловище выполнены из дерева, картона, плотной бумаги (рис. 1).

Рис. 1

Пружинки в них вставляют в отверстия, засверленные или выполненные шилом, фиксируют клеем, например «Момент».

На подставке фигурки закрепляют с помощью небольших гвоздиков. Шляпки у гвоздиков откусывают, и пружинки на них свободно надеваются.

Тронув такую фигурку, можно привести ее в колебательное движение.

Можно сделать и другие колебательные игрушки, например жирафа.

Эту фигурку-игрушку можно сделать еще интереснее. Для этого на голове ее, на туловище следует закрепить железные элементы-полоски, например из консервной банки. Закрепить такие элементы можно с помощью клея, или зажав их на игрушке плоскогубцами.

При приближении к игрушке постоянного магнита, ее железные элементы будут притягиваться, и игрушка под действием магнита будет изменять свое положение.

Если к голове жирафа, на которой закреплен железный элемент, приблизить постоянный магнит, оно потянется к нему. Это явление можно эффектно обыграть. Для этого постоянный магнит надо спрятать в «корме» для фигурки жирафа. Как только «корм» со спрятанным в нем магнитом приблизить к голове жирафа, он потянется к нему, будто хочет есть. А если к голове жирафа приблизить другую «еду» (без спрятанного в ней магнита), жираф останется равнодушен. Она ему «не нравится» (рис. 2).

Рис. 2

Таким образом можно разыграть целое представление. Для не знающих секрета этих фокусов все происходящее будет загадочно. Для этой цели целесообразно использовать небольшие, но сильные магниты.

Такую игрушку может сделать каждый. Материалы для ее изготовления доступны.

При необходимости получить длинный пружинный элемент можно несколько пружинок соединить вместе с помощью гвоздиков или проволоки. Для увеличения жесткости пружинного элемента можно две пружинки совместить вместе.

Естественно, можно использовать и другие пружинки, разных диаметров и упругости. Можно и самим сделать нужные пружинки из упругой проволоки.

Чтобы фигурка человека протягивала к магниту пружинку-руку, в конец этой пружинки нужно вставить железный винтик, гвоздик, кусочек проволоки. Возможны и другие варианты игрушек и устройств на этом принципе.

ЧТО СТАРЕНЬКОГО?

Как самому сделать токарный станок

В.В. Попов

Токарный станок — принадлежность не только больших механических заводов или мастерских: слесарной, столярной и т. п. Токарный станок — полезная вещь и для индивидуальных умельцев. Как быть, если купить небольшой токарный станок заводского производства дорого? А нельзя ли токарный станок сделать самому из имеющихся недефицитных материалов? Оказывается, можно. Такими токарными станками пользовались при кустарном производстве в не столь далеком прошлом. Конечно, по производительности труда этот токарный станок уступает заводскому, так как он приводится в движение механическим путем. Но если есть возможность к нему приспособить электродвигатель, то такой станок станет хорошим подспорьем в вашей личной мастерской.

Общее свойство всех токарных станков одно — обработка деталей деревянных, пластмассовых, костяных или металлических производится при вращении самой детали и при неподвижном обрабатывающем инструменте. Неподвижность инструмента условна, так как стамеску или резец приходится определенным образом передвигать относительно обрабатываемой детали. И тем не менее, основываясь на этом общем свойстве всех токарных станков, можно изготовить несложный так называемый лучковый ручной станок (рис. 1).

Рис. 1

Сделать этот станок, как видно из рисунка, нетрудно. В нем важную роль играют стальные центры, в качестве которых можно использовать, на худой конец, гвозди, но лучше болты с резьбой М6, М8, M10 или M12. Концы этих болтов следует запилить напильником на конус. Кончик конуса необязательно делать острым. Пускай он будет несколько притупленным. В двух деревянных стойках просверливаем дырки такого диаметра, который соответствует нашим болтам. Понятно, что дырки должны быть просверлены на абсолютно одинаковой высоте от основания. Через них продеваем болты остриями друг против друга. На болты навинчиваем гайки. Последние не позволят нашим центрам подаваться назад.

У лучкового ручного станка имеется подручник, или опора для резца. Подручник изготавливают из двух дощечек, свинченных или приклеенных под прямым углом друг к другу. Вертикальную дощечку подручника лучше немного скосить. Целесообразно на нее прикрепить полоску железа, чтобы стамеска, упираясь боком, не врезалась в дерево. В горизонтальной дощечке подручника делают прорезь а, чтобы подручник можно было или приблизить или отдалить от обрабатываемой детали. Через эту прорезь и отверстие в основании проходит винтовой пробойник с шайбой либо болт с шайбой. Для того чтобы подручник можно было перемещать вдоль обрабатываемой детали, в основании просверливают несколько дырок б, в которые и завинчивают пробойник.

Деревянную деталь, предполагаемую для обработки, завинчивают плотно гайками центровых болтов так, чтобы она надежно держалась, свободно вращаясь. Если в процессе работы деталь раскачивается, то необходимо сблизить немного центры, подтянув гайки. Обработка деталей на таком станке происходит при вращении их в одну сторону. При обрат ном вращении наш резец простаивает. При всех неудобствах такой токарный станок может помочь нам изготовить более сложный, а также и более производительный токарный станок (рис. 2), на котором мы могли бы изготавливать множество полезных вещей: шахматы, шашки, ножки для разных видов мебели и т. п. Тот, кто решит построить для себя токарный станок, изображенный на рис. 2, не пожалеет затраченного труда. Этот труд вознаградится с лихвою.

Рис. 2

Резцы. Расскажем о резцах для токарного станка. Таковыми резцами могут послужить обычные столярные стамески. Нужны две стамески полукруглые шириной 10 и 20 мм. Эти полукруглые стамески необходимо заточить полуовально (рис. 3,а, б). Необходима также плоская стамеска 20 мм шириною. Ее мы заточим косо, примерно под углом 30° (рис. 3,в). Само лезвие плоской стамески должно быть заточено с обеих сторон (рис. 3,г). На рисунке также показана стамеска сбоку, заточенная неправильно, то есть овально (рис. 3,г). Лезвие правильно заточенной стамески должно быть прямым (рис. 3,г).

Рис. 3

Кроме этих резцов, необходимых для обработки дерева, всякий кусок стали, имеющий в сечении прямоугольную форму, квадратную, круглую, может быть превращен в резец для обработки металла (рис. 4).

Рис. 4

Из старых небольших напильников любой формы (плоских, полукруглых и т. п.) можно изготовить хорошие резцы (рис. 5).

Рис. 5

Для обработки каких-либо мелких деталей резцы можно изготовить из тонкой стальной проволоки. На рис. 5,а,а^1 показан прямо и сбоку самый ходовой резец, сделанный из плоского напильника. На рис. 5,б,б^1 — резец из полукруглого напильника. Этот резец стачивают с плоской стороны, так что само лезвие образуется при полукруглой стороне. На рис. 5,в,в^1 показан резец, сделанный из обратной стороны трехгранного напильника (в — увеличенный вид того же резца). Этот резец необходим для обработки внутренней стороны какой-либо детали.

На рис. 4 показаны резцы из стали квадратного сечения (а, а^1, а^2 — грабштихель) и из стали круглого сечения (б, б^1).

Прежде чем изготовить резец из напильника, последний следует отпустить (то есть напильник нужно раскалить в печи докрасна и дать остыть на воздухе).

После этого напильник можно будет обработать либо напильником, либо на точильном камне. Закончив изготовление резца из напильника, его необходимо вновь закалить (то есть накалить до ярко-красного цвета и остудить в воде). Точно так же следует поступить при изготовлении резцов из стали. Резец, показанный на рис. 5,в, загибают ударом молотка (после того как отпустят напильник) и только потом обтачивают и закаливают.

При изготовлении резцов из мелких напильников последние нет нужды отпускать. Обработать мелкие напильники можно сразу на точильном камне. Ручки для резцов изготавливают из твердых пород дерева размерами довольно большими.

Шпиндель. Обзаведясь двумя стамесками и хотя бы парой резцов по металлу, можно приступить к постройке токарного станка, показанного на рис. 2. И прежде всего надо заняться изготовлением шпинделя. Это, пожалуй, главная деталь в токарном станке. Это то самое веретено, которое, вращаясь, приводит во вращательное движение и обтачиваемую болванку.

Нам необходим болт длиною 25 см и имеющий резьбу в диаметре 24 мм. Также нам нужны две гайки к нему. Если такой болт найти не удастся (или выточить), его можно заменить другим болтом с меньшей резьбой (М20 или M12). Но в этом случае мы сделаем шпиндель, годный лишь для маленького станка. Найдем центры нашего болта, для чего болт укладываем в углублении двух неподвижных параллельных брусков. Для поисков центров болта нам еще понадобится циркуль (рис. 6).

Рис. 6

Воткнув одну ножку циркуля в брусок, другую располагаем на торце болта. Вращая болт и нанося циркулем спираль на торце, довольно точно можно определить центры на одном и другом концах болта. В этих центрах необходимо просверлить дырки глубиною 6 мм и диаметром 3 мм. Теперь возьмем кусок твердого дерева (клен, дуб, бук) размерами 150х112х112 мм. Кусок дерева должен быть без трещин и сухой. Через середину этого куска сверлим отверстие диаметром чуть меньше диаметра нашего болта. Если болт в диаметре 24 мм, то для высверливания отверстия в древесине берем перку в 20–22 мм. Просверлив отверстие, прикладываем головку болта к одной из сторон куска дерева прямо по центру отверстия. Очерчиваем головку. Стамеской выдалбливаем углубление под эту головку. Она должна войти в углубление хотя бы на половину своей высоты. Затем круглым или полукруглым напильником расширяем (одновременно расшлифовывая) отверстие, в которое потом при помощи молотка осторожно вгоняем болт так, чтобы его головка вошла в приготовленное углубление (рис. 7).

Рис. 7

Теперь продольные края деревянного куска срубаем, стремясь придать ему форму круглой болванки. На болт наглухо навинчиваем одну из гаек. С болта и с гайки придется снять довольно много металла. Удобнее предварительно эту работу сделать грубым напильником. С болта мы частично убираем резьбу, гайку спиливаем с конца. Теперь наш болт можно установить между центрами в лучковый ручной станок и приступить к обработке. Резец следует держать совершенно неподвижно строго по продольному центру обрабатываемой детали (выше центра резец не будет резать, ниже он будет рвать металл). При работе резец нужно смачивать мыльной водой. Если резец берет плохо, можно заменить его напильником. На рис. 8 показаны способы работы напильником. Сточенные поверхности болта и гайки, нужно обработать еще шкуркой. Эти части шпинделя будут вращаться в подшипнике, поэтому их поверхности нужно как следует отшлифовать.

Рис. 8

Для обработки деревянной части шпинделя необходимо вначале взять полукруглую стамеску, которой совершаем грубую работу, придавая деревяшке приблизительно нужную форму. Затем пользуемся плоской косой стамеской. Ею же прорезаем углубления-желобки для шкивов (шкивные бороздки).

Нам необходимо сделать к нашему шпинделю подшипник. Лучше, конечно, если есть возможность приобрести готовый подшипник (и не один, а два), соответствующий по размерам нашему болту. Но если это не удастся, то подшипник можно отлить из баббита (сплав олова 6 %, свинца 78 %, сурьмы 16 % и висмута 0,25 %) или из типографского гарта (сплав свинца 50 %, олова 25 % и сурьмы 25 %). Для отливки необходимо выточить модель той части нашего шпинделя, которая будет вращаться в подшипнике. Причем все размеры модели должны быть хотя бы на 1 мм меньше соответствующей части шпинделя. Изготавливаем форму для отливки подшипника. Она может быть деревянной. Размеры основания ящика-формы 36х36 мм. По высоте ящик равен нашей модели. Саму модель мы устанавливаем на середину дна ящика, прихватывая ее гвоздем (рис. 9).

Рис. 9

Расплавленный металл заливаем в форму, не обращая внимания, если она даже начнет дымить. Для ускорения охлаждения прикладываем осторожно к форме мокрую тряпку. Вынув из формы отливку, опиливаем ее со всех сторон напильником. Затем со всех четырех сторон обычной пилой или ножовкой снимаем слой металла 0,5 см толщиною, но не до конца, а так, чтобы внизу осталась кромка, то есть получилась фигура, изображенная на рис. 10. Затем отливку распиливаем вдоль пополам и при помощи напильника и стамески подгоняем ее к шпинделю.

Рис. 10

Бабки. Теперь можно приступить к изготовлению бабки, изображенной на рис. 11 и 12.

Рис. 11

Рис. 12. Бабка сбоку

В бруске длиною 27 см, имеющем в сечении квадрат со стороной 5 см, продалбливаем отверстие под наш подшипник. Середина этого отверстия должна проходить на расстоянии 4–5 см от верхнего конца бруска. Отверстие продалбливаем так, чтобы подшипник сел плотно и туго. Сверху в бруске сверлим отверстие 3–4 мм в диаметре насквозь через дерево и верхнюю половину подшипника. Это отверстие предназначено для смазки подшипника машинным маслом. В другом точно таком же бруске просверливаем отверстие под болт М12 (рис. 11,б). Центральная ось этого отверстия должна совпадать с центральной осью выдолбленного отверстия в первом бруске. Конец болта б должен быть заточен. Он будет служить упорным центром для шпинделя. Оба наших бруска привинчиваем к доске А (рис. 11), которая по толщине равна толщине брусков, то есть 5 см. Длина этой доски немного больше длины деревянной части шпинделя. А ширина ее чуть меньше половины длины наших брусков. Поверх брусков и доски привинчиваем с обеих сторон по гладкому брусочку Б, имеющему в сечении квадрат со стороной 25 мм. Гладкие брусочки будут служить опорой бабки на станину. Вставляем шпиндель с подшипником в углубление в переднем бруске. На задний болт б навинчиваем гайку, сжимая нашим упорным центром центр шпинделя настолько, чтобы сам шпиндель мог вращаться свободно, но без качаний. Добившись такого положения шпинделя, гайку затягиваем. На рис. 12 наша неподвижная бабка показана сбоку так, как она выглядела бы, если смотреть на нее со стороны подвижной бабки.

Подвижную бабку делаем из доски такой же толщины, что и бруски неподвижной бабки — 5 см. На рис. 13 подвижная бабка показана сбоку (II) и со стороны неподвижной бабки (I).

Рис. 13. Подвижная бабка и станина

Длина доски, из которой делаем заднюю бабку, должна быть на 12 см больше, чем длина брусков передней бабки. Ширина доски 12,5 см. Вверху на расстоянии 9 см от края доска по ширине должна быть срезана до размера 7,5 см. К задней бабке привинчиваем два таких же бруска Б точно на таком же расстоянии от верха, как у неподвижной передней бабки. В нижней части доски выдалбливают квадратное отверстие сссс со стороной 5 см. Это отверстие выдалбливают, отступя от гладкого брусочка Б расстояние, равное ширине доски станины, — 12 см. Отверстие для центра А лучше просверлить тогда, когда сделаем станину станка. Тогда, установив неподвижную переднюю бабку и обточив ее центр, мы придвинем к ней подвижную заднюю бабку и получим точную отметку для отверстия центра А. Через выдолбленное отверстие сссс проходит брусок В и клин Г. С помощью клина мы можем подвижную бабку твердо устанавливать в нужном месте станины.

Подручник. Для подручника необходима доска толщиною 5 см, шириною 7,5 см, длиною 25 см. Сверху доску мы сужаем по толщине, то есть спиливаем, но не доходя до конца 7,5 см. Таким образом, получаем квадратный выступ А (рис. 14 и 15).

Рис. 14

Рис. 15. Подручник сверху

В центре этого выступа сверлим отверстие Б диаметром 32–36 мм. В части доски, оставшейся после спиливания, делаем прорезь В шириною 12,5 мм и длиною 100 мм. Через эту прорезь пройдет болт длиною 200 мм, прижимающий брусок Г к нижней стороне станины. Зажимая болт гайкой с шайбой, мы имеем возможность плотно установить держалку подручника в любом месте станины. В отверстие Б вставляют сам подручник, который делают из твердого дерева (рис. 16).

Рис. 16

Сверху на подручник привинчивают полоску железа толщиною 1,5–2 мм. Цилиндрическая часть подручника, вставленная в отверстие Б, снизу не должна выступать. Для фиксации подручника на нужной высоте и в нужном повороте служит пробойчик или винт Д.

Станина. Для постройки станины А (рис. 2) нам понадобятся две доски, совершенно ровно оструганные, особенно по бокам. Толщина досок 35 мм, ширина 120 мм, длина не менее 1000 мм. Для стоек Б (рис. 17) нам также нужны две доски толщиною 5 см, шириною 12 см и длиною 90 см.

Рис. 17

Как видно из рисунка 17, эти две доски вверху срезают по длине 12 см на глубину 35 мм, так что вверху ширина наших стоек становится равной 5 см. Этот размер следует соблюсти особенно тщательно, так как от него зависит работа бабок. Теперь из брусков, имеющих в сечении квадрат со стороной 7,5 см, делаем перекладины В (рис. 17) длиною 70 см. Из квадратных брусков со стороной 5 см делаем связки Г и кронштейны Д для столика. Понятно, что доски АА должны быть очень прочно привинчены к стойкам Б. Перекладины В внизу соединены между собой брусками Ж и 3 (рис. 2 и 17).

Маховик. Для маховика берем доски толщиною 20 мм. Наибольший диаметр маховика 55 см. Поэтому нам для его изготовления понадобятся три доски длиною 56–60 см и шириною 20 см. Следующий диаметр поменьше — 45 см (требуются три доски длиною 46–48 см и шириною 15 см). Последний диаметр равен 40 см (требуются две доски длиною 41–42 см и шириною не менее 20 см).

Сложив плотно три доски, находим центр, вбиваем в него гвоздик, при помощи веревочки и карандаша очерчиваем наш наибольший диаметр. Затем аккуратно опиливаем получившуюся окружность. Также делаем и вторую и третью окружности маховика. На большой круг накладываем концентрически средний круг так, чтобы доски среднего круга легли поперек досок большого. Далее кладем и третий круг досками наискось по отношению к доскам нижнего круга. Сколачиваем их гвоздями. Теперь сверлим в центре маховика сквозное отверстие. Привинчиваем против этого отверстия брусок А (рис. 18) из твердого дерева (размеры 100х100х35 мм).

Рис. 18

Сверлим центральное отверстие и в бруске. Затем аналогичный брусок А привинчиваем с другой стороны маховика и также просверливаем его через отверстие первого бруска и маховика. Ось для маховика лучше сделать, конечно, из железного прута (например, арматурного), квадратного или круглого в сечении, толщина которого равна 20–24 мм. Согнуть ось надлежащим образом можно при нагреве при помощи кузнечной наковальни и молота. Отверстие в центре маховика, естественно, делают сообразно толщине нашей оси. Винты КК накрепко соединяют ось с маховиком. Для того чтобы наш маховик обладал большей силой инерции вращения, по окружности можно привинтить несколько отлитых из свинца грузов ЛЛЛЛ. Эти свинцовые грузы удобно отливать в пустых жестяных банках из-под обувного крема. Из-за выступа на оси маховик будет стремиться занять положение, изображенное на рис. 18. Чтобы уравновесить этот выступ, один из свинцовых грузов (а именно тот, который находится напротив выступа) делают несколько тяжелее других. В концах оси просверливают дырочки-центры (3–4 мм в диаметре), в которые входят конусы болтов, расположенных в стойках станка. Желобки в маховике можно выточить тогда, когда сам маховик будет вставлен в станок и будет приделана педаль. Ось также можно сделать и из дерева. Для этого нам понадобятся квадратные бруски со стороной в сечении 5 см. Эти бруски, как показано на рис. 19, соединены третьим бруском с промежутком в 4–5 см.

Рис. 19

Соединяющий брусок в середине обтачивают цилиндром. Он имеет небольшой желобок. По последнему будет скользить проволочный крючок, прикрепленный к педали. При постройке оси из деревянного бруска дыру в маховике делают квадратной. Теперь бруски А (рис. 18) делать нет необходимости. Один винт а (рис. 19) накрепко прикрепит маховик к деревянной оси. Педаль (рис. 20) можно сделать из 20-миллиметровых досок шириною в 6 см. Перекладину А желательно сделать из дощечки потолще — 35 мм. Заднюю часть педали при помощи петель привинчивают к перекладине 3 (рис. 17). К перекладине А (рис. 20) привинчивают прочный пробойчик либо кольцо, к которому присоединен крючок, согнутый из 6-миллиметровой стальной проволоки. Этот крючок согнутым концом надевают на кривошип маховика (рис. 2).

Рис. 20

Ремень. Для передачи вращения с маховика на шкив шпинделя лучше употребить ремень, сделанный из сыромятной кожи. Обычно берут таких два ремня, скручивая между собой и соединяя при помощи проволочных скобок (рис. 21,I). В качестве передаточного ремня может послужить и прочная веревка. Концы веревки перед соединением проволочной скобкой (рис. 21,II) следует оплести суровой ниткой.

Рис. 21

Центр и поводок. Собрав станок, можно приступить к обточке центра неподвижной бабки. Лучше сделать центр вставной. Для этого в центре неподвижной бабки высверливают отверстие глубиною 5 см и диаметром 12 мм. В это отверстие вставляют выточенный конусообразно центр (рис. 22).

Рис. 22

Во вставном центре имеется сквозное отверстие а для того, чтобы при необходимости с помощью гвоздя или проволоки, пропущенных через него, центр можно было бы вытащить из шпинделя. Но для того чтобы мы смогли работать на нашем станке, необходимо еще сделать поводковый патрон (рис. 23 и 24).

Рис. 23

Рис. 24

Он представляет собой ровный гладкий диск, изготовленный из твердого дерева диаметром 90 мм, толщиною, равной длине резьбы шпинделя (это при сплошном центре шпинделя) или несколько толще этой резьбы (при съемном центре). В центре поводка просверлено отверстие а (рис. 23 и 24), в которое свободно проходит полностью центр шпинделя. С одной стороны в диск плотно врезана шестигранная гайка б (та вторая гайка, которая нам была нужна вместе с болтом для шпинделя). Поверх этой гайки врезают четырехугольную пластинку из железа, цинка или меди вввв, привинченную четырьмя винтами. Обтачивают патрон на круг и на плоскость после того, как приделана гайка и он навинчен на шпиндель. Чтобы патрон не навинчивался на резьбе шпинделя дальше чем следует, в конце резьбы высверлена дырочка, в которую вколочен кусочек проволоки С (рис. 7). Отступя на 1 см от края патрона, в него ввинчивают обычный шуруп. Он-то и будет служить поводком. Перед обработкой какой-либо деревяшки в ней просверливают центры, а с одного конца вбивают гвоздь или ввинчивают шуруп так, чтобы он почти полностью был наружу. Поводок, упираясь в этот гвоздь, будет вращать деревяшку (рис. 25).

Рис. 25

В патроне также сверлят три сквозных отверстия ддд (рис. 23) диаметром 6 мм. С помощью шурупов или винтов, продетых с задней стороны, к патрону привинчивают любые деревянные предметы, которые нужно обработать изнутри. Поводковый винт при этом вывинчивают из патрона. Теперь можно приступить к работе на нашем станке.

Работа на станке. Как и всякое ремесло, токарное целиком и полностью зависит от практики. Но какие-то наиболее общие приемы работы изложить следует.

Прежде всего нужно заметить, что искусство точения по дереву зависит от правильности заточки инструмента и, во-вторых, от того, как вы держите стамеску на подручнике во время работы. Управляют стамеской правой рукой, которая держит инструмент почти за самый конец ручки. Она же, правая рука, направляет острие в ту или иную сторону. Левая рука твердо должна прижимать стамеску к подручнику. Неподвижность резца или, точнее сказать, твердость его удержания на подручнике обусловливает не только гладкость обработки, но и безопасность в работе. Слабо удерживаемая стамеска может быть легко выбита из рук. Нужно иметь в виду, что стамеска всегда образует определенный угол по отношению к горизонтальной плоскости, мысленно проведенной через центровую ось вращающейся деревяшки. Этот угол изменяется с переменой формы обтачиваемой поверхности. Когда мы обтачиваем цилиндр, то есть когда лезвие стамески движется по прямой, угол ее наклона к горизонтальной плоскости остается постоянным. Если стамеска движется по кривой, то угол ее наклона изменяется тем больше, чем круче сама кривая. При отсутствии угла стамеска начинает скоблить дерево, хотя порою к этому прибегают сознательно. Чем выше скорость вращения, тем глаже получается обработка. При точении деталей большого диаметра скорость вращения может быть меньшей, так как сила самого вращения с возрастанием скорости уменьшается.

Опытный токарь даже на примитивном станке при небольшом наборе инструментов способен выточить удивительные вещи. Конечно, возможности нашего самодельного станка неизмеримо возрастут, если для получения вращения к нему приспособить электромотор. Несколько слов скажем об усовершенствованных патронах (рис. 26 и 27).

Рис. 26

Рис. 27

На рис. 26 изображен так называемый самоцентрирующийся патрон. Это деревянный конус, привинченный к планшайбе, выточенный изнутри и разрезанный на четыре части. Поверх патрона надето проволочное кольцо или обруч, при помощи которого в патроне зажимают обрабатываемую деталь.

Приспособление, изображенное на рис. 27, предназначено для сжатия небольших обрабатываемых деталей (шашки, кольца и т. п.). В последней части сделано углубление, куда и вставляем перед обработкой деталь. С помощью винта эту деталь плотно сжимают двумя половинками патрона.

Окажет помощь токарю и такой патрон (рис. 28) конической формы с тремя стальными шипами. На эти шипы надевают обрабатываемую деталь и зажимают ее задней бабкой. Напомним, эти вспомогательные патроны выполнены из твердых пород дерева. Впрочем, их можно сделать и из металла.

Рис. 28

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Противопожарные меры в доме с печным отоплением

В.В. Ильин, М.С. Кананыкин

В настоящее время только 52,7 % населения обеспечено магистральным газом, только 10 % из них проживает в сельской местности и использует газ для отопления.

Основным топливом для обогрева сельского дома являются дрова, а источником тепла — печи. Их миллионы, и от их исполнения, эксплуатации и ремонта зависит пожаробезопасность сельской застройки. Сельский дом, как бы он ни был сделан, будет иметь теплопотери, а теплоотдача печей должна компенсировать их с допуском ±15 %. Обогрев помещения печью, теплоотдача которой меньше теплопотерь, приведет к перегреву печи, ее быстрому разрушению.

Для обеспечения пожаробезопасности дома необходимо:

1) соответствие теплоотдачи печи теплопотерям обогреваемого помещения;

2) надежную защиту конструкций дома от перегрева;

3) соблюдение правил эксплуатации печей.

Отопительные печи должны компенсировать теплопотери жилого дома, выходящие на внешнюю сторону: стены, окна, двери, полы и потолки. Удельные теплопотери представлены в табл. 1.

Для иллюстрации подсчета теплопотерь дома и подбора печей произведем расчеты применительно к одноэтажному дому, планировка которого представлена на рис. 1.

Рис 1. Планировка дома:

1 — проходная комната; 2, 3, 4 — жилые комнаты; 5 — терраса; 6 — печь

Дом одноэтажный, рубленый из бревен толщиной 25 см с односторонней штукатуркой, деревянными перегородками, с утепленным полом, расположенным над подвалом, окнами из двух утепленных переплетов размером 1х1,7 м, наружной дверью размером 1х2 м. Комнаты угловые, высота потолков — 2,7 м. Площадь каждой комнаты 9 кв. м (3х3 м по внутреннему обмеру).

Удельные теплопотери на 1 кв. м по табл. 1. составляют: для деревянной стены, рубленой толщиной 25 см, оштукатуренной в угловых помещениях — 52 ккал/час на 1 кв. м, для окна с двойным остеклением — 100, чердачного перекрытия (потолка) — 26, для утепленного пола — 19, наружных дверей — 175 ккал/час на 1 кв. м.

Комнаты 2, 3, 4 имеют по две наружные стены размером 2,7х3 м.

В одной из стен прорезано окно размером 1,7х1 м, площадь окна 1,7 кв. м.

Площадь стены без окна 2,7х3 = 8,1 кв. м.

Площадь стены с окном 8,1–1,7 = 6,4 кв. м.

Общая площадь стен комнат 2, 3, 4 (8,1 + 6,4) х 3 = 43,5 кв. м.

В комнате 1 имеется одна балконная дверь размером 1 х 2 = 2 кв. м.

Площадь балконной двери 1 х 2 = 2 кв. м.

Площадь стен комнаты 1 8,1 + 6,4–2 = 12,5 кв. м.

Общая площадь стен дома 43,5 + 12,5 = 56 кв. м.

Общая площадь полов 3 х 3 х 4 = 36 кв. м.

Общая площадь потолков 3 x 3 x 4 = 36 кв. м.

Общая площадь окон 1,7 х 4 = 6,8 кв м.

Площадь наружной двери 2 кв. м.

Общие теплопотери дома составляют: через стены 56 х 52 = 2912 ккал/час; через полы 36 х 19 = 684 ккал/час; через потолки 36 х 26 = 936 ккал/час; через окна 6,8 х 100 = 680 ккал/час; через дверь 2 х 175 = 350 ккал/час.

Общие теплопотери дома 5562 ккал/час.

Комнаты 2, 3, 4 предназначены для проживания. Комната 1 является проходной и предназначена для приготовления и приема пищи. Тепловыделения, происходящие в ней, компенсируют потерю тепла через наружную дверь, в силу чего теплопотери комнат условно считаем одинаковыми. Для компенсации теплопотерь в комнатах в соответствии с планом устанавливают две печи с теплопроизводительностью 5562: 2 = 2781 ккал/час или близкой к этой величине. Перегородки, разделяющие помещения, должны проходить посередине нагревательных панелей печей.

Однако при отоплении нескольких смежных помещений одной печью последнюю следует установить таким образом, чтобы теплоотдача выходящей в каждое помещение части нагретой поверхности возмещала теплопотери соответствующего помещения. Необходимо учесть, что одной печью допускается отапливать не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

В том случае если тепловая мощность печи указана в кВт, а не в ккал/час, ее можно перевести в ккал/час, используя уравнения: 1 кВт = 1000 Вт и 1,16 Вт — 1 ккал/час.

Пример. Перевести 2.781 ккал/час в кВт 1 ккал/час — 1,16 Вт 2781 ккал/час — х

х = (2781 х 1,16): 1 = 3226 Вт = 3,2 кВт.

Печи должны быть установлены на собственном фундаменте, так как усадки печей и дома различны. Печи массой менее 750 кг могут быть установлены без фундамента. Размеры фундамента в плане должны выходить за контуры печи на 50 мм. Глубина заложения фундамента под печь должна быть от 0,7 до 1 м. Высота фундамента — до уровня чистого пола помещения. Кладка фундамента должна заканчиваться двумя рядами глиняного кирпича с гидроизоляцией между ними.

Фундамент печи должен быть отделен от фундамента строения зазором, который заполняют песком. На рис. 2,а и 2,б представлен вариант расположения печи вдоль фундамента строения и в разрыве фундамента внутренних каменных перегородок. Примыкающие к печам строительные конструкции из сгораемых материалов должны быть защищены от возгорания путем устройства отступок, разделок и выдры с защитой конструкции несгораемой изоляцией.

Рис. 2. Размещение печи на отдельном фундаменте:

а — у капитальной стены; 1 — печь; 2 — гидроизоляции, 3 — предтопочный лист; 4 — фундамент печи; 5 — засыпка; 6 — фундамент стены; б — в разрыве перегородок капитальных; 7 — перегородки

Отступка, то есть расстояние от наружной поверхности печи до строительной конструкции, может быть выполнена закрытой полностью с двух сторон, с одной стороны и открытой со всех сторон (рис. 3). Существует еще разделка, то есть расстояние (разделение) от наружной поверхности дымовых каналов до строительных конструкций.

Рис. 3. Устройство закрытой отступки:

1 — фундамент печи; 2 — уплотнительный слой; 3 — несгораемый пол в отступке; 4 — деревянная стена; 5 — щит из досок; 6 — теплоизоляция (асбест или войлок, пропитанный глиной); 7 — кирпич на ребро; 8 — печь; 9 — предтопочный лист; 10 — вентиляционные окна

Размеры отступок и способы защиты сгораемых стен и перегородок в зависимости от вида отступки и конструктивной особенности печи приведены в табл. 2.

Защиту потолка, пола, стен и перегородок следует выполнять не менее чем на 150 мм больше габаритов печи. Для циркуляции воздуха в закрытой отступке в стенах с боковых сторон выполняют отверстия над полом и вверху. Отверстия защищают решетками. Пол в отступке выполняют из негорючих материалов. Высота пола в отсупке должна быть на 70 мм выше уровня пола в помещении (рис. 3).

Изоляция сгораемых конструкций в открытых отступках должна осуществляться штукатуркой толщиной 25 мм или кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 8 мм. Изоляция должна выходить за контуры печи на 150 мм.

Конструкции зданий, выполненные из горючих материалов и примыкающие к печам, следует защищать от теплового воздействия разделками из негорючих материалов. Размеры разделок с учетом толщины стенок печей должны быть 500 мм до конструкций, не защищенных от возгорания, и 380 мм — до защищенных.

Минимальное расстояние от верха перекрыши печи толщиной в три ряда кирпича до потолка, защищенного от возгорания, следует предусмотреть 250 мм; для печей с периодической топкой до незащищенного потолка — не менее 350 мм. Для толстостенных печей с толщиной перекрыши в 4 кирпича и более допускается закрывать пространство над печью со всех сторон до потолка кирпичными стенками (рис. 4).

Рис. 4. Перекрыша над толстостенной печью:

1 — металлический лист; 2 — теплоизоляционные листы; 3 — вентиляционные решетки

Устройство вертикальной разделки при расположении отопительных печей в проемах сгораемых конструкций приведено на рис. 5.

Рис. 5. Устройство вертикальном разделки:

1 — печь; 2 — вертикальная разделка; 3 — сгораемая конструкция: 4 — теплоизоляция

Вертикальные разделки выполняют на всю высоту печи в пределах помещения, размером не менее толщины примыкающей стены или перегородки. Перевязка вертикальных разделок с кладкой печи или дымового канала не допускается, так как это может вызвать образование трещин при осадке печи. Защита сгораемых конструкций в пределах разделки может быть выполнена при помощи асбестового картона толщиной 8 мм или войлока толщиной 20 мм, смоченного в глиняном растворе. Горизонтальные разделки (рис. 6) перевязывают с кладкой печи.

Рис. 6. Горизонтальная разделка:

1 — дымовой канал; 2 — теплоизоляция; 3 — сгораемая балка; 4 — негорючая засыпка

Не допускается опирать разделку на перекрытие. Для независимой осадки здания и печи между разделкой и строительной конструкцией оставляют зазор 15 мм, который заполняют негорючими материалами (глиняный раствор с добавлением асбестовой крошки). Высоту разделки следует делать больше толщины перекрытия так, чтобы верх разделки выступал между полом или засыпкой на чердаке на 70 мм (рис. 6).

Дно зольника или дымооборотов должно отстоять от сгораемого пола не менее, чем на 210 мм. При несгораемом поле дно зольника и дымооборотов допускается выполнять на одном уровне с полом.

Для зашиты пола из сгораемых материалов под топочной дверкой устанавливают металлический лист размером 500х700 мм длинной стороной вдоль печи. Стену или перегородку из горючего материала, расположенную параллельно или под углом к фронту печи, на расстоянии менее 1250 мм от топочной дверки, следует защищать от возможного возгорания от пола до уровня на 250 мм выше от топочной дверки. Защита должна обеспечивать предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 часа.

Сечение дымовых труб принимается в зависимости от мощности печи: 140х140 мм при мощности до 3,5 кВт, 140х200 мм при мощности от 3,5 до 5 кВт, 140х270 мм при мощности от 5,2 до 7 кВт.

Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т. п.) должны быть расположены от наружной поверхности дымовой трубы на расстоянии не менее 130 мм. Свободное пространство между дымовой трубой и конструкциями кровли следует перекрывать фартуком из кровельной стали, подведенным под выдру (рис. 7).

Рис. 7. Выполнение выдры у дымовой трубы:

1 — фартук; 2 — дымовая труба; 3 — кровельная сталь; 4 — обрешетка; 5 — стропила

Для каждой печи и каждого аппарата, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу. Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже, при устройстве рассечки с толщиной стенок 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения патрубков (рис. 8).

Рис. 8. Рассечка:

1 — печь; 2 — водогрейная колонка; 3 — рассечка; 4 — дымовая труба

Дымовые трубы следует изготавливать из керамического кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм. Дымовые трубы необходимо устраивать вертикально без выступов и уменьшения сечения. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м. Возвышение труб следует принимать:

а) не менее 500 мм над плоской кровлей;

б) не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька;

в) не ниже уровня конька крыши при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от самого конька крыши;

г) не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м (рис. 9).

Рис. 9. Размещение дымовых труб:

а — на крыше; б — относительно зоны ветрового подпора

Возвышение дымовой трубы на 500 мм необходимо предусматривать:

а) выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию;

б) выше верхней плоскости ветровой тени более высокого стоящего рядом здания.

Устройство зонтов дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.

В помещениях, в которых размещены печи, необходимо предусматривать окно с форточкой или вытяжной канал с естественным побуждением воздуха.

Сечение дымовых труб, как мы уже говорили, следует выбирать в зависимости от тепловой мощности печи:

140х140 мм — при тепловой мощности до 3,5 кВт;

140х200 мм — при тепловой мощности от 3,5 до 5,2 кВт;

140х270 мм — при тепловой мощности от 5,2 до 7 кВт.

В том случае, если тепловая мощность печи будет указана в ккал/час, то пересчитать ее в кВт можно, используя соотношения; 1 ккал/час = 1,16 Вт и 1 кВт = 1000 Вт.

Часть трубы, находящейся в помещении чердака, следует оштукатурить и побелить. Использование глиняного раствора для кладки дымовой трубы выше кровли не допускается. Верх оголовка дымовой трубы следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной стали (рис. 10).

Рис. 10. Оголовок дымовой трубы:

1 — дымовая труба; 2 — колпак из кровельной стали; 3 — крепление колпака

Каждый владелец сельского дома, ознакомившийся с приведенным материалом, должен проверить, насколько печное хозяйство его дома соответствует предъявляемым требованиям и в случае необходимости устранить недостатки. Однако долговечность печи, находящейся в эксплуатации, во многом зависит от соблюдения требований, изложенных в Правилах пожарной безопасности. Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. В ходе эксплуатации необходим постоянный контроль за исправностью колосниковой решетки, дверок зольника и топливника, герметичностью лючков на дымовых каналах. При эксплуатации возможны следующие нарушения: недостаточная тяга, вызванная засорением или обрушением дымохода, выпадением конденсата в дымовой трубе. Это объясняется тем, что температура отходящих газов низка — и влага конденсируется в трубе. Чтобы избежать этого явления, нужно поднять температуру отходящих газов. С этой целью нужно утеплить часть трубы, находящейся на чердаке, перейти на более сухое и калорийное топливо. А если это не поможет, то нужно увеличить объем топливника.

Наличие тяги проверяют зажженной спичкой, которую подносят к открытой дверке. Отклонение пламени спички от вертикали в сторону топливника свидетельствует о наличии тяги.

Категорически запрещается применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается топить печь с открытой топочной дверкой, переполнять топливом топливник или использовать дрова, превышающие по длине глубину топливника. Подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель и другие сгораемые предметы обихода следует размещать от печей на расстоянии не менее 0,5 м.

В летний пожароопасный период во время сильного ветра целесообразно топку прекращать.

Способы заделки течей из трещин в водопроводных трубах на садово-огородных участках

А.И. Герасимов

На садово-огородных участках металлические трубы для полива растений прокладывают обычно над поверхностью земли. Осенью перед заморозками трубы разъединяют (раскручивают) или чаще открывают все вентили и сливают через них остатки воды, приподнимая их поочередно и фиксируя на подставках. В качестве подставок обычно применяют стандартные кирпичи, ставя последние торцами На грунт. Полезно через некоторое время окончательно убрать воду из труб, для чего надо продуть их сжатым воздухом из стандартного баллона. Баллон следует присоединить к огородному водопроводу возможно ближе к центральной водяной магистрали и, открывая в отводах труб поочередно вентили, а затем закрывая их, переходят все дальше от указанной магистрали.

Если нет возможности достать и привезти на участок баллон со сжатым газом, но есть электросеть на участке, то можно продуть трубы бытовым пылесосом, который часто используют для подачи воздуха в краскопульт при побелке потолков и стен при ремонте квартир.

У меня на участке электричества нет, поэтому я для продувки труб доработал автомобильную камеру. Для этого вывернул по резьбе ниппель (клапан), навернул на трубку-ниппеледержатель вместо колпачка специально изготовленную оливку с уплотняющей резиновой прокладкой и плотно надел на оливку отрезок резинового (дюритового) шланга с внутренним диаметром 10 мм. Плотно вставил в свободный конец этого шланга спаянный из металлической трубки тройник. Во второй конец тройника впаял ниппеледержатель от другой порванной камеры и ввернул в нее стандартный ниппель. На третий конец тройника надел тоже кусок шланга со струбциной на нем, герметично пережимающей этот шланг. Если несколько раз накачать камеру автомобильным ручным или ножным насосами и затем воздух из нее несколько раз выпустить через трубы, для чего необходимо разжать струбцину, то воду из них можно выдуть.

Но нередко вода все же в трубах остается, собираясь в одном или в нескольких наиболее низких местах. Поздней осенью вода может попасть в трубы от дождей, а ранней весной — от тающего снега или тоже от дождей. Эта вода, замерзнув зимой или весной в периоды оттепелей и заморозков, увеличивается в объеме и рвет трубы, образуя в них продольные трещины длиной от 20 до 50 мм, а иногда и до 200 мм. При первой же подаче воды в трубы эти трещины обнаруживаются в виде водяных струй, и потому течи надо как-то устранять.

Отверстия в трубах можно заварить, привезя на участок электро- или газосварщика и соответствующее оборудование. Можно вывернуть трубу со щелью и заменить ее на целую. Но это обычно сложно сделать, так как трубы в течение 3-10 и более лет не разъединяют и резьбовые соединения оказываются сильно проржавевшими, а значит, трудно разъединяемыми по резьбе. Кроме того, в огородных водопроводах не ставят, как правило, так называемые сгоны для возможности выемки участков труб. Поэтому для замены надо последовательно трубы разобрать, а затем собрать весь водопровод.

Можно вырезать ножовкой по металлу участок трубы с трещиной, заменив его таким же куском целой трубы. Но для этого нужно концы этого куска и концы труб водопровода у мест выреза заточить на конус и нарезать на четырех концах дюймовые резьбы. На вставляемом участке нарезать резьбы относительно просто, отвезя его с огорода на место, где есть большие слесарные тиски и, возможно, есть электрическое точило для конусной заточки концов. Там для избежания смятия трубы 1 (рис. 1) надо зажать ее посредством специальных проставок 2 (слесари-сантехники называют их почему-то призмами) в тисках 3 и произвести нарезку на одном конце длиной примерно 20 мм (дальний конец на рис. 1), на другом — 50 мм. Длинный конец образует сгон, на который навертывают гайку 4 и муфту 5.

Рис. 1. Закрепление в тисках отрезка трубы для нарезки резьб на ее концах:

1 — труба; 2 — проставки; 3 — губки тисков; 4 — гайка; 5 — муфта

Сгон позволяет соединить этот отрезок трубы с оставшимися трубами водопровода без их разборки. На оставшихся трубах делать резьбы сложнее, но можно. Я неоднократно это выполнял так. Привозил на огород тиски с проставками. Тиски крепил гвоздями длиной 150 мм через четыре отверстия в их основании к середине деревянного бруса длиной 4 м. Брус клал концами на табуретки (для возможности вращения воротка с плашками или лерками над поверхностью земли), заводил один конец трубы между проставками и зажимал тисками. Дорабатывал напильником на конус начальную часть трубы длиной примерно 6 мм (теперь это делать удобнее) для облегчения захода резьбореза на трубу и производил нарезку длиной около 20 мм, смазывая поверхность трубы моторным маслом для предотвращения задиров металла. Так же нарезал конец другой трубы. Нужно отметить, что требуется значительное физическое усилие для вращения резьбореза на трубе диаметром 3/4 дюйма. Теперь все готово для ремонта водопровода. Затем резьбу на одном конце трубы обтирал ветошью от остатков масла и обильно смазывал садовым варом, обматывал ее льняной подмоткой и по ней туго наворачивал, используя два трубных ключа, муфту на половину ее длины (для труб 3/4 дюйма она составляет около 40 мм). Можно применить и полимерную подмотку, продаваемую в хозяйственных магазинах. В эту муфту вворачивал аналогично конец с короткой резьбой вставляемого отрезка трубы. Для соединения со второй трубой второго конца вставляемого отрезка надо на его длинную резьбу навернуть гайку 4 и муфту 5, как это показано на рис. 1, смазав резьбовую часть садовым варом. Затем промазать им же резьбу конца трубы, намотать подмотку и «сгоняя» муфту по резьбе отрезка, удерживая его торец плотно прижатым к торцу трубы, навернуть муфту наполовину длины на резьбу трубы. После этого обмотать плотно подмоткой резьбу у торца муфты со стороны гайки 4 и, переместив последнюю по резьбе, так же плотно сжать подмотку у торца муфты. Полезно снаружи обильно промазать резьбы варом для предохранения их от ржавления. Садовый вар в отличие от применяемых для таких же целей консистентных смазок (солидол, литол, вазелины и т. д.) не портит вкус воды, не образует на ее поверхности масляных пленок, не загустевает, резьба не ржавеет и потому трубы легко раскручиваются через несколько лет. Иногда в качестве промазки подмоток применяют разведенные олифой краски, но они через несколько лет сильно затвердевают и трубы разъединить без их деформации обычно не удается.

Указанная выше сварка труб мероприятие дорогостоящее и не всегда скорое. Замена места с трещиной отрезком трубы с резьбами на концах тоже требует привлечения специалиста или определенного слесарного опыта у хозяина огорода, а также наличия соответствующего инструмента (ножовка, напильники или электроточило, большие тиски, проставки, плашки или лерки и их держатели, муфты гайки и др.). Эта работа тоже требует много времени.

Я неоднократно устранял течи в водопроводных трубах у себя и у соседей, обматывая трубу вокруг места течи (с заходами за пределы трещины на 15–20 мм) примерно десятью слоями ленты из стеклоткани с промазкой каждого слоя клеем на основе эпоксидной смолы (такая лента и клей продаются в магазинах). Через 12–24 часа клей полимеризуется (схватывается), и можно подавать воду по трубам. Такие заделки служат уже по 3 года.

Но быстрее всего (не более чем за час) можно устранить течь так, если длина трещины не более 50 мм. Нужно ножницами по металлу отрезать от кровельной жести (лучше от оцинкованной, толщина которой обычно 0,6 мм) кусок длиной а ~= (в + 40) мм и шириной с = 3,14∙(Д/2 + 6) мм, где в — длина трещины (мм), Д — внешний диаметр трубы (для наиболее часто применяемых труб 3/4 дюйма Д = 27 мм). В первой формуле число 40 означает, что кусок должен заходить за пределы трещины с обеих ее сторон примерно на 20 мм. Во второй формуле число 6 связано с толщиной резиновой прокладки (см. ниже). Теперь надо от автомобильной камеры отрезать кусок резины (ее толщина обычно 3 мм) по размеру полученной заготовки (основания) из жести. Ее вместе с прокладкой 3 следует обогнуть вокруг половины диаметра трубы, обстучав для этого молотком и получив так называемую манжету, как это приведено на рис. 2.

Рис. 2. Установка манжеты с прокладкой по центру трещины в трубе (трещина расположена снизу):

1 — труба; 2 — заготовка из жести; 3 — резиновая прокладка; 4 — три скрутки из проволоки

Затем манжету с прокладкой надо установить серединой по центру трещины (на рис. 2 трещина расположена снизу трубы 1) и прикрутить вручную в трех или более местах проволокой 4 к трубе. Если края трещины отогнуты наружу (а чаше всего это так), то перед установкой манжеты следует ударами молотка выровнять их края с поверхностью трубы. Для крепежа подходит стальная проволока диаметром 2–3 мм. Но наилучшим является стальной так называемый вязальный провод. Он очень мягкий, но прочный, хорошо тянется при скручивании. Каждый виток провода в местах взаимной скрутки концов следует сжать плоскогубцами и, натягивая виток вверх, поочередно начать аккуратно все сильнее скручивать концы, обжимая проволоками жестяное основание 2 и прижимая им все плотнее прокладку 3 к трубе. По завершении скручивания проволок можно кусачками уменьшить длину скруток, а затем пригнуть их к поверхности трубы. Полезно смазать скрутки и проволоки по всей длине окружности консистентной смазкой для зашиты от ржавления. Если при испытании манжеты обнаружится подтекание воды, то можно еще подкрутить плоскогубцами скрутки или установить дополнительные стяжки. Подобные заделки течей могут служить примерно 5 лет. Дело в том, что в месте трещины труба становится наименее прочной и со временем она здесь несколько изгибается с выпячиванием наружу краев трещины. Это же происходит при случайной нагрузке трубы, например, при опоре на нее ногой. Из-за выпячивания краев манжета начинает подтекать, и ее приходится снимать для подгиба внутрь краев трещины и перемонтажа по изначальному варианту.

Целесообразно заготовить заранее, например зимой, и иметь на огороде несколько запасных манжет по диаметру водопроводных труб.

Однако последующий опыт показал, что наиболее целесообразно для прокладок использовать вместо резины от камер разрезанные вдоль по середине дюритовые трубки. Резина их более жесткая, имеет в объеме каркас (корд, армирование) из 1–3 слоев капроновых нитей, масло и бензоустойчивая, более долговечная. Я уже 3 года для заделки течей в трубах диаметром 3/4 дюйма использую дюритовую трубу с внешним и внутренним диаметрами соответственно 45 и 30 мм, имеющую двухслойный корд. И, конечно, если длина трещины более 50 мм, то надо применять только прокладку из дюритовой трубки.

Однако можно, особенно во внесезонное от огородных дел время, изготовить более капитальные и долговременные манжеты, как это показано на рис. 3,а. Здесь функцию проволочных стяжек выполняют два, три и более хомутов 4. Их нужно изготовить из стального прутка диаметром 6 мм и длиной, соответствующей диаметру подлежащих ремонту труб, нарезав на концах прутка резьбы при зажатии его в тисках. (Если взять пруток меньшего диаметра, то механической прочности витков резьбовой нарезки на длине гайки оказывается часто недостаточно для создания надежного прижатия прокладки к поверхности трубы. При большем диаметре прутка трудно изгибать вручную в кустарных условиях, например, в гараже, такие хомуты без порчи резьбы на них.)

Рис. 3. Установка более капитальной манжеты:

1 — труба; 2 — основание манжеты; 3 — резиновая прокладка; 4 — хомут; 5 — пруток; 6 — губки тисков; 7 — оправка; 8 — положение стержня после первого загиба; 9 — накладка; 10 — гайка с шайбой

Для последующего изгиба прутка в хомут следует пруток 5 (рис. 3,б) зажать между губок тисков вместе с круглой оправкой 7 нужного диаметра, равного диаметру герметизируемой трубы плюс две толщины резиновой прокладки и две толщины основания манжеты. Осторожно ударами молотка по направлению стрелки согнуть стержень на 90° до положения 8. Затем ослабить сжатие тисков и повернуть конец стержня вверх из положения 8 до упора нижним концом стержня в нижнюю часть губок и снова сжать их. Продолжить ударами молотка в указанном ранее направлении сгибание стержня до превращения его в хомут. Окончательно сформировать хомут можно, в том числе выровнять длины его прямых частей с резьбами, при зажатии заготовки хомута по рис. 3,в. Чтобы не испортить (забить) резьбы на стержне, целесообразно пользоваться молотком из меди или ударять по стержню при его сгибе через медную или алюминиевую пластину. Полезно после изготовления хомута провернуть вручную по длинам резьб на обоих концах лерку для устранения возможных заусенцев. Накладку 9 лучше изготовить из стальной полосы с поперечным сечением примерно 4х20 мм (можно отрезать ее ножовкой от стального листа, но это трудоемко) и просверлить в ней два отверстия диаметром 6,2 мм, расстояние между осями которых равно расстоянию между осями концов хомута. Медь и алюминий для накладки не желательны, так как имеют малую прочность и быстро разрушаются в условиях влажности из-за сильной коррозии при их контакте со сталью. Так же ведут себя и твердые сплавы алюминия (дюрали). Основание 2 манжеты лучше изготовить не из жести, а из стального листа толщиной 1–1,5 мм. После сборки на трубе такой манжеты детали следует покрыть сверху смазкой для защиты от ржавления.

Весной 2005 года я подобную манжету с основанием из оцинкованной жести оперативно поставил в соседнем огороде на водопровод, в трубе которого образовалась косая трещина длиной примерно 180 мм с несколькими отходящими в обе стороны от нее дополнительными трещинами длиной по 10–20 мм. Поэтому труба оказалась как бы разрезанной почти наполовину. Как и почему произошло — объяснить трудно. Тем не менее манжета с двумя слоями основания из оцинкованной стали общей толщиной 1,2 мм и с четырьмя хомутами (по 2 гайки в каждом их конце) служит исправно уже 1,5 месяца и оказалась прочной, хотя я по трубе неоднократно надавливал ногами в нескольких местах.

Еще один вариант манжеты предварительного изготовления изображен на рис. 4.

Рис. 4. Еще один вариант:

1 — труба; 2 — основание манжеты; 3 — резиновая прокладка; 4 — накладка; 5 — болт (винт) с гайкой и шайбой

Здесь основание 2 выполнено из стального листа толщиной 2–2,5 мм по форме, как это показано на рисунке. Полукруглый изгиб основания нужно тоже делать в тисках с использованием оправки, как это описано выше для хомута по рис. 3,б.

Затем отогнуть в тисках боковые полочки шириной 10–12 мм. Так же выполняют накладку 4. Отверстия для винтов (болтов) М5 или М6 сверлят в деталях 4 и 5 примерно на 0,5 мм больше диаметра винтов, причем эти отверстия сверлят сразу в обеих деталях или поочередно, то есть сначала в одной из них, а затем по ней в другой детали.

Выбор хозяином участка способа для самостоятельного быстрого устранения течи из трещины в водопроводной трубе зависит от его умения слесарничать и от наличия для этого нужного инструмента, в том числе возможности позаимствовать его во временное пользование у соседей. Тем не менее на участке целесообразно всегда иметь запас из одного или более комплектов деталей для оперативной заделки течей из труб. Течи могут проявиться не обязательно сразу после зимы, а и летом в результате импульсных повышений давления воды под воздействием так называемых гидравлических ударов, возникающих по очень многим причинам.

Желаю удачи в описанных выше делах.

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Оригинальный игровой столик

В.А. Пушкин

В настоящее время в продаже появился огромный выбор разнообразных товаров, однако с их появлением не снизился интерес к изделиям народных умельцев. Изделия мастеров, как и новичков, всегда отличаются высоким качеством отделки, оригинальностью дизайна, тщательностью изготовления, что свидетельствует о неувядании народных ремесел. Себестоимость таких работ обычно бывает ниже, чем у аналогичных покупных, что достигается благодаря использованию бросовых, дешевых материалов.

В большом почете у домашних мастеров пользуются такие изделия, как полочки различных конструкций и назначений, предметы мебели и домашнего обихода, настенные и напольные подставки для цветов. Примером одного из вышеперечисленных изделий является круглый игровой столик с оригинальной подставкой, точеными ножками и стойкой, показанный на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид игрового столика

Для изготовления стойки стола потребуется брусок 750х110х110 мм. Однако при отсутствии такого бруска его можно изготовить, склеив две детали 6, а, соединенные под прямым углом при помощи щелевого замка, ширина пропила которого 10 мм, и вклеенных четырех брусков размером 750х50х50 мм. Получившуюся заготовку необходимо высушить в течение 18–24 часов, предварительно обмотав ее медицинскими резиновыми жгутами (3 шт.). На рис. 2 показан торцевой срез получившегося бруска.

Такой брусок для стойки более предпочтителен, так как при точении заготовки проявляется дополнительный узор, создаваемый слоями фанерной вставки.

Рама столешницы состоит из четырех дугообразных частей, каждая из которых при разметке располагается между сторонами прямого центрального угла и образуется дугами окружностей, радиусы которых равны 375 мм и 355 мм соответственно. Эти части рамы соединены в единое целое при помощи клея ПВА и шкантов (4 шт.) диаметром 8 мм, длиной 70 мм и закрепленные на основании (дет. 2).

Рис. 2

Для изготовления подножки необходим щит размером 420х420х28 мм, который можно склеить, используя четыре бруска 420х105х28 мм. При их склеивании необходимо строго соблюдать чередование направлений выпуклостей слоев древесины, чтобы во время сушки (18–24 ч) щит не повело. В противном случае исправить получившийся брак не удастся. Правильное расположение выпуклостей слоев в брусках, составляющих щит, показано на рис. 3.

Рис. 3

Для улучшения декора изделия стол необходимо тонировать светло-коричневой морилкой, которая будет подчеркивать яркость светлых полос фанерных вставок.

Из покупных материалов необходимо приобрести стекло (дет. 4), кусок сукна любого цвета (дет. 5). Остальные детали можно изготовить из отходов древесины и таким образом снизить себестоимость изделия.

Технология изготовления игрового столика

1. Столешница — 1 шт. (рис. 4, 5)

Рис. 4. Столешница в сборе

Подобрать четыре заготовки — 560х200х28 мм и обработать их до размера 560х200х25 мм. Изготовить шаблон дет. 1. При помощи шаблона разметить заготовки и выпилить их согласно разметке. Выбрать в дет. 1 пазы согласно рис. 4. Разметить на торцах заготовки центры отверстий. Просверлить глухие отверстия диаметром 8 мм на глубину 35 мм. Произвести подгонку деталей рамы и ее пробную сборку. Устранить замеченные недостатки. Склеить раму и установить в ней при помощи клея и шурупов основание столешницы. Высушить столешницу в течение 18–24 часов. Произвести шлифовку рамы и наружной части основания. Разметить согласно рис. 5, дет. 2 на основании столешницы центры отверстий. Просверлить и раззенковать сквозные отверстия диаметром 4 мм (4 шт.) и диаметром 40 мм.

Вырезать из пенопласта круг диаметром 550 мм (рис. 5, дет. 3) и толщиной 10 мм. Проверить соответствие стекла и посадочного гнезда. В случае их несоразмерности устранить недостаток.

Линейка, угольник, рубанок, циркуль, электролобзик, ручная фрезерная машинка, сверлильный станок, сверла диаметром 8, 4, 40, 12 мм, стамеска, кисть, клей ПВА, шлифовальный станок, шкурка (разная), шурупы L = 18 (12 шт.), отвертка, ваймы, зажимы, нагели (8 шт.) молоток

Примечание. Места для установки шурупов на рисунках основания и рамы не указаны, так как их выбирают по мере необходимости.

2. Стойка — 1 шт. (рис. 5)

Рис. 5. Стойка

Установить заготовку в токарный станок и произвести черновое точение до диаметра 105 мм на глубину 730 мм. Выполнить чистовое точение диаметром 100 мм на глубину 700 мм. Разметить справа налево заготовку согласно рис. 5. Проточить цилиндрическую поверхность диаметром 40 мм на глубину 25 мм. Провести риску глубиной 2–3 мм на расстоянии 30 мм от торца заготовки диаметром 100 мм. Проточить сферические поверхности R = 20 мм и R = 10 мм. Выполнить точение фасонной поверхности на глубину 285 мм согласно рис. 5. Повторить еще раз операции, идущие до точения фасонной поверхности. Подрезать торцы диаметром 100 мм слегка поднутрив их. Провести риску глубиной 2–3 мм на расстоянии 30 мм от второго торца стойки. Проточить цилиндрическую поверхность диаметром 40 мм на L = 10 мм. Отшлифовать и отрезать заготовки. Согласно рис. 5 разметить на цилиндрической поверхности диаметром 100 мм, центры 8 отверстий под диаметром 16 мм и просверлить их на глубину 35 мм. Выточить 8 шкантов диаметром 16 мм, длиной 35 мм. Установить их на клею в соответствующие отверстия. Разметить на торцах стойки центры 8 отверстий и просверлить их на глубину 50 мм диаметром 4 мм. Провести окончательную шлифовку стойки.

Линейка, токарный станок, резцы, штангенциркуль.

Шлифовальная шкурка, сверлильный станок, сверла диаметром 16 мм, 4 мм, кисть, клей ПВА

Примечание. Отверстия диаметром 4 мм соответствуют шурупам диаметром 6 мм, длиной 75 мм. Если размеры шурупов будут другими, то необходимо в рисунках 5 и 4 внести соответствующие изменения.

3. Ножка — 4 шт. (рис. 6)

Рис. 6. Ножка (4 шт.)

Подобрать заготовку 250х50х50 мм (2 шт.) и установить ее в патроне токарного станка. Выполнить черновое точение до диаметра 47 мм и на глубину 238 мм. Продолжить чистовое точение до диаметра 44 мм на глубину 235 мм. Провести разметку заготовки для двух деталей согласно рис. 6. Проточить цилиндрическую поверхность диаметром 20 мм на глубину 28 мм, поднутрив торец диаметром 44 мм. Проточить сферические поверхности радиусом 36 мм и 22 мм соответственно. Повторить все операции еще раз. Отшлифовать детали и отрезать их.

Линейка, токарный станок, резцы, штангенциркуль, шлифовальная шкурка

Примечание. Косой срез на ножке можно сделать по месту ее установки во время сборки.

4. Накладка — 4 шт. (рис. 7)

Рис. 7. Накладка (4 шт.)

Подобрать заготовку 250х70х70 мм. Установить ее в патроне токарного станка. Выполнить черновое и чистовое точение до диаметра 60 мм и глубину 200 мм. Разметить на заготовке четыре накладки согласно рис. 7. Проточить цилиндрические поверхности диаметром 60 мм на L = 15 мм и диаметром 30 мм на L = 15 мм для четырех заготовок. Выполнить точение сферических поверхностей R = 15 мм. Поднурить торцы диаметром 60 мм. Отшлифовать и отрезать детали.

Линейка, токарный станок, штангенциркуль, резцы, шлифовальная шкурка

5. Подножка — 1 шт. (рис. 8)

Рис. 8. Подножка

Обработать склеенный щит под размер 420х420х25 мм, отшлифовать его. Провести в нем диагонали, которые служат базой для разметки подножки. Разметить и провести 4 полуокружности R = 60 мм. Провести соединительные дуги R = 160 мм, центры которых находятся на осях симметрии. Прочертить наружный контур подножки. Разметить центры 4 отверстий диаметром 4 мм и центрального диаметра 40 мм, а также 4 отверстий диаметром 20 мм. Прочертить 4 окружности диаметром 60 мм для точной установки накладок. Выпилить размеченную заготовку. Просверлить отверстия диаметром 4 мм и диаметром 40 мм. Перевернуть заготовку и установить ее под углом 30° к горизонту. Поочередно просверлить глухие отверстия диаметром 44 мм так, чтобы сверло во время сверления углубилось на 5 мм по правому краю отверстия и слегка коснулось заготовки по левому краю отверстия. Снова перевернуть заготовку на 180° и, установив ее под углом 30°, поочередно просверлить сквозные отверстия диаметром 20 мм. Окончательно отшлифовать подножку и слегка скруглить кромки.

Линейка, рубанок, угольник, циркуль, шлифовальный станок, электролобзик, сверлильный станок, сверло диаметром 4 мм и перовые сверла диаметрами 20 мм, 40 мм, 44 мм, шлифовальный станок, шкурка

Сборка игрового столика

Установить на подножке при помощи клея 4 ножки и накладки. Проверить горизонтальность подножки и устранить перекосы, если они будут обнаружены. Отпилить выступающие концы ножек и отшлифовать места срезов. Установить на ней при помощи клея и 4 шурупов стойку стола и проверить ее вертикальность. При помощи клея и 4 шурупов установить и закрепить на стойке столешницу, проверив горизонтальность ее установки. Устранить все замеченные недостатки. Высушить под нагрузкой получившуюся конструкцию в течение 18–24 часов. Отшлифовать места соединений деталей стола. Покрыть изделие морилкой, а после ее сушки (1–2 ч) — лаком и отполировать. Установить и закрепить клеем пенопластовый круг (дет. 3). Вклеить сукно (дет. 4). Установить стекло.

Кисть, клей, ПВА, уровень, угольник, шурупы Ш = 6 мм, L = 75 мм (8 шт.), отвертка, шлифовальная шкурка

Примечание. Места соединения рамы и стекла можно заполнить силикатным клеем, который не позволит стеклу выпадать.

Резная полка для кухонных принадлежностей и специй

В.А. Пушкин

Древесина — один из самых доступных материалов, которые человек научился обрабатывать еще в древности. Развитию интереса человека к использованию этого материала способствуют следующие факторы: простота обработки, обширный выбор материала, богатые традиции русских мастеров по обработке древесины.

Трехгранно-выемчатая резьба — самый древний вид народного творчества. Эта форма декоративно-прикладного искусства продолжает жить в работах современных умельцев, которых прельщает прежде всего простота композиций, разнообразие орнаментальных ритмов, что придает изделиям неповторимую красоту. Изделия, выполненные с применением геометрической резьбы, резных порезок и орнаментальных полос, играют не только утилитарную роль, но и служат украшением любой квартиры. Примером такого удачного сочетания утилитарности и красоты может служить резная полка, предназначенная для удобного размещения набора кухонных принадлежностей (9 предметов) и хранения специй. Общий вид этой полки представлен на фото 1.

Фото 1

В комплект данного изделия входят: резная полка, коробки для хранения специй (6 шт.).

Декоративность полки создается благодаря сочетанию геометрической и прорезной резьб. Материалом для изготовления комплекта послужили бросовые отходы сухих осиновых досок. Спецификация деталей данного изделия представлена в таблице 1.

Общий вид коробки под специи (в сборе) показан на фото 1, а узор боковины полки представлен на фото 2.

Фото 2

Заготовки на все детали были обработаны вручную рубанком и распилены на части согласно рисункам на станочке «Умелые руки». Боковины, имеющие сложную конфигурацию, были выпилены лобзиком.

Для украшения полки выбраны узоры в стиле трехгранно-выемчатой резьбы — «треугольники» с различной формой сторон. Они использованы для создания декора боковины полки и центральной части передней грани коробки. Для второй части декора переда коробки использован узор «сколышки», состоящий из двух противоположно ориентированных элементов, которые вместе образуют ленточный орнамент — «змейка».

Техника выполнения выбранных узоров состоит из двух общих основных этапов — накалывания и подрезки. Но есть некоторые отличия, о которых будет сказано ниже.

Первый этап резьбы узора «треугольники» включает следующие операции:

а) в центре треугольника отмечается точка, в которую строго вертикально ставят носик ножа;

б) пятку ножа поочередно направляют к каждой вершине треугольника. С усилием нажимают на ручку ножа так, чтобы носик вошел в древесину на 2–4 мм, а пятка коснулась его вершины.

Второй этап — подрезка. Двигая нож-резак параллельно основной стороне треугольника и постепенно углубляясь к центру наколки, делают раз за разом тонкие срезы Если правильно и точно выполнена наколка, то в результате от заготовки легко отделится небольшая пирамидка. Эту пирамидку нельзя вырезать за один срез, как бы мала она ни была. После окончания резьбы одной трети треугольника заготовку поворачивают на 120° и снова в той же последовательности выполняют второй этап резьбы, пока не извлекут вторую пирамидку, то есть не изрежут вторую треть данного треугольника После очередного поворота заготовки на 120° заканчивают изрезание оставшейся части треугольника. Окончательную зачистку срезов производят после выполнения резьбы всего узора. На рис. 1 показана схема движения резака при выполнении резьбы одного элемента узора «треугольники».

Рис. 1

Техника резьбы узора «сияние» аналогична вышеизложенной и отличается только тем, что резак на втором этапе нужно двигать по дуге, которая является стороной криволинейного треугольника при изрезании верхней части каждого из данных 6 треугольников, образующих полукруг. Для узора «сколышки» на заготовке проводят полосу шириной 15 мм, отстоящую на 15 мм от верхнего края детали. На этой полосе размечают противоположно ориентированные равнобедренные треугольники с основанием 10 мм, отстоящие друг от друга на 3 мм.

После разметки узора приступают к его вырезанию, действуя в следующей последовательности.

Первый этап резьбы узора «сколышки» (надрезка) содержит следующие шаги:

а) в вершину равнобедренного треугольника, предназначенного к изрезанию, ставят носик резака (строго вертикально) и заглубляют в древесину на 2–4 мм;

б) пятку ножа поочередно с усилием направляют вдоль боковых сторон треугольника так, чтобы она в конце движения только слегка коснулась оставшихся его вершин.

Второй этап — подрезка. Начинают движение ножа параллельно основанию треугольника и, постепенно углубляясь к точке наколки (при этом как бы скалывая участок древесины между подрезными сторонами треугольника), получают пирамидальное углубление. Оно называется сколышком, а весь узор поэтому получил название «Сколышки».

Повернув заготовку на 180° и проделав операции, указанные выше, получают узор «змейка» На рис. 2 и 3 показана схема движения резака при выполнении узора «сколышки».

Рис. 2

Рис. 3. Узоры

При разметке и резьбе каждого из узоров необходимо учитывать направление волокон древесины. В противном случае хорошего качества резьбы получить не удастся, даже имея хорошо подготовленный инструмент.

Орнаментальная полоса на боковой грани крышки повторяет узор «сколышки».

Технология изготовления изделия

1. Коробка — 42 шт. (рис. 4, 5)

Рис. 4. Коробка

Рис. 5. Крышка в сборе

Подобрать заготовки 600х100х112 мм (6 шт.), обработать под размер 600х80х10 мм, разметить и выпилить. все детали (42 шт.) согласно разметке на рис. 4. Выбрать четверти на заготовках для передней и задней граней. Приклеить упор к верхней крышке коробки и склеить короб. Затем вклеить днище. Высушить коробку. Отшлифовать ее грани, кроме передней, добиваясь взаимной их перпендикулярности и единства размеров набора коробок. Разметить узоры на передних гранях крышки коробки и вырезать их. Коробки покрыть морилкой, а после сушки — лаком.

Линейка, рубанок, цикля, угольник, станок «Умелые руки», клей ПВА, кисть, шлифовальный станок, морилка, лак

2. Ограничительная планка — 1 шт. (рис. 6)

Рис. 6. Ограничительная планка

Подобрать заготовку размером 500х40х10 мм. Обработать ее под размер 450х30х5 мм. Разметить узор согласно рис. 6. Вырезать полуокружности R = 15 мм. Просверлить отверстия диаметром 10 мм. Отшлифовать планку.

Линейка, рубанок, угольник, циркуль, нож-резак, сверлильный, шлифовальный станки

3. Задняя стенка — 2 шт. (рис. 7)

Рис. 7. Задняя стенка (2 шт.)

Подобрать заготовки размером 500х100х12 мм (2 шт.) и обработать их до размера 450х85х10 мм. Разметить и выбрать четверти согласно рис. 7. Отшлифовать.

Линейка, рубанок, угольник, станок «Умелые руки», ножовка, шлифовальный станок

4. Полка — 1 шт. (рис. 8)

Рис. 8. Полка

Подобрать заготовку размером 500х80х12 мм. Обработать ее под размер 445х75х10 мм. Отшлифовать.

Линейка, рубанок, угольник, ножовка, шлифовальный станок

5. Боковина — 2 шт. (рис. 9)

Рис. 9. Боковина — 2 шт

Подобрать заготовку размером 500х100х12 мм. Обработать ее под размер 500х100х10 мм и распилить пополам. Скрепить заготовки гвоздями L = 16 мм в трех точках, выбранных на свободной от чертежа площади. Используя шаблон, разметить боковину и выпилить ее лобзиком. Разметить согласно рисунку пазы и четверти. Выпилить их согласно разметке. Отшлифовать внутренние грани боковин. Разметить узоры на внешних гранях боковин и вырезать их.

Линейка, рубанок, молоток, гвозди 3 шт., угольник, лобзик, шлифовальный станок, нож-резак

Сборка полки

Провести пробную сборку полки и осуществить подгонку ее деталей. Соединить половинки задней стенки в единое целое при помощи клея ПВА. Установить в образовавшийся паз на клею полку и закрепить ее при помощи гвоздей. Приклеить боковины и дополнительно закрепить их на задней стенке гвоздями. Приклеить ограничительную планку, стянув всю конструкцию резиновым жгутом и дать ей высохнуть в течение 12–18 часов. Отшлифовать все наружные грани полки. Покрыть последнюю морилкой, а после сушки — лаком. На нижней части задней стенки закрепить при помощи шурупов (2 шт.) фабричную подвеску для приборов.

Угольник, кисть, клей ПВА, гвозди L = 16 мм (14 шт.), молоток, шлифовальный станок, морилка, лак

Примечание. Полку можно не только покрыть лаком, но и отполировать, не трогая при этом резной узор, покрытый только одним слоем лака.

Аквариумистам на заметку

Е.Н. Новокшонова

Всем людям свойственно стремление отдохнуть, уехать в гости, на природу, на экскурсию, да мало ли еще куда, и аквариумисты оказываются подчас просто «прикованными» к дому: рыбки без корма могут погибнуть. Так как же быть?

Выход есть — кормить рыбок можно дистанционно, с помощью обычного квартирного телефона.

Устройство состоит из включенного в телефонную линию дополнительного звонка, боек которого ударяет по коробке с решетчатым дном, заполненной сухим кормом. Все устройство закрепляется на стенке аквариума. Стоит набрать свой номер по любому другому, даже междугородному телефону, и корм начинает высеваться в аквариум. (Но не забудьте предупредить ваших друзей, чтобы не звонили.)

Размеры отверстий в дне коробки, а также количество звонков, необходимых для высева определенной порции корма, подбираются экспериментально.

Дополнительный звонок, на базе которого сделана кормушка с дистанционным приводом, могут устанавливать специалисты ремонтной службы АТС.

Но что делать, если у вас нет квартирного телефона или вы очень общительный человек и знаете, что вам будут много звонить в ваше отсутствие? Предлагаем вам сделать вот такую механическую кормушку, которая регулярно будет снабжать ваших рыбок сухим кормом.

В качестве привода и задатчика времени в кормушке используют механические часы с недельным заводом типа «Маяк».

Для использования их в качестве механической кормушки соосно с заводской рукояткой закрепляют барабан. Через этот барабан и два дополнительных ролика на стойке, привинченной к корпусу часов, переброшена шелковая нить. На ней закрепляют небольшие чашечки (например, из обычных пластиковых шашек, пробок, просверленных по центру). Расстояние между ними соответствует интервалам кормления и находится экспериментальным путем (рис. 1).

Рис. 1

Шелковую нить для более плотного прилегания и более полной передачи момента кручения обернуть вокруг заводской рукоятки, как показано на рис. 2.

Рис. 2

Латаем крышу

Многим знакома ситуация, когда покрытие на крыше вашего дома дачи или сарая еще вполне годится к дальнейшей эксплуатации, но вот одно или два небольших по площади местечка (лопнул шифер, проржавел металлический лист, прогнила доска) требуют ремонта. Наш совет именно для такого случая — будем ставить заплатку! Поврежденное место обильно намазать нитрокраской, наложить любую ткань, ее тоже покрыть краской, сверху снова ткань и опять краску, до тех пор пока не получится четырехслойное покрытие. Такая вот нехитрая заплатка служит долго и надежно (рис. 1).

Рис. 1

Египетский треугольник

При планировке сада, ремонтных и любых других работах всегда может выручить «египетский треугольник» с соотношением сторон 3:4:5. Его можно сделать из прочного капронового шпагата, нити и т. п., соединив отрезки сторон с помощью металлических шайб или штырей, которые можно втыкать в землю. И вот надежнейший и точнейший инструмент для разметки прямых углов всегда у вас под рукой. Зная принцип «египетского треугольника», вы всегда сможете выверить прямой угол, имея в руках всего лишь одну веревочку. Главное, поделить ее на отрезки одинаковой длины — и можно приступать к делу. Отложили от первой точки 4 метки и поставили «маячок», затем провели радиус от первой точки по длине 3 меток, а из второй точки, там, где мы ставили «маячок», проведем радиус по длине 5 меток. Теперь осталось только соединить все полученные точки — прямой угол найден (рис. 1).

Рис. 1

Агрометр Бибикова

Вычисление площади треугольника не составляет особой трудности, для каждого, кто знаком с началами геометрии, но дело это все же довольно хлопотливое. Чтобы вычислить площадь треугольника, нужно предварительно:

а) измерить все его стороны, или

б) измерить две стороны и угол между ними, или

в) измерить основание и высоту треугольника и т. д.

Общее число операций для перечисленных способов соответственно равно: 12, 7, 5.

А нельзя ли в треугольнике найти одну такую линию, длина которой была бы численно равна площади треугольника?

В 40-х годах прошлого столетия русский математик Бибиков придумал простой прибор, который он назвал агрометром и полагал, что прибор станет надежным помощником для землемеров.

Устройство прибора гениально простое. Это обычная линейка с сантиметровыми и миллиметровыми делениями шириной равной 2 см (рис. 1).

Рис. 1

Допустим, вам нужно измерить площадь треугольника ABC. Для этого через вершину В проведите линию BN, параллельную основанию треугольника. Затем положите агрометр на ваш треугольник так, чтобы начало отсчета на линейке совпало с точкой А, а точка С оказалась на кромке второй стороны агрометра. Теперь посмотрите, через какое деление прибора проходит параллельная линия BN. Поставьте здесь точку К. Отрезок АК численно (в квадратных сантиметрах) равен искомой площади треугольника ABC. Таким образом, в устройстве агрометра использована идея: треугольник, площадь которого надо определить, заменяется равновеликим треугольником с высотой в 2 единицы (см). При пользовании агрометром число операций сокращается до двух: проведение линии BN и наложение линейки для измерения отрезка АК.

Агрометром можно пользоваться для определения площади любой фигуры, которую можно разбить на треугольники, что может пригодиться садоводам при планировке участков, при строительстве и т. п.

О паяльнике и его ремонте

Вышедший из строя паяльник можно отремонтировать, перемотав нагревательную обмотку. Длину и диамётр нихромового провода определяют по таблице.

При перемотке перегоревшего электропаяльника нагревающий провод можно свивать в спираль. Для этого с помощью дрели на вязальную спицу или кусок ровной стальной проволоки диаметром 1–1,5 мм и длиной 300 мм наматывают спираль из нихромового провода выбранного диаметра. После намотки спираль нужно немного растянуть так, чтобы между ее витками получились одинаковые просветы шириной 0,3–0,5 мм. Если просветы получатся неодинаковыми, то некоторые участки спирали будут перегреваться, и она быстро перегорит. Обернув медный стержень паяльника слюдой, наматывают на него спираль, сложенную вместе с асбестовым шнуром (намотка с принудительным шагом). Снаружи спираль изолируют асбестом.

Для низковольтных паяльников вместо проволоки из специальных сплавов (нихром, никелин и т. п.) можно использовать стальную проволоку, например, жилу от стального троса. Такую жилу следует предварительно отжечь, после чего она становится мягкой и легко наматывается на паяльник. Длину обмотки подбирают по свечению проволоки, которое должно быть темно-вишневого цвета. Вся обмотка низковольтного паяльника обычно укладывается в один слой. Такой паяльник прост в изготовлении и долговечен.

Предлагаемый паяльник с внутренним нагревателем рассчитан на рабочее напряжение 6,3 В (рис. 1).

Рис. 1

Изготовить его нетрудно, если использовать пришедший в негодность электропаяльник мощностью 90 Вт промышленного производства, удалив металлический кожух и сгоревшую обмотку. Жало паяльника, которое обычно бывает длиной 100 мм и диаметром 10 мм, нужно укоротить до 75 мм. Сверлом диаметром 4,5–5 мм в жале паяльника нужно высверлить отверстие глубиной 40–50 мм, как показано на рисунке. В отверстие жала вставляют керамическую трубочку, на которую наматывают 11–16 витков нихромовой проволоки сечением 0,5 мм (более точное число витков определяется экспериментальным путем). Трубочку с обмоткой обертывают слюдой или асбестом.

При питании паяльника напряжением 6,3 В потребляемый ток составляет около 3 А. Имея мощность 20 Вт, он работает приблизительно так же, как прибор с внешним нагревателем мощностью 70 Вт. Концы нихромовой спирали лучше присоединить к проводам питания маленькими винтами с гайками и шайбами, продев их через тонкие керамические трубочки. Описанный электропаяльник экономичен, надежен, безопасен в работе и рассчитан на длительный срок эксплуатации без ремонта.

* * *

Перемотку паяльника без использования слюды можно произвести следующим образом. На корпус паяльника наносят слой силикатного клея (жидкого стекла), прокаливают его на некоптящем пламени до получения огнеупорной пены. Излишки пены в дальнейшем зачищают.

Для повышения надежности изоляционного слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, а поверх снова наносят слой клея и прокаливают таким же образом (но ни в коем случае не включением обмотки в электросеть, так как клей в сыром состоянии проводит электрический ток). После прокаливания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожухом.

* * *

Печатные платы лучше всего паять паяльником с углублением в торце жала, но таким инструментом неудобно припаивать провода и радиодетали при обычном навесном монтаже. Если же отверстие просверлить не с торца, а сбоку жала паяльника (рис. 2), то таким универсальным паяльником можно будет выполнять любые монтажные работы, в том числе и с применением микросхем.

Рис. 2

* * *

Если вам понадобился паяльник с тонким жалом, а у вас такого нет, то просто навейте на стержень мощного паяльника несколько витков медной проволоки и отогните ее конец перпендикулярно основному жалу паяльника. Затем заточите конец проволоки, облудите, и у вас в руках — новый инструмент (рис. 3,а, б).

Рис. 3

* * *

Для монтажа компактных электронных схем можно предложить проточить сменный стержень паяльника до диаметра в несколько миллиметров и заточить его конец. Тонкое и длинное жало позволяет вести пайку миниатюрных деталей в труднодоступных местах (рис. 4).

Рис. 4

* * *

Конфигурация жала обычного паяльника не позволяет полностью снимать остатки расплавленного припоя с поверхности.

Роль капилляра, по которому излишки припоя поднимаются вверх и удерживаются жалом паяльника, в таких случаях играет узкий пропил в жале паяльника. Освободить капилляр от припоя можно легким встряхиванием паяльника.

В основании жала специальной тонкой пилочкой или обычной ножовкой по металлу делают пропил толщиной 0,3 мм (рис. 5), а затем вкладывают в него стальную пластинку толщиной 0,3 мм и молотком отбивают место пропила, обеспечив таким образом нужную толщину. Затем жало паяльника обрабатывают напильником, придавая ему окончательно нужную форму. Пропил в жале паяльника дает выигрыш и при работах, когда надо наносить сразу много припоя.

Рис. 5

* * *

Всем нам знакомый паяльник может пригодиться и в качестве термоножа для резки ковровых дорожек и паласов из искусственных волокон. Их края, как правило, лохматятся и имеют неопрятный вид. Этого не произойдет, если воспользоваться насадкой, надеваемой на жало бытового паяльника мощностью 100 Вт.

Приспособление состоит из стального лезвия толщиной 1–2 мм, двух хомутов и винтов М4. Остро заточенное и разогретое паяльником лезвие легко рассекает материал, одновременно оплавляя его края (рис. 6).

Рис. 6

* * *

В современном строительстве часто используются в качестве утеплителя пенопласты различных марок. Это и понятно: материал имеет очень маленькую плотность, а прочность его сравнима с некоторыми сортами древесины. Но в обработке пенопласта не всегда можно признать удобными.

Предлагаемый нож на основе простого паяльника поможет резать этот современный материал без всяких усилий, важно лишь правильно направить инструмент.

Рабочий элемент термоножа — полоска медного листа, которую выкраивают в виде буквы Т и расширенной частью заготовки плотно обертывают жало паяльника — инструмент к работе готов! Придавая «лезвию» различный изгиб, можно получать детали самой замысловатой формы (рис. 7).

Рис. 7

* * *

Аккуратно спаять мелкие детали поможет небольшое усовершенствование — это лупа, укрепленная на корпусе паяльника металлической полоской или проволокой (рис. 8).

Рис. 8

* * *

Снять лаковое покрытия с поверхности тонкого провода (диаметром 0,2 мм и меньше) поможет паяльник. Для этого положите провод на деревянную подставку и несколько раз проведите по нему горячим жалом паяльника. Под действием высокой температуры лак тут же сойдет с поверхности провода (рис. 9).

Рис. 9

* * *

Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце — удобная подставка для электрического паяльника (рис. 10).

Рис. 10

* * *

Хорошей подставкой для паяльника послужит крестовина, свитая из проволоки. Искать ее каждый раз не потребуется — она всегда с паяльником (рис. 11).

Рис. 11

* * *

Удобную подставку для электропаяльника можно сделать из старого, вышедшего из строя громкоговорителя (рис. 12,а). Основное достоинство такой конструкции — магнитный прижим, исключающий случайное падение раскаленного инструмента на стол (рис. 12,б).

Рис. 12

* * *

При запаивании каких-либо емкостей, например, ведра, поместите под него зажженную переносную электрическую лампочку, свет от которой поможет вам быстрее обнаружить дефектное место и облегчить работу (рис. 13).

Рис. 13

* * *

Очистить жало паяльника от наслоений окалины и нагара вам поможет наждачная бумага, наклеенная на дощечку, а положенные на наждачную бумагу кусочки олова и канифоли помогут одновременно облудить жало (рис. 14,а, б).

Рис. 14

* * *

Тем, кто часто занимается паяльными работами, очень поможет небольшой отрезок толстой доски, превращенный в небольшой своеобразный столик для паяльных работ (рис. 15).

Рис. 15

* * *

При работе электропаяльником, имеющим сетевой шнур в хлорвиниловой изоляции, нередки случаи, когда от прикосновения горячего жала она оплавляется, оголяя токоведущие жилы. Обезопасить электрошнур можно, поместив его в термозащитную оболочку. Она состоит из 10–20 круглых керамических изоляторов, применяемых, к примеру, в электроутюгах, жарочных электрошкафах, а также двух фиксирующих муфт, изготовленных из резиновых пробок от лабораторной посуды и уплотнительных пружин.

Просверлите по центру пробок отверстия несколько меньшего диаметра, чем у шнура, снимите со шнура вилку, наденьте на него фиксирующую муфту и уплотнительную пружину, а затем нанизайте керамические изоляторы. Завершают цепочку также пружина с муфтой. Собранные таким образом «термические бусы» можно перемешать по всей длине шнура, располагая их в наиболее уязвимых местах (рис. 16).

Рис. 16

* * *

Электропаяльником на 36 В работать и безопаснее, и удобнее. Предлагаемые схемы низковольтных блоков питания помогут сделать работу с паяльником более удобной и безопасной.

Блок питания представляет собой простейший емкостный ограничитель переменного тока нагрузки. В первом настольном варианте (рис. 17) устройство выполнено в легком металлическом корпусе, имеет два переключателя и один контрольный индикатор напряжения сети, сигнализирующий о трех режимах включения.

Рис. 17

Комбинациями из двух тумблеров SA1 и SA2 (рис. 18) задают четыре режима работы устройства: оба в нижнем по схеме положении — выключено; SA1 вверху, SA2 внизу — слабый, накал 32 В; SA1 внизу, SA2 вверху — нормальный накал 36 В; оба переключателя вверху — усиленный накал 39,5 В. Электропаяльник подсоединен к устройству через разъем PC-4. Блок имеет фигурную подставку под паяльник, которая убирается внутрь и не выступает за габариты блока.

Рис. 18

Под прозрачной накладкой, закрывающей окно корпуса между выключателями, расположен индикатор ТН-0,3. Дно корпуса закреплено на петле, осью которой служит изготовленная из медной проволоки 3 мм фигурная подставка под паяльник. Габариты блока питания без паяльника — 110х55х55 мм.

Во втором варианте блок питания рассчитан на работу от напряжения сети 127 В или 220 В. В рабочем состоянии блока две соединенные на петлях половинки легкой металлической коробки скрыты. В одной половинке размещены элементы электронного устройства, управляемого тремя переключателями, установленными на верхней панели из стеклотекстолита (рис. 19).

Рис. 19

Индикатор просматривается через фигурное окно, расположенное в ряд с переключателями. Другая половинка — пустая, служит подставкой для паяльника во время работы. Шнур питания паяльника соединен с блоком неразъемно. В собранном виде паяльник со шнуром укладывают в левую половинку коробки, затем ее складывают и фиксируют замком. Габариты в свернутом виде 170х60х50 мм. В устройстве применены металло-бумажные конденсаторы (МБГО или МБМ) на напряжение не менее 220 В, тумблеры ТП1, резистор-ограничитель в цепи индикатора может быть любого типа сопротивлением от 50 до 100 кОм. Блок питания, предназначенный для электропаяльника типа ПНТ-20, вполне пригоден и для любого другого подобного монтажного инструмента с поправкой на его паспортные данные (сопротивление и ток).

* * *

Известно, что в домашних условиях паять изделия из алюминия непросто: лужению зачищенного места препятствует мгновенно образующаяся при зачистке окисная пленка. Для ее удаления применяют кислоты, стальные опилки и многое другое. Способов пайки алюминия не счесть, но все они хороши только для каждого конкретного случая. Метод, который претендует на универсальность, заключается в зачистке поверхности, предназначенной для пайки, с одновременной защитой ее от окисления маслом.

Наколите на лезвие скальпеля кусочек поролона, обильно смоченный машинным маслом, и зачищайте место пайки. Масляная пленка покроет алюминий и не даст ему окислиться. Теперь можно лудить и паять подготовленные таким способом детали (рис. 20).

Рис. 20

ЕСТЬ ИДЕЯ

Холодильник и тепловой насос

Ю.Н. Новожилов

В ряде случаев для обогрева жилья, теплиц используется электрическая энергия. Особую актуальность эффективный обогрев жилых помещений с помощью электроэнергии приобрел в последнее время в связи с участившимися авариями в системах теплоснабжения городов и поселков.

Электроэнергия для этой цели может быть использована из общих сетей или от индивидуального источника, например, ветродвигателя.

Как известно, 1 киловатт-час при преобразовании в тепло эквивалентен всего 860 ккал. Столько тепла выделяется при сжигании всего 120 граммов условного топлива с калорийностью 7000 ккал /кг.

Не так уж и много. Учитывая высокую стоимость электроэнергии, такое отопление потребует значительных финансовых затрат. Однако эффективность отопления с использованием электроэнергии можно значительно повысить при применении давно известных тепловых насосов (ТН).

Тепловые насосы еще называют «умножителями тепла», «трансформаторами температур». Тепловой насос — это тепловая машина. Наиболее распространенный ее тип — это компрессионный.

В литературе приводится краткое и четкое описание процесса работы теплового насоса. Независимо от типа и конструкции это устройство выполняет, как правило, одну функцию — отбирает тепло от окружающей среды и отдает его при более высокой температуре в отапливаемое помещение или для подогрева в каком-либо техническом устройстве.

Такой процесс перехода теплоты сам по себе происходить не может — это запрещено вторым законом термодинамики. Поэтому для обеспечения работы теплового насоса необходима определенная затрата электроэнергии (чаще всего она и используется).

Принципиальная схема наиболее простого (парокомпрессорного) теплового насоса представляет из себя следующее.

Рабочее тело в парообразном состоянии сжимается компрессором. Нагревшимся при сжатии пар охлаждается и переходит в жидкое состояние в конденсаторе. При этом от него при повышенной температуре отводится к потребителю (например, в нагреваемое помещение) теплота. Давление полученной жидкости снижается в дросселе. При этом часть жидкости испарятся и ее температура снижается по сравнению с температурой окружающей среды. В испарителе холодная жидкость, отнимая теплоту у окружающей среды, полностью испаряется и снова поступает в компрессор. Цикл замыкается.

Термодинамический цикл в бытовом компрессионном холодильнике и тепловом насосе аналогичен.

Существуют промышленные тепловые насосы большой мощности. А вот для отопления жилого дома, теплицы требуется насос относительно небольшой мощности, который для широкого круга потребителей пока недоступен.

Может, для кого-то покажется удивительным, но обычный бытовой компрессионный холодильник одновременно является и тепловым насосом. И действительно, в морозильной камере холодильника рабочим телом (хладагентом) отбирается тепло при низкой температуре, затем это рабочее тело поступает на компрессор, после которого его давление и температура возрастают, а далее нагревшееся рабочее тело поступает на радиатор, где его тепло рассевается в окружающем воздухе при комнатной температуре, а само рабочее тело охлаждается. То есть тепло отбирается при низкой температуре, а сбрасывается при более высокой. А это и есть цикл теплового насоса.

Только конструкция холодильника предусматривает полезное использование холода, получаемого в морозильной камере при отборе оттуда тепла. А это отобранное тепло с возросшей температурой сбрасывается в атмосферу, как ненужный отход при работе термодинамической схемы. Холодильник автоматически отключается при достижении в его корпусе заданной температуры охлаждения. То есть работает он_ циклически.

В тепловом насосе, наоборот, основное внимание уделяется получению тепла с более высокой температурой, чем у среды, у которой это тепло отбирается. В принципе можно и обычный бытовой холодильник использовать как тепловой насос и тем самым повысить эффективность отопления помещений при потреблении для этой цели электроэнергии.

Причем увеличение эффективности и экономичности отопления в этом случае обеспечивается не за счет увеличения расхода электроэнергии, а благодаря более совершенному термодинамическому процессу, характерному для теплового насоса.

Схема использования бытового холодильника в качестве теплового насоса для отопления помещения показана на рис. 1.

Рис. 1. Холодильник как тепловой насос (вариант 1)

В помещении 1, например, в теплице, установлен обычный бытовой холодильник 2, содержащий морозильную камеру 3, компрессор 4, радиатор 5 для сброса тепла с повышенной температурой в помещение. Автоматика включения и отключения холодильника выведена из работы.

Холодильник дополнительно оснащают коробом 6, по которому в морозильную камеру холодильника поступает воздух, от которого в морозильной камере отбирается тепло (например, это может быть наружный воздух с улицы). В холодильнике этот воздух охлаждается, и его температура становится даже ниже температуры наружного воздуха. Как следствие, плотность воздуха возрастает, он опускается вниз корпуса холодильника и по коробу 7 выводится из холодильника на улицу. А вместо этого охлажденного воздуха с улицы по коробу 6 поступает в морозильную камеру холодильника новое количество наружного воздуха, который также отдаст свою долю тепла и выйдет из холодильника охлажденным. Таким образом осуществляется постоянная естественная циркуляция наружного воздуха через холодильник

Тепло от наружного воздуха в морозильной камере холодильника воспринимает рабочее тело — холодильный агент. Под действием этого тепла рабочее тело испаряется и поступает к компрессу 4, который сжимает его, повышая давление и температуру, после чего нагретое. рабочее тело в радиаторе 5 подогревает окружающий воздух, а само охлаждается и через дросселирующее устройство, где давление и температура снижаются, вновь поступает в морозильную камеру. Здесь воспринимает тепло от наружного воздуха и охлаждает его. Естественно, что для работы этой схемы необходимо, чтобы температура рабочего тела после дросселирующего устройства была ниже температуры наружного воздуха. Это должно быть обеспечено соответствующим подбором рабочего тела — холодильного агента.

Обычно в морозильной камере бытовых холодильников завод-изготовитель гарантирует температуру — 18–20 °C (ниже нуля). Значит, температура рабочего тела здесь будет несколько ниже этой температуры.

Такой холодильник может быть использован для отбора тепла у наружного воздуха при морозе до — 10–15 °C.

Как видно, процесс здесь идет непрерывно. В холодильную камеру холодильника постоянно, непрерывным потоком заходит наружный воздух, здесь он отдает тепло рабочему телу, а сам охлаждается и сбрасывается в атмосферу. Отобранное от него тепло повышает свой температурный потенциал в компрессоре и в конечном итоге через радиатор 5 поступает на обогрев помещения.

Возможен и другой способ установки холодильника в помещении, например теплицы, с целью ее обогрева (рис. 2).

Рис. 2. Холодильник как тепловой насос (вариант 2)

Холодильник может быть установлен в стене этого помещения 1. Внутрь помещения обращена задняя часть холодильника 2, на которой расположены компрессор 4 и радиатор 5. Наружу, на улицу выставлена передняя часть холодильника. При работе схемы дверца его должна быть открыта или снята. Схема работает аналогично приведенному выше варианту 1.

Морозильную камеру 3 заполняет наружный воздух. Так как рабочее тело имеет в ней температуру ниже температуры наружного воздуха, то от наружного воздуха в морозильной камере передается тепло рабочему телу, а сам наружный воздух охлаждается, плотность его возрастает и он стекает из морозильной камеры вниз, а на его место поступают новые порции наружного воздуха. Такая естественная циркуляция наружного воздуха происходит непрерывно.

А рабочее тело, получая в морозильной камере от наружного воздуха тепло, испаряется.

После этого компрессор 4 сжимает его, при этом давление и температура рабочего тела возрастают, он поступает в радиатор 5, где отдает тепло окружающему воздуху в помещении, нагревая его, а само рабочее тело при этом охлаждается и через дросселирующий элемент вновь поступает в морозильную камеру. Такая циркуляция рабочего тела идет постоянно, пока работает компрессор холодильника. Это и есть термодинамический цикл теплового насоса.

Работу теплового насоса характеризует тепловой коэффициент, представляющий отношение полученной от него теплоты к затраченной электроэнергии теплового насоса в соответствующих единицах. Этот коэффициент всегда больше единицы. То есть тепло, получаемое с помощью теплового насоса, всегда больше затрачиваемой на его работу энергии в соответствующем эквиваленте.

Объясняется это тем, что подводимая к тепловому насосу энергия, например электрическая, не только превращается в конечном итоге в тепло, но и совершает работу по повышению температурного потенциала тепловой энергии, отбираемой от окружающей среды с низким температурным потенциалом тепла, то есть с низкой температурой. Чем меньше величина повышения температуры с помощью теплового насоса, тем выше его тепловой коэффициент.

В качестве примера в литературе приведены цифры, характеризующие энергетические показатели теплового насоса для случая отопления помещения. Чтобы отапливать помещение и поддерживать в нем температуру +20 °C, конденсирующееся рабочее тело должно иметь температуру нагреваемого воздуха в помещении. Примем ее равной 50 °C. Температура окружающей среды (наружного воздуха), откуда насос берет тепло, будет —10 °C (зимние условия).

Для того чтобы рабочее тело могло кипеть в испарителе (морозильной камере), отнимая тепло от среды, оно должно быть несколько холоднее ее. Температура кипения принимается равной —20 °C.

Примем также, что отдаваемая в помещение тепловая мощность составляет 1 квт, а подводимая к компрессору тепловым насосом мощность равна 2 квт.

Тогда по энергетическому балансу отбираемая от окружающей среды (наружного воздуха) мощность составит 3 кВт. Расчет показывает, что в этом случае тепловой коэффициент имеет значение, равное 2,5.

Это значит, что в отапливаемое помещение с помощью теплового насоса будет подано тепла в 2,5 раза больше, чем израсходовано электроэнергии на его работу (в сопоставимых единицах).

В этом случае разность температур кипения рабочего тела в испарителе и его конденсации в радиаторе-конденсаторе составляет 70 °C. Чем меньше будет эта разность температур, тем выше будет тепловой коэффициент теплового насоса.

Рабочее тело подбирается с учетом условий его работы.

В настоящее время в связи со значительным износом оборудования тепловых сетей и котельных почти каждую зиму в разных городах страны происходят аварийные нарушения теплоснабжения. В этом случае применение теплового насоса позволило бы осуществить обогрев жилых домов и отдельных квартир более эффективно и экономично.

Тепловые насосы и бытовые компрессионные холодильники конструируются из аналогичных элементов, термодинамические процессы в них тоже аналогичны. Поэтому производство тепловых насосов не вызовет серьезных проблем, а польза от их использования в самых различных отраслях народного хозяйства, на предприятиях с самой различной формой собственности будет значительна.

А пока морально устаревший бытовой холодильник может еще поработать и как тепловой насос. Вот ведь какое дело: оказывается с помощью холодильника можно эффективно и экономично отапливать помещение.

Литература

1. Бродянский В.М. Вечный двигатель прежде и теперь. — М.: Энергоатомиздат, 1989.

2. Белов В.В. Теплонасосные установки. — М.: ВНИИПИ, 1985.

3. Янтовский Е.И., Левин Л.A. Промышленные тепловые насосы. — М., 1989.

НАШ АГРОСАМ

Советы садоводам — огородникам

Е.В. Акулиничева, ученый-агроном

Чубушник

Задумываясь о новых приобретениях для сада, многие садоводы остановят свой выбор на садовом жасмине, а вернее, чубушнике. Заслуженно популярен среди озеленителей и садоводов ароматный кустарник стал благодаря своей устойчивости, неприхотливости и декоративности как во время цветения, так и в течение всего сезона.

Растение это знали еще в древности, но использовали в те времена только его древесину для изготовления курительных трубок — чубуков.

В умеренной зоне встречаются три вида чубушника: кавказский, Шренка и тонколистный. В садах выращивают гибриды и формы чубушника венечного и чубушника мелколистного, а также гибридный чубушник Лемуана, полученный в 1884 году от скрещивания двух выше названных видов. В дальнейшем француз В. Лемуан, скрещивая свой гибрид с крупноцветковыми и махровыми видами чубушника, получил большое разнообразие новых сортов, которые и по сей день выращивают в садах. Ученый в своих сортах добился гармоничного сочетания достаточно компактного куста с обильным цветением, сохранив неповторимый аромат цветков.

Чубушник, как и все красиво цветущие кустарники, предпочитает освещенные места, но садовые формы легко мирятся с тенью и бедными почвами. Длительная засуха вызывает увядание, но обильный полив или дождь быстро восстанавливают тургор листьев. Растения легко переносят пересадку, быстро укореняются, поэтому сажать чубушник можно весной, осенью и даже в течение лета.

Старые кусты с годами изреживаюся, поэтому требуется регулярно вырезать слабые и старые побеги до основания. Ежегодно следует вырезать отцветающие побеги, чтобы стимулировать обильное цветение на следующий год.

Основные видовые чубушника для сада

Чубушник венечный. Кустарник высотой до 3 м. Цветки 2,5–3,5 см в диаметре, очень ароматные. Цветет в июне 20 дней очень обильно.

Имеется садовая форма этого вида с золотисто-желтыми листьями (форма ауреа). Эта форма особенно удачно сочетается в посадках пурпурно-листными кустарниками для создания декоративных групп. У чубушника венечного имеется также махровая форма с крупными, до 4,5 см в диаметре, густомахровыми цветками, расположенными в соцветиях по 5–7 цветков. На побегах предыдущего года бывает до 40–70 соцветий. Имеется также карликовая форма этого вида. Шарообразные кустарники высотой до 80 см особенно эффектны в низкой живой изгороди либо в одиночных посадках на газоне.

Чубушник крупноцветковый. Кустарник высотой до 3,2 м. Цветки диаметром 4–9 см, но запаха не имеют. Растение цветет в июне в течение трех недель. Рекомендуется для живых изгородей свободной формы, декоративных групп.

Чубушник Левиза наряду с предыдущим видом также имеет крупные до 2–5 см в диаметре цветки, лишенные запаха. Еще один его недостаток — нерегулярное цветение. Высота кустарника до 3,5 м. Поэтому рекомендуется только для создания живой изгороди.

Чубушник мелколистный. Кустарник до полутора метров высотой. Цветки мелкие до 2,5 см в диаметре, одиночные с сильным землянично-ананасовым ароматом, за что этот вид и ценится у цветоводов. Цветет в июне в течение 20 дней. Растение теплолюбиво.

Чубушник тонколистный. Кустарник высотой до 2–2,5 м. Цветки диаметром до 3 см собраны в соцветия по 3–7 штук. Цветет в мае в течение двух недель.

Чубушник Фальконера. Садовая форма до 3 м высотой. Цветки с тонким ароматом звездчатой формы собраны в небольшие соцветия. Цветет в июне две недели. Ценится за неприхотливость и изящную форму куста. Возможно использование кустарника для живых изгородей свободной формы, для групповых посадок на газоне.

Чубушник широколистный. Кустарник высотой 3–5 м. Цветки со слабым ароматом. Цветет две недели в июне. Рекомендуется для создания высокой живой изгороди свободной формы.

Чубушник Шренка. Кустарник высотой до 2–3 м. Цветки до 2,5–4 см в диаметре, с широкими лепестками, ароматные. Цветет в мае две недели. Рекомендуется для групповой посадки.

Тыквы

Родина тыквы — Мексика и страны Южной Америки. Там ее ввели в культуру несколько веков назад. И не только для того чтобы использовать в пишу. К примеру, в Перу из плодов тыквы изготавливали всевозможную посуду. И по сей день перуанские народные мастера делают из нее изящные изделия, глядя на которые трудно поверить в то, что они изготовлены из плодов этого овощного растения.

Из тыквы изготавливают сосуды для вина и масел, гнезда для птиц, музыкальные инструменты, подсвечники, елочные украшения, мочалки. Все эти и множество других полезных предметов делают из декоративных видов тыкв: мелкоплодных, близких к кабачкам, и крупноплодных — лагенарии и малабарской черносеменной тыквы.

Да и сами плоды культурных форм декоративных тыкв имеют разнообразные, диковинные формы.

Палица Геркулеса — плод длиной свыше метра, цилиндрический по форме, постепенно суживающийся к основанию.

Черпак — плоды длиной 30–40 см, имеют длинное узкое горло и сильно расширенную нижнюю часть.

Сахарная дежа — плоды бочкообразной формы с очень коротким и довольно широким горлом. Обычно их использовали в качестве емкостей для хранения воды.

Маленький апельсин — по размеру и форме эта тыква действительно похожа на апельсин.

Ложка двухцветная — плод состоит как будто бы из двух половин: зелено-белой и желто-белой. У него имеется вытянутая часть — горло и нижняя — округлая, где находятся семена.

Японское яйцо — плод белый, яйцеообразной формы. В Японии его использовали в качестве «обманки» для кур.

Груша двухцветная — плод напоминает грушу, а цвет его подобен ложке двухцветной.

Груша зеленая белополосая — плоды темно-зеленые с яркими желтыми и белыми полосами.

Мелкая бородавчатая — группа тыкв с разнообразными по размеру выростами на поверхности плодов. Цвет плодов может быть белым, зеленым либо желтым.

Турецкий тюрбан или тыква тюрбаноподобная — плоды ярко-оранжевые, почти красные с полосами, формой напоминают индийскую чалму или тюрбан.

Люффа цилиндрическая — травянистое лазящее растение с цилиндрическими плодами, которые в пищу используют только в молодом возрасте. Чаще всего из их волокнистой сердцевины изготавливают натуральные губки. Для этого с перезревших плодов срезают оба конца, удаляют семена, а затем плоды вымачивают в воде с добавлением щелочи. Через несколько дней плоды разрезают вдоль и извлекают волокнистую губку, удаляя оставшиеся семена. Волокна вываривают в воде с мылом или щелочью. Окончательно обработанную волокнистую губку сушат и выбеливают.

Изготовление посуды из тыквы

Для изготовления посуды чаще всего используют плоды тыквы лагенарии (лагена — древнеримский глиняный или стеклянный сосуд, употреблявшийся для хранения вина, масла и других жидкостей. Лагена выставлялась в качестве вывески над дверью винных лавок). Лагенария в отличие от привычных нам тыкв имеет графиноподобные плоды с горлышком. При полном созревании плоды высыхают, делаются полыми внутри. При этом наружная кора твердеет и благодаря этому не деформируется.

Вскрыв у вызревшего плода «горлышко» (его тонкий конец), семена вытряхивают, а плоды просушивают на жарком солнце. Таким образом изготавливают основу для посуды и других декоративных изделий. Подготовленные плоды обрабатывают так же, как и деревянные изделия — обжигают, для придания темного цвета; сверлят, выпиливают; вырезают и наносят рисунки и узоры. Кроме того, тыкву можно морить, красить, покрывать олифой, лаком.

Как вырастить особенно крупные тыквы

На своем огороде всегда можно вырастить тыкву рекордных размеров, воспользовавшись таким дедовским способом. Плодородную дернину нарезают кусками произвольного размера. Дерн складывают травой вниз в теплую парниковую гряду по всей длине. Вдоль дерна делают надрезы ножом глубиной 5 см и в них помещают семена острым концом вверх с расстоянием друг от друга 5–7 см. Надрезы плотно сжимают и присыпают просеянной почвой. Регулярно поливают. Когда рассада подрастет до 30–40 см, дерн нарезают на куски так, чтобы не повредить корни. Рассаду с куском дернины высаживают на хорошо удобренную гряду, расположенную в теплом, защищенном от ветра месте. Обязательны ежедневные поливы, а еще лучше — капельный полив. Медленно разлагающаяся дернина будет питать и согревать растения тыквы все лето.

Хранение цветочных луковиц

Основную массу луковичных декоративных растений высаживают под зиму в естественную среду их сохранения. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы, мелколуковичные непременно должны пройти зимний период охлаждения, иначе нарушится их естественный цикл роста. Если же эти растения готовят к зимнему цветению, как говорят профессионалы, к выгонке, то хранят их, строго чередуя теплый и холодный температурные режимы.

На зиму выкапывают и сохраняют в помещениях клубнелуковицы гладиолусов. Неопытный цветовод делает это не всегда успешно.

Прежде всего выкопанные клубнелуковицы необходимо просушить, чтобы во время хранения влага не способствовала образованию гнилей. Перед сушкой все больные и поврежденные клубнелуковицы удаляют. Бывает, что их мало и каждая буквально «на вес золота». В этом случае подгнившие места срезают до появления здоровой ткани, а срезы смазывают «зеленкой». Хранят такие клубнелуковицы отдельно от здоровых.

Сушат клубнелуковицы при 25–30° в течение 2–3 недель, а затем еще месяц при комнатной температуре Оптимальные условия хранения клубнелуковиц: 4–6° тепла и 60 %-ная влажность воздуха. Такие условия можно создать в подвале или в холодильнике. Если во время хранения температура превышает 10°, то на донце клубнелуковиц начинают расти корешки, а затем появляются ростки.

Профессиональные цветоводы, закладывая на хранение клубнелуковицы гладиолусов, обрабатывают их еще и против трипсов. Для этого посадочный материал кладут в полиэтиленовые мешки и внутрь их брызгают дихлофос или аналогичный ему препарат из баллончика. Завязывают пакет и держат клубнелуковицы таким образом не менее суток.

Если в течение лета гладиолусы чем-то болели или выглядели угнетенными, стоит провести тепловую обработку клубнелуковиц, чтобы предотвратить возможное распространение болезней (парши, корневого рака и гнилей) на весь посадочный материал. Тепловая обработка требует тщательного соблюдения всех рекомендаций. Прежде всего потребуется ртутный термометр с максимальной градацией не менее 60° и ценой деления шкалы не более 1°. За 1–2 дня до тепловой обработки клубнелуковицы вынимают из холодильника или подвала и держат при комнатной температуре.

Для обработки в пластиковое ведро наливают горячую воду, заполняя 3/4 его объема, и с помощью струи воды из-под крана, доводят температуру до 55–56°. Ведро ставят в емкость с теплой водой. Мешочки с клубнелуковицами опускают в ведро на 15–20 минут, строго контролируя при помощи термометра температуру в нужных пределах. Температура не должна опускаться ниже 50° и повышаться выше 55°. По окончании обработки мешочки обливают холодной водой в течение 3–5 минут. Затем клубнелуковицы 7-10 дней сушат при температуре 25–30° и возвращают на прежнее место хранения. Чтобы по неопытности не «сварить» все клубнелуковицы во время обработки, предварительно это делают с небольшим количеством посадочного материала.

Луковицы тюльпанов первую неделю после выкопки хранят при 25° тепла, а затем температуру снижают до 20°. После того как луковицы высохнут и старые корешки будут свободно отделяться от донца, температуру снижают еще на пять градусов. Высокие температуры во время хранения тюльпанов задерживают развитие цветочных почек, что приводит к росту замещающих луковиц. В результате весной с большим опозданием образуются мелкие цветки, а бывает, что растения и вовсе не цветут.

Луковицы тигридии выкапывают поздно осенью и после того, как растения пожелтеют, укладывают в ящики так, чтобы они не касались друг друга и засыпают землей, просеянной через сито. Хранят при 0—Г С. Очень важно, чтобы во время хранения не было резкой смены тепла и холода. Хранящиеся луковицы в течение зимы осматривают, удаляя больные.

Хранение луковичных, предназначенных для выгонки

Тюльпаны, предназначенные для ранней выгонки, одну неделю выдерживают при 17–20° до образования внутри луковицы зачатков цветка (проверяют, разрезая пробную луковицу вдоль), а затем 1–4 недели при 17°, что улучшает качество цветков и увеличивает высоту стебля. Можно дать полный период охлаждения для луковиц тюльпанов в течение 9-12 недель при 5°. После этого луковицы можно высаживать для цветения.

Гиацинты формируют цветок при 25° тепла. Но чтобы гиацинты зацвели к Новому году, луковицы выкапывают пораньше, хранят 2 недели при 30°, затем три недели при 25°. Затем в течение 10 недель начинается период охлаждения при температуре 9°. Только после этого луковицы высаживают в специальные емкости с водой для цветения.

У нарциссов образование зачатков цветков происходит еще во время их роста в апреле и завершается к моменту выкопки. Если нарциссы выкопаны слишком рано, то хранение их при 3–4° в течение 4 дней приостановит образование цветков. В дальнейшем для выгонки нарциссы выдерживают при таких же температурах, что и тюльпаны.

Луковицы лилий выдерживают при температуре +1… +6 °C не менее 6–8 недель. Если использовать для выгонки луковицы лилий из своего сада, то выкопать их нужно в конце сентября — октябре. Если луковицы для выгонки из магазина, то, как правило, к зиме они скорее всего уже пройдут необходимый период охлаждения и останется лишь посадить их.

Охлаждения проводят двумя способами. В первом случае луковицы укладывают в полиэтиленовый мешочек (стеклянную банку, коробку, выстланную полиэтиленом), пересыпают чуть влажным торфом или опилками. Во втором сразу же высаживают в сосуд для выгонки. Затем луковицы на 6 недель помещают в холодильник (подвал, на застекленный балкон), где температура держится в пределах +1… +4 °C. Если после окончания этого срока луковицы не высаживают, желательно переместить их в более прохладное место с температурой 0… +1 °C. Для зимней выгонки пригодны Азиатские Гибриды, а для весенней — и Восточные Гибриды.

Разнообразные советы

Чтобы во время работ в саду не мерзли руки, их каждое утро и вечер рекомендуется натирать глицерином. При этом надо стараться втирать глицерин досуха и по возможности равномерно, как при массаже. В случае сильного переохлаждения доступным оздоровляющим средством может стать натертая сырая морковь, которую кладут на хлопчатобумажную ткань и обкладывают этим пострадавшее место, перевязав на некоторое время. Шероховатые от постоянной работы на улице руки сделаются мягкими, если их тщательно вымыть, вытереть насухо и втереть в них крахмал.

* * *

В связи с неодинаковой быстротой развития растений, сроки посева для разных видов однолетних цветов различны.

В первый срок (конец февраля — начало марта) необходимо посеять гвоздику Шабо, бегонию, в начале марта — вербену, рудбекию, лобелию.

Во второй срок (10–15 марта) сеют львиный зев, поздние сорта астры, левкои, агератум.

Большинство летников сеют в третий срок — 20–25 марта: астры средних сроков цветения, петунии, портулак, сальвию, флокс Друммонда, гвоздику китайскую, табак душистый, георгину однолетнюю. А быстро растущие летники, такие как бархатцы, алиссум, пиретрум, немезию, космею — высевают с 1 по 10 апреля.

* * *

Кожуру от яблок и груш, как по отдельности, так и вместе, можно использовать для приготовления витаминного чая. Годится и свежая и высушенная, предварительно нарезанная мелкими кусочками. Заваривают ее по 1 столовой ложке на стакан кипятка, а затем настаивают в течение получаса. Очень полезен такой напиток при простуде, высокой температуре и весеннем авитаминозе.

* * *

Часто начинающие цветоводы не могут получить цветущие растения эухариса — амазонской лилии. А все потому что посажено растение неправильно — эухарисы требуют заглубленной посадки. При весенней пересадке луковицу необходимо заглубить в почву на 5 см, благодаря чему растение будет правильно развиваться.

* * *

Многие комнатные растения нуждаются в весенней обрезке, от этого они цветут гораздо обильнее (лигуструм, эвонимус, мирт, фуксия, зональная пеларгония и др.). А вот крупноцветную английскую пеларгонию, напротив, весной обрезать не следует. Не обрезанные растения зацветают быстрее и обильнее. Черенкованные растения достигают своего максимального развития только на 2–3 год.

* * *

Отцветшие в горшках гиацинты и крокусы сохраняют для дальнейшей высадки в цветник таким образом. Растения постепенно прекращают поливать, а когда надземная часть полностью отомрет, луковицы выкапывают, высушивают и кладут в бумажные или тканевые мешочки на хранение в прохладное место (+4 — +6°). Высаживают в грунт луковицы в конце октября. Растения зацветут следующей весной.

* * *

Скоро наступит новый сезон заготовки лекарственных растений. Неиспользованные травы пригодятся для изготовления саше, а иначе — подушечек с ароматными травами. Для ароматизации белья используют всевозможные растения, но чаще всего лаванду, поскольку она придает белью стойкий приятный аромат. Для саше в гардероб можно сделать небольшие, затягивающиеся с помощью шнурка мешочки из натуральной ткани, которые удобно повесить на вешалки с одеждой. Можно изготовить и подушки для сна, которые чаще всего набивают донником, папоротником и хмелем, содержащим эфирное масло с хорошим успокаивающим действием.

* * *

Срезанную с ананаса облиствленную верхушку можно укоренить. Прежде чем ее сажать, необходимо подсушить срез на солнце в течение дня. Затем «черенок» высадить в легкую почву, состоящую из перегноя и речного песка (2:1). Для растения необходим широкий, невысокий горшок. Уже через две недели ананас укореняется. Уход за ним несложен: умеренный полив и подкормка комплексным цветочным удобрением. При благоприятных условиях и регулярном уходе растение зацветает на третий год и может образовать плод, созревание которого длится полгода.

* * *

Семена редиса, редьки, репы, а также других крестоцветных не нуждаются в намачивании, а морковь, лук, петрушка, сельдерей и другие медленно прорастающие культуры замачивать необходимо.

Для намачивания семян лучше использовать мягкую, дождевую или талую снеговую воду. Объем воды должен в несколько раз превосходить объем семян. В среднем семена набухают за 1–2 дня.

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Броня крепка, и двери наши толсты

Н.П. Коноплева

Дверям закрытым — грош цена, замку цена — копейка.

Так пели под гитару барды-шестидесятники. Прекрасная мысль. И все же дверь когда-то была придумана для того, чтобы ее закрывать: от холода, шума, лихих людей… И открывать для друзей и всех, кто нуждается в вашем участии.

Но однажды мы с недоумением убедились, что десятилетиями жили за стандартными дверями из древесноволокнистых плит, которые вылетают от одного удара ноги случайного взломщика. И тогда для тех, кто озабочен неприкосновенностью своего жилища, настала пора укрепленных металлических дверей.

Если вы поставите при входе в свой дом громыхающую многочисленными запорами железную дверь, похожую на сейф, — вас не поймут. Это бесценные врата в ваш мир, и в продаже есть все необходимое, чтобы сделать их красивыми, удобными, прочными и легкими.

С наступлением теплой погоды нас посещают приятные мысли об отпуске и подспудно — тревожная мысль: как оставить без присмотра дом? Вы можете спокойно отдыхать, если вовремя позаботитесь о кардинальном решении проблемы с входной дверью. Хорошая современная бронированная дверь с надежным замком позволит вспомнить забытое с младенчества приятное чувство безопасности, как у мамы на руках…

Металлические двери

Теперь вряд ли встретишь самодеятельного умельца, который сам мастерит входную дверь для своего дома. Времена «сделай сам» во многом остались в прошлом, и каждому лучше заниматься своим делом, которое у него хорошо получается. Поэтому двери обычно заказывают в более или менее престижной фирме, исходя из возможностей своего кошелька. И в очень широком диапазоне этих возможностей и цен всегда можно найти оптимальный вариант. Надо только предварительно. «изучить вопрос».

Вот вам основные ориентиры безбрежного рынка современных дверей на разные возможности, вкусы и случаи жизни.

Сейчас в ходу бронированные входные двери с двумя и даже тремя мощными замками.

Жильцы многоквартирных домов в складчину ставят металлические двери и на вход в подъезд. И это правильная мера, поскольку вход в вашу квартиру начинается с двери подъезда.

Сегодня можно встретить в продаже стальные двери по последней моде, с отделкой и снаружи, и внутри ценными породами дерева. Внешне такая дверь ничем не отличается от традиционной деревянной, но за декоративными филенками скрываются листы сверхпрочной легированной стали со стальными же ребрами жесткости. Такая дверь обеспечивает безопасность и не возмущает ничьих эстетических вкусов. Импортные стальные двери ведущих фирм легки и прочны, поскольку в них используется высококачественная легированная сталь (вес — 50 кг, толщина — 5 см). Такие двери выдержат даже взрыв средней силы.

Внутренняя полость между стальными листами современных дверей имеет ребра жесткости. Остальное пространство заполняется стекловатой, пенопластом, полистиреном или полиуретаном. Желательно, если внутренняя прокладка будет пропитана негорючим составом. Все это делает дверь пожаробезопасной, тепло— и звуконепроницаемой. В дополнение по периметру она уплотняется эластичным валиком и резиновой прокладкой. Никаких сквозняков и посторонних запахов от соседей, у которых подгорело рагу.

Что умеют российские «левши»

Отечественные производители не отстают от Европы. Практически в каждом городе есть свои производственные фирмы, которые специализируются на металлических дверях и их установке.

Двери местного изготовления не такие «навороченные» (нет в них резиновых прокладок и эластичных валиков, а замки чаще отечественные, зато стоят отечественные двери значительно дешевле иностранных аналогов.

«Голое» железо здесь обычно прячется за обивкой из винил-кожи с синтепоновой прокладкой. Можно заказать отделку пленкой «под дерево» или шпоном натурального дерева.

Замков на такой двери обычно бывает два, и этого достаточно. Отечественные конверсионные предприятия освоили производство неплохих четырехканальных замков. Это когда при запирании двери в четырех направлениях выдвигаются и углубляются в в толщу стен и пола толстые высокопрочные стальные стержни. Они способны противостоять усилию в несколько тонн. Поэтому, даже если злоумышленники спилят или взорвут дверные петли, как это порой случается, дверь останется незыблемой на своем месте.

Желательно, чтобы один из замков имел защелку-«собачку», не позволяющую открыть дверь снаружи даже ключом, когда вы дома. А при запирании одного из замков ключом снаружи его невозможно открыть изнутри. Это на случай, если злоумышленник заберется в дом, допустим, через окно. Через дверь ему не выйти! Иногда этот момент имеет решающее значение.

Очень надежны импортные сейфовые цилиндровые замки с высокой степенью секретности: более 3 миллионов комбинаций ключа по сравнению с 3 тысячами комбинаций у обычного. Отмычку к такому замку подобрать невозможно.

Если и дальше рассматривать свойства такой двери с позиций взломщика, то выбить личинку замка стальным стержнем и молотком или высверлить — тоже не получится, она защищена броневой накладкой. Выпускаются модели пуленепробиваемых и противопожарных дверей.

Заграница: тихо, как в сейфе

Во всех странах с нормальной страховой системой владельцам современных стальных дверей даются значительные скидки при страховании домашнего имущества. Будем надеяться, что и в наших страховых компаниях со временем тоже победит здравый смысл и практичность.

Из импортных дверей пользуются популярностью изделия ведущих израильских фирм. Специалисты считают, что они входят в пятерку лучших мировых марок. Эти двери легки и прочны, поскольку изготовлены из высококачественной легированной стали. В их конструкциях используются сейфовые цилиндровые замки с высокой степенью секретности.

Пользуются успехом двери итальянского производства. Неприступность их имеет высокую репутацию во всем мире. Ведь в Италии они стоят и в тех домах, где особенно ценят личную безопасность — в Сицилии. И эта неприступность сочетается с изящным, дружелюбным дизайном дверей, с красивой отделкой и удобной фурнитурой.

Такие двери похожи на стальные сейфы, чего не скажешь, глядя на них со стороны. Они выглядят, как добротные двери из ценных пород дерева, потому что имеют наружную отделку либо из натурального дерева, либо из ламинированного шпона или современную отделку из поливинилхлорида с неотличимой от настоящей фактурой под дуб, орех, красное дерево. Эта отделка настолько прочна, что ее невозможно поцарапать.

Заказанная дверь может стоить дорого, зато она останется с вами надолго: переезжая, можно взять ее с собой, особенно если дверь не приварена, а крепится на вмурованных болтах.

Солидные фирмы дают бесплатную гарантию на всю дверь, включая замки, на I год. И по истечении гарантийного срока они обязуются обслуживать вашу дверь в случае возникновения проблем.

Двери из цельной древесины

Если двери из древесноволокнистой плиты, которые в домах массовой застройки долго служили входными (пока мы не спохватились), выбить довольно легко, то массивную дверь из натурального дерева выбить или взломать не в пример труднее. Такие двери, снабдив надежными замками и крепежными элементами, ставят на входе консервативно настроенные хозяева. Двери из цельной древесины достаточно прочны и надежны, красивы, отлично поглощают шум и не пропускают холод (если, конечно, хорошо пригнаны к дверной коробке, а сама коробка правильно, без зазоров, вставлена в дверной проем).

Рисунок древесины сам по себе красив, а отделка филенкой делает дверь еще наряднее и престижнее.

В дорогой интерьер хорошо впишутся двери целиком из массива красного дерева. Из него же делают короба и наличники. Красное дерево ценится не только за красоту древесины, но и зато, что оно особенно хорошо поддается обработке и тонированию и главное — позволяет наиболее точную подгонку деталей. Такие двери поставляют Англия (хотя в Англии красное дерево не растет), а также Израиль, Испания, Индонезия. Индонезийские двери наиболее дешевые, соответственно качеству отделки и просушке древесины.

Франция поставляет двери всех размеров из массива дуба и экзотического дерева «аюс». Красиво, прочно, вечно.

Но практичные хозяева предпочитают из деревянных импортных дверей финские, относительно недорогие, прочные и добротные. Финские мастера издавна умеют обращаться с древесиной и владеют секретами тщательной сушки материала перед обработкой, чтобы в дальнейшем дверь не покоробилась или не потрескалась.

Совсем неплохи по качеству отечественные цельнодеревянные двери. Они вполне соответствуют мировому уровню, и при этом не очень дороги. Многие из них изготавливаются здесь у нас на шведском оборудовании, причем среди отечественных изделий можно найти не только любимую финнами сосну, но и вечный, добротный и недорогой дуб. Не хуже и к тому же дешевле подобная столярка из Белоруссии.

Экологически чистое цельное дерево очищает атмосферу жилища. Считается, что благородные сорта древесины обладают высокой биоэнергетикой.

Двери из цельного массива применяются и как межкомнатные, в тон к входной двери. Для этого выбирают более легкие конструкции, украшенные филенками или с остеклением. Здесь нет равных по изяществу испанской и итальянской столярке, где отделка достигает неправдоподобной изысканности.

Межкомнатные двери

Интерьер вашего дома будет незавершен без современных красивых и удобных межкомнатных дверей, которые позволяют в каждой комнате создать маленький замкнутый мир тишины, покоя и сосредоточенности, если вы заняты работой или отдыхаете. И наоборот, вы не будете мешать домочадцам, слушая музыку или включив телевизор.

Очень хороши межкомнатные двери, в которых подчеркивается красота фактуры натуральной древесины. Отлично смотрится неокрашенная, но безупречно обработанная и покрытая лаком сосна. Нарядны и практичны двери с многопанельным остеклением. Межкомнатные двери могут быть и традиционно белыми, с идеально гладкой поверхностью. Филенки сложной формы, с плавными линиями делают окружающий интерьер мягким и уютным.

Для дверей, выходящих из комнаты в коридор или прихожую без естественного освещения, предпочтителен остекленный вариант; стекла могут быть прозрачные, матовые либо с рельефным узором. Там, где приходится экономить место, решит проблему удобная двупольная дверь-«книжка», при открывании складывающаяся на шарнирах пополам.

Но если места в доме достаточно, его очень украсят классические двустворчатые, или распашные двери. Такие двери предлагаются из натурального дерева и пластиковые, по новой современной технологии, сплошные филенчатые либо красиво застекленные. О пластиковых дверях мы поговорим отдельно.

Двери складные и раздвижные

Когда планировка квартиры не так удобна, как вам хотелось бы, и приходится экономить сантиметры, немало удается выиграть благодаря современным компактным раздвижным дверям типа «гармошка». Выручат они и там, где соседние двери открываются «наперекрест».

Складные двери двигаются в дверном проеме туда и обратно, не создавая проблем в тесном коридоре или на кухне. Правда, звуки и кухонные запахи они задерживают не полностью и в основном выполняют роль ширмы. Зато сами они открываются и закрываются вполне бесшумно.

Установленные в межкомнатных дверных проемах, складные двери позволяют трансформировать интерьер, открывая анфиладу комнат и создавая ощущение простора.

Есть «гармошки» сплошные, а есть с узенькими вставками из стекла в каждом звене. Шарнирные планки из пластика могут иметь покрытие из натурального дерева, либо вовсе изготавливаются из цельной древесины. Установка таких дверей очень проста, обычно их подвешивают в уже имеющуюся дверную коробку к верхнему направляющему рельсу. В комплект входит и несложный запор. Многие из них, вполне высокого качества — российского производства. Складные двери обычно поставляют упакованными в комплекте с необходимыми установочными деталями и инструкцией. Потом вы с гордостью можете демонстрировать эти двери гостям и говорить, что сделали их сами.

Другое решение проблемы тесной квартиры — раздвижные двери, как в метро или в электричках. Это дороже, но звуко- и запахоизоляция лучше. Такая дверь при открывании уходит в полость внутри прилегающей стены.

И наконец, самый дешевый вариант экономии места — когда уже имеющуюся, «родную» межкомнатную дверь снимают с петель (петли удаляют, а следы их зашпаклевывают и закрашивают), а дверь подвешивают на двух подшипниках на узенькую рельсу над дверным проемом. Российские умельцы наладили производство комплектов необходимых деталей; могут сами это все и установить за час.

Пластиковые двери

Новая завоевавшая строительный рынок технология пластиковых окон быстро распространяется и на двери нового поколения. Теперь для дверей тоже широко используют пластиковые профили с металлическим каркасом. Во внешней отделке дверей и дверных коробок используется высококачественный поливинилхлорид, а внутрь вставляется для жесткости алюминиевый либо стальной швеллер.

Новые технологии застекления (так называемые герметичные, или вакуумные стеклопакеты) используются в застеклении дверей.

Очень нарядны белые пластиковые двери, но при желании можно выбрать из десятка основных вариантов цветного пластика, в том числе и под ценные породы дерева — не отличить от натуральной древесины. Такое покрытие — не пленочное, а создается в процессе изготовления пластиковых дверей как единое целое. Поэтому поверхности такой двери не страшны царапины. А если это входная дверь в загородный дом — ее свежей новизны десятилетиями не нарушат ни дожди, ни палящее солнце.

Пластиковые двери не нуждаются в покраске и всегда выглядят новыми, нарядными. Достаточно лишь изредка мыть их теплой водой. Причем воды можно не жалеть, пластик не боится влаги и не подвержен растрескиванию или гниению.

Вначале пластиковые двери использовали лишь как балконные или в качестве межкомнатных дверей. Но теперь, когда время доказало прочность и долговечность армированных металлом пластиковых профилей и герметичных стеклопакетов, все чаще можно встретить приветливого вида пластиковые двери на входе, например, в загородный дом, так же неприступные для взломщиков, как и металлические.

Есть фирмы, специализирующиеся на изготовлении особо прочных пуленепробиваемых пластиковых дверей.

Современные технологии позволяют изготавливать на базе пластиковых профилей удобные раздвижные и подвесные двери, и даже неведомые прежде поворотно-откидные двери, которые открываются в непривычной для нас плоскости. Иногда это удобно, а главное — очень оригинально!

Производство пластиковых дверей уже вполне наладили отечественные производители на основе установленных в России производственных линий и поставляемых западными партнерами профилей и комплектующих.

Полые двери

Это дешевые легкие двери, неотличимые от цельнодеревянных. Разумеется, они используются только как межкомнатные. Дверное полотно представляет собой раму, на которой с двух сторон укреплены тонкие легкие щиты, окрашенные либо покрытые декоративной пленкой, шпоном. Пространство между двумя листами, укрепленными на деревянной раме, заполнено для жесткости ячеистой структурой из картона.

Импортные полые двери, как правило, отличаются безупречной гладкой поверхностью любого цвета вплоть до синего, зеленого или красного либо с текстурой под ценные сорта дерева. Стойкая и красивая отделка обеспечивается окраской несколькими слоями акриловой эмали.

Выбирая полую дверь, обязательно обратите внимание на тщательную пригонку листов дверного полотна, шпона или отделочной пленки на торцах двери. Иначе по прошествии времени края отделочного материала «задираются», и дверь принимает непоправимо неряшливый вид.

Двери для ванных и туалетных комнат

Дверные проемы санузлов обычно не превышают в ширину 60 см. Это экономит место, поскольку другие способы его экономии — раздвижные и складные двери — здесь не подходят. Есть предприятия, выпускающие специальные двери для санузлов, по желанию оформленные изящными филенками и снабженные удобной фурнитурой.

Ушли в прошлое болтающиеся внутренние шпингалеты и крючки. Запор такой двери вмонтирован в красивую поворачивающуюся ручку и срабатывает только изнутри.

Обратите внимание на особенность дверей для ванных комнат: у них обязательно должна быть вентиляционная решеточка внизу (это предусмотрено ГОСТами). Дверь ванной может иметь наверху небольшое застекленное окошко на случай, если вдруг погаснет свет; да мало ли что еще.

Дверная фурнитура

Дверные глазки

Итак, ваша дверь неприступна, прочна, утеплена и звуконепроницаема. Поэтому на звонок в дверь вы можете безрезультатно вопрошать: кто там? Ничего не слышно. Необходим широкообзорный дверной глазок.

Красивый маленький глазок с задвижкой чаще всего бесполезен. Его миниатюрная оптика позволит вам увидеть лишь силуэт стоящего у двери. А один он или нет, и кто еще может стоять сбоку двери — увидеть не дано.

Предпочтительнее выбрать большой глазок с оптикой, увеличивающей угол обзора до 180 градусов. С ним вы увидите все, что происходит по бокам вашей двери от стены до стены.

Вот тест на качество глазка: положите на пол вплотную к двери спичечный коробок и постарайтесь его увидеть с другой стороны двери через глазок.

Вам могут предложить и глазок с углом обзора 200 градусов (разумеется, более дорогой). Не ловитесь на эту удочку. Такого в беззеркальной оптике не бывает.

Дверные доводчики

Для многих такое название может показаться незнакомым, об этой важной детали дверной фурнитуры часто забывают.

Это механическое рычажное устройство автоматического закрывания дверей. Оно же регулирует скорость закрывания двери. Ведь хлопающая дверь — это не только головная боль, но и отваливающаяся штукатурка, и трещины в стене.

В других случаях дверной доводчик обеспечивает усилие полного захлопывания двери: нет необходимости отслеживать, закрыли ли вы за собой дверь.

Этот механизм обычно устанавливают наверху над дверью, но есть варианты, монтируемые в полу либо утапливаемые в двери. Все они, как правило, подходят для право- и левосторонних дверей, открывающихся как вовнутрь, так и наружу. Современные доводчики не выглядят «голыми» механизмами, они имеют красивый корпус белого, серебристого, золотистого либо коричневого цвета.

Дверные ограничители

Без этого мелкого элемента дверной фурнитуры резко распахнувшаяся дверь может повредить стоящую поблизости мебель и другие предметы обстановки, а ручка двери может оставить выбоины в прилегающей стене. Дверной ограничитель крепят либо к нижнему углу двери в виде металлического упора с резиновым наконечником, либо это крепящийся к полу в нужном месте полушаровидный элемент с вырезом, куда при распахивании упирается край двери.

Чем лучше хозяин — тем крепче замок

Современные двери оснащаются встроенными замковыми системами. Дверные замки — это отдельная безбрежная тема. Стоит упомянуть лишь об интересных новинках: замки с электронной кодировкой, отпирающиеся специальными магнитными карточками; замки дистанционного открывания (с использованием кодированного радиосигнала); замки, открывающиеся только в определенное время суток (их ставят в банках и офисах); замки с изменяющейся конфигурацией ключа «неделька» (каждую неделю и замок, и ключ обновляются).

Двери, поставляемые некоторыми ведущими производителями, дополнительно оснащаются кодовыми замками сейфового типа на случай, если злоумышленники похитят или силой отберут у вас ключ.

Из отечественных замков заслуживают внимания изделия некоторых конверсионных предприятий, например, замки «Митэм».

В межкомнатные двери тоже ставят небольшие внутренние замки. Особенным успехом сейчас пользуются «замки-ручки», где ключ вставляется прямо в круглую поворотную ручку. Когда они не заперты, защелка не дает дверям распахиваться от сквозняков и представляет непреодолимую преграду бесцеремонным домашним животным. На время, когда в доме никого не остается, имеет смысл запирать и межкомнатные двери. Если грабители и проникнут через укрепленную входную дверь, то запертые межкомнатные двери, хотя и не остановят их, но сильно «притормозят», пока подоспеет защита.

Справочное бюро

При оформлении заказа на установку бронированных дверей всегда требуйте сертификат или заключение Научно-исследовательского центра охраны, подтверждающее качество двери.

Бронированные двери обычно рассчитаны на наружное открывание, и это правильно. Отечественные противопожарные нормы издавна требуют, чтобы двери открывались только наружу. Но в пору Интенсивного строительства жилых домов с крохотными коридорами и лестничными клетками об этих нормах пришлось забыть.

Зато теперь благодаря этому вы можете при установке новой современной входной двери оставить и старую, открывающуюся внутрь дверь в качестве второй, не нарушающей привычного домашнего уюта и повышающей звуко- и теплоизоляцию.

При выборе модели металлической двери относитесь настороженно к дверям с мягкой обшивкой с двух сторон. Под ней могут скрываться дефекты конструкции. Да и зачем нужна мягкая обшивка, когда все качественные двери тепло- и звуконепроницаемы, а современные отделочные материалы позволяют отлично оформить вашу дверь в соответствии с дизайном квартиры?

Толщина стальных листов обшивки двери имеет значение, но не такое важное, как принято считать. Слишком толстые металлические листы, возможно, не пробьет пуля, но они делают дверь тяжелой и затрудняют обращение с ней. А слишком тяжелая дверь может перекоситься и даже заклиниться, например, при пожаре или в случае чрезмерной усадки дома.

Предпочтительнее обшивка из более тонких листов высокопрочной легированной стали. Внутри обязательно должны быть тщательно смонтированные ребра жесткости. Но такие, чтобы не слишком утяжелять дверь.

Не увлекайтесь большим количеством замков. Их обилие лишь ослабляет конструкцию. Достаточно одного хорошего врезного замка с выдвигающимися во все четыре стороны длинными стальными стержнями-ригелями (их еще называют сейфовыми, или «полицейскими»), и одного накладного. Убедитесь, что это замки с возможностью замены цилиндрового механизма или сувальд. Иначе при утере или похищении ключей вам придется заменять всю дверь.

Автоматически защелкивающиеся замки для бронированной двери исключены! Если вы случайно захлопнете такую дверь, помочь вам будет очень трудно.

Покупайте замки в магазинах и фирмах, имеющих торговую лицензию. В случае ограбления квартиры вас несколько утешит возможность обратиться с претензией в фирму; вдруг это поможет делу.

Серийные замки заводского изготовления не должны вас смущать, поскольку ключи к ним изготавливаются автоматом по методу случайных чисел. Современные конструкции имеют тысячи, а то и миллионы комбинаций, и совпадение невозможно.

Сохраняйте адрес и телефон установившей стальную дверь фирмы и после истечения гарантийного срока. Если вы вдруг потеряете ключи, вызванные вами специалисты откроют дверь с помощью специальных приспособлений. Но им придется повозиться 2–3 часа. Обычным взломщикам понадобится гораздо больше, а их такие сроки не устраивают. Большинство из них работают «на рывок»: 5—10 минут. Тем более, что тихо взломать стальную дверь невозможно. И тогда они ретируются.

Собираясь покупать или заказывать новую дверь, не ограничивайтесь измерениями размеров дверного полотна старой двери. В отечественном строительстве есть немало примеров, когда размер дверного проема оказывался заметно больше стоящей в нем дверной коробки. Строители заполняли бреши известковым раствором, досками и штукатуркой. Как держится и ведет себя такая дверь — можно представить. Так что позаботьтесь точно выяснить истинные размеры дверного проема и покупайте дверь с коробкой точно под него. Возможно, вместо старой стандартной двери из древесноволокнистой плиты здесь отлично встанет красавица — двустворчатая дверь.

Если в доме старые двери…

Бывает, что в вашем доме скрипят межкомнатные двери; а бывает, что они сами распахиваются от малейшего сквозняка. В таком случае тряпка, намотанная между ручками, или кое-как прибитый на дверной косяк кусочек кожи — не выход из положения.

Но это еще не значит, что вам пора покупать и устанавливать новые двери. И даже приглашать плотника для ремонта не обязательно. Есть несколько несложных приемов, зная которые, можно устранить неполадки с дверями по старой доброй формуле «сделай сам».

КОГДА ДВЕРЬ СКРИПИТ. Чтобы надолго избавиться от скрипа, надо всего лишь смазать петли машинным маслом. В шкафчике для бытовой химии у вас обязательно должно найтись место флакончику с машинным маслом для хозяйственных нужд. Никакое даже самое качественное растительное масло его не заменит.

Чтобы масло из носика флакончика-масленки не растеклось по поверхности дверных петель, а как следует проникло в зазоры, где как раз и возникает этот противный скрип из-за трения, желательно подложить под дверь какой-нибудь клин или лезвие топора. Тогда дверь слегка приподнимется на петлях. Запустите несколько капель масла в образовавшиеся зазоры около штифтов петель. Время от времени, когда дверь снова начнет скрипеть, повторяйте эту процедуру. Если масло хорошего качества, вам хватит результатов вашего энтузиазма надолго.

Бывает, что покупка флакончика машинного масла превращается в проблему, поскольку оно никогда не попадается на глаза на прилавках магазинов, когда нужно, а спросить вы забываете. Тогда можно вместо масла использовать кусочки графита от мягкого простого карандаша. Вложите их в зазоры приподнятых дверных петель. Когда вы опустите дверь, то под ее тяжестью кусочки графита превратятся в мелкий порошок. Графит, родственник алмаза, тем не менее является прекрасным смазочным материалом и служит долго, дольше масла. Так что нет худа без добра.

ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ ИЛИ ЗАКРЫВАЕТСЯ САМА СОБОЙ. Это значит, что неправильно прикреплены дверные петли: не строго вертикально, а чуть наклонно.

Дверь сама распахивается — значит, она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли кусок картона нужной толщины. Обычно этого бывает достаточно, чтобы петли выровнялись.

Дверь сама собой закрывается — она наклонена к дверной раме. Выровняйте плоскость двери, подложив кусок картона под нижнюю петлю.

ДВЕРЬ ЗАКЛИНИВАЕТСЯ В ДВЕРНОЙ РАМЕ. Самая распространенная причина — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими — более длинными. Можно использовать и старые, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для посуды или вбейте деревянные пробки на клею. Не из чего сделать деревянную пробку — натолкайте в разболтавшееся гнездо смазанные хорошим клеем спички. Ввинтите шуруп как можно туже.

ДВЕРНАЯ РАМА ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ. Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал усадку и дверная рама слегка перекосилась. Выправить раму в такой ситуации вряд ли удастся. Единственный выход — придать двери наклон, соответствующий раме. Подложите под одну из петель прокладку, как рассказывалось выше. Если заклинивается нижняя часть двери, подложите прокладку под верхнюю петлю, и наоборот.

Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного «утопить» их. А если заметили-перекос двери или дверной рамы, то достаточно «утопить» только ту петлю, против которой заклинивает дверь.

Если это не поможет, грубым наждаком или стамеской снимите слой древесины против того места, где происходит заклинивание.

Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая петель. Остается отшлифовать обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасить под цвет двери.

ДВЕРЬ ЗАДЕВАЕТ ПОЛ ИЛИ ПОРОГ. Вернее всего, дверь осела, и нужно проверить дверные петли и подтянуть их шурупы, не ослабли ли они. Если петли в порядке, попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки. Смажьте их машинным маслом. Когда и это не поможет, переставьте петли немного выше. Старые отверстия от шурупов забейте деревянными пробками.

ДВЕРЬ ВЫСОХЛА И ПЕРЕСТАЛА ПЛОТНО ЗАКРЫВАТЬСЯ. Конечно, можно прибить на дверь или притолоку кусочек кожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. К тому же через образовавшуюся щель дует. Лучше на торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпки гвоздей необходимо «утопить». Планку зачистите шкуркой, если надо, зашпаклюйте, проолифьте и покрасьте.

А как быть с дверью, которая то разбухает и заклинивается, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, сделайте прокладку, толщину которой можно регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанный из консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4–5 см. Прикрепите этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните.

Между металлическими пластинками вложите кусочек резины или картона и зажмите. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

ДВЕРЬ С ТРУДОМ ЗАПИРАЕТСЯ И ОТПИРАЕТСЯ. Прежде всего проверьте, не смещен ли язычок замка относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги и поверните ключ в замке. Отпечатки покажут, куда попадает язычок замка. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Если выяснится, что он попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из-за разболтавшихся петель. В этом случае укрепите петли, как уже было рассказано.

Если это не поможет или окажется, что отверстие смещено в сторону, самый простой выход — отвинтить запорную планку и укрепить ее на новом месте, чуть подвинув под язычок замка. Иногда приходится расширить отверстие напильником. Только старайтесь не снять лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать от движения воздуха.

Бывает, что дверь плохо запирается или не запирается совсем оттого, что слишком велик зазор между дверью и притолокой. В таком случае язычок замка не захватывается запорной планкой. Тогда снимите запорную планку и вырежьте под нее прокладку, подобрав толщину опытным путем. Установите планку обратно вместе с прокладкой.

Ловушки тепла на двери

Немало нашего домашнего тепла, которым мы так дорожим в морозные зимние дни, по статистике, теряется через входные двери (примерно 10 процентов!). И не только когда они открыты нараспашку.

Чтобы свести эти потери к минимуму, стоит начать с двери вашего подъезда. Если ее пружина ослабла или вовсе вышла из строя, такая дверь частенько может оставаться распахнутой. Кто об этом должен заботиться? В конце концов это ВАША дверь. Не обязательно искать новую пружину (если не решитесь разорить домашний пружинный эспандер). А то возьмите резиновый жгут из аптечки первой помощи или аптечные резиновые ленты и сплетите их в косичку. В конце концов срежьте эластичные пояса с трех пар рваных колготок и сплетите косичку из них. Должно получиться достаточно упругое сооружение, один конец которого надо с натяжением прибить к двери, а другой — к косяку.

С чувством выполненного гражданского долга обратимся к двери своей квартиры. Если она обита утеплителем — замечательно. Если же нет, надо сделать хотя бы утеплительные валики по периметру двери. Возьмите полоску искусственной кожи или ту же аптечную резиновую ленту шириной около 5 см, прибейте к низу двери, подверните кверху, вложив внутрь полоску поролона или войлока, и снова прибейте. Сквозняка из-под двери больше не будет. Двери современных квартир чаще всего открываются внутрь, поэтому остальные три утеплительных валика прибейте сверху и по бокам к дверной коробке с наружной стороны. В новых домах, где нет дверных коробок, придется уплотнительные валики просто приклеить к бетону надежным клеем.

То же самое проделайте с балконными дверями, если собираетесь пользоваться ими зимой. Для этой цели в продаже есть неплохие дверные уплотнители. В конце концов можно обойтись полосками поролона, пористой резины или мягкого шнура. Причем толщина такой прокладки должна примерно на треть превосходить глубину паза, куда она приклеивается. Тогда при закрывании двери материал сожмется и плотно заполнит паз.

Мой дом — моя крепость

Вы отлично потрудились над укреплением дверей в свою квартиру.

Но вот поучительный эксперимент, о котором мне рассказали во Всероссийском объединении «Охрана» МВД РФ. Милицейская группа задержания в штатском среди бела дня подогнала грузовик к жилому дому, профессионально, не таясь, взломала дверь одной из квартир и на глазах у нелюбопытных соседей не спеша вынесла и погрузила в машину всю обстановку квартиры. Отъехали за угол, переоделись в милицейскую форму, пересели в служебную машину с сиреной и вернулись на место происшествия:

— Кто-нибудь видел грабителей?

— А как же, видели.

Но ни одной приметы не смогли вспомнить добрые соседи, глядя в ясные глаза милиционеров, которые только что были здесь 15 минут назад…

Это очень плохой симптом. Повышенное безразличие и пониженная память на лица — один из признаков снижения интеллекта… Легко ругать этих людей. Но лучше начнем с себя. Часто ли мы проявляем знаки внимания к своим соседям? Знаем ли их по имени-отчеству, всегда ли здороваемся, поздравляем с праздниками, часто ли улыбаемся им?

Если вы хотите себе добра, для начала возлюбите своего ближнего. Пусть все в доме хорошо запомнят вашу приятную улыбающуюся физиономию, бывающих у вас друзей, а заодно номер вашей квартиры. И тогда подобные недоразумения будут категорически исключены.

И даже со стандартными дверями из ДСП в районах массовых застроек все тоже не так уж безнадежно. Да, любую дверь можно взломать, даже железную. Но большинство грабителей ценят свое время (и до поры до времени свою свободу) и предпочитают работать «на рывок»: вся операция обычно укладывается в считанные минуты. И если ваша дверь не поддается так же быстро, как большинство других, злоумышленники могут оставить ее в покое.

Вот несколько простых рекомендаций специалистов Всероссийского объединения «Охрана».

Во-первых, измените направление открывания двери. Почему-то входные двери в современных домах открываются исключительно внутрь, что очень облегчает задачу взломщиков. Дверь же, открывающуюся наружу, уже не вышибить, в худшем случае оторвется ручка, и все. Кстати, противопожарные нормы требуют, чтобы двери открывались наружу. Но в пору интенсивного строительства «хрущоб» с крохотными лестничными клетками об этих нормах пришлось забыть…

Во-вторых, чтобы нельзя было вышибить дверь вместе с дверной коробкой, позаботьтесь о надежном укреплении коробки в дверном проеме. Для этого загоняют в стены длинные болты.

В-третьих, не поленитесь сбить штукатурку по периметру дверной коробки и проверить, не оставлены ли нерадивыми строителями пустоты между дверным проемом и коробкой. Добросовестно забейте их цементным раствором. Это эффективная защита и против лома, и «фомки».

И пусть вас согревает мысль, что ради нашей безопасности в наших домах успешно работает Всероссийское объединение «Охрана», клиентом которой может стать любой желающий абонент городской телефонной сети. Обращайтесь в его районные отделения. А пока надо просто жить. Желательно счастливо. И это совсем нетрудно. Ведь счастье — всего лишь умение избегать несчастья.

Справочное бюро

Двери из цельной древесины, где гнездо под замок и запорную планку выбрано вручную, грубо, более уязвимы, чем те, где это сделано фрезой и размеры гнезда точно соответствуют замку.

Любой зазор между замком и древесиной заметно снижает прочность вашей «крепости».

Комбинированные двери с несплошным заполнением пространства между внешним и внутренним полотном (брак, который часто встречается в наших массовых застройках) взламываются от трех ударов плечом и двух ударов ногой.

ВРЕМЯ «Ч». Мировая статистика давно установила: пик квартирных краж совершается днем, а именно от 10 часов утра до 14. Более сложные операции преступники проворачивают в сезон массовых отпусков. Принимайте в эти периоды повышенные меры безопасности.

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Этот разнообразный, разнообразный… инструментарий

Л.А. Ерлыкин

Верстак

В хозяйстве, где всегда требуется много столярных работ, хороший верстак — большое подспорье. Но его стоит сделать унифицированным, чтобы, кроме столярных работ, на нем можно было бы выполнять некоторые жестяницкие, гибочные и другие работы, установить электропилу, токарный станок по дереву и т. д.

На рис. 1 показан деревянный унифицированный верстак.

Рис. 1

Ножки сделаны из бруска сечением 80х80 мм. Их надежно закрепляют в коробке, которую собирают из досок толщиной 40 мм. Все крепления делают на крупных шурупах. В середине коробки устанавливают на шурупах поперечную планку сечением 60х80 мм. Высоту верстака выбирают в зависимости от роста работающего. Для этого на любой стол кладут стопку отрезков досок и подбирают их высоту так, чтобы за положенный на них фуганок (рубанок) можно было взяться, почти не сгибая спины. Общая высота стола плюс высота стопки досок и определят высоту верстака.

Столешницу крепят к коробке и поперечной планке шурупами. Для столешницы лучше брать доски толщиной 60 мм.

Ножки верстака связывают в шип попарно вспомогательными планками, а их, в свою очередь, соединяют в шип продольной связью для придания жесткости всей конструкции, иначе верстак через некоторое время потеряет устойчивость.

По одной длинной стороне верстака врезают и закрепляют на шурупах с потайными головками стальной уголок с полочкой 32 или 36 мм. Эта сторона верстака будет служить для жестяницких работ.

На другой длинной стороне верстака устанавливают два зажима для строжки узких сторон досок (рис. 2,а). Каждый зажим представляет собой металлическую пластину с приваренной к ней гайкой. Пластину крепят шурупами изнутри коробки верстака. Прижимная доска с помощью болта с воротком позволяет прижимать к верстаку обрабатываемую доску. Между головкой болта с воротком и прижимной доской ставят шайбу. Когда зажимы не нужны, их можно снять.

Рис. 2

На той же длинной стороне верстака ставят устройство для крепления доски при строжке широких сторон (рис. 2,б). Оно представляет собой два съемных деревянных клинообразных упора с направляющими из стали толщиной 2 мм. В направляющих могут перемещаться два сухаря с уголковыми вырезами. Сухари лучше делать из бука. На угловых вырезах сухарей крепят отрезки лезвий от ножовки.

Обрабатываемую доску (в зависимости от ее ширины) устанавливают в подходящие вырезы сухарей и нажимают на нее. Сухари, перемещаясь в упорах, надежно зажимают конец доски. Отрезки лезвий ножовки врезаются в доску и не дают ей перемещаться.

В столешнице верстака вырезают отверстие для установки электрической циркулярной пилы. Если необходимо, сверлят отверстия под крепящие болты для токарного станка по дереву, гибочного устройства (рис. 2,в) и т. п.

Токарный станок по дереву

С помощью такого станка можно выточить балясины для крыльца и лестницы на мансарду, сделать точеные детали к наличникам, затейливые элементы внешней и внутренней отделки дома, детали мебели и многое другое.

Основу токарного станка по дереву составляет однофазный электродвигатель мощностью около 1 кВт или трехфазный электродвигатель мощностью около 1,5 кВт, включенный по конденсаторной схеме. Лучше выбрать электродвигатель с пониженным числом оборотов в минуту, не более 1000 (желательно около 600–800).

О конденсаторных схемах включения трехфазных двигателей в однофазную сеть необходимо рассказать подробнее.

Имеется большой выбор трехфазных электродвигателей, однако не все они пригодны для включения в однофазную сеть по конденсаторной схеме. Так, например, хороши для этих целей двигатели серий АО, АО2, АОЛ, АПН, УАД и некоторые другие. Имеются электродвигатели с номинальным напряжением 127/220 В (номинальное напряжение электродвигателя указано на паспорте-этикетке на его корпусе). Такие электродвигатели подключают к сети 220 В через конденсаторы только по схеме «звезда» () — Электродвигатели с номинальным напряжением 220/380 В — по схеме «треугольник» ().

Для получения максимально возможной мощности на валу электродвигатели подключают к однофазной сети 220 В по схеме, показанной на рис. 3,а. Переключатель SA2 позволяет осуществить реверс ротора двигателя.

Рис. 3

Емкость рабочего конденсатора для электродвигателя с номинальным напряжением 127/220 В определяют по формуле:

Ср() = 2750∙I/V (мкФ),

где:

I = P/1,73∙η∙cos φ

I — рабочий ток, А;

V — рабочее напряжение (220 В);

η — КПД двигателя;

cos φ — косинус потерь.

Две последние величины указываются в паспорте-этикетке.

Для электродвигателя с номинальным напряжением 220/380 В, выполненного по схеме «треугольник», емкость рабочего конденсатора определяют по формуле:

Ср () = 4800∙I/V (мкФ).

Пусковые конденсаторы (С) в обеих схемах выбирают емкостью в 1,5–2,0 раза больше, чем рабочие. Конденсаторы для перечисленных схем должны быть с бумажной изоляцией (марок МБГО, МБГП и т. п.) и рассчитаны на рабочее напряжение не менее 350 В.

Если электродвигатель с номинальным напряжением 127/220 В, выполненный по схеме «звезда», имеет выведенные на клеммную колодку концы (где можно производить переключение обмоток), то применяют схему (рис. 3,б), дающую наибольшую достижимую мощность на валу.

Пуск электродвигателя осуществляют следующим образом. Нажимают кнопку «Пуск» и включают выключатель «Сеть». Как только электродвигатель наберет обороты, отпускают кнопку «Пуск». Если при выбранном рабочем конденсаторе двигатель при работе сильно нагревается, подбирают оптимальный вариант, уменьшая или увеличивал емкость рабочего конденсатора.

Ha ось двигателя станка устанавливают планшайбу (рис. 4,а). Она имеет центральный конус и четыре переставных. На них насаживается заготовка и надежно фиксируется. Для мелких деталей используют планшайбу меньших размеров.

Рис. 4

Второй конец заготовки закрепляют в центре (рис. 4,б). Он представляет собой уголковый держатель, сваренный из стали толщиной 4–5 мм. К держателю приварена обойма, в которую вставлен с натягом шарикоподшипник. В центральное отверстие шарикоподшипника запрессована стальная точеная втулка с резьбой под центр. Центр представляет собой стальной заостренный стержень толщиной не менее 16 мм со сплошной резьбой по всей длине и двумя лысками на конце (для заворачивания центра). С помощью трех гаек центр крепят во втулке. Ограничительная шайба плотно насаживается на заостренный конец. При установке станка на верстаке необходимо следить, чтобы центральный конус планшайбы и конус центра находились на одной линии, т. е. были бы соосны. При любом перемещении центра эта соосность должна строго соблюдаться.

На верстаке во время работы станка устанавливают подручники (рис. 4,в). Их обычно делают трех размеров: длинный, средний и малый. Последний делают так, чтобы он мог крепиться к верстаку под разными углами. На подручник опирается при работе резец.

Резцы можно сделать из плоских напильников (рис. 4,г). Черновой (обдирный) резец имеет полукруглую форму.

Угол заточки его для твердых пород дерева около 25°, для мягких — около 35°. Чистовые резцы в плане косые (с углом 70–80°), угол заточки их 20–30°. Иногда чистовые резцы делают с односторонней заточкой. Общая длина резца (с ручкой) около 500 мм.

Станок обязательно оборудуют двумя деревянными брусами сечением 80х80 мм, так называемыми отбойниками (рис. 4,в). Они предназначаются для отбрасывания заготовки в сторону, если она сорвется со станка.

До начала работы на станке подбирают заготовку (желательно без сучков, сухую). Для наружных деталей обычно используют осину, она хорошо выдерживает внешние воздействия. Для внутренних деталей лучше брать липу — она легко обрабатывается. Для ответственных силовых деталей подходят бук или дуб. Хвойные породы плохо обрабатываются на токарном станке.

Рассмотрим, например, изготовление балясин. Сначала выстругивают четырехугольный брус. На торцах рисуют окружность и топором обстругивают начерно цилиндрическую заготовку.

Заготовку приставляют к планшайбе станка так, чтобы конус встал точно в центр размеченной окружности. Слегка ударяют молотком по другому концу заготовки, чтобы обозначились углубления от всех пяти конусов планшайбы. По этой разметке сверлят пять отверстий сверлом диаметром вдвое меньше, чем диаметр каждого конуса основания. Глубина отверстий — три диаметра сверла. На другом торце также высверливают по разметке отверстие для центра.

Вставляют заготовку в станок. Для этого ударом молотка насаживают ее на конус планшайбы до упора и подводят под отверстие центр. Ставят стопорную шайбу и заворачивают так, чтобы стопорная шайба слегка вдавилась в торец заготовки. Завинчивают левую гайку до упора во втулку (рис. 4,б). С другой стороны держателя также навинчивают первую гайку до упора во втулку и второй гайкой контрят ее.

Устанавливают длинный подручник и отбойники. Включают двигатель. Обдирным резцом начинают снимать стружку не толще 1–2 мм (в зависимости от твердости дерева). Резец держат крепко двумя руками и следят, чтобы он все время опирался на подручник (рис. 4,в). Для того чтобы лезвие резца стачивалось равномерно, его подводят к заготовке под разными углами.

Заготовку обрабатывают начерно до тех пор, пока диаметр ее не станет на 1,5–2,0 мм больше намеченного. Затем работу ведут уже чистым резцом. Резец подводят к заготовке так, как это показано на рис. 4,д, причем лезвие его наклонено по отношению к образующей цилиндра.

Получив нужный диаметр, приступают к разметке балясины по длине с помощью подготовленного шаблона. Ее ведут острым концом чистого резца (рис. 4,е). Таким же образом протачивают все узкие переходы (рис. 4,ж). Остальную обработку (закругления, конусные части и т. д.) выполняют чистым резцом, как обычно (рис. 4,д). Контроль осуществляют шаблонами, прикладывая их к детали и добиваясь, чтобы очертания детали точно совпадали с обводами шаблона.

Готовую деталь, не снимая ее со станка, шлифуют абразивными шкурками (шкурку складывают в узкую полоску и, удерживая за края, подводят к детали).

Окончательно деталь полируют древесной стружкой: зажимая горсть стружки в руке, прижимают ее к поверхности вращающейся детали.

Свободная ковка

В простейшей кузнице необходимо иметь горн, наковальню и небольшой набор инструментов.

Горн. Основу самодельного горна составляет ведро-бадья из черного железа (рис. 5,а). Ведро устанавливают на землю или крепят на специальном металлическом столике, что более удобно.

Рис. 5

В нижнюю часть ведра вставляют трубу такого диаметра, чтобы на нее плотно насаживался патрубок пылесоса. У пылесоса для облегчения работы снимают все фильтры (он должен работать на нагнетание воздуха).

Ведро внутри обмазывают обычной глиной. Ее наносят слоями толщиной 2–3 см. Каждый слой хорошо просушивают и только затем кладут следующий. Верхний слой делают толщиной 5–7 мм из смеси: сухой каолин (или любая огнеупорная сухая глина) — 9 м.ч., бура прокаленная — 1 м. ч, вода — 2 м.ч. Каолин (глину) и буру тщательно перемешивают в эмалированной посуде, подливают воду и все еще раз тщательно размешивают. Смесь должна напоминать густое тесто.

Полученную смесь укладывают на глину и выравнивают. После полного высыхания смеси ее затирают мокрыми руками, добавляя понемногу смесь (т. е. убирают все появившиеся трещины). Если надо, то поверхность затирают еще раз.

После полной просушки горн заполняют древесным углем, подключают пылесос и разжигают уголь. Обмазку прокаливают докрасна, все время подкладывая уголь. После остывания горн готов. Он может работать при температуре до + 1600 °C.

Кроме древесного угля (он дает самую низкую температуру), в горне можно сжигать каменный уголь (антрацит) и кокс.

Наковальня. Простейшую наковальню можно сделать из отрезка крупного тавра или крупной стальной заготовки (рис. 5,б).

Инструмент. Для кузнечных работ необходимо купить три молотка весом 0,5; 1,0 и 2,0 кг, а также полукувалду. Ее переделывают (насаживают на ручку длиной около 70 см).

Кузнечное зубило (рис. 5,в) иногда можно приобрести в магазинах. Если это не удается, его делают из обычного крупного зубила, прикрепив к нему ручку из проволоки диаметром 3,5–4,0 мм (рис. 5,г). Таким же образом делают различные кузнечные пробойники, просечки и т. п.

Гладилка — кузнечный инструмент, которым разравнивают разогретый металл после протяжки. Ее с успехом можно заменить второй полукувалдой с длинной ручкой.

Раскатку для кузнечных работ с успехом заменяет крупный молоток с переделанным бойком (рис. 5,д).

Гвоздильня — приспособление, в котором формуют шляпки заклепок и специальных гвоздей, делают из подходящего бруска стали на сверлильном станке (рис. 5,е).

Кузнечные клещи — обычно это первый инструмент, который должен сделать себе начинающий кузнец. С их помощью достают раскаленные детали из горна, держат заготовки во время ковки. На рис. 6, а показан максимальный набор сечений губок кузнечных клещей. Из них необходимо выбрать нужные. Для работы с большими поковками требуются клещи длиной 65–70 см, для малых поковок — 25–30 см.

Самые первые клещи делают без нагрева. Стальную полосу сечением 3х20 мм зажимают в тиски и подходящим инструментом (например, газовым ключом) поворачивают в намеченном месте на 90° (рис. 6,б). Так же поступают со второй полосой. Затем в полосах сверлят отверстия и соединяют их заклепкой из подходящего гвоздя. В местах перегиба полос их подтачивают напильником (заштрихованные части), чтобы губки этих примитивных клещей сходились.

Рис. 6

О металлах для ковки. Во многих городах существуют магазины «Сделай сам», «Умелые руки» и т. п. Надо надеяться, что в них будут продаваться и отходы стали. Пока умельцы довольствуются подручными материалами, в основном это вышедший из строя инструмент и детали машин.

Приемы свободной ковки. Все кузнечные работы проводят с разогретым металлом. Сталь разогревают в горне до температуры примерно 1200 °C. На глаз эту температуру определяют по цвету заготовки. Температуре 1200 °C соответствует светло-желтый цвет.

Рубку металла осуществляют на наковальне с помощью зубила. Углеродистые стали обыкновенного качества и низколегированные рубят за один проход. Качественные и легированные стали надрубают с одной стороны и окончательно рубят с другой (рис. 7,а).

Осадку заготовки производят тогда, когда необходимо из толстой заготовки сделать более тонкую деталь (рис. 7,б). Один из вариантов осадки — формовка головки заклепки (гвоздя) в гвоздильне (рис. 7,в).

Рис. 7

Протяжка необходима при получении полос. Ее проводят в два приема. Сначала раскаткой «растягивают» металл. Затем снова разогревают металл и с помощью гладилки выравнивают поверхность (рис. 7,г).

Гибка металла — наиболее часто встречающаяся операция при ковке. Рассмотрим некоторые варианты гибки.

Гибку полосы в плоскости производят, ударяя молотком по растягиваемой стороне (на рис. 7,д места ударов показаны крестиками).

Перпендикулярно плоскости полосу гнут на краю наковальни (рис. 7,е), прижимая полосу к наковальне полукувалдой.

Гибку полосы (прутка) в середине проводят на подкладке или на двух прутках с помощью раскатки или молотка (рис. 7,ж).

Заделка петли — часто встречающаяся кузнечная операция. Ее осуществляют следующим образом. Сначала разогретый конец заготовки (прутка) гнут на шпераке (конусообразном конце) наковальни или закрепленном на наковальне прутке (рис. 7,з, позиция 1). Затем на ребре наковальни делают вторую гибку (позиция 2). Прижимая заготовку полукувалдой, начинают гнуть петлю (позиция 3). И наконец на прутке замыкают петлю (позиция 4).

Если необходимо изготовить большое количество гнутых массивных деталей, используют кузнечное гибочное приспособление (рис. 7,и). Оно располагается непосредственно на наковальне или специальной плите и представляет собой откованный для этих целей поворачивающийся на оси рычаг и набор стальных прутковых упоров, которые можно переставлять в отверстиях наковальни (плиты). Детали гнут в разогретом состоянии.

Кузнечная сварка. Кузнечной сваркой можно соединять в основном стали с содержанием углерода до 0,3 %, марганца — до 0,7 %, кремния, — фосфора и серы — до 0,005 %.

Сталь для сварки нагревают до температуры 950—1050 °C (оранжевый цвет разогретой детали) и посыпают флюсом. Флюс — смесь равных частей мелкого кварцевого песка, прокаленной буры и поваренной соли. Затем нагревают до температуры 1350–1370 °C (ослепительно белый цвет), сбивают шлак, складывают детали и проковывают.

Перед кузнечной сваркой концы свариваемых деталей разделывают, как показано на рис. 7,к.

Горелки

Для неразъемного соединения небольших деталей из металлов применяют пайку так называемыми твердыми припоями. При правильном подборе флюса и припоя такие соединения выдерживают довольно большие нагрузки.

Пайку твердыми припоями проводят различными горелками, используя в качестве горючего сжиженный газ и бензин.

Горелка для сжиженного газа. Самодельная инжекторная горелка питается от баллонов со сжиженным газом емкостью 1 л (баллоны должны иметь в комплекте вентиль со шлангом).

На рис. 8,а показана конструкция горелки. Изогнутая латунная (медная) трубка диаметром 6 мм длинным концом через переходный резиновый шланг соединяется со шлангом баллона (ниппель у которого удален).

Рис. 8

На другой конец трубки навернут ниппель от примуса (резьба М5), заточенный на конус. На трубку плотно посажен вкладыш, который может перемешаться вдоль наружной трубы.

Вкладыш собран из трех деталей, спаянных твердым припоем (на втулке, которая перемещается по трубке, закреплена звездочка и короткий отрезок трубки).

Наружная трубка имеет четыре отверстия, которые могут перекрываться трубкой вкладыша. Этим самым регулируется подсос воздуха, который формирует пламя горелки.

Для регулировки пламени горелки трубку с вкладышем передвигают в наружной трубке так, чтобы четыре отверстия в ней были чуть-чуть перекрыты. Открывают вентиль у баллона, подают газ в горелку и зажигают его. Продвигая вкладыш в трубе (все более перекрывая четыре отверстия), добиваются устойчивого горения. Регулировку пламени горелки проводят, кроме того, и изменением подачи газа в горелку. Иногда приходится передвигать вкладыш относительно тонкой трубки.

После получения пламени нужной интенсивности и формы детали горелки зажимают винтом-фиксатором.

Горелка работает устойчиво и дает ровное гудящее пламя, позволяющее разогревать небольшие детали до температуры 1100 °C.

Бензовоздушная горелка. В этой горелке в качестве горючего используется смесь с воздухом бензина Б-70, Б-96 или бензина для зажигалок. С помощью этой горелки можно разогревать небольшие детали до 1350 °C.

Стандартная бензовоздушная горелка, применяемая в зубопротезировании, показана на рис. 8,б. Она состоит из собственно горелки, бачка-генератора, куда заливается бензин, и мехов с ресивером. Все детали горелки соединены резиновым шлангом.

Горелка работает следующим образом. Если качать ногой мехи, то воздух из них поступает сначала в ресивер, где выравнивается давление, а потом по шлангу в бачок-генератор. В нем воздух насыщается парами бензина и далее по шлангу подается в горелку. На горелке имеется вентиль, позволяющий регулировать пламя от широкого мощного (для разогрева деталей) до узкого длинного (для пайки).

Подобную горелку можно изготовить самому. Мехи (рис. 9,а) делают следующим образом. Два одинаковых отрезка 10-миллиметровой фанеры соединяют между собой двумя дверными петлями (их лучше приклепать алюминиевыми заклепками). В верхней дощечке устанавливают два клапана: входной и выходной.

Рис. 9

Входной клапан представляет собой металлическую пластинку с отверстиями, которую устанавливают шурупами и на клею (88Н, «Момент») на внутренней стенке дощечки (на рисунке снизу). Сверху на пластинку крепят винтом с шайбой кружок тонкой резины, которая и служит клапаном.

Выходной клапан по конструкции не отличается от входного, только расположен он на внешней стороне дощечки и имеет выходной патрубок.

Для облегчения работы с мехами между дощечками вставляют пружину, которая будет раздвигать мехи при работе (свободный ход). Обтягивают мехи прорезиненной тканью, приклеивая ее к фанере клеем 88Н или «Момент». Снаружи по всем торцам фанеры с интервалом 1,5–2,0 см мелкими гвоздиками прибивают ремешок.

В качестве ресивера может служить камера волейбольного мяча, помешенная в матерчатый мешок (чтобы при перекачке камера не лопнула). Ресивер (камера) подключается к системе через тройник, спаянный из металлических трубок подходящего диаметра.

Бачок-генератор (рис. 9,б) представляет собой высокую металлическую банку с запаянной крышкой. Сверху в крышку впаяны две трубки и горловина с винтовой пробкой для заливки бензина. Последнюю можно и не делать, а бензин заливать через короткую (выходную) трубку.

Входная трубка опускается до дна банки и заканчивается «баранкой» с заглушкой на конце. В «баранке» снизу делают 12–15 отверстий, распределенных по всей ее длине. Диаметр отверстий 0,3–0,4 мм. Делают их так. Надфилем сначала делают запил, не пропиливая до конца стенку трубки. Затем тонким шилом или иглой прокалывают сквозное отверстие.

Выходная трубка — короткая. Нижний конец ее слегка выступает снизу крышки.

Самодельная горелка показана на рис. 9,в. На входном конце приемной трубки припаяна мелкая латунная сетка, служащая предохранительным клапаном от проникновения пламени в бачок-генератор.

Приемная трубка припаивается к вентилю, позволяющему регулировать форму пламени. Вентиль цилиндрический. Детали его выточены на токарном станке и тщательно притерты.

От вентиля отходят две трубки: тонкого пламени и широкого пламени. Обе трубки припаяны к «тюльпану», выточенному из стали. Ниппель от примуса ввернут в трубку тонкого пламени. Отверстие ниппеля рассверливают до диаметра 0,9 мм, торец закругляют.

На рис. 9,г показана простейшая бензовоздушная горелка, сконструированная автором. Она дает только тонкое пламя.

На трубке с внутренним диаметром около 4 мм укреплен сточенный на конус ниппель от примуса (отверстие не рассверливать). По трубке с усилием может перемещаться «тюльпан». Широкая втулка «тюльпана» закрывает при движении одно или два из трех отверстий в трубке, тем самым регулируя пламя в широкой части «тюльпана», которое в свою очередь, поджигает бензовоздушную смесь, подаваемую через ниппель.

Отверстия в трубке делают так же, как и в «баранке» при изготовлении бачка-генератора (рис. 9,б). Диаметр отверстий должен быть около 0,2 мм. Поэтому для их прокалывания нужна тонкая игла. Такая горелка предназначена для пайки твердыми припоями мелких деталей. Для получения более мощного пламени «тюльпан» делают несколько больших размеров. В ниппеле отверстие рассверливают до диаметра 0,8–0,9 мм. Отверстия в трубке (рис. 9,г) делают диаметром 0,3 мм.

Муфельная печь

Термообработка стальных деталей (отжиг, закалка и отпуск) возможна только при наличии горна или муфельной печи. Последняя как нельзя лучше позволяет термически обработать любые металлические детали, а также изготавливать инструмент, детали к самодельным конструкциям и т. п.

Основу небольшой муфельной печи (рис. 10,а) составляет круглая керамика от обычной электрической плитки. Печь оснащают спиралью, сделанной из проволоки марки ОХ27Ю5А или 0X23Ю5А. Длина проволоки для спирали 16 м, диаметр проволоки 0,75 мм. При этом муфельная печь будет иметь мощность около 1,2 кВт.

Рис. 10

Керамику со спиралью помещают в корпус из черного кровельного железа. Выводы спирали подключают к колодке от электрической плитки. Керамику снизу и с боков обкладывают несколькими слоями листового асбеста так, чтобы толщина его была не менее 40 мм (слои асбеста показаны на рис. 10,а). К корпусу на заклепках крепят три ножки из полосового железа. Сверху корпуса надевают колпак с ручками, имеющий асбестовую тепловую изоляцию. В колодке делают отверстия под смотровую пробку и для термопары.

Первые два слоя теплоизоляции крепят к колпаку скобами из стальной мягкой проволоки (рис. 10,б). Между ними закладывают скобы, которые будут держать следующий слой, и т. д. Так же крепят к колпаку и боковые слои асбеста.

Пробку отливают из огнестойкой замазки, предварительно вложив в форму проволочный каркас и ручку. Состав замазки: распушенный асбест — 1 м.ч., каолин сухой — 8, бура — 1, вода — 1–2 м.ч. Эта замазка, прокаленная после просушки при температуре 800–900 °C, выдерживает рабочую температуру до 1600 °C. Отверстие под термопару делают сверлом подходящего диаметра.

Термопара представляет собой тонкую фарфоровую трубочку с двумя отверстиями, через которые проходят две проволочки (рис. 10, в). Одна проволочка из сплава хромель, другая — из алюмеля (термопара так и называется «хромель-алюмелевая»). На одном конце проволочки скручивают и сваривают. Для сварки напряжение 4–6 В от мощного трансформатора подают на графитовый стержень от батарейки карманного фонаря (первый провод), второй провод подсоединяют к свободным концам термопары. При касании скрученным концом термопары стержня возникает вольтова дуга, которая сваривает проволочку термопары в «капельку». Это рабочий элемент термопары. Свободные концы проводов термопары подключают к микроамперметру, проградуированному в градусах Цельсия. Градуировку осуществляют так. В печь под смотровое отверстие кладут гипсовую пластинку с укрепленными в ней тонкими полосками одинаковой ширины и толщины из свинца, цинка, алюминия и меди (цинк от батареек, свинец от кабеля, алюминий и медь — провода). Включают муфельную печь через ЛATP-1,5 (лабораторный автотрансформатор на 1,5 кВт, позволяющий плавно регулировать напряжение). Прибавляя плавно напряжение, повышают температуру в печи и смотрят на металлические полоски. Первой расплавится свинцовая полоска. Положение стрелки при этом будет соответствовать температуре 327 °C. Расплавление цинка даст точку, соответствующую 416 °C, алюминия — 658 °C и меди — 1083 °C. Градуируем шкалу прибора. Удобно иметь шкалу, где цена малого деления 10 °C, большого — 50 и 100 °C.

Хромель-алюмелевая термопара позволяет градуировать шкалу равномерно, а измерение температуры с ее помощью производить до 1300 °C.

Иногда бывает необходимо обрабатывать детали, которые не помещаются в такой печи. Тогда можно несколько увеличить рабочую камеру. Пустое место рядом с керамикой выравнивают, закладывая несколькими слоями асбеста. На рис. 10,а это место показано двойной штриховкой.

При необходимости термообработки небольших деталей можно сделать муфельную печь на основе керамической трубы 1 (рис. 11) от пришедшего в негодность лабораторного реостата. Трубу укорачивают, отрезая излишний кусок ножовкой по металлу.

Рис. 11

Внутрь трубы вставляют нагревательный элемент, представляющий собой трубку 3, склеенную из двух-трех слоев тонкого асбестового картона. Трубку делают на круглом деревянном болване, обернув его шестью-семью слоями газетной бумаги. На асбестовую трубку равномерно наматывают сложенную вдвое нагревательную спираль мощностью около 1 кВт. Сверху спираль покрывают обмазкой с рабочей температурой 1600 °C, добавив в обмазку 10–15 % масс распушенного асбеста. Сверху на обмазку сразу же приклеивают еще один слой тонкого асбестового картона. После высыхания обмазки нагревательный элемент включают в сеть, газета выгорает, и элемент легко снимается с болвана.

Выводные концы спирали надежно изолируют и потом подключают к специальной выводной колодке от электроутюга (чайника) 12.

С одной стороны трубу 1 закрывают керамической заглушкой 4 и все покрывают (обматывают) листовым асбестом 5 общей толщиной не менее 40 мм. Эту заготовку заключают в кожух из черной жести 7, заделывая на торце донце 8.

Крышку 6 отливают из обмазки, упомянутой ранее (добавить асбест). Ее помещают в жестяной кожух с ручкой 10, плотно обложив асбестом 5. Крышка фиксируется на печи скобкообразным запором 9. Снизу к кожуху прикрепляют металлические ножки 11.

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Дрель и ключ к ее патрону

Ю.Н. Новожилов

Наверное, каждый встречался с таким случаем, когда в самый неподходящий момент теряется ключ от патрона электрической дрели.

Однако можно очень просто исключить возможность его потери. Для этого надо ключ от патрона закрепить на электрическом шнуре-проводе к дрели. Закрепить его можно с помощью изоленты или обычной бечевки (рис. 1).

Рис. 1

Такое крепление ключа к патрону электрической дрели совершенно исключает его потерю. Электрический шнур-провод всегда при дрели, а ключ к ее патрону на нем.

Работать ключом на патроне дрели сам провод не мешает, так как он гибкий.

При работе с дрелью ключ, закрепленный на шнуре-проводе, тоже никакой помехи не оказывает.

Задвижка и магнит

В квартирах на наружных дверях помимо замка часто ставят простую задвижку. Это удобно, чтобы изнутри можно было не запирать замок ключом, а запереть дверь только на задвижку.

Сейчас распространены задвижки, положение которых фиксируется путем закручивания только ее ручки по резьбе.

Однако в житейских хлопотах эту ручку задвижки мы не всегда фиксируем при помощи закручивания. А это чревато тем, что, хлопнув снаружи дверью, можно в силу инерции вызвать смещение запирающего элемента стержня задвижки и, как следствие, — самопроизвольное запирание двери.

Это большая неприятность, когда в квартире в этот момент никого нет, особенно, если дверь металлическая.

Такой недостаток задвижек можно легко устранить, приспособив для фиксации ее запирающего элемента в открытом состоянии постоянный магнит (рис. 1), где: 1 — дверь, 2 — коробка двери, 3 — задвижка, 4 — рукоятка задвижки, 5 — постоянный магнит.

Рис. 1

Естественно, что рукоятка защелки должна притягиваться к магниту, то есть выполнена она должна быть из железа.

Такая конструкция четко фиксирует положение задвижки, без закручивания ее рукоятки. В то же время магнит затруднений при действиях с задвижкой не вызывает.

Конструкция удачна. Она может быть использована и при серийном, заводском изготовлении задвижек.

Вопрос: Почему свежий бетон не прилипает к старому бетону и асфальту? Посоветуйте что-нибудь.

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Чтобы свежий бетон прилипал

Вопрос:

Почему свежий бетон не прилипает к старому бетону и асфальту? Посоветуйте что-нибудь.

Г. М. Баженов, Белгородская обл.

Ответ:

Е.Н. Новокшонова, Кировская обл.

Свежий цементный раствор действительно не прилипает, не ложится на старый бетон и качественный ремонт бетонных изделий, казалось бы, осуществить нельзя. Но выход есть. В решении этой проблемы вам помогут специальные составы растворов (все в массовых частях).

1. Карбинольный сироп — 100, портландцемент — 300–400, перекись бензоила — 2–3.

Карбинольный сироп в продаже называется «бальзамин» или «бальзам Нестерова».

2. Эпоксидный клей — 100, портландцемент — 100, отвердитель — 7–8.

3. Клей ПВА — 0,4–0,6, эпоксидная смола ЭД-20 — 0,04, полиэтиленполиамин (отвердитель) — 0,04, портландцемент марки М400 — 1, песок мелкий — 3, воду добавляют до консистенции жидкого теста.

4. Цемент марки М400 — 1, песок мелкий — 2–3, смесь затворяют 2–3 %-ным раствором глюмината натрия до нужной консистенции. (Работать в резиновых перчатках.)

При приготовлении растворов надо учесть, что замешивание одновременно большого количества смеси может вызвать разогрев ее и мгновенное затвердевание. Охлаждение смеси при замешивании практически полностью снимает мгновенное затвердевание.

Добавление к эпоксидному клею 25 % по массе ацетона тоже значительно снижает возможность мгновенного затвердевания и не влияет на качество склеивания.

В рецептах 1, 2, 3 отвердитель вводят перед использованием состава.

Предупреждение: составами, рецептура которых приводилась выше, нельзя ремонтировать бетонные кольца колодцев и другие детали, соприкасающиеся с питьевой водой и водой для мытья.

5. Клей «Бустилат» — 1, цемент марки М 400 и выше — 2.

6. Клей «Бустилат» — 0,4–0,6, портландцемент марки М 400 — 2–3, воду добавляют до густоты жидкого теста.

7. Клей «Бустилат» — 100, казеинат аммония — 2, мелкий кварцевый песок — 150–200, все перемешивают и применяют.

8. Клей ПВА — 1, цемент марки М 400 и выше — 2.

9. Клей ПВА — 0,4–0,6, портландцемент марки М 400 — 1, песок мелкий — 2–3, воду добавляют до консистенции жидкого теста.

10. Цемент марки М 500 и выше — 97, хлористый кальций — 3. Все замешивают на воде до консистенции сметаны.

Ремонт железобетонных (бетонных) деталей заключается в намазывании обеих склеиваемых деталей одним из составов (предварительно очищенных и обезжиренных ацетоном) и, по возможности, стягивании их между собой.

При ремонтировании сколов, вырывов и т. п. в состав (рецепты 5,8) вводят 30–50 % по массе мелкого сухого песка. Песок перемешивают с сухим цементом, а затем затворяют клеем с небольшим количеством воды. Скол, вырыв или просто старую поверхность бетона очищают, обезжиривают и промазывают соответствующим клеем, затем затирают приготовленным составом, как обыкновенным бетонным раствором.

Рецепты 3, 4, 6, 7, 9 используются скорее как замазки для склеивания и ремонта бетонных изделий.

Литература

Бродерсен Г.Г. Производственная технохимическая рецептура, — М.—Д.: Госиздательство, 1931.

ЖДЕМ ОТВЕТА!

• И.П. Королева, Тульская обл.

Перебирая старые журналы, обнаружила старую иллюстрацию с кружевами. Очень хотелось бы воссоздать подобную красоту, но не знаю, как Может быть, кто-то из умелиц сумеет рассказать, как сплести кружева. Рисунок прилагаю.

• В.П. Виноградова, Курская обл!

Летом по телевидению видела фильм про Китай. Там были кадры, показывающие, как китайские крестьяне обмолачивали рис при помощи педальной молотилки (принцип действия ее такой же, как у точил послевоенных). Не смог бы кто-нибудь из умельцев рассказать и описать устройство педальной молотилки для обмолота зерна.

• В.А, Михальков, Краснодарский край

Очень прошу опубликовать в вашем журнале, как сделать скрипку? Литературы по ее изготовлению я найти не могу.

Еще хотелось бы узнать, как сделать бильярд (размеры, чертежи и т. д.).

• Н. Степанова, Приморский край

Очень интересует флорентистика и фитодизайн, обработка трав, растений и т. д. Напечатайте об этом материал.

• В.А. Чумаков, Башкирия

Прошу опубликовать материал о водяных мельницах на малых реках (проекты, технология изготовления и т. д.). Может быть, уже есть исполненные проекты, хотелось бы узнать мнение знатоков этого дела. Выпускает ли промышленность мельничные комплексы для малых рек?

* * *

В ближайших номерах журнала «Сделай сам» читайте:

• Геодезия строительной площадки

• Советы садоводам, огородникам

• Фанерное кружево

• Локальная вычислительная сеть — вопросы электропитания и заземления

• Электроустановочные блоки

• Кран сломался

• Металлы

• Переносные лестницы

• Медок сосновый

• Крылатые помощники

• Противогнилостные пропитки

и многое другое

ФОТОВЕРНИСАЖ «Сделай сам»

Рисунок, присланный И.П. Королевой из Тульской обл.

Окно родного дома моего

Фото Елены Нифонтовой

60 лет Великой Победы

Епистинья Степанова — простая русская женщина с Кубани, отдавшая Отечеству девятерых сыновей-воинов, потерявшая двух дочерей и мужа:

“Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и тебе будет легче… ”

* * *

Истина — не тайна за семью печатями! Во всем великолепии и неопровержимости она может осенить вас именно в те минуты, когда вы перелистываете страницы выпусков научно-популярной серии «Знак вопроса» издательства «Знание»!

Был ли большой взрыв Вселенной?

Откроем новую энергию?

Терроризм — демонический след?

На эти и другие не менее трудные загадки вы получите исчерпывающие ответы от авторов «Знака вопроса»!

Индексы на полугодие:

70194 (для индивидуальных подписчиков); 72084 (для предприятий и организаций).

* * *

Есть, пить не просит, а кормит. Эту поговорку, сказанную о ремесле, с полным основанием можно отнести и к журналу «Сделай сам».

Рукоделия и ремесла, садоводство и огородничество, дачное строительство и хозяйствование на приусадебном участке; изготовление и ремонт мебели, кулинария и колбасное производство, всевозможные поделки, шитье, вышивание, изготовление игрушек, байдарок, лодок, бочек; эксплуатация и ремонт автомобиля, сантехники и электрических приборов дома — все это журнал «Сделай сам».

Наш журнал распространяется только по подписке. Его читают и не выбрасывают. Потому что, размещая на книжной полке номер к номеру, у читателей появляется уникальная возможность собрать домашнюю энциклопедию по различным областям знаний и умельства.

Журнал Сделай сам» для тех, кто любит созидать.

Индексы по полугодие: 70197 (для индивидуальных подписчиков), 72086 (для предприятий и организаций)

* * *

Редактор: В.В.Маркин

Художники: Р.Г.Бикмухаметова, О.О.Дирдовская

Техн редактор: Т.П.Богданова

Корректор: И.В.Богданова, А.А.Шерстюк

Оформление обложки Е.М.Карташова с использованием детских рисунков

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати. Регистрационный № 1828. Подписано к печати 16.11.2005. Формат бумаги 70x100-1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 11,70 Уч.-изд.л. 13,67. Тираж 5555 экз. Цена в рознице договорная. Заказ 5397.

Издательство «Знание». 101990, ГСП, Москва, Центр, Лубянский проезд, д.4

Отпечатано с оригинал-макета издательства «Знание» в ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат».

142300, г. Чехов Московской обл. Тел. (501) 443-92-17, факс. (272) 6-25-36

E-mail: chpk_marketing@chehov.ru

Content

Савельев А.А.
«ОКНА, ДВЕРИ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПОЛЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ»
Коноплева Н.П.
«РУКОДЕЛЬЕ — НЕ БЕЗДЕЛЬЕ»
Дирдовская О.О.
«ДЕТСКАЯ РУКОПИСНАЯ КНИГА»
Попов В.В.
«КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ ТОКАРНЫЙ СТАНОК»
---
Журнал «СДЕЛАЙ САМ»
№ 4∙2005
Подписная научно-популярная серия

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Окна, двери, перегородки, полы, подвесные потолки

Отделочные работы при строительстве хозяйственных построек

Отопление индивидуальных хозяйственных построек

СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ

Рукоделье — не безделье

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Детская рукописная книга

Игрушки из пружинок и магнита или розыгрыш целого представления

ЧТО СТАРЕНЬКОГО?

Как самому сделать токарный станок

СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО!

Противопожарные меры в доме с печным отоплением

Способы заделки течей из трещин в водопроводных трубах на садово-огородных участках

УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ

Оригинальный игровой столик

Резная полка для кухонных принадлежностей и специй

Аквариумистам на заметку

Латаем крышу

Египетский треугольник

Агрометр Бибикова

О паяльнике и его ремонте

ЕСТЬ ИДЕЯ

Холодильник и тепловой насос

НАШ АГРОСАМ

Советы садоводам — огородникам

ОБИХАЖИВАЕМ ДОМ

Броня крепка, и двери наши толсты

ИНСТРУМЕНТАЛКА

Этот разнообразный, разнообразный… инструментарий

СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ

Дрель и ключ к ее патрону

Задвижка и магнит

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Чтобы свежий бетон прилипал

ЖДЕМ ОТВЕТА!