Правительственная связь в Закарпатье

История спецсвязи

Вадим Гребенников

Вступление

В 1896 году на Закарпатье, которое входило в состав Австро-Венгрии, было 123 почтовых отделения и ни одного телефона. Первая телеграфная связь в крае появилась в 1897 году – тогда она соединяла Ужгород с Будапештом. Вероятнее всего, первый телефонный звонок в Ужгороде раздался где-то в самом начале XX века, во времена вхождения Закарпатья.

Сохранились данные, что в 1904 году в Ужгороде работал переговорный пункт на железнодорожном вокзале (отделение №1 Венгерской королевской почты). В 1910 году, когда на тогдашней площади Жатковича (сейчас – площадь Жупанатская) было возведено здание центральной городской почты, переговорный пункт (№2) оборудовали и там.

В то время телеграфная и телефонная связь подчинялась ведомству почты и телеграфа Венгрии с ближайшим центром в городе Кошице. Первые стационарные телефонные аппараты ещё без дискового номеронабирателя появились у государственных чиновников.

Чтобы позвонить по телефону, сначала нужно было поднять телефонную трубку, соединиться таким образом с телефонисткой и сообщить ей номер абонента, с которым надо было поговорить. До 1919 года в Ужгороде было так мало стационарных телефонов, что номера были двухзначными.

1 января 1919 года в Хусте 420 делегатов Всенародного собрания украинцев единогласно постановило присоединить Закарпатье к Украинской Народной Республике. Но 10 сентября 1919 года Закарпатье официально вошло в состав Чехословацкой республики (далее – ЧСР), а Ужгород стал административным центром края.

29 февраля в 1920 года в Конституции ЧСР Закарпатье стало официально называться Подкарпатской Русью (далее – ПР). 30 марта Народные собрания ЧСР утвердили ее Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственную Печать. Территориально ПР включала в себя нынешнюю территорию Закарпатской области Украины, кроме окрестностей города Чоп, но включая село Лекаровце, ныне входящее в состав Словакии.

В составе ЧСР в крае началось стремительное развитие телефонии. Новая власть планировала сделать Ужгород очень развитым городом, поэтому много средств вкладывала в модернизацию средств связи. Для начала было организовано так называемое правительство почты и телеграфа ПР, венгерских специалистов на местах заменили на специалисты из ЧСР.

Уже в 1920 году большинство переговорных пунктов работали на новом оборудовании и с новыми специалистами, увеличилось и количество владельцев стационарных аппаратов. Интересно, что приобрести их не мог даже самый состоятельный человек – телефон заказывали из Праги, а для того, чтобы подключить его к сети, нужно было провести отдельную воздушную линию.

В 1921 году почтовое и телеграфное правительство ПР подчинялось центральному правительству в г. Кошице. Поскольку в Ужгороде чрезвычайно быстро росло количество административных учреждений, развитие телефонии было очень актуальным и крайне нужным.

Вскоре в крае насчитывалось около 200 частных номеров (без учета правительственных и военных), и сколько из них обслуживалось в Ужгороде, осталось неизвестным. Над расширением местных линий и улучшением связи с центральными городами ЧСР (Прага, Брно, Братислава) в Ужгороде работало немало специалистов, ведь популярность и доступность телефонной связи росла с каждым годом.

В 1924 году в Ужгороде вышел первый телефонный справочник ПР «Adresar pro Podkarpatsku Rus». Потребность в нем возникла тогда, когда почти во всех учреждениях, некоторых магазинах и многих частных жилищах состоятельных торговцев, правительственных чиновников, юристов, врачей появились телефоны. Количество их выросла так быстро, что ужгородские номера стали четырехзначными.

С 1925 года телефоны можно было приобрести уже в Ужгороде – именно тогда в центральной части города открылся магазин, в котором продавались эти громоздкие аппараты. В те времена на крышах зданий в центральной части города появились и огромные деревянные подставки для проводов, которые кое-где сохранились до сих пор.

Постепенно старое здание почты уже не могло вмещать всех технологических новаций, потому правительство решило приступить к строительству нового. Новое здание почты (кстати, именно в нём размещена и сейчас Закарпатская дирекция «Укрпочты») сдали в эксплуатацию в 1932 году, и на то время оно считалась одной из наибольших и самых современных во всей Чехословакии.

В конечном итоге, когда в 1936 году строительство было полностью завершено, был проведен конкурс, на основе которого право на снабжение и монтаж оборудования связи предоставили чехословацкой фирме «Микрофон», принадлежавшей братьям Кнопочным из Праги. Специалисты фирмы смонтировали очень современную по тем временам телефонную станцию на 140 номеров с присоединением к центральной станции десятью линиями.

Кроме того, помещения земского президента и секретаря были оборудованы специальными телефонными столами, которые давали возможность проводить конференции как по местным линиям, так и с помощью междугородной связи. Еще одним нововведением было то, что параллельно с воздушными линиями впервые начали прокладывать и подземные. Это сделало связь в городе более надежной.

2 ноября в 1938 года решением Венского арбитража часть ПР была передана Венгрии. После частичной оккупации (1938—44) телефонное и телеграфное ведомства ПР функционировали и дальше в тех же помещениях. Там же продолжали работать эти службы и после присоединения Закарпатья к Украинской ССР.

В другой части ПР 15 марта в 1939 года было провозглашено новое государственное образование – Карпатская Украина с центром в городе Хуст. В тот же день Сейм Карпатской Украины принял закон о ее государственных символах. Первым ее президентом стал Августин Волошин.

Он сразу же направил телеграмму Адольфу Гитлеру: «От имени правительства Карпатской Украины прошу Вас принять к сведению провозглашение нашей самостоятельности под охраной Немецкого Рейха». Однако официальной реакции Германии не последовало.

На повторное обращение А. Волошина 15 марта консул Германии в Хусте посоветовал ему «не оказывать сопротивления венгерскому вторжению, ибо немецкое правительство в данной ситуации, к сожалению, не может взять Карпатскую Украину под протекторат».

Новоявленное государство просуществовало ровно один день – до 16 марта, когда Хуст захватили венгерские войска. А уже в 1941 году Венгерское государство, в состав которого уже входила ПР, вступило во Вторую Мировую войну.

После этого президент ЧСР Эдвард Бэнеш создал чехословацкое эмигрантское правительство в Лондоне, которое было поддержано странами антигитлеровской коалиции: Великобританией, США и СССР.

8 мая 1944 года, когда советские войска стали приближаться к границе СССР, в Великобритании между ЧСР и СССР было подписано соглашение, в котором было оговорено, что как только какая-то часть территории ЧСР перестанет быть театром военных действий, там сразу должна быть восстановлена чехословацкая власть.

В июле 1944 года уполномоченным ЧСР на освобождённой территории ПР был назначен министр экономики Франтишек Немец, чех по национальности, его заместителем – член Государственного совета генерал Рудольф Виест, словак по национальности, а политическим советником – Иван Туряница, коммунист и уроженец ПР (с 1946 года – 1-й секретарь Закарпатского обкома Компартии УССР и председатель облисполкома).

1. Чешская радиосвязь

23 октября правительственная делегация ЧСР вылетела из Словакии во Львов. По дороге на освобождённую территорию ПР (из Львова) 27 октября колонна автомобилей правительственного делегата остановилась в городе Турки, поскольку там в то время находился штаб 4-го Украинского фронта (начальник штаба – генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич).

Франтишек Немец сразу встретился с членом Военного совета фронта Львом Мехлисом и получил разрешение на размещение делегации в Хусте. Советские власти объяснили это тем, что Ужгород остаётся зоной военных действий.

27 октября 1944 года во время Восточно-Карпатской военной операции была освобождена от немецких и венгерских фашистских войск столица ПР – Ужгород. Эту задачу выполнила 18-я армия 4-го Украинского фронта (командующий – генерал-лейтенант Е. П. Журавлёв, начальник штаба – генерал-майор М. Г. Брылёв, начальник политического отдела – генерал-майор Л. И. Брежнев).

В то же день заместитель начальника Генштаба генерал армии А. И. Антонов подписал директиву командующему 4-го Украинского фронта генералу армии И. Е. Петрову, которая гласила, что Й. В. Сталин разрешил допустить группу представителей ЧСР на освобождённую территорию Чехословакии для организации местной гражданской администрации.

27 октября с просьбой о получении радиостанции Франтишек Немец обратился к Льву Мехлису, но безуспешно. За всё время своего пребывания на территории ПР чехословаки никакой радиостанции так и не получили.

К месту своего размещения делегация прибыла 28 октября, т.е. в день празднования государственной независимости Чехословакии. О прибытии он письменно уведомил руководителей СССР Й. Сталина и ЧСР Э. Бенеша, в которых сообщил, что «взял бразды правления в свои руки» на территориии ПР.

В течение дня наркомат иностранных дел (далее – НКИД) СССР конфиденциально проинформировал посла ЧСР в Москве, что Ф. Немец не может принять власть, поскольку ПР до сих пор находится в зоне военных действий.

3 ноября Ф. Немец посетил штаб 4-ого Украинского фронта и встретился с его командующим генералом И. Е. Петровым. Генерал определил точную демаркационную линию, которая делила всю территорию ПР на восточную и западную зоны. В первой, включавшей 5 районов: Хуст, Севлюш (ныне Виноградово), Тячево, Рахов и Воловец, могла вести свою деятельность правительственная делегация ЧСР, вторая оставалась под управлением советских военных органов.

Разместившись в Хусте, администрация ЧСР сразу же приступила к организации своей деятельности. Канцелярия уполномоченного правительства ЧСР и 13 отделов (финансов, внутренних дел, юстиции, информации, просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, экономики и др.) являлась фактически филиалом эмигрантского правительства ЧСР в Великобритании.

Просьба делегации ЧСР об организации прямого канала радиосвязи с Великобританией была отклонена советским руководством с той аргуметацией, что ПР находится в зоне военных действий. 24 августа 1944-го посол ЧСР в СССР Зденек Фирлингер передал в Лондон, что заведующий 4-м европейским отделом НКИД Валериан Зорин (будущий посол СССР в ЧСР) предлагает предоставить правительственной делегации советскую телефонно-телеграфную коротковолновую (далее – КВ) радиостанцию «PAT».

Она применялись в советской армии с 1941 года, размещались на 3-х грузовых автомобилях ЗИС-5 и обслуживались экипажем из 17 бойцов. Выходная мощность этой радиостанции в телеграфном режиме была 1 кВт. Она использовалась для организации связи в сетях Генштаба, штабов войсковых соединений и на аэродромах. Дальность связи в телеграфном режиме составляла более 2-х тысяч километров.

Было ясно, что СССР хочет взять под контроль связь правительственной делегации с Лондоном, поэтому чехи отказались от предложения В. Зорина. С того момента на дипломатическом уровне чехословацкая власть многократно просило советское руководство разрешить доставку американским самолётом радиостанции, работающей на коротких и средних волнах.

30 марта 1944 года в Лондоне начальник 3-го (оперативного) отдела Штаба вооруженных сил ЧСР Ярослав Ведрал отдал приказ телеграфисту Йозефу Сушеру немедленно после прибытия на освобожденную территорию ПР наладить радиосвязь с Лондоном и Москвой, а также обучить новых радиотелеграфистов непосредственно на месте.

Несмотря на запрет советской власти, Й. Сушеру все же удалось тайно привезти в город Хуст качественную агентурную КВ радиостанцию польского производства «AP-5», разработанную польским инженером Тадеушом Гефтманом. Она была изготовлена для польской армии, а чехословацкая разведка после долгих переговоров получила только 10 штук.

Это был первоклассный для своего времени аппарат размером 28x21x10 см, оснащённый особым передатчиком, который усложнял пеленгацию сигнала. Он мог работать как от переменной сети 120 и 220 В, так и от батареи постоянного тока 24 В.

Именно на этой радиостанции, получившей позывной «Владислав», была организована прямая радиосвязь с Великобританией из Хуста, а в дальнейшем со словацкой территории. Факт передачи зашифрованных радиограмм в Лондон был настолько засекреченным, что о нём не знал даже председатель делегации Ф. Немец. Он пользовался лишь курьерской связью штаба 4-го Украинского фронта и посольства ЧСР в Москве, т.е. передавал депеши по каналу Хуст – Москва – Лондон.

О нелегальной прямой связи с лондонским правительством ЧСР в делегации знали только Ян Перникарж (руководитель отдела разведки и контрразведки), Франтишек Круцкий (руководитель отдела почты), генерал Антонин Гасал, Карл Завадил (юрист МВД), доктор Вавро Шробар (один из лидеров Словацкого национального восстания) и Франтишек Галас (римо-католицкий священник и участник Сопротивления).

Все они регулярно посылали секретные радиограммы своему лондонскому руководству, которые были альтернативным источником информации для правительства ЧСР в изгнании. Кстати, не все его представители знали об этом канале радиосвязи. Кроме президента Эдварда Бэнеша, министров Яна Масарика и Губерта Рипки, о ней было известно министру обороны генералу Сергею Ингру, начальнику военной разведки Франтишеку Моравцу и начальнику дешифровального отдела МИД.

Опасность обнаружения секретной радиостанции ЧСР в ПР советскими органами госбезопасности и военной контрразведки постоянно висела «домокловым мечом» над чехословацкими разведчиками. Так, в докладной записке начальника школы разведчиков-связистов войск Наркомата внутренних дел (далее – НКВД) СССР майора госбезопасности Евгения Мишина было сказано, что Ян Перникарж руководил нелегальной работой по обеспечению связи правительственной делегации со своим эмигрантским правительством в Великобритании.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что у советской контрразведки разветвлённая сеть агентов и секретных сотрудников (далее – сексот) на территории ПР, приближенных к членам делегации, а возможно даже и в её составе. Каждый из них передавал какую-то информацию: увиденную собственноручно или полученную от члена делегации.

Естественно, правительственная делегация ЧСР сразу же оказалась под пристальным вниманием советской разведки. Так, сексот сообщил, что 16 ноября Ян Перникарж привёз радиостанцию в Севлюш и разместил радиста вместе с ней в гостинице. Информатор лично побывал в комнате, где установили радиостанцию. Затем её куда-то увезли, предположительно, в Тячев.

21 ноября другой сексот сообщил, что радист Тало является шифровальщиком Перникаржа и передаёт радиограммы. Радиостанцию установили в Хусте, в известном информатору доме. Вторую рацию установили в той же комнате, где разместилась правительственная делегация.

Он также сообщил 28 ноября, что разговаривал с Тало и узнал о получении приказа от Перникаржа и Коутника о переносе передатчика в комнату Немеца. Рация была перенесена ночью того же дня, когда сексот показал дом, где она находилась. Поскольку сотрудники госбезопасности на следующий день пришли в указанный дом, Тало сказал сексоту, что вовремя перенесли радиостанцию.

Что касается второй рации, о которой докладывал сексот, считается, что это было дезинформацией со стороны чехословацкой разведки, поскольку кроме радиограмм «Владислава», никаких других сообщений в архивах не найдено. Такой же «дезой» могла быть и информация, что радиостанцию перенесли в кабинет Ф. Немеца, поскольку он не знал о секретной связи вплоть до окончания войны.

23 ноября Ф. Немец направил телеграмму З. Фирлингеру в Москву для пересылки её в Лондон. Он сообщал своему правительству, что по всей территории ПР распространяются листовки под названием «За объединение ПР с Советской Украиной», содержащая соответствующую резолюцию Компартии ПР от 19 ноября 1944 года.

26 ноября в городе Мукачево состоялся 1-й съезд Народных комитетов, на котором был провозглашён «Манифест о воссоединении ПР с Советской Украиной». 1 декабря Ф. Немец получил письмо, подписанное И. Туряницей и датированное 30 ноября 1944 года. В нём Народная Рада ПР (далее – НРПР) предлагала правительственному делегату ЧСР и всей его гражданской и военной администрации в 3-хдневный срок покинуть территорию ПР.

Он пытался наладить отношения с НРПР в целях решения некоторых практических вопросов организации жизни на освобождённой территории ПР, но не получилось. Коммунист И. Туряница отверг любое сотрудничество, поскольку отстаивал решение, уже принятое советским руководством. А оно было логичным и отвечало духу той поры: территория ПР должна войти в состав СССР.

5 декабря НРПР приняла постановление о прекращении связей народных комитетов с уполномоченным правительства ЧР и его гражданской и военной администрации, временно находившихся в Хусте. Ф. Немец в телеграмме президенту Э. Бенешу 29 декабря был вынужден признать, что выход ПР из состава ЧСР является неизбежным фактом, который остановить невозможно. 1 февраля 1945 года Ф. Немец покинул территорию ПР.

29 июня 1945-го в Москве был подписан «Договор о Закарпатской Украине», согласно которому эта территория, входившая ранее в ЧР под названием «ПР», воссоединялась со своей отчизной – Украиной и включалась в состав Украинской ССР. 18 октября того же года открылся Ужгородский государственный (ныне – национальный) университет.

22 января 1946-го Указом Президиума Верховной Рады СССР была образована Закарпатская область УССР с центром в Ужгороде.

2. Появление спецсвязи

Поскольку до 1944 года на территории ПР отсутствовали какие-либо линии связи в сторону СССР, то такие линии впервые появились только после освобождения ПР от немецких и венгерских фашистских войск в конце октября 1944 года войсками 4-го Украинского фронта.

Первые линии высокочастотной (далее – ВЧ) правительственной связи (далее – ПС), которая обеспечивала бесперебойную связь с командующим 18-й армии на территории региона, была построена за счёт возможностей подразделений ПС 4-го Украинского фронта. Организацию и эксплуатацию линий ВЧ связи фронта обеспечивал командир 5-го отдельного полка ПС НКВД (далее – ОППС) полковник Йосиф Александрович Володкевич, а организацию и эксплуатацию подвижных ВЧ станций командующего фронта и его армий – начальник Отдела ПС (далее – ОПС) НКВД фронта полковник Г. Ф. Короткий.

Следует отметить, что сама технология ВЧ связи без применения аппаратуры шифрования могла защитить только от прямого прослушивания. Дело в том, что по проводам передавался ток высокой частоты, модулированный звуковым сигналом от мембраны телефона. Поскольку сигналы речи перенесены в ВЧ область непосредственное электрическое подключение телефона к проводам не позволяло прослушивать переговоры.

Однако уже несложный детекторный приёмник в зависимости от его чувствительности мог осуществлять приемлемый приём на значительном удалении от линии ВЧ связи. Поскольку все каналы связи проходили через оборудование Наркомата связи, то любой техник на междугородней станции мог прослушать разговоры правительства по ВЧ связи.

Что касается техники уплотнения линий связи, то тогда широко использовалась разработанная в 1934 году оконечная 3-хканальная аппаратура СМТ-34 (система многократного телефонирования) и промежуточная ТВЧ-34 (трансляция высокой частоты), работавшая в полосе частот 10,4 – 40 кГц с передачей в линию несущей частоты. Во второй половине Великой Отечественной войны им на смену пришла более компактная аппаратура СМТ-42 «Сойка» и ТВЧ-42 «Стриж».

Приведу выдержку из Постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 31 января 1944 года «Об укомплектовании войск правительственной связи НКВД и поставке оборудования, аппаратуры, автотранспорта и материалов для фронтовых и вновь организуемых станций правительственной ВЧ-связи НКВД в освобождаемых от немецких захватчиков городах»:

«Обязать Наркомат электропромышленности:

1. Произвести к 1 мая 1944 года переработку аппаратуры ВЧ телефонирования типа СМТ-42 и ТВЧ-42 для работы 3 каналов по одной цепи и во II квартале 1944 года поставить ОПС НКВД 24 полукомплекта СМТ-42 и 10 стоек ТВЧ-42, с соответствующим уменьшением программы по аппаратуре СМТ-34 и ТВЧ-34.

2. Произвести к 1 июля 1944 года разработку аппаратуры одновременного телефонирования и телеграфирования по каналам ВЧ с последующей поставкой ОПС НКВД в III квартале 1944 года этой аппаратуры для оборудования 10 связей».

8 февраля 1946 года приказом НКВД СССР №0099 было образовано Управление НКВД УССР по Закарпатской области, а 15 марта – Управления Наркомата госбезопасности (далее – НКГБ) УССР по Закарпатской области.

8 марта того же года приказом НКВД СССР №00189 было утверждено штатное расписание Управления НКВД УССР по Закарпатской области, в котором было предусмотрено 2-е (шифровально-дешифровальное) спецотделение, но не было подразделения ПС.

Мне удалось выяснить, что после окончания Второй Мировой войны в 1946 году для построения линий ПС в Закарпатской и Львовской областях с Дальневосточного фронта были передислоцированы следующие ОППС:

– 310-й – под командованием полковника Кобякова Бориса Евграфовича – на территорию Закарпатья (дальнейшая судьба полка неизвестна, видимо, он был расформирован);

– 311-й – в/ч 16658 – в Винники Львовской области (ныне – 7-й территориальный узел Госспецсвязи – в/ч А-2627).

ВЧ связь строилась тогда путём прокладки вдоль автомобильной дороги воздушной проводной линии на деревянных столбах. На них подвешивались две цепи: одна – уплотнялась аппаратурой типа СМТ и ТВЧ, а другая – служебная – предназначалась для связи с постами обслуживания.

Линии ВЧ связи были проложены от Львова через Мукачево до Ужгорода и Дебрецен (Венгрия). Таким образом, были организованы каналы связи: Ужгород – Львов, Ужгород – Мукачево, Мукачево – Львов и Мукачево – Дебрецен.

Что касается техники засекречивания, то согласно отчёта о работе ОПС НКВД за период Отечественной войны от 3 сентября 1944 года для засекречивания ВЧ каналов ПС был налажен серийный выпуск маскирующей «+30» аппаратуры «Байкал» и «Терек», аппаратуры сложной схемы с кодированием «Нева» и сложной аппаратуры «Волга-С» для засекречивания стационарных связей.

Не удалось пока выяснить, в какой структуре в то время функционировали подразделения правительственной связи и первые стационарные станции ПС Закарпатья. Однако можно предположить, что поскольку они не входили в состав УНКВД УССР по Закарпатской области, возможно, они были в составе Управления пограничных войск (далее – УПВ) НКВД Закарпатского округа.

Оборудование ВЧ станций было военно-полевым, соединение абонентов осуществлялось на ручном полевом коммутаторе. Штатное расписание ВЧ станций состояло из начальника и 4-х военнослужащих, которые обеспечивали круглосуточное дежурство. Абонентские линии прокладывались полевым однопарним кабелем, который охранялся и периодически визуально проверялся на предмет постороннего подключения. У абонентов устанавливались телефонные аппараты «Теslа» чехословацкого производства.

Система ПС организовывалась и обеспечивалась в соответствии с утвержденным 6 мая 1941 года «Положением о порядке эксплуатации правительственной ВЧ связи НКВД СССР», а также «Положением о правительственной ВЧ связи СССР». Эти Положения закрепляли следующие принципиальные решения:

– ПС предназначается для прямых междугородных телефонных переговоров ЦК ВКП (б), правительства СССР и руководства отдельных наркоматов с центрами союзных республик и главнейшими пунктами СССР;

– включение абонентов в сеть ПС производится по решению правительства СССР;

– пользование аппаратами ВЧ связи разрешается только лицам, которым аппарат персонально установлен, или их заместителям;

– с целью сохранения государственной тайны ведение совершенно секретных переговоров или передача открытым текстом телеграмм по ПС запрещается;

– оперативное и техническое обслуживание ПС осуществляется штатом НКВД СССР;

– ПС работает по телефонным линиям Наркомата связи. В необходимых случаях для организации ПС могут быть использованы телефонные линии Наркомата путей сообщения, НКО, НКВМФ и других наркоматов;

– возмещение затрат Наркомата связи на обслуживание телефонных линий, используемых ПС, производится за счёт специальных ассигнований.

Постепенное увеличение количества абонентов ПС часто приводило к длительному ожиданию ими соединений, что отражалось на качестве их обслуживания. С целью решения этой проблемы в соответствии с приказом НКВД №0042 от 16 января 1940 года вводился пароль «Молния» для обслуживания абонентов высшей категории – руководителей государства, которых надо было соединять, разрывая соединения более низких по рангу абонентов.

В 1947 году подразделения «С» Министерства внутренних дел (далее – МВД), отвечавшие за ПС, были переданы в структуру Министерства госбезопасности (далее – МГБ), поэтому ужгородская ВЧ-станция вошла в состав Управления МГБ и переехала в его здание в Ужгороде. Мукачевская ВЧ-станция вошла в состав Мукачевского горотдела Управления МГБ и переехала в его здание в Мукачево.

В 1949 году начался промышленный выпуск уже новой трёхканальной аппаратуры ВЧ телефонирования В-3 для уплотнения воздушных цепей из цветных металлов. Аппаратура, работавшая в полосе частот 6—27 кГц, была рассчитана на организацию связи по линиям протяжённостью до 10 тысяч километров. В дальнейшем эта аппаратура получила широкое распространение на воздушных линиях междугородной телефонной связи.

Первыми абонентами ПС были: первый секретарь Закарпатского областного комитета Коммунистической партии Украины (далее – КПУ), начальники Управлений МГБ и МВД по Закарпатской области и УПВ МВД (с 1949 года – МГБ) Закарпатского округа.

В этот период в разные годы ВЧ станцию в Ужгороде возглавляли капитан Свещук Макар Яковлевич и капитан Шашкин Иван Спиридонович (1948—55), а в Мукачево – старший лейтенант Феногенов Николай Иванович и капитан Соколов Иван Васильевич (1950—58).

3. Революционный период

Венгерские революционные события 1956 года усилили роль станций ВЧ связи в Ужгороде и Мукачево в обеспечении бесперебойной ПС руководства СССР, различных министерств и военных подразделений. ПС пользовались как местные органы, так и политические деятели, разведчики, дипломаты, военное командование. Время задействования каналов и объем передаваемой информации увеличился в десятки раз, поэтому в штат подразделения ПС в Ужгороде дополнительно ввели должности инженера и старшего техника.

Во время этих событий на базе ВЧ станции в Мукачево действовал штаб управления сетью полевой ПС, развёрнутой тремя ротами ПС, которые были сформированы на базе 311-го ОППС, дислоцированного в Винниках Львовской области. Они обеспечили ПС советские военные части на территории Венгрии, а также выполняли задачи по сооружению и охране постоянных линий ПС.

Справка: советские потери в ходе контрреволюционной операции «Вихрь» по официальным данным составили 669 человек убитыми, 51 пропавшими без вести, 1540 раненными, а также 18 танков и САУ (погибших членов экипажей – 111).

Кроме того, ВЧ станции как в Ужгороде, так и Мукачево вместе с традиционными функциями начали выполняли роль пункта транзита магистральных зарубежных каналов ПС, которые соединяли Москву с Будапештом, Веной и Прагой. Подразделения ПС в Ужгороде и Мукачево были реорганизованы в отделение и группу соответственно.

Период 1950-х годов связан с «закрытием» каналов связи маскирующими «+30» аппаратами: стационарный «Байкал» и переносной «Терек» (+30), которые осуществляли инверсию частотного спектра речевых сигналов. Выросла техническая оснащённость ВЧ станций.

Так, каналы ПС были образованы аппаратурой уплотнения ОКС (1 канал) и В-3 (3 канала), а также оборудуются аппаратурой вызова. Абонентские линии из лёгкого полевого кабеля постепенно были заменены на многопарные кабели в металлической (бронированной) оболочке, которые при отсутствии телефонной кабельной канализации прокладывались непосредственно в грунте.

7 марта 1953 года МВД и МГБ были объединены в единое МВД СССР, а уже 13 марта 1954 года был создан Комитет госбезопасности (далее – КГБ) при Совете Министров СССР, в структуре которого был Отдел «С», который занимался ПС. 23 июня 1959 года была издана серия приказов КГБ по реорганизации подразделений Центрального аппарата, согласно которых Отдел «С» был объединён с Отделом войск ПС в единый Отдел ПС КГБ.

В конце 1950-х годов на станции ВЧ связи стала поступать модернизированная аппаратура тонального набора СТН-М и приборы для измерения напряжения помех УНП-2, параметров электронных ламп ИЛ-14 и кабелей связи ПКП-56, сопротивления заземлений МС-07, ламповые милливольтметры МВЛ. В службах электропитания наряду с выпрямителями ВСС начали применяться выпрямительные устройства типа ВУ, щиты переменного тока ЩПТ-З, батарейные щитки БЩ-100 и другое оборудование.

29 июля 1961 года приказом КГБ при СМ СССР была утверждена новая «Инструкция о порядке организации и эксплуатации правительственной связи» (взамен объявленной приказом от 15 апреля 1954 года). Постановлением секретариата ЦК КПСС от 29 апреля 1963 года был одобрен «Перечень должностных лиц, согласно которому должны устанавливаться телефонные аппараты ВЧ связи».

Парк измерительной техники, используемой в стационарных условиях, пополнился такими приборами, как измерительный пульт ИП-300, измерительный чемодан П-321, указатель напряжения помех УНП-60, измеритель нелинейных искажений и частоты рассинхронизации ИНИ-ИЧР и т. п.

С 1961 года на абонентских кабелях и кабелях станционного монтажа стали внедряться меры некриптографической защиты информации. На станциях ПС появились генераторы линейного зашумления «Черешня-НЧ».

Постепенно расширялась и совершенствовалась абонентская сеть ПС. Прокладывались в телефонной кабельной канализации более современные кабели в свинцовых оболочках, которые ставились под избыточное воздушное давление с целью их предохранения от проникновения влаги через поврежденную оболочку и создания условий для отыскания мест повреждения кабеля при сохранении его работоспособности.

Кроме того, это была одна из основных мер некриптографической защиты от перехвата информации. Первоначально использовался комплект оборудования, состоящий из баллона со сжатым воздухом или компрессора, устройства осушения воздуха с помощью силикагеля, электроконтактных манометров.

С 1962 года на ВЧ станции начало поступать автоматическое контрольно-распределительное осушительное устройство (АКОУ), рассчитанное на подключение четырех кабелей. Оно автоматически поддерживало заданное избыточное давление, контролировало степень герметичности оболочек кабелей, сигнализировало об аварийных ситуациях.

Для обеспечения надёжности электропитания аппаратуры ПС на ВЧ станциях монтируются усовершенствованные дизель-генераторы и аккумуляторные батареи.

В качестве основной аппаратуры засекречивания временной стойкости использовалась аппаратура М-503, а с 1957 года началось планомерное внедрение ее конструктивной модификации – первой массовой аппаратуры временной «+100» стойкости «Алмаз». Она имела более надежную элементную базу, значительно меньшие габариты и вес и потребляла меньшую энергию.

Аппаратура выпускалась сначала на заводе НИИ дальней связи в Ленинграде, а затем на заводе «Калугаприбор». Механические узлы для нее изготавливались на Калужском электромеханическом заводе.

На станциях ВЧ связи была осуществлена замена полупроводниковыми триодами (транзисторами) недостаточно надежных купроксных выпрямителей в балансных модуляторах аппаратуры «Алмаз». В аппаратуре тонального набора СТН-М на транзисторы переводились двухчастотные генераторы.

В узлах коммутации речевых сигналов аппаратуры «Алмаз», отдельных узлах аппаратуры М-503, приемниках тонального вызова аппаратуры СТН-М бесконтактными электронными реле на транзисторах были заменены не обеспечивавшие необходимой надежности действия электромеханические поляризованные реле РП-4, чистка и регулировка которых составляла наиболее трудоемкую часть всего объема профилактических работ на этой аппаратуре.

С 1963 года на сети ПС стала внедряться схема аварийной сигнализации о пропадании арендованных каналов связи с использованием управляющего (тактового) сигнала аппаратуры «Алмаз». Помимо плановых измерений всех каналов связи вводится визуальное наблюдение за уровнем остаточным затухания каналов по показаниям индикаторов контроля тактового сигнала аппаратуры засекречивания и систематическая проверка прохождения транзитных соединений.

В 1966 году была снята с производства аппаратура «Алмаз», на смену которой стала поступать более совершенная и значительно менее трудоемкая в эксплуатации аппаратура засекречивания временной «+200» стойкости «Коралл». Она отличалась повышенной стойкостью к дешифрованию за счет применения более сложных речевых преобразований и новых принципов шифрования.

Также она обеспечивала лучшее качество восстановленной речи и более высокую надежность связи, чему способствовало расширение используемого спектра частот, отсутствие электронных ламп и электромеханических устройств, коммутационных шнуров. Выполненная на элементной базе второго поколения, аппаратура «Коралл» имела хорошие массо-габаритные показатели (втрое меньшие, чем у аппаратуры «Алмаз»).

Смена ключа в аппаратуре засекречивания на сети ПС осуществлялась еженедельно по средам. Для этого использовался совершенно секретный ключевой блокнот КРЛ типа УП-8С с 12 таблицами, каждая из которых содержала 40 цифровых 5-значных групп.

Для ускорения ручного набора ключевых данных на приемной и передающей коммутаторных вставках на каждой станции ПС имелось специальное наборное устройство. Ключ набирался на этом устройстве, после чего вставки вставлялись в нее и вынимались уже с ключом. На резервной станции ключ набирался непосредственно на вставках.

В тот период в Ужгороде дополнительно включаются абонентские установки ПС у председателя Закарпатского областного исполнительного комитета (1963) и на квартирах у председателя Закарпатского комитета КПУ и начальника Управления КГБ (1965).

Чехословацкие революционные события 1968 года еще раз подчеркнули важную роль станций ВЧ связи в Ужгороде и Мукачево. В то бурное время в Ужгороде работали посланцы из Москвы, дипломаты, кандидаты в руководители Компартии и Правительства социалистической Чехословакии.

На базе Мукачевской ВЧ станции был развёрнут штаб по организации связи силами войск ПС. Правительственной связью обеспечивалось значительное количество абонентов – должностных лиц, руководивших этими событиями.

Справка: советские потери в ходе контрреволюционной операции «Дунай» составили 96 человек погибшими и умершими, а также 87 раненными и травмированными.

Эти события ускорили техническое развитие ПС в области. Аппаратура засекречивания «Алмаз» стала заменяться на более совершенную аппаратуру «Коралл».

В 1969 году Отдел ПС КГБ СССР был реорганизован в Управление (далее – УПС), что подчеркнуло важность и необходимость улучшения качества организации и расширения сетей ПС для эффективного развития страны.

По результатам чехословацких событий в 1969 году в селе Лавки Мукачевского района силами и средствами Сколевского ОППС начинается, а в 1972 году заканчивается строительство отдельного пункта тропосферной связи на базе радиостанции Р-410 (ОТП-41) – конечной советской станции зарубежных тропосферных направлений в Венгрию, Чехословакию, Польшу и Германию. Мукачевская станция ПС при этом становится пунктом транзита 24 каналов связи из Москвы за границу.

Для приёма и передачи этих каналов связи между ОТП-41 и Мукачевской станцией ПС прокладываются две отдельные кабельные линии связи длиной 7 км. Для резервирования этих кабелей организовуются радирелейные каналы с использованием радиостанции Р-409 и аппаратуры уплотнения П-304 (в 1988 году заменяются на Р-414С и П-312).

Для взаимодействия ОТП-41 и Мукачевской станции ПС организовывается засекреченный канал связи с использованием аппаратуры «Коралл» (в 1988 году ее заменили на аппаратуру гарантированной стойкости «Рубин»).

В то время для нужд ПС использовались более качественные кабельные каналы, оборудованные аппаратурой уплотнения К-24 (1962). На станциях ПС в Ужгороде и Мукачево монтируется новая аппаратура тонального набора и вызова СТН-М (1969). С киевской станции ПС в Ужгород передаётся и монтируется часть декадно-шаговой АМТС английского производства «Strowger» на 10 каналов и 15 абонентов. Сеть переводят в автоматический режим работы.

У первого секретаря обкома КПУ и начальника Управления КГБ были установлены телефонные аппараты «Strowger», изготовленные английской компанией «AT&E».

В то время на сети ПС началось внедрение 4-хпроводной схемы соединения абонентов с каналами связи (с разделением трактов передачи и приёма). При организации 4-хпроводного разговорного тракта от абонента до абонента из него исключаются дифференциальные системы и микротелефонные катушки телефонных аппаратов, благодаря чему повышается устойчивость связи и упрощается её схема.

Соответственно своими силами пришлось переделывать использовавшиеся тогда и рассчитанные на 2-хпроводный режим работы коммутаторы, а также телефонные аппараты («Strowger», «Теslа», БАГТА, ТА-60 и др.). Впоследствии промышленность освоила выпуск для ПС коммутаторов и телефонных аппаратов (ТА-65, ТА-66) для работы по 4-хпроводной схеме.

Для повышения надёжности работы аппаратуры на станциях ВЧ связи была осуществлена замена недостаточно надёжных купроксных выпрямителей полупроводниковыми триодами (транзисторами) в балансных модуляторах аппаратуры «Алмаз».

В узлах коммутации речевых сигналов аппаратуры «Алмаз» и приёмниках аппаратуры СТН-М не обеспечивавшие необходимой надёжности действия электромеханические поляризованные реле РП-4 также были заменены бесконтактными электронными реле на транзисторах.

Кроме того, обязательной стала установка на кабельных линиях сигнализаторов понижения изоляции типа СПИ-2. Эта работа, связанная с некриптографической защитой информации, позволила значительно повысить надежность кабельных сетей ПС, сыграла большую роль не только в предупреждении нарушений связи, но и в повышении безопасности информации, передаваемой по кабелям ПС.

В 1969 году, учитывая значительный грузовой и пассажирский поток в условиях деятельности государства в рамках Совета экономической взаимопомощи и Варшавского договора, а также перемещение через границу и встречи в Чопе государственных делегаций разных стран, прокладываются и вводятся в эксплуатацию абонентские кабели:

– Ужгород – Чоп – Госграница протяжённостью 24 км с включением 2-х абонентов – начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта (ОКПП) «Чоп» и начальника Чопского горотдела УКГБ по Закарпатской области;

– в Мукачево до перевалочной базы Министерства обороны СССР с включением абонента – начальника базы.

В этот период в разные годы ВЧ станцию в Ужгороде возглавляли капитан Лысов Петр Андреевич (1955—59), капитан Миронцов (1955—59), капитан Скопенко (1959—65) и майор Артамонов Алексей Михайлович (1965—69), а в Мукачево – капитан Фесенко Сергей Денисович (1958—60), старший лейтенант Руденко (1960—61), майор Артамонов Алексей Михайлович (1961—65) и майор Быканов Виктор Петрович (1965—72).

4. Оперативная и перонная связь

24 июня 1970 года Коллегией КГБ было принято решение о создании системы засекреченной оперативной связи КГБ (далее – ОС). С 1 января 1971 года на стационарной сети ПС было полностью прекращено использование маскирующей «+30» аппаратуры «Байкал» и «Терек», и после этого в качестве основного средства защиты информации в сети ПС применяется только аппаратура засекречивания.

Освободившаяся аппаратура и была использована для создания сети ОС. Так, аппаратура «Байкал» использовалась на Ужгородской станции ПС. В районных отделах Управления КГБ персоналом ОПС были смонтированы и введены в действие пункты ОС с использованием аппаратуры «Терек».

Сеть ОС функционировала в ручном режиме с использованием коммутаторов МП-10/15, в которые были включены каналы на Киев, Львов, Мукачево и районные отделы УКГБ. В конце 1970-х годов дополнительно организовываются каналы ОС для взаимодействия УКГБ с пограничными отрядами в Чопе и Мукачево.

Со временем маскирующая аппаратура заменяется на аппаратуру засекречивания временной «+200» стойкости Т-217М «Эльбрус», а на каналах взаимодействия устанавливается аппаратура Т-219М «Яхта». Смена ключа в аппаратуре засекречивания на сети ОС осуществлялась ежемесячно, для чего использовался также блокнот КРЛ типа УП-8С.

Приказом КГБ от 4 декабря 1975 года было утверждено «Положение о единой системе оперативной связи КГБ при СМ СССР», приказом от 15 февраля 1977 года – инструкция по организации, эксплуатации и проектированию этой системы, а приказом от 5 апреля 1978 года – инструкция по обеспечению безопасности ОС.

В системе ПС присутствовал и такой вид связи как «перонный». Он создавался для обеспечения стационарной ПС «литерных» поездов, в которых находились высшие должностные лица государства. Все станции ПС на территории СССР должны были проложить кабели до узлов связи железнодорожных станций и вокзалов.

Ко времени прибытия «литерного» поезда на железнодорожную станцию от узла связи до места стоянки определённого вагона персонал ПС «пробрасывал» по перрону вокзала полевой кабель и устанавливал походный столик, на котором устанавливалась абонентская установка стационарной ПС.

Технология обеспечения «литерного» поезда стационарной ПС была следующей. Когда поезд останавливался, дверь вагона открывалась и правительственная охрана забирала телефон внутрь. При этом дверь вагона уже нельзя было закрыть, поскольку мешал телефонный провод. Связистов внутрь вагона не пускали.

Когда поезд «трогался», за ним начинал двигаться и телефонный кабель. В лучшем случае, дверь вагона сразу открывалась, и охрана выбрасывала телефон из вагона. Главной задачей связистов было поймать «летящий» аппарат, чтобы он не упал на перрон и не разбился.

Однако случалось и так, что охрана забывала про эту проблему. Поскольку телефонный провод не был бесконечным, происходил его разрыв в месте соединения с полевым кабелем. А когда охранник вспоминал о телефоне, бросать его уже было некому.

В результате телефон «уезжал», и дальнейшая его «судьба» была неизвестна. В лучшем случае, охрана отдавала телефон персоналу ПС на другой станции, и тогда он мог вернуться «домой».

Кроме того, с целью обеспечения бесперебойной ПС во время движения «литерных» поездов в Карпатских тоннелях была введена в эксплуатацию система туннельной ПС «Бескид», каналы которой проходили через Мукачевскую станцию ПС на Москву.

В целом, инженерно-техническим составом ПС Закарпатья было организовано около 100 сеансов перонной и туннельной ПС для обеспечения связью высших должностных лиц государства во время их железнодорожного движения за границу.

Согласно приказа Председателя КГБ СССР от 17 декабря 1971 года №20/В начинается проектирование новой станции ПС в Ужгороде. В 1975 году было закончено составление проекта строительства нового технического здания для станции ПС в комплексе с административными зданиями Управления КГБ УССР по Закарпатской области. Непосредственное строительство началось только в 1979 году.

В 1976 году началось серийное производство новых специальных экранированных телефонных аппаратов типа «СТА», разработанных в 4-проводном (СТА-4) и 2-проводном (СТА-2) вариантах. По габаритам они не отличались от аппаратов типа «ТАЭ», но их внешний вид более соответствовал современным требованиям технической эстетики. В центре номеронабирателя был изображен Государственный герб СССР.

В качестве элемента защиты от утечки информации конструкция телефонного аппарата предусматривала экранировку его корпуса, микротелефонной трубки и её шнура, а в ТАЭ-2 и СТА-2 также трансформатора. У абонентов устанавливаются новые телефонные аппараты типа «ТАЭ» и «СТА», концентраторы на 4 телефонные линии «К-4», которые изготавливаются на рижском заводе ВЭФ. В небольшом количестве имелись абонентские установки с электродинамическим микрофоном «Сувенир», которые устанавливались только основным абонентам ПС.

В подразделения ПС продолжали поступать новые технические средства. Так, например, рижский завод ВЭФ начал выпуск герконовых телефонных переключателей ТП-1 (на 1 аппарат) и ТП-2 (на 2 аппарата). Стала практиковаться установка в приемных абонентов выносных звонков от их телефонов, а также сигнальных табло о ведении разговора.

9 февраля 1977 года приказом КГБ была утверждена и введена в действие «Инструкция по организации эксплуатации правительственной связи» (вместо действовавшей до того инструкции от 29 июля 1961 года), а приказом КГБ №0055 – «Инструкция по обеспечению безопасности правительственной связи».

Этот документ содержал основные сведения о современном составе и организации этой системы, порядок обслуживания абонентов, вопросы технической эксплуатации средств и каналов связи, права и обязанности руководящего и инженерно-технического состава подразделении ПС, повышения его квалификации. Инструкция также регламентировала порядок организации и проведения проверок этих подразделений, планирования, материально-технического и финансового обеспечения их деятельности, а также отчетности.

17 мая 1977 года совместным приказом КГБ и Минсвязи СССР были утверждены инструкции о порядке технического обслуживания каналов и трактов первичной сети связи, переданных подразделениям ПС, и по организации технического обслуживания абонентских и соединительных кабелей этой связи.

В дальнейшем в работе подразделений ПС широко использовались правила технической эксплуатации первичной междугородной сети связи (в 6 частях), изданные Минсвязи СССР в 1975—78 годах.

Совместным приказом КГБ и Минсвязи СССР был введен в действие пароль «Алмаз» для предоставления междугородной телефонной связи с любой точкой на территории СССР высшим должностным лицам государства. При этом мог осуществляться переход с сети «закрытой» ПС на «открытую» сеть Минсвязи, для чего были предназначены соединительные линии между коммутаторами узлов ПС и Минсвязи.

Также в соответствии с совместным приказом КГБ и Минсвязи СССР применялся пароль «Узор» (позже «Каштан») для организации дополнительных каналов между основной и резервной станциями ПС. После объявления пароля на резервную станцию выезжала оперативная группа с аппаратурой засекречивания для приёма дополнительных каналов, их «закрытия» и введения в эксплуатацию.

16 февраля 1977 года с целью совершенствования организации труда сотрудников, непосредственно занятых техническим обслуживанием и ремонтом аппаратуры и оборудования ПС, были подготовлены и направлены на места рекомендации по разработке и применению технологических карт.

При этом был использован опыт предприятий Минсвязи, а также московской станции ПС, где технологические карты были разработаны и внедрены в эксплуатацию еще в 1973 году.

Технологические карты определяли состав и технологию работ, рациональную их последовательность и способы выполнения; необходимый набор инструментов, измерительных приборов и технической документации; время и периодичность проведения работ; показания приборов при нормальном действии аппаратуры и оборудования и т. д.

Они не только позволили сократить затраты труда, но и способствовали улучшению качества работы средств ПС, так как обеспечили сокращение сроков отыскания и устранения повреждений, более полное проведение работ, связанных с профилактикой и ремонтом.

Они использовались также для расчета трудоемкости работ по отдельным видам аппаратуры и оборудования; определения оптимальной оснащенности рабочих мест инструментом, приборами, материалами; обучения сотрудников рациональным приемам технологии и последовательности выполнения трудовых операций.

В дальнейшем каждая ВЧ станция получила следующие нормативные документы:

– инструкция дежурному оператору стационарной станции правительственной связи (1977);

– руководство по технической профилактике средств и каналов сети правительственной связи, а также сетей радиосвязи с подвижными объектами (1977);

– основные специальные требования по размещению и монтажу оборудования стационарных станций телефонной засекреченной связи (ОСТ-ТЛФ) (1977);

– основные специальные требования по размещению и монтажу оборудования стационарных станций телеграфной засекреченной связи (ОСТ-ТЛГ) (1977);

– временные рекомендации по анализу работы стационарной сети правительственной связи (1978);

– инструкция по организации технической эксплуатации стационарной станции правительственной связи в режиме некруглосуточного обслуживания (1978);

– руководство по ведению технической документации на сети правительственной связи и др.

В 1974 году с производства была снята аппаратура «Лагуна» и начался серийный выпуск аппаратуры засекречивания гарантированной «+1000» стойкости «Дельфин». Эта аппаратура, выполненная на элементной базе третьего поколения с улучшенной криптографической схемой имела хорошие массо-габаритные показатели, что позволило широко использовать её как в стационарных, так и и полевых условиях.

В 1978 году с производства была снята аппаратура засекречивания временной «+200» стойкости «Коралл», и промышленность выпускала для ПС только аппаратуру засекречивания гарантированной «+1000» стойкости «Дельфин», «Рубин» и др.

Смена ключа в этой аппаратуре осуществлялась один раз в две недели по четвергам. Для этого использовался ключевой блокнот «Особой важности» с набором перфолент.

Для набора и ввода ключевых данных на каждой станции ПС имелось электронное наборное устройство с приспособлением для считывания данных перфоленты. Ключ набирался на этом устройстве, после чего вводился с него в аппаратуру засекречивания.

5. Период обновления

13 июня 1979 года постановлением инстанций вместо действовавшего 38 лет (с 6 мая 1941 года) было утверждено новое «Положение о правительственной связи», определившее с учетом требований и условий того времени предназначение и место ПС в системе управления страной, ее Вооруженными Силами и следующие основополагающие принципы:

– ПС является специальной системой связи страны, обеспечивающей секретность передачи информации;

– принципы организации, направления развития и порядок использования ПС определяются совместными постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР;

– ответственность за эксплуатацию и совершенствование ПС, за обеспечение секретности передачи информации при использовании ее средств возлагается на КГБ СССР, для чего организуются соответствующие подразделения в центре и на местах, а также войска ПС;

– ПС организуется: междугородная, международная (на основании двусторонних межправительственных соглашений), городская, с подвижными объектами (специальными самолетами, поездами, кораблями, автомобилями), полевая (в военное время в звене Ставка Верховного Главнокомандования – фронт – армия);

– ПС абонентам предоставляется бесплатно. Пользование аппаратом ПС разрешается лицу, которому он установлен, или лицу, его замещающему;

– ПС базируется на каналах общегосударственной сети связи, сетей связи министерств и ведомств. Каналы и линии связи, выделяемые для ПС, предоставляются КГБ СССР бесплатно;

– проектирование и строительство сооружений ПС осуществляется за счет капитальных вложений министерств и ведомств, работникам которых устанавливаются аппараты ПС.

Положением были установлены приоритеты обслуживания абонентов, и прежде всего руководителей государства (высшая, первая и вторая системы обслуживания), а также обязанности Министерства связи, Министерства обороны, Министерства гражданской авиации в части, касающейся обеспечения бесперебойного действия и развития ПС.

Период 1980-х годов связан с постепенной заменой на станциях ПС Закарпатской области старого оборудования на новое и аппаратуры засекречивания временной стойкости на гарантированной стойкости. Кроме того, постоянно увеличивалось количество абонентов ПС: телефонные аппараты устанавливались областным судьям, прокурорам и директорам заводов, входящих в структуру военно-промышленного комплекса СССР.

В 1979 году начинается, а в 1982 году заканчивается строительство 4-этажного здания по улице Уральской и монтаж в нём станционного комплекса ПС, который согласно акта №11/52 от 27 января 1984 года был принят государственной комиссией в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности и безопасности узла Д-13М в здании был предусмотрен специальный бокс.

Новая станция оборудуется аппаратурой засекречивания гарантированной стойкости «Дельфин» и «Рубин» (М-461), корректорами частотных характеристик каналов КЧХ, аппаратурой тонального вызова «Вызов-С», автоматизированным дизель-генератором ДГА-48, выпрямительными устройствами ВУК, стационарными аккумуляторными батареями типа СК, стойками промежуточных манипуляций СПМ, пультом сигнализации ПС-3, компрессорно-сигнальной установкой КСУ-30М и т. д.

С 1983 года в электропитающих установках станций правительственной связи началось использование инверторов И-500.

Для некриптографической защиты информации была установлена аппаратура зашумления П-219АМ и П-219Б. Первая аппаратура (АМ) обеспечивала высокоуровневое внешнее зашумление кабелей ПС, а вторая (Б) – низкоуровневое зашумление каналов и абонентских линий ПС. С 1986 года аппаратура зашумления П-219 была снята с производства, и на смену ей еще в 1985 году был начат серийный выпуск аппаратуры П-218.

Установка КСУ-30М (в Мукачеве – АКОУ и АУСКИД) автоматически поддерживает заданное избыточное давление, контролирует степень герметичности оболочек кабелей и сигнализируют об аварийных ситуациях. Кроме того, на кабельных линиях устанавливаются сигнализаторы понижения изоляции СПИ-2, а в Мукачево – СПИ-10 (цифра обозначает контролируемое количество кабелей). Это позволило значительно повысить надёжность кабельных сетей ПС, сыграло большую роль не только в предупреждении нарушений связи, но и в повышении безопасности информации, передаваемой по кабелям.

Для обеспечения автоматической междугородной ПС в Ужгороде и Мукачево монтируются современные автоматические телефонные станции координатного типа АМТСК-Д «Клевер», которые изготавливаются на ленинградском заводе «Красная Заря». Для обеспечения УКГБ автоматической междугородной оперативной связью в новом здании ОПС устанавливается АМТСК-Д «Клевер», а в Мукачево – АМТС-ОК «Буревестник».

Для обеспечения УКГБ открытой автоматической телефонной связью в новом здании ОПС устанавливается станция УПАТС-400, а внутренней закрытой связью – УПАТС-200. Для обеспечения автоматической оперативной связью абонентов Чопского горотдела монтируется корабельная релейная станция КАТС-Р40. Для обеспечения начальника УКГБ прямой связью с начальниками подразделений устанавливается пульт «Домофон».

Два ручных коммутатора МП-10/15 стояли изначально в коммутаторном зале новой станции для обеспечения оперативной связи КГБ УССР (далее – ОС), и ещё два как резерв для правительственной связи. После введения в эксплуатацию АМТСК-Д ОС они использовались как резерв. Всего в коммутаторном зале стояло 4 таких коммутатора.

Два шахтных телефонных аппарата «ТАХ-Б» (взрывозащищённый и химостойкий) с мощными внешними звонками висели в коридоре около двери коммутаторного зала. Один был городской №32—162, а другой – внутренний №515.

Это было сделано для того, чтобы любой проходящий рядом работник ОПС мог ответить на вызов по любому телефону, если дежурный этого сделать не мог (по разным причинам).

Поскольку телефонистки сначала не было, а дежурный электромеханик был один единственный, такое решение оперативного реагирования на входящие звонки было обоснованным. Весь персонал ОПС по этому вопросу был строго проинструктирован и старался выполнять.

Кстати, первой телефонисткой в ОПС была Светлана Гливка, которая «сидела» на рабочей должности в ХОЗО УКГБ (по договоренности начальников отделов).

Хочу отметить, что я начал работать электромехаником в ОПС в феврале 1983 года и первой моей серьёзной задачей была разработка эксплуатационно-технической документации и её подготовка для предъявления государственной комиссии по введению станции ПС в эксплуатацию.

В перечень разработанной документации входили чертежи поэтажных планов здания, схем каналообразования, электропитания и заземления станции ПС, а также схема кабельных магистралей на территории Закарпатья.

В 1983 году мне было поручено начертить тушью «Схему кабельных магистралей связи Закарпатской области» на ватмане формата А2. Для получения исчерпывающей информации по трассам прохождения имеющихся магистралей К-2ж, К-21 и К-29 я посетил узлы связи ОП-51, УП-49 и УП-4.

Всю информацию записывал в рабочую тетрадь, которая заранее была зарегистрирована с грифом «ДСК». Готовый чертеж был размещен на стене в ЛАЗ-1. Сначала воздушные линии связи уплотнялись ламповой аппаратурой ОКС (1 канал), В-3 (3 канала) и В-12 (12 каналов).

Затем проложили подземные магистрали, которые уплотнялись транзисторной аппаратурой К-12, К-24, К-60 и К-300, а в дальнейшем – более совершенной на микропроцессорах. Цифра означает число каналов в одной паре проводов кабеля (отдельно приём, отдельно передача).

С 2000 года мне пришлось лично инспектировать все узлы общегосударственной связи (подразделения ОАО «Укртелеком») на территории Закарпатской области, включая размещенные в подземных цистернах кабельные необслуживаемые усилительные пункты (НУП), и еще глубже вникнуть в процесс эксплуатации действующих систем и техники многоканальной связи.

На Пермском телефонном заводе налаживается производство абонентских установок с электродинамическим микрофоном «Абонент-5», которые устанавливаются только абонентам ПС. Абонентам оперативной связи Мукачевского горотдела УКГБ устанавливаются полевые экранированные телефонные аппараты П-170Э.

Значительной вехой этого периода стало проектирование, строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию в Ужгороде сети городской автоматической специальной телефонной связи (далее – ГАСТС), на которой было установлено квазиэлектронную АТС «АТСКЭ-64» на 64 абонента (1983). Такая сеть создавалась во всех областных центрах УССР с выделением дополнительных должностей, проектного объёма кабельной продукции и финансирования.

ОПС был заключён соответствующий договор со Строительно-монтажным управлением связи Закарпатской области и выполнен значительный объём работ по реконструкции существующей и строительству новой телефонной канализации в Ужгороде, а также прокладка в ней 12 километров новых кабелей в свинцовой оболочке типа ТГ 20х2х0,5.

Надёжность контакта скрутки медных жил проложенных участков кабеля обеспечивалась их горячей пропайкой, а безопасность связи – избыточным воздушным давлением внутри кабельной оболочки и зашумлением. Все распределительные ящики и шкафы закрывались, опечатывались и брались под сигнализацию.

Строительство новой телефонной канализации на площади, где находилось здание облисполкома, совпало с ранее запланированной ее реконструкцией. Поэтому разрешение на вскрытие асфальта было получено, и возле облисполкома, кроме телефонной канализации появился еще один новый колодец.

Сложным элементом было осуществление подземного входа кабельных линий из новопостроенного колодца в здание облисполкома, где находился наш узел коммутаций. Толщина бетонного основания стены достигала 2-х метров, поэтому его пришлось сверлить мощными бурами специализированной организации.

После этого в стене было сделано отверстие для прохода 4-х труб с внутренним диаметром 100 мм из колодца телефонной канализации в подвал облисполкома. Поскольку напрямую трубы нельзя было проложить, пришлось искать пластмассовые трубы для осуществления их необходимого изгиба.

В самом подвале были проложены стальные трубы с внутренним диаметром 100 мм до узла коммутации на 1-м этаже. Их подъем через сделанное отверстие в полу на узел коммутации осуществлялся с плавным изгибом под углом 90°.

Одновременно мне было поручено техническое сопровождение строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию сети ГАСТС, а также технический надзор за реконструкцией и строительством телефонной канализации в Ужгороде и прокладке в ней новых кабельных линий спецсвязи.

Поскольку после завершения этой работы оказалось много пустых деревянных барабанов от кабельной продукции мне пришлось даже заниматься их возвратом на завод-изготовитель по железной дороге. Для этого пришлось научиться правильно заполнять соответствующие накладные и общаться с железнодорожным персоналом.

В 1984 году руководством УКГБ и ОПС было принято совместное решение по обеспечению всех этажей административного здания УКГБ в Ужгороде металлической трубосетью для прокладки кабелей правительственной и оперативной связи. Практически весь инженерно-технический персонал ОПС, за исключением дежурного по станции ПС, был задействован на строительно-монтажных работах.

Собственными силами связисты сделали межэтажные проходы, установили в стенах десятки распределительных и абонентских шкафов, проложили более тысячи метров металлических труб под поверхностью пола и между этажами административного здания, выполнили все электросварочные работы (пришлось освоить профессию электросварщика).

После завершения всех строительно-монтажных работ в 1985 году коллектив ОПС осуществил прокладку по смонтированной трубосети новых кабелей правительственной и оперативной связи в админздании УКГБ, а также их монтаж и ввод в эксплуатацию.

Подразделения ПС возглавляют: в Ужгороде – подполковник Герасимович Борис Александрович (1969—80), а в Мукачево – подполковник Волошин Сергей Владимирович (1972—92).

Хочу также перечислить всех работников ОПС, с кем мне тогда приходилось работать вместе «плечом к плечу»:

– электромеханики Бернард Кочиш, Борис Таборов, Валерий Змушко, Владимир Песоцкий, Леонид Сковородников, Юрий Малюк, Тамара Малышевская, Светлана Гливка, Елена Мастюгина;

– инженеры Александр Турховский (ПС), Леонид Кривуца (ЗАС), Михаил Самохвалов (ОС), Виктор Паньков (РС).

6. Мобильные и радиосредства

Учитывая то, что через Закарпатье проходили воздушные трассы движения международных «литерных» самолётов, согласно государственной программы на ужгородской станции ПС проектируется, а в 1973 году вводится в эксплуатацию система радиорелейной связи «Татры».

Для обеспечения ПС высших должностных лиц государства с «литерного» самолёта использовались 2 ультракоротковолновые (далее – УКВ) радиостанции Р-409Т и2 аппарата гарантированной «+1000» стойкости «Лагуна». На крыше здания ужгородской ВЧ станции были установлены 2 направленные и 1 круговая антенны.

Из самолета можно было связаться с ближайшим НП непосредственно или поддерживать связь с НП через 1 или 2 последовательно работающих самолета-ретранслятора. Два «закрытых» канала в системе «Татры» использовались для телефонной связи со спецкоммутатором в Москве, а «открытый» третий – для служебной связи.

Для обеспечения возможности соединения каналов связи, оснащённых аппаратурой «Лагуна» с разными шифроключами, в ней было предусмотрено составление транзита с перешифрованием по импульсам, так как для вокодерных и полувокодерных систем телефонии транзит с НЧ перешифрованием резко снижал качество восстановленной речи.

С декабря 1975 года после завершения строительства и ввода в действие первой очереди главного радиоузла была начата эксплуатация резервной сети правительственной коротковолновой (далее – КВ) радиосвязи. Сеансы связи со стационарными радиоцентрами территориальных подразделений и частями войск ПС осуществлялись согласно утвержденному плану-графику.

В 1976 году из войск ПС на вооружение Ужгородской станции поступила автомобильная радиостанция Р-140Д (радиоприемники Р-155П и Р-311) «Береза» на базе шасси ЗИЛ-157 с вынесенным пунктом управления (далее – ВПУ) «Береза-Д». «Береза» обеспечивала организацию в особый период коротковолнового (далее – КВ) радиоканала ПС и выполняла свои функции до 1999 года.

Ежегодно летом проводились учебные полевые сеансы засекреченной КВ радиосвязи со Львовом, Киевом и Москвой, которая «закрывалась» аппаратурой Т-217М. На эти учения привлекался заранее отобранный по своей военной специальности приписной состав, который вызывался с помощью областного военного комиссариата. Как радист я лично в период 1984—91 годов участвовал в организации КВ радиоканала ПС и работал как на Р-140, так и ВПУ.

В тот же период из войск ПС на вооружение Ужгородской станции для организации в случае чрезвычайных ситуаций оперативной радиосвязи поступила командно-штабная машина (далее – КШМ) Р-125МТ на базе шасси ГАЗ-66, оборудованная разными средствами КВ радиосвязи (радиостанция Р-130) и УКВ радиосвязи (радиостанции Р-105М, Р-111, Р-123). Её производство было налажено запорожским заводом «Радиоприбор».

В случае какой-либо чрезвычайной ситуации КШМ выезжала на место события вместе с оперативно-следственной группой (далее – ОСГ) областного УКГБ. После разворачивания и введения в эксплуатацию КШМ обеспечивала открытую связь между всеми членами ОСГ и засекреченную связь с узлом ОПС с использованием аппаратуры Т-219М «Яхта».

Узел радиосвязи с КШМ находился в помещении «Татры-М» и содержал радиостанции Р-130, Р-111 и Р-123. От узла была проложена прямая линия телефонной связи с оперативным дежурным УКГБ. Соединение с ним осуществлялось на специально смонтированном настенном пульте управления. В 1988 году Р-125МТ была заменена на более современную Р-142Н на базе шасси ГАЗ-66.

Поскольку в Ужгороде и Мукачево был аэродром, очень часто Управлением КГБ отрабатывалась такая чрезвычайная ситуация, как захват террористами гражданского самолета АН-24. В этом случае применялся пароль «Набат», по которому на аэродром отправлялась КШМ и включалась временная абонентская установка ПС в депутатской комнате аэропорта.

Надо отметить, что тогда группа спецназа УКГБ «Альфа», обеспечивающая захват террористов, была внештатной и состояла из физически подготовленных оперативных сотрудников. Однажды она устроила такую «пальбу» на ужгородском аэродроме, находившемся на границе с Чехословакией, что чехи перепугались и выразили официальный дипломатический протест по этому поводу.

В 1983 году начинает проектироваться и внедряться система радиоподвижной ПС «Роса» (далее – РПС). Поскольку я был электромехаником радиогруппы с высшим радиоинженерным образованием, проектированием и внедрением РПС на территории Закарпатья поручено было мне.

Я постоянно сопровождал приехавшего из Киева проектировщика и вникал в детали проекта РПС «Роса». Вместе с ним я посетил все радиотелевизионные станции Закарпатского обласного радиотелепередающего центра (далее – ЗОРТПЦ) для выработки проектных решений.

В частности, пришлось подниматься (а дело было снежной зимой) на объекты ЗОРТПЦ на горе Токарня вблизи села Ярок, горе Павлова вблизи Мукачево и горе Толстая вблизи Хуста. Взаимодействовать с персоналом ЗОРТПЦ мне было легко, поскольку его начальником был мой отец – Гребенников Виктор Кузьмич.

Первая центровая радиостанция «Вулкан» была временно установлена на ужгородском приемном центре «ВПП-2» ЗОРТПЦ «по блату», поскольку никаких передатчиков там быть не должно. Когда был решен вопрос с выделением места на последнем этаже самого высокого в Ужгороде отеля «Закарпатье», был введен в эксплуатацию ужгородский радиоцентр.

На станции ПС был установлен 2-канальный пульт управления «Вяз», а в абонентских станциях «Смена» использовались радиостанции «Роща» (в качестве резерва была радиостанция «Лес-Д»).

Первая абонентская станция РПС была смонтирована в служебном автомобиле ГАЗ-24 «Волга» Председателя Закарпатского облисполкома. Для монтажа первой абонентской станции в автомобиле ГАЗ-24 пришлось ехать на ней в Киев, где в боксе УПС КГБ УССР «Роща» и была смонтирована.

А в 1985 году я уже лично монтировал вторую абонентскую станцию в автомобиле ГАЗ-31 начальника УКГБ. Благодаря выполнению таких сложных и объёмных задач мне удалось быстро освоить профессию специалиста ГАСТС и РПС, а также изучить комплекс станции ПС в Ужгороде.

В дальнейшем линейные радиостанции «Вулкан» были установлены на объектах ЗОРТПЦ в Мукачеве, Перечине и Хусте. Абонентские радиостанции «Роща», монтировались как на абонентских автомобилях, так и на наших служебных: «Латвия», «Жигули», КШМ, Д-13КМ. В резерве была носимая абонентская радиостанция «Вьюн».

После Чернобыльской катастрофы в апреле того же года сотрудники ОПС участвовали в несении дежурства на Подвижном радиотелефонном центре (далее – ПРТЦ), который был развёрнут в Припяти и обеспечивал ПС членов правительственной комиссии УССР. Кроме того, подполковник Б. А. Герасимович принимал участие в строительстве и вводе в эксплуатацию станции ПС в Чернобыле.

В 1986 году ОПС посетил начальник УПС КГБ УССР генерал-майор Тариелашвили Тенгиз Семёнович, и Малаховский Мирон Йосифович представил меня ему как перспективного офицера.

В 1987 году ОПС получило из войск ПС аппаратную засекреченной связи Д-13КМ на базе шасси ГАЗ-66, выпускаемую рижским заводом «Коммутатор», для обеспечения ПС с пунктами временного пребывания абонентов. Фактически это был мобильный узел ПС, оборудованный телефонным коммутатором и аппаратурой засекречивания гарантированной стойкости «Дельфин» (в дальнейшем она была заменена на «Рубин»).

Для организации ПС высшим должностным лицам государства из неподготовленных районов узел Д-13КМ устанавливался в местах их пребывания. Из него пробрасывался абонентский кабель ПС до помещения, где могли находиться абоненты, и там устанавливалась абонентская установка. В свою очередь, городские связисты должны были по своим коммуникациям проключить на Д-13КМ канал связи на Ужгород.

Для организации радиоподвижной связи «Роса» абонентам ПС в местах их пребывания из неохваченных системой районов использовалась возимая радиостанция «Вулкан». На время визита абонентов радиопередатчик устанавливался в районном или сельском узле Минсвязи (позже ОАО «Укртелеком») для получения канала связи на Ужгород.

Также ОПС получило из войск ПС следующие специализированные автотранспортные средства на базе шасси ЗИЛ-131:

– 2 радиорелейные станции Р-409М с аппаратурой уплотнения П-303ОБ и радиостанциями Р-407, Р-105М;

– полевая электростанция Э-351Б с 2-мя бензоэлектрическими агрегатами АБ-30-Т/400;

– аппаратная связи П-290М1 – для измерения основных электрических параметров и определения мест повреждения кабельных линий.

7. Средства оповещения

В советских вооруженных силах, как и в КГБ СССР, поскольку чекисты были военнослужащими, действовало 4 степени боевой готовности:

– «ПОСТОЯННАЯ»;

– «ПОВЫШЕННАЯ» (белый цвет);

– «ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ» (зеленый цвет);

– «ПОЛНАЯ» (красный цвет).

Мы всегда находились в «ПОСТОЯННОЙ» боевой готовности, которая могла быть поднята на одну или сразу две ступени в случае какой-либо чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) в зависимости от ее уровня опасности.

«ПОВЫШЕННАЯ» боевая готовность предполагала такое состояние военных подразделений, при которой они в минимальные короткие сроки могут быть приведены в боевую готовность «ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ» и «ПОЛНУЮ» без выполнения боевых задач.

При «ПОВЫШЕННОЙ» боевой готовности выполнялся следующий комплекс мероприятий:

– офицерский состав переводился на казарменное положение (при необходимости);

– отменялись все отпуска и прекращалось увольнение в запас;

– все подразделения возвращались в место постоянной дислокации;

– техника текущего довольствия снималась с кратковременного хранения, и на нее устанавливались стартерные аккумуляторные батареи;

– усиливалась дежурная служба;

– устанавливалось круглосуточное дежурство ответственных офицеров подразделения;

– проверялась система оповещения и сигнализации;

– документация упаковывалсь в мешки, а архивы готовились к сдаче;

– оружие и боеприпасы выдавались офицерам и прапорщикам.

Боевая готовность «ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ» предполагала такое состояние военных подразделений, при котором они готовы к выполнению боевых задач. Личный состав получает оружие и противогазы.

Подразделения комплектуются согласно мобилизационному плану, осуществляется подготовка к выводу техники, вооружения и материальных средств в запасной район, развертывание пунктов приема приписного состава.

«ПОЛНАЯ» боевая готовность предполагала состояние наивысшей степени боевой готовности военных подразделений, при которой они способны приступить к выполнению боевых задач.

Подразделения приступают к приему приписного состава и техники с предприятий народного хозяйства. Подразделения комплектуются по мобилизационному плану личным составом запаса до полной штатной численности военного времени.

С 1965 года в СССР для своевременного прохождения сигналов оповещения по всей стране и оперативной реакции на них начали создаваться и устанавливались практически во всех городах и районных центрах автоматизированные системы централизованного оповещения.

В новом здании Ужгородской станции ПС был смонтирован комплекс технических средств оповещения в случае ЧС как сотрудников ОПС, так и Управления КГБ. Он состоял из 2-х групп технических средств: аппаратура управления и средства оповещения и информирования.

Аппаратура управления 5Ф88 обеспечивала формирование, передачу и прием 3-х сигналов управления и 1-го контрольного сигнала. Контрольный сигнал приходил ежедневно в 6 часов утра, после чего дежурный должен был нажать кнопку «КК» на приемном блоке 5Ф88.

«ПОВЫШЕННОЙ» боевой готовности на приемном блоке 5Ф88 соответствовала белая лампа, «ВОЕННОЙ ОПАСНОСТИ» – зеленая лампа, а «ПОЛНОЙ» – красная лампа.

Прием сигналов управления осуществлялся по действующим каналам ПС из Львова и Ивано-Франковска путем кратковременного (2 секунды) их перехвата приемным блоком и автоматического возвращения обратно в работу после получения сигнала обратного контроля.

Передача сигналов осуществлялась импульсами тональной частоты передающего блока аппаратуры 5Ф88, установленной на Львовской и Ивано-Франковской станциях ПС. Каждый переданный сигнал подтверждался сигналом обратного контроля, поступающим с приемного блока после срабатывания исполнительных элементов приемника.

Подтверждение приема сигналов оповещения осуществлялось вручную нажатием на соответствующую кнопку. Передающий блок на Ужгородской станции ПС задействован не был, поскольку нам передавать сигналы было некому. Зато был задействован исполнительный блок для передачи сигналов оповещения по линии связи дежурному УКГБ.

Все коммутационные точки трактов каналов связи (ВКС, ПСП, СПМ), по которым принимались сигналы оповещения, маркировались красной краской.

Ежеквартально проводилось технические обслуживание аппаратуры 5Ф88 методом контрольной передачи сигналов. В 1986 году именно я отвечал за работу аппаратуры 5Ф88 и каждый третий месяц принимал сигналы с Львовской и Ивано-Франковской станций ПС.

Однажды случилось так, что после моей профилактики сигналы не прошли, о чем узнало все начальство. Конечно, начальник ОПС сказал мне все, что он обо мне думает, «обложил матом» и лишил премии. «Сверху» пришло указание провести профилактику еще раз с устранением недостатков и снова принять контрольные сигналы.

Тогда я еще не был религиозен, и не знал, есть ли «наверху» Бог. Тем не менее, я попытался обратить к каким-то высшим силам, чтобы они помогли мне. Слава Богу, проблем при повторной проверке не возникло, и я подумал, что все-таки какие-то божественные силы существуют.

Причиной проблемы стала моя педантичность в исполнении регламентных работ в строгом соответствии с технологическими картами. В результате я понял, что не надо трогать, а тем более чистить контакты открытых реле типа РПН. В дальнейшем таких ошибок я не совершал.

Интересно, что похожая проблема возникла позже в Днепропетровске после того, как инженеры провели «педантичную» профилактику многократных координатных соединителей (далее – МКС) АМТСК-Д «Клевер». После профилактики АТС просто не запустилась, и ввести ее в действие местные специалисты не смогли.

Это была серьезная проблема и огромный скандал, в результате чего туда отправили всех самых опытных украинских специалистов по АМТСК-Д. Насколько я помню, устранять недостатки и налаживать работу МКС спецам пришлось 2 недели, после чего станция все-таки была запущена и введена в эксплуатацию.

Однако вернемся к комплексу технических средств оповещения на Ужгородской станции ПС. В качестве средства оповещения и информирования сотрудников ОПС и УКГБ использовалась стойка циркулярного вызова (далее – СЦВ). К СЦВ подключались 30 телефонных линий оповещаемых абонентов, и по которым она обеспечивала передачу сигнала оповещения абонентам.

Для этого внутри стойки находился виниловый проигрыватель с пластинкой, на которой была записана голосовая фраза «Объявлен сбор». Для оповещения по линиям городской АТС СЦВ устанавливалась в одном помещении с АТС.

При включении стойка обеспечивала:

а) отключение от приборов АТС линий абонентов и посылку в них циркулярного вызова;

б) передачу ответственным абонентам сообщения, записанного на виниловую пластинку и фиксацию абонентов, принявших сообщение;

в) автоматическое выключение из циркуляра абонентов, принявших сообщение и положивших телефонную трубку и переключение их линий на приборы АТС;

г) возможность индивидуального вызова и разговора с абонентом;

д) возможность предварительного исключения из циркуляра любого абонента.

Сигналы оповещения (белый, зеленый и красный) выводились на пульт сигнализации ПС-3 дежурного ОПС, который мог запускать СЦВ-30 со своего рабочего места. Как правило, запуск СЦВ осуществлялся по сигналу учебной тревоги, которая объявлялась начальником УКГБ и передавалась нашему дежурному дежурным УКГБ.

Дежурный ОПС, получив сигнал тревоги, доводил полученный сигнал по телефону до начальника и всего личного состава ОПС установленной фразой «Объявлен сбор». За военнослужащими, не имевшими телефонной связи, отправлялись посыльные. С получением сигнала весь личный состав должен был прибыть в подразделение.

Первыми вызывались члены оперативно-технической группы, которая получала спецаппаратуру и выезжала на резервную станцию ПС и ОС. После прибытия вводилась в действие резервная станция и организовывались дополнительные каналы связи по паролю «Узор» (позже «Каштан»).

В 1990-х годах аппаратура 5Ф88 была заменена аппаратурой П-160, которая обеспечивала передачу и прием 5 команд управления и 1-й проверочной команды. 4-я и 5-я команды – для передачи речевой информации. Время передачи сигнала управления (время перехвата канала связи) в одном звене составляло 3 секунды, после чего они автоматически возвращались потребителям.

Все передаваемые и принимаемые сигналы высвечивались на табло П-160 и подавалась звуковая сигнализация. Подтверждение приема сигнала оповещения осуществлялось вручную или автоматически.

СЦВ была заменена аппаратурой П-164, которая обеспечивала передачу 6 команд дистанционного управления, среди которых 2 обеспечивали «проключение» тракта для передачи речевой информации не только по телефонным линиям, но и по каналам связи.

8. Мукачевская станция

В 1986 году я стал офицером с присвоением звания «старший лейтенант» и начал прохождение военной службы в том же подразделении на должности инженера отделения ПС. На меня возложили обязанности внештатного начальника дежурной службы станции ПС, в состав которой входил дежурный электромеханик (сутки) и телефонистка (днём). Такая ответственность помогла мне научиться управлять всем станционным комплексом ПС и взаимодействовать с дежурными службами УПС КГБ и других ведомств.

С 1987 года для обеспечения своей семьи квартирой я был переведен на должность инженера группы ПС Мукачевского горотдела УКГБ, а в 1989-м получил очередное звание «капитан». В Мукачеве я «погрузился с головой» в изучение имеющейся техники: аппаратура засекречивания «Коралл» и «Рубин», АМТСК-Д «Клевер» и АМТС-ОК «Буревестник», выпрямители ВУТ и дизель-генератор ДГА-12, СПИ-10 и пульт сигнализации.

Увидев возможность технического совершенствования имеющегося оборудования, я стал активным рационализатором и за весь период службы получил 14 свидетельств на рацпредложение. При этом не все мои предложения были приняты Бюро по рационализации и изобретениям (БРИЗ) УПС КГБ как рационализаторские, но внедрять их на месте разрешалось.

Например, главным недостатком в работе АМТС-ОК было отсутствие визуальной абонентской сигнализациии при неположенной трубке на телефонный аппарат, когда «зависает» абонентский комплект.

Для того, чтобы в этом случае засвечивался на табло сигнализации номер абонента и было ясно, кто не положил трубку на аппарат, пришлось в каждый абонентский комплект добавить по 2 диода. Рацпредложение оказалось настолько полезным для станций, где работали АМТС-ОК, что его напечатали в печатном сборнике УПС КГБ СССР «Связь» для обязательного внедрения.

Ещё одним моим новаторством на станции было использование стационарных аккумуляторных батарей СК-24 для аварийного запуска ДГА-12, когда неожиданно выходили из строя штатные стартерные аккумуляторы. Поскольку закупка новых стартерных батарей всегда затягивалась на месяцы, то такая внештатная возможность всегда выручала. Хотя все станции ПС и были обеспечены 2-мя силовыми вводами, тем не менее, часто приходилось «запитывать» станции от ДГА.

Кроме того, под руководством начальника станции Волошина С. В. мы своими силами и средствами обеспечили себя оперативной УКВ радиосвязью на территории Мукачева и Мукачевского района в случае «выхода из строя» телефонной проводной связи.

Для этого были использованы 4 симплексные радиостанции Р-105М, которые предоставили нам офицеры узла связи штаба 128-й мотострелковой дивизии. Рации были нами объединены в одну радиосеть в режиме автоматического тонального набора и приспособлены для работы как от внешних аккумуляторов, так и сети переменного тока 220 В.

К радиостанции подключался телефонный аппарат, в котором находилась плата АТС на 10 номеров от 0 до 9, а в её аккумуляторном отсеке монтировался блок питания. Такие комплексы радиосвязи были установлены в квартирах начальника и инженера (питались от сети 220В), на пульте связи дежурного по станции и личном автомобиле ВАЗ-2108 начальника станции (питались от внешних аккумуляторов).

Таким образом была организована служебная сеть автоматической телефонной радиосвязи Мукачевской группы ПС. Каждый абонент радиосети в любое время мог набрать другого и поговорить с ним в симплексном режиме. Позже мы заменили радиостанцию Р-105М на более современную и компактную Р-392, которые предоставили нам офицеры узла связи штаба 27-го пограничного отряда (в/ч 2142).

Разработка всех принципиальных схем и монтажных плат осуществлялась лично самим Волошиным С. В., который также был активным рационализатором, но не оформлял своих рацпредложений.

В то время возникли большие проблемы у всех эксплуатационных подразделений с аппаратурой «Рубин», оказавшейся критичной к параметрам каналов связи, абонентских линий и использовавшихся тогда в большинстве случаев телефонных аппаратов с угольными микрофонами (ТАЭ и СТА).

В 1985 году с целью достижения максимальной слоговой разборчивости восстановленной речи был разработан и принят на вооружение телефонный аппарат с электродинамическим микрофоном «Абонент-5».

Позднее с этой же целью московскими и киевскими специалистами была оперативно выполнена доработка аппаратуры «Рубин» с увеличением скорости речепреобразования с 2,4 до 4,8 кбит/сек. После успешных испытаний доработанной аппаратуры в НИИ автоматики и на заводе «Калугаприбор» была официально проведена соответствующая корректировка конструкторской документации, по которой аппаратура стала выпускаться в дальнейшем.

В 1987 году прошёл обучение на месячных централизованных курсах в УПС КГБ УССР (Киев) по изучению аппаратуры засекречивания гарантированной стойкости «Рубин». После этого на всей территории СССР была проведена интересная акция: самостоятельная доработка действующей на сети ПС аппаратуры «Рубин» персоналом всех станций ПС.

Основной целью доработки было двойное повышение скорости речепреобразования и, тем самым, улучшение качества речи. Таким образом, после доработки скорость поднялась с 2,4 до 4,8 кбит/сек, правда, качество речи улучшилось ненамного. Чтобы персонал станций смог самостоятельно выполнить такую работу, в УПС КГБ СССР были разработаны и разосланы по всем станциям страны соответствующие инструкции и упаковки с материалами и комплектующими.

На Мукачевской станции я лично осуществлял вышеуказанную доработку, для чего потребовались острый скальпель и маломощный паяльник с тонким жалом. Приходилось резать гетинаксовые дорожки на печатных платах субблоков аппаратуры и паять сверху проводные перемычки.

После завершения доработок надо было провести настройку аппаратуры в соответствии с имеющейся инструкцией. Иногда возникали такие проблемы, что подсказать их решение не могли даже специалисты УПС. Один раз мне пришлось звонить военному представителю на заводе «Калугаприбор», чтобы услышать практический совет по устранению конкретной проблемы с настройкой доработанной аппаратуры.

В 1987 году система РПС «Роса» в области была обеспечена аппаратурой засекречивания гарантированной стойкости А-80, прозванной обслуживающим персоналом «авоськой». Позже 2-канальный пульт управления «Вяз» был заменен 10-канальным пультом «Кипарис».

Смена ключа в аппаратуре засекречивания гарантированной стойкости осуществлялась 1 раз в 2 недели по четвергам. Для этого использовались ключевые перфоленты с грифом «особой важности», которые объединялись в блокноты по 2 или 4 штуки.

В то время ОПС в Ужгороде насчитывает 22 человека, а группа ПС в Мукачево – 6 человек. Подразделения в разные годы возглавляют в Ужгороде: подполковник Малаховский Мирон Йосифович (1980—88), подполковник Печёний Владимир Дмитриевич (1988—92), а в Мукачево – подполковник Волошин Сергей Владимирович (1972—92).

9. Отдел УСБУ

Во второй половине августа 1991 года наступил переломный момент в истории СССР, органов обеспечения его безопасности, системы ПС страны. После известных драматических событий в Москве 19—21 августа первым мероприятием по реформированию деятельности КГБ стала его департизация: в КГБ в целом и в УПС в частности с 22 августа партийные комитеты КПСС прекратили свою работу.

2—4 декабря 1991 года в Москве состоялось совещание начальников подразделений ПС и шифрованной документальной связи (далее – ШДС) органов государственной безопасности суверенных республик, а 6 декабря руководителям этих органов был направлен протокол совещания с просьбой назначить представителей в координационный совет и сообщено о направленном ранее обращении к главам суверенных республик. Однако дальнейшие события в корне изменили обстановку в СССР.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще руководители трех славянских республик – России, Украины и Белоруссии – Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук и С.С. Шушкевич приняли известное совместное заявление о прекращении существования СССР и образовании Содружества независимых государств (далее – СНГ).

26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР принял декларацию, в которой констатировал прекращение существования Советского Союза как государства и субъекта международного права.

Что касается Украины, то 25 августа 1991 года, на следующий день после провозглашения Верховным Советом УССР «Декларации о независимости Украины», под украинскую юрисдикцию были взяты специальные виды связи.

20 сентября 1991 года Верховным Советом Украины было принято постановление «О создании Службы национальной безопасности Украины». Этим же постановлением был ликвидирован КГБ УССР.

25 марта 1992 года Верховный Совет принял Закон «О Службе безопасности Украины», а 12 октября приказом СБУ №0160 в структуре СБУ было создано Главное управление ПС (далее – ГУПС). После этого личный состав Ужгородского и Мукачевского подразделений ПС приняли присягу на верность украинскому народу.

После этого было утверждено штатное расписание Отдела ПС Управления СБУ в Закарпатской области общей численностью 108 единиц. Начальником Отдела стал полковник Нездоля Николай Яковлевич (1993—2002), его заместителем – подполковник Волошин Сергей Владимирович (1993—95), а я возглавил Мукачевскую станцию ПС с присвоением звания «майор» (1993—2000).

Структура Отдела была идеальной: начальник и его заместитель, помощник начальника по кадрам, главный специалист по мобилизационной работе, отделение ПС, отделение оперативной (в дальнейшем конфиденциальной) связи СБУ, отделение радиосвязи, отделение материально-технического обеспечения, группа оперативно-технического управления (дежурная служба) и финансовая группа.

Штат Мукачевского отделения ПС, которое входило в структуру Мукачевского горотдела УСБУ, по сравнению с советским периодом в 6 человек был просто роскошным: начальник, старший инженер, инженер, оператор, старший техник, 3 техника, водитель и уборщица (всего 10). При этом мне как начальнику полагался служебный автомобиль, которого я так и не увидел.

В 1994 году я прошёл обучение на месячных централизованных курсах в Академии СБУ (Киев) по повышению квалификации руководящего состава. Штат своей станции я укомплектовал, только водитель был не мой, а заместителя начальника горотдела.

В 1995 году заместителем начальника Отдела стал подполковник Самохвалов Михаил Прокофьевич. В 1997 году я как начальник отделения получил звание «подполковник», что не обрадовало начальника Мукачесвского горотдела УСБУ – моего непосредственного начальника, который на тот момент имел такое же звание.

В Отдел начали поступать свои служебные автомобили:

– 1992 – микроавтобус РАФ-2203-01 «Латвия»;

– 1994 – легковая машина ВАЗ-2106 «Жигули»;

– 1998 – грузовая машина ГАЗ-33023 «Газель».

Тем временем наступила компьютерная революция. В Отделе появилась первая ПЭВМ «IBM 486 DX» с операционной системой «MS DOS», работавшей только с гибкими магнитными дискетами, на которых хранились программы и данные пользователей. Пришлось учиться работать с текстовыми редакторами, набирать тексты служебных документов и печатать их на первых игольчатых принтерах. О технической защите информации речь тогда еще не шла.

Основные усилия Отдела этого периода были направлены на подбор, комплектование и обучение молодых специалистов. Продолжалось дальнейшее техническое усовершенствование станций и сетей ПС.

Создаётся сеть президентской связи, в Ужгороде в 1997 году монтируется спецкоммутатор президентской связи П-209. На него заводятся 2 канала на Киев и 1 канал на Ивано-Франковск. Каналы «закрываются» аппаратурой А80-К7, работающей от переменного напряжения 220В. На случай пропадания электропитания применяются инверторы И-500, преобразующие переменное напряжение 220В в постоянное 24В.

ОПС получает украинскую аппаратуру засекречивания для каналов связи «Аргунь» и абонентских линий «Циркон», изготовленную на запорожском заводе «Радиоприбор».

10. Отдел ДСТСЗИ

Летом 1998 года с целью концентрации усилий в сфере защиты информации по решению Президента Украины на базе ГУПС с привлечением специалистов Государственного комитета Украины по вопросам государственных секретов и технической защиты информации (далее – ТЗИ) был создан Департамент специальных телекоммуникационных систем и защиты информации (далее – ДСТСЗИ) СБУ.

7 августа 1998 года приказом СБУ №0141 было утверждено штатное расписание ДСТСЗИ. 12 декабря 1998 года в нашей области на базе Отдела ПС Управления СБУ в Закарпатской области было образовано 7-е Региональное подразделение ДСТСЗИ (в дальнейшем – Отдел ДСТСЗИ СБУ в Закарпатской области) как отдельная воинская часть Е-6235.

Согласно «Положения о ДСТСЗИ СБУ», утверждённого Указом Президента №1120 от 6 октября 2000 года, и «Положения об Отделе», утвержденного начальником ДСТСЗИ СБУ, Отдел выполнял следующие основные задачи:

– обеспечение ПС высших должностных лиц Украины во время их пребывания на территории области;

– обеспечения специальными видами связи должностных лиц Управления СБУ, органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей областных учреждений и организаций всех форм собственности на территории области;

– выполнение в пределах своей компетенции контрольно-надзорных функций в отношении защиты информации, необходимость охраны которой определена законодательством.

В структуре Отдела на базе 8-й группы Управления СБУ была создана группа ШДС. Разрабатывается и вводится в єксплуатацию автоматизированное рабочее место системы защищённой электронной почты для обработки шифрованной документальной информации.

ОПС Мукачевского горотдела УСБУ вошло в структуру Отдела со штатом 22 человека, из которых 10 приходилось на станцию ПС в Мукачево, а 12 – на мобильную группу ОПС в селе Лавки. Связано это было с ликвидацией в селе Лавки ОТП-41 и планированием использования его территории для дислокации группы мобильных средств ПС Отдела.

В эту группу входили станции Д-13КМ, Р-142Н, Р-409М, П-290М1, находившиеся на вооружении Отдела и стоявшие на территории внутреннего двора УСБУ. Однако эта идея успеха не имела, объект так и не был введён в эксплуатацию, поэтому мобильные средства остались в Ужгороде.

В дальнейшем, к сожалению, штат Мукачевского ОПС в результате всяческих сокращений постепенно стал таким, как и в советское время: 6 человек. А отделение превратилось в группу (позже – сектор).

В 1998 году мэром города Мукачево был избран В. И. Балога, который ровно через год стал главой Закарпатской областной администрации. В том же году заместителем начальника Отдела стал подполковник Опаленик Пётр Иванович.

Летом 1999 года Мукачево посетил Президент Украины Л. Д. Кучма. На время его визита мне как начальнику Мукачевского ОПС пришлось организовывать прямые каналы ПС на Киев из частного ресторана, где президентская «рать» должна была обедать. Именно тогда впервые я увидел у киевских коллег американский телефон абонентского засекречивания «Motorola SecTel 2500» в действии.

В тот период Премьер-министром Украины был В. А. Ющенко, который дружил с В. И. Балогой. Отдыхать от государственных дел он часто ездил в Морозовское лесничество Мукачевского гослесхоза, входящего в зону отдыха санатория «Синяк».

Будучи уже Президентом Украины В. А. Ющенко также неоднократно посещал Мукачево. На время таких визитов приходилось обеспечивать его ПС, используя мобильный узел Д-13КМ и возимую радиостанцию «Вулкан» системы «Роса».

В 2000 году я был переведён в Ужгород на должность начальника направления оперативно-технического управления Отдела, а Мукачевское отделение ПС возглавил подполковник Мирошниченко Андрей Станиславович.

Возглавленное мною подразделение обеспечивало круглосуточное дежурство на станции ПС в составе оперативного дежурного (управление системами связи) и оператора (обслуживание абонентов). В сфере нашего управления были системы и коммутаторы президентской, правительственной, конфиденциальной и радиоподвижной связи; оборудование ЛАЗ-1 (каналы связи), ЛАЗ-2 (шифраторы) и электропитания (аккумуляторы, выпрямители, дизель-генератор).

В 2002 году отделение ПС и отделение конфиденциальной связи были объединены в единое 1-е отделение, начальником которого я и был назначен. Теперь я должен был организовывать вместе с радистами ПС из неподготовленных районов в чрезвычайных систуациях и обеспечивать техническое обслуживание и ремонт всего комплекса оборудования Отдела (кроме радио), всех кабельных линий связи и абонентских установок.

В этом же году Отдел наконец дождался мобильной телефонизации, которая находилась в ведении УСБУ и обеспечивалась оператором мобильной связи «Киевстар».

За небольшую цену каждый сотрудник мог приобрести 2 «SIM» -карты и 2 «GSM» -телефона «Siemens C35i». Таким образом была решена проблема оперативности открытой телефонной связи между сотрудниками как Отдела, так и ДСТСЗИ независимо от их места нахождения.

К этому времени Отдел имел достаточное количество аппаратуры абонентского засекречивания «Циркон». Поэтому организация ПС в местах, имеющих проводные линии открытой связи, упростилась. Уже не надо было прокладывать свой абонентский кабель, а достаточно было установить у абонента ПС «Циркон», и взять абонентскую линию ПС в эксплуатацию.

Такая необходимость возникала в случае организации ПС в квартирах и домах проживания абонентов ПС на время выполнения ими своих должностных обязанностей. Как правило, это были губернатор области и начальник УСБУ, которым была положена домашняя линия ПС.

1 января 2003 года начальником Отдела стал полковник Опаленик Пётр Иванович, а его заместителем – подполковник Шаульский Григорий Иванович, который был до этого помощником начальника Отдела по вопросам безопасности связи.

Летом 2003 года к нам прибыла комиссия ДСТСЗИ и провела инспекторскую проверку всех направлений деятельности Отдела. В результате моё 1-е отделение не получило ни одного серьёзного замечания.

После этого в ноябре 2003 года я согласился стать помощником начальника Отдела по вопросам безопасности связи, что также предполагало руководство работой контрольно-инспекторской группы в сфере криптографической и технической защиты информации (далее – КТЗИ).

Таким образом, надо было решать не только знакомые мне проблемы безопасности связи, но и изучать нормативно-правовую базу Украины по вопросам КТЗИ, чтобы успешно осуществлять контрольно-инспекторскую деятельность в этой сфере на территории Закарпатья.

Пришлось принимать личное участие в организации и проведении проверок объектов спецсвязи и субъектов ТЗИ в регионе. Параллельно осуществлял теоретическую и практическую подготовку закарпатских кадров в сфере КТЗИ. Для этого издал в 2006 году печатный сборник нормативно-правовых актов Украины по вопросам ТЗИ, а в 2010 году – памятку руководителю учреждения по защите государственных информационных ресурсов.

Однажды пришлось заниматься транспортировкой аппаратуры засекречивания. Поскольку Отдел имел много аппаратов абонентского засекречивания «Циркон», мы получили указание отправить 1 аппарат в Киев. Чтобы не допустить ошибки, сначала пришлось внимательно изучить нормативные документы по безопасности при перевозке спецаппаратуры.

После теоретической подготовки нашли деревянный ящик нужного размера и железную упаковочную ленту необходимой длины. Упаковали спецаппарат в ящик и оббили его железной лентой, не пожалев при этом гвоздей. Привлекли к этому процессу военных фельдъегерей, которые и доставили наш ящик поездом в столицу Украины. Соответствующие сопроводительные документы были отправлены по секретной почте.

11. Управление Госспецсвязи

В начале 2006 года Верховный Совет Украины принял Закон «О Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины», введённый в действие с 1 января 2007 года. В соответствии с ним ДСТСЗИ был выведен из состава СБУ и на его базе создана самостоятельная государственная служба (далее – Госспецсвязи), а также её региональные органы.

Начался процесс раздела и передачи части здания и оборудования Отдела Управлению СБУ, а также перевод сотрудников, пожелавших остаться служить в СБУ. В СБУ было создано Управление специальной связи, а в региональных Управлениях соответствующие Отделы спецсвязи (далее – ОСС). Начальником ОСС УСБУ в Закарпатской области стал подполковник Шаульский Григорий Иванович.

Для размещения ОСС был выделен весь 3-й этаж здания Отдела, где находились кабинет его начальника, актовый зал и отделение ШДС. В освобожденные помещения этого этажа общими усилиями было перенесено и там смонтировано оборудование открытой и конфиденциальной связи Управления СБУ. Отделение ШДС в полном составе также было передано Управлению СБУ.

5 декабря 2006 года Председателем Госспецсвязи было утверждено «Положение об Управлении Госспецсвязи в Закарпатской области», в котором определены задачи, функции, обязанности и полномочия Управления, а также его штатное расписание. При этом военнослужащие были лишены воинских званий и вместо них получили специальные звания с приставкой «Госспецсвязи».

С 1 января 2007 года Управление начало свою служебную деятельность согласно возложенных на него задач и функций в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины и Госспецсвязи. Начальником Управления был назначен полковник Опаленик Петр Иванович, а я его заместителем с присвоением звания «полковник».

После того, как в 2006 году Главой Секретариата Президента Украины был назначен В. И. Балога, встал вопрос об установке телефонного аппарата ПС в его мукачевской квартире, а также в кабинете мэра Мукачева. В результате пришлось прокладывать абонентские кабельные линии связи по городской телефонной канализации.

Кроме того, В. И. Балога потребовал, чтобы в кабинете мэра для него стоял отдельный телефон прямой ПС со спецкоммутатором Киева, что противоречило утвержденной стандартной схеме организации ПС. Однако руководство Госспецсвязи не стало перечить Главе Секретариата Президента.

В результате для Мукачевской станции ПС был выделен дополнительный канал на Киев, который был «закрыт» аппаратурой «Рубин». Ужгородскими специалистами была реализована специальная схема сопряжения магистрального канала с абонентской линией ПС на базе АТВ-12. Абонентская линия была «закрыта» аппаратурой «Циркон». В результате, когда В. И. Балога снимал трубку с этого телефона, ему отвечала телефонистка киевского спецкоммутатора.

Кроме того, В. И. Балога часто ездил отдыхать в Морозовское лесничество Мукачевского гослесхоза, входящего в зону отдыха санатория «Синяк», где у него был свой особняк. Для обеспечения ПС туда был организован «закрытый» аппаратурой «Рубин» канал связи, и реализована схема его сопряжения с абонентской линией. В особняке была установлена абонентская установка «Славутич».

В сентябре 2007 года на базе санатория «Солнечное Закарпатье», находившегося в Свалявском районе, было проведено очередное 17-е заседание Координационного совета по обеспечению безопасности шифровальных средств и их эксплуатации в системах правительственной и закрытой ведомственной связи государств – участников СНГ, т.е. странами бывшего СССР.

На заседании был заслушан отчет о деятельности Координационного совета за период с 2003 года, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Во время заседания участники имели возможность обменяться опытом и обсудить вопросы сотрудничества компетентных организаций государств-участников СНГ в сфере ПС, защиты государственных информационных ресурсов в ИТС и защиты информации.

В заседании приняли участие делегации во главе с руководителями подразделений ПС: Украины, Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Грузии и других стран СНГ. Для обеспечения делегатов ПС во дворе санатория был развернут мобильный комплекс Д-13КМ, а в подготовленных номерах установлены абонентские установки «Славутич».

13 ноября 2007 года за организацию аварийного восстановления и обеспечения безопасности функционирования комплекса информационно-аналитической системы «Выборы народных депутатов Украины» Единой системы «Выборы» в Окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №70 (Тячев) Указом Президента №1092 я был награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

В 2007 году своими силами пришлось заново создавать в Управлении отделение ШДС. Осуществлялось дальнейшее техническое перевооружение и совершенствование станций и сетей ПС. Так, в 2008 году в Ужгороде прокладываются волоконно-оптические линии связи и монтируется оборудование цифрового доступа к телекоммуникационным сетям ОАО «Укртелеком».

На Ужгородской станции монтируется и вводится в действие цифровой узел ПС с аппаратурой криптографической защиты цифровых потоков Е1. Абонентские установки ПС типа «СТА» заменяются на телефоные аппараты «Славутич», изготовленные на запорожском заводе «Спутник».

В Закарпатской областной государственной администрации монтируется и вводится в действие региональный коммутационный центр Специальной информационно-телекоммуникационной сети Национальной системы конфиденциальной связи «Регион-КД» с аппаратурой криптографической защиты информации «Трител-КД» («Пелена»).

26 марта 2008 года в актовом зале Закарпатской областной госадминистрации Управлением был проведен семинар по вопросам ТЗИ с ответственными должностными лицами в учреждениях Закарпатской области. На нем были рассмотрены актуальные вопросы организации и внедрения мероприятий по ТЗИ на объектах информационной деятельности и в автоматизированных системах, где циркулирует информация с ограниченным доступом.

Во время проведения семинара директором ООО «Спецтелеком» Самохваловым М. П., который является лицензиатом в сфере ТЗИ, были продемонстрированы каналы технического утечки информации, средства защиты информации отечественных производителей и их практическое применение для предотвращения утечки информации с ограниченным доступом из объектов информационной деятельности и автономных систем.

В 2009 году был решён вопрос о передаче здания ОПС, построенного в 1982 году, с баланса Управления СБУ на баланс Управления Госспецсвязи в Закарпатской области. Для выполнения распоряжения ПКМУ от 05.08.2009 №918/рс и совместного приказа двух Управлений от 27.11.2009 №123/36 был составлен Акт приёма-передачи цокольного и двух первых этажей административного здания №3 площадью 1542,45 кв. м от 15.12.2009 №58/21/2956 (инв.№352 от 30.12.2009).

На основании акта был получен Технический паспорт помещений №1604, изготовленный «Бюро технической инвентаризации г. Ужгорода», а в 2010 году на сессии Ужгородского городского совета был решён вопрос о получении Свидетельства на право собственности помещений Управления. Таким образом, нам успешно удалось перевести наше здание с баланса СБУ на баланс Госспецсвязи.

15 февраля 2010 года за весомый личный вклад в защиту информационного пространства Украины и образцовое выполнение служебного долга начальник Управления полковник Опаленик Пётр Иванович Указом Президента №174 был награждён орденом «За заслуги» III степени.

В 2013 году он был переведен в Киев на должность начальника ГУПС Департамента организации ПС Администрации Госспецсвязи. Начальником Управления стал подполковник Романовский Владимир Николаевич, а его заместителем – подполковник Шмидзен Владимир Игоревич (позже подполковник Сус Александр Борисович).

Июль 2015 года порадовал личный состав Госспецсвязи, имеющих специальные звания, возвращением военной службы и воинских званий в соответствии с Законом №567-VIII от 01.07.2015, внесшим соответствующие изменения в Закон «О Госспецсвязи», и Указом Президента №463 от 31.07.2015, утвердившим «Положение о прохождении военной службы (обучения) военнослужащими Госспецсвязи».

18 апреля 2018 года распоряжением Кабинета Министров Украины №247-р Опаленик Пётр Иванович был назначен заместителем Председателя Госспецсвязи.

Использованная литература

Валдаев С. Связь, которая не подведёт. М., 2001.

История Закарпатья // https://ru.wikipedia.org/wiki/История Закарпатья.

История отечественных спецслужб // http://shieldandsword. mozohin.ru.

Історія та становлення спеціального зв'язку України. Київ, 2007.

Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов, т. 5, кн. 1. М., 2007.

Петров Н., Кокурин А. Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917—1991. Справочник. М., 2003.

Управління Держспецзв'язку в Закарпатській області. Історична довідка, 2012.

Худиш П. Таємна радіостанція та війна розвідок на Закарпатті у 1944 році // http://prozak.info/IIstoriya/Taemna-radiostanciya-ta-vijna-rozvidok-na-Zakarpatti-u-1944-roci.

С книгами, фильмами и другими материалами по истории стеганографии, криптологии, спецсвязи, радиоразведки, прослушки, перлюстрации, слежки (наружного наблюдения), а также по информационной безопасности и защите информации можно ознакомиться по адресу: http://cryptohistory.ru

Content

Правительственная связь в Закарпатье
История спецсвязи
Вадим Гребенников

Вступление

1. Чешская радиосвязь

2. Появление спецсвязи

3. Революционный период

4. Оперативная и перонная связь

5. Период обновления

6. Мобильные и радиосредства

7. Средства оповещения

8. Мукачевская станция

9. Отдел УСБУ

10. Отдел ДСТСЗИ

11. Управление Госспецсвязи

Использованная литература