Гэри Шайнер

Протокол диабета: методики, позволяющие взять заболевание под контроль

Посвящается Цветочку Дэбби, Большой девочке, Шмелю, Осам-О и Принцессе – вы искра моего писательского вдохновения

© Усачёва А., перевод на русский язык, 2024

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Информация, представленная в книге, предназначена только для образовательных целей и не может служить заменой консультации, диагностики и лечения, проводимых медицинским специалистом. Обязательно посоветуйтесь с врачом перед тем, как использовать рекомендации, изложенные в данной книге!

Внимание! Любые упоминания медицинских препаратов, процедур, а также приборов носят исключительно образовательный характер, публикуются по решению правообладателя и не могут быть расценены как реклама. Редакция не призывает читателей к приобретению приборов, приложений или к обращению к конкретным специалистам!

Предисловие

Для любой волнующей человека проблемы всегда легко найти решение – простое, достижимое и ошибочное.

– Г.Л. Менкен

Кто приготовился к бою, тот его наполовину выиграл.

– Мигель де Сервантес

Диагноз «сахарный диабет первого типа» (СД1) для меня впервые прозвучал в 1968 году, задолго до появления глюкометров. Инсулин тогда производили из материалов животного происхождения и не очищали от примесей. Чаще всего инъекции приходилось делать стеклянными шприцами с большущими, толстыми иглами для многоразового использования, которые вдобавок приходилось заострять. О гемоглобине А1с никто не имел ни малейшего понятия. Мы пользовались примитивными приборами, чтобы хоть как-то держать диабет под контролем, и будущее больных представлялось весьма удручающим. Слепота, потеря конечностей, почечная недостаточность, болезни сердца, инвалидность и преждевременная смерть были в нашей среде обычным делом. Беременность на фоне сахарного диабета была слишком опасна как для женщины, так и для плода. Преимущества жесткого контроля за уровнем глюкозы в крови еще не имели под собой доказательств, да и организовать такой уход было практически невозможно. Попытки контролировать глюкозу крови были равносильны блужданиям над пропастью по извилистой горной тропе с закрытыми глазами. Сообществу пациентов с СД1 неустанно повторяли: «Не теряйте надежды. Ученые разрабатывают лекарство, оно появится уже через каких-то пять или десять лет».

С 1991 года я начал вести практику эндокринолога-диабетолога. Тактика интенсивного контроля уровня глюкозы в крови уже стала осуществимой, но пока ее преимущества не получили признания. Прогресс не стоял на месте: биотехнологическими методами был получен и очищен человеческий инсулин, инъекции стали делать одноразовыми шприцами с тонкими иглами. Недавно разработанный анализ на гликированный гемоглобин А1с широко вошел в обиход. Но самое главное, появились методы самоконтроля, и пациенты, наконец, смогли измерять и контролировать уровень глюкозы в крови без сторонней помощи. Появились инсулиновые помпы, хотя в то время они больше походили на дорогущие навороченные шприцы. Многим пациентам удалось сберечь зрение благодаря лазерному лечению диабетической ретинопатии. Новые лекарственные препараты помогли предотвратить развитие диабетической нефропатии и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Успешная беременность на фоне диабета тоже стала возможной, хотя по-прежнему сопровождалась трудностями.

Сертифицированный консультант в области лечения сахарного диабета и самоконтроля доктор Гэри Шайнер, к своему удивлению, тоже вступил в тот самый клуб, членства в котором хотелось бы избежать каждому. Ему поставили диагноз СД1 в 1985 году. Вскоре он обнаружил, что несмотря на помощь заботливых, преданных своему делу врачей и инструкторов ему приходилось так или иначе полагаться только на себя. Неужели невозможно было иначе?

Упал сахар после тренировки.

– Извините, но у вас все-таки диабет. Не стоит перебарщивать со спортом.

Периодически сахар резко падает по ночам после вечерней инъекции НПХ-инсулином (некоторые члены нашего клуба СД1 уверены, что аббревиатура расшифровывается «Не Помогает, как Хотелось бы».

– Ну так перекусите перед сном.

Но иногда при низком уровне глюкозы наутро сахар очень сильно повышается, если я ем на ночь! Я чувствую себя, как на качелях!

– Гэри, это же диабет. Вероятно, вы просто неправильно подсчитываете углеводы. Если вы будете добросовестно следить за питанием, то все будет в полном порядке. И не теряйте надежды. Ученые разрабатывают лекарство, оно появится уже через каких-то пять или десять лет.

В 1980-х у больных диабетом, несомненно, прояснились перспективы на будущее. Но мы по-прежнему зависели от инсулинов, которые не могли заменить нормальную работу поджелудочной железы. И в попытке удержать под пристальным контролем уровень глюкозы в крови пациенты рисковали испытать тяжелые гипогликемические эпизоды, особенно по ночам. Предрасположенным к гипогликемии пациентам казалось, будто за ними по пятам крался неутомимый хищник, который никогда не спит. Им нельзя было потерять бдительность ни на одну ночь. Но сегодня мы перестали петлять по извилистой горной тропе с завязанными глазами: мы можем открыто, пусть даже урывками, смотреть на происходящее благодаря глюкометрам.

В сообществе больных СД1 раньше часто говорили: «Не теряйте надежды. Ученые разрабатывают лекарство, оно появится уже через каких-то пять или десять лет».

Но сегодня мы – пациенты, которым требуется инсулин, и наши доктора – уже живем в совершенно новой реальности. Современные приборы для контроля за диабетом стали надежнее и эффективнее. Преимущества жесткого контроля за уровнем глюкозы в крови больше не подвергаются сомнениям. Действенные методы лечения и профилактики осложнений диабета прочно вошли в наш обиход. Инсулиновые препараты имитируют нормальную секреторную активность поджелудочной железы. Инсулиновые помпы превратились в высокотехнологичные устройства с системой замкнутого цикла. Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) совершили революцию в мире глюкометров. Точные и удобные устройства сообщают больному диабетом всю необходимую информацию об уровне глюкозы: отслеживают текущие показатели, прогнозируют изменения и время, когда они произойдут. Теперь мы уверенно движемся по той же самой извилистой горной дороге с широко открытыми глазами и видим предупреждающие сигналы, которые помогают не сбиться с курса. Инсулиновые помпы с системой непрерывного мониторинга глюкозы перестали быть мечтой, которую от нас отделяли пять или десять лет, мы пользуемся ими здесь и сейчас, и эти устройства постоянно совершенствуются.

Контроль за состоянием пациента с инсулинозависимым диабетом по-прежнему остается трудной, но выполнимой задачей. Этот инструмент работает только в умелых руках, а весь свой потенциал раскрывает только тем, кто смог овладеть им в совершенстве. По-прежнему остро стоит вопрос о необходимости обучения пациентов, находящихся на инсулине, методам самоконтроля. Многие специалисты по лечению больных диабетом не страдают от этого заболевания сами, но значительно повышают качество жизни своих пациентов. Однако те медицинские работники, которые тоже живут с диабетом, сильнее сопереживают своим подопечным и лучше их понимают. Ведь гораздо проще идти вместе по извилистой горной дороге, когда не нужно объяснять очевидные вещи.

В кругу экспертов Гэри, сертифицированный специалист в области обучения методам самоконтроля, заслужил репутацию инноватора, мотиватора и идейного вдохновителя. Он разрабатывает новые решения, которые помогают ему и его пациентам преодолевать трудности, особенно связанные с физической активностью и беременностью. В 1995 году Гэри открыл центр обучения для больных инсулинозависимым диабетом Integrated Diabetes Services (integrateddiabetes.com), которым руководит до сих пор. Его работа отмечена многочисленными наградами и пользуется всеобщим признанием, но самое значительное достижение Гэри – конечно, после четверых детей и очаровательной супруги – это победа в номинации «Лучший инструктор по самоконтролю диабета года» от Американской ассоциации инструкторов по диабету в 2014 году. Эта награда нашла поистине достойного обладателя.

Первое и второе издания этой книги в сообществе диабетиков встретили под бурные возгласы одобрения. Теперь появилось третье издание, обновленное и дополненное, которое включает в себя самые последние разработки в этой стремительно меняющейся отрасли – новые методы лечения, новые виды инсулина, новые помпы, системы НМГ и попытки «замкнуть цикл» контроля над состоянием больного с помощью помпы с системой НМГ. Гэри разработал четкие и действенные копинг-стратегии, опираясь на собственный опыт и наблюдение за многочисленными пациентами, которым помогли его советы. Пока мы не теряем надежды, ведь ученые ищут лекарство, которое появится через каких-то пять или десять лет – мы должны помочь больным диабетом жить здоровой и полноценной жизнью уже сегодня. Я уверен, что пациенты с диабетом, особенно инсулинозависимым, и специалисты сочтут третье издание чрезвычайно полезным.

Николас Б. Аргенто, доктор медицинcких наук, сентябрь 2019 года.

Доктор Аргенто выражает благодарность Элизабет М. Аргенто за квалифицированную помощь при редактировании текста.

Глава первая

Время приоткрыть завесу

Я бы хотел узнать тебя получше (если б мог).

– строчка из песни группы Spanky and Our Gang

В современном мире все стремятся к прозрачности. Нам нужна прозрачность бизнес-процессов и прозрачность в отношениях, как подкупающая прозрачность витрины. Поэтому мне кажется довольно разумным в начале третьего издания «Думай как поджелудочная железа» приоткрыть завесу и обеспечить необходимую прозрачность.

Почему я решил выпустить третье издание книги? Вовсе не ради денег и славы. Достаточно взглянуть на прискорбное состояние моего счета в банке, чтобы снять эти подозрения. Да и люди не выстраиваются в очередь, чтобы с благоговением коснуться подола моих одежд. Если вы уже познакомились с моими рассуждениями в двух предыдущих изданиях, то вам известны три основных элемента успешного управления диабетом, которым я уделяю особое внимание: Правильные инструменты, Правильные навыки и Правильное отношение. Со времени выхода второго издания книги в 2010 году в той части, где описывается Правильное отношение, все осталось без изменений, а вот инструменты заметно усовершенствовались, расширив набор соответствующих навыков. Арсенал средств для самоконтроля пополнился системами непрерывного мониторинга глюкозы, гибридными системами замкнутого цикла, целым ассортиментом новых видов инсулина, дополнительными классами неинсулиновых лекарственных препаратов, умными шприц-ручками, передовыми практиками инъекции и инфузии, мобильными приложениями, компьютерными программами и целостным подходом к питанию. И я уже не говорю об огромном разнообразии источников информации в социальных сетях и интернете, которые доступны всем членам диабетического сообщества. Для меня было очевидно, что пришло время третьего издания. Мы больше не можем думать как поджелудочная железа, полагаясь на устаревшие инструменты и технические решения.

Теперь пара слов лично от меня.

Несмотря на любые современные технологии и устройства, для больных сахарный диабет так и не перестал быть постоянной головной болью. (У нас в США его, скорее, назвали бы «занозой в заднице», а мои друзья-евреи сравнили бы его с тем же объектом, только «в тухесе»). Год за годом я прилежно работаю над ее устранением, но меня по-прежнему сводят с ума противоречия. Например, с какой стати один и тот же бейгл из одной и той же булочной вчера сильно поднял уровень сахара в крови, а сегодня уже нет?

Как и у вас, у меня полно дел и без дополнительной нагрузки, которая появилась из-за необходимости следить за диабетом. Приемы у врача, сдача анализов и бесконечные споры по телефону со страховой компанией отнимают много времени, которое я бы с удовольствием посвятил общению с женой и детьми или велопрогулкам по побережью (на юге штата Нью-Джерси). Кроме того, перед каждым приемом пищи и легким перекусом нужно обязательно проводить вычислительный ритуал. И, разумеется, я бы с радостью потратил деньги на новые кроссовки или билеты на матч вместо обслуживания дорогостоящих диабетических потребностей. Факт: управление сахарным диабетом – это дополнительная работа на полной ставке, которую нужно выполнять наряду с прочими обязанностями. Но ее особенность в том, что она не подразумевает ни выходных, ни оплаты.

Возможно, вы, как и я, обнаружили, что современные системы здравоохранения не позволяют надлежащим образом контролировать состояние здоровья при диабете. И это касается не только американской системы здравоохранения. Пациенты из разных стран, с которыми я работаю, сталкиваются с одними и теми же трудностями: врачам не хватает времени, опыта или чуткости, необходимых для эффективного управления диабетом. Я не говорю, что им не хватает желания – талантливые, мотивированные доктора окружают пациентов заботой и сокрушаются над тем, что им недостаточно времени и ресурсов, чтобы дать своим пациентам больше. Дело в том, что на услуги специалистов и медработников очень вырос спрос, и поэтому у них осталось так мало драгоценного времени на то, чтобы самим знакомиться с последними разработками и учить пациентов тонкостям самоконтроля и управления диабетом.

Я надеюсь, что вы уже одобрительно закивали головой со словами: «Да, он действительно знает, о чем говорит». Теперь я хотел бы поделиться с вами своим опытом жизни с диабетом. Кто знает, может, что-то еще покажется вам знакомым.

Мой путь

На часах было ровно два, стоял по-техасски знойный и влажный летний день, какой обычно бывает в Шугарлэнд. (Я не выдумываю, город в Большом Хьюстоне действительно так и назывался – Сахарный. Ирония на запредельном уровне). Я приехал домой на каникулы после первого курса в колледже (Университет Вашингтона в Сент-Луисе) и все лето только и делал, что освежался холодными напитками и тут же выливал их обратно в унитаз естественным путем. У меня совершенно не было сил, и за лето в Хьюстоне я почему-то сильно похудел – с 70 до 53 кг. Мне приходилось проделывать новые дырки в ремне, чтобы просто-напросто не падали штаны. По телевизору шла серия M*A*S*H, где у пилота обнаружили диабет. И представьте себе, у него были такие же симптомы, как и у меня! Поэтому я решил, что пришло время обратиться к врачу.

До кабинета врача было всего десять минут езды от пригорода Хьюстона, где в то время жила моя семья (вообще мы с Восточного побережья), поэтому по дороге я всего один раз остановился, чтобы воспользоваться туалетом на заправке. В то лето я выучил расположение всех лучших общественных туалетов вдоль 59 шоссе на юго-западе Хьюстона. Добравшись до клиники, я надел очки (удивительно, но в дороге я впервые видел дорожные знаки без очков из-за изменений со зрением), отер испарину со лба – прогноз показывал 101 % влажности – и приготовился к худшему.

Эта вешалка слева – я. Пошел на свидание в тот вечер, когда узнал о своем диагнозе. Вес на 18 кг ниже нормы

После беглого осмотра я сдал анализ крови и мочи. Доктор вернулся в кабинет с результатами и будничным тоном произнес: «Гэри, у меня есть одна плохая и одна хорошая новость. Плохая новость – у тебя диабет, и тебе придется жить с ним всю жизнь».

Понятия не имею, что там была за хорошая новость, потому что я перестал его слушать. Слово «диабет» снова и снова гулко раздавалось у меня в голове, причудливо разбиваясь на отдельные слоги. Что это еще за название такое – диабет? Но ясно было одно: из-за него мое тело чахнет, и вылечить его не получится. Никогда.

Помню, как врач говорил, что мой уровень сахара в крови был 600 с чем-то (более 30 миллимоль на литр, далее мы будем использовать обозначение «ммоль/л»), и что это в шесть раз выше нормы. Еще он сказал, что мне придется делать уколы и внимательно следить за тем, что я ем. Делать самому себе уколы еще ладно, но ограничивать себя в пище? Он с ума сошел? Я был активным 18-летним юношей со стремительным обменом веществ, и мысль о том, что я не смогу есть, что хочу и когда хочу, тут же вогнала меня в подавленное состояние.

Затем я отправился к эндокринологу в современный небоскреб в центре Хьюстона. Напомню, что шел 1985 год, и к специалисту можно было попасть без труда, просто записавшись по телефону.

«Тебе повезло, что болезнь обнаружили сейчас», – сказал эндокринолог. – Мы добились больших успехов в области лечения диабета. Уверен, что через пять или десять лет его можно будет вылечить полностью».

Мне пришлось поверить ему на слово.

Позже я познакомился с медсестрой – тогда еще не существовало такой отдельной профессии «инструктор по самоконтролю диабета», которая растолковала мне основы диабета. Я узнал, что такое инсулин и для чего он нужен, получил представление о том, как еда и физические нагрузки влияют на уровень сахара в крови, и что может случиться, если я не буду держать свои показатели под контролем.

С таким не поспоришь: первые одноразовые шприцы с иглой длиной 13 мм и калибром 28 по шкале Гейдж (далее мы будем использовать общепринятое обозначение «G»)

Еще я выяснил, почему высокий уровень сахара в крови превратил меня в ходячий завод по производству мочи.

Наконец, меня научили делать инъекции инсулина. Никаких предварительных тренировок на апельсинах, подушках и плюшевых игрушках. Я сам себе сделал первый укол прямо в живот. Было больно, может, потому, что у меня вообще не осталось жировой прослойки, а иглы в шприцах были гораздо толще и длиннее, чем сейчас. Но, скорее всего, я ощутил боль из-за перенапряжения и потрясения при мысли о том, что мне придется колоть себя иголками до конца дней.

Мне выдали упаковку тест-полосок и научили определять уровень сахара в крови. Глюкометра не дали – только тест-полоски. На полосках была квадратная рабочая поверхность, которую нужно было наполнить кровью, промакнуть, подождать и сравнить получившийся цвет с цветовой шкалой на флаконе из-под тест-полосок. Бледно-голубой показывал от 40 миллиграмм на децилитр (далее мы будем использовать обозначение «мг/дл») (2,2 ммоль/л) до 70 (3,9) – низкий уровень; голубой – от 70 (3,9) до 100 (5,6) – нижняя граница нормы; океанический голубой – от 100 (5,6) до 125 (6,9) – норма; сине-голубой – от 125 (6,9) до 150 (8,3) – немного выше нормы; синий – от 150 (8,3) до 200 (11,1) – слегка повышенный; аквамарин – от 200 (11,1) до 250 (13,9) – высокий; цвет зеленого моря – от 250 (13,9) до 350 (19,4) – очень высокий; зеленый – от 350 (19,4) до 450 (25) – очень, очень высокий, и коричнево-зеленый – лучше не знать, что он показывает. Проще говоря, определение уровня сахара в крови зависело от восприимчивости глаз к малейшим изменениям пастельных оттенков. В детстве у меня в наборе было всего восемь мелков, и ни один из них не был с оттенком «зеленого моря». Поэтому мне было непросто.

В дополнение к флакону с тест-полосками прилагалось средневековое орудие пыток под названием «Автолет». Автолет был оснащен маленькой одноразовой платформой с отверстием, на которую следовало помещать жертву, то есть палец. Одноразовый скарификатор диаметром 25G помещался на спусковом механизме, который резко, как маятник, срывался вниз и прокалывал палец до крови. Ланцет не доставался из пальца сам, как в современных устройствах, чтобы его вынуть, нужно было убрать палец. Я называл этот прибор «Гильотина».

Моя «Гильотина» (то есть «Автолет») для прокалывания пальца

Потом я сходил на прием к диетологу – миниатюрной женщине средних лет, которая научила меня искусству «заменяемой» диеты.

«Тебе не придется существенно менять свой рацион, – сказала она. – Нужно просто быть осторожным и не есть слишком много сладостей, жиров и избегать больших порций любой пищи».

Она не догадывалась, что наши взгляды на рацион существенно различались.

Я до сих пор помню свое «обильное» питание из расчета на 2500 калорий – фрукты, овощи, мясо, молоко, жиры и крахмалистые овощи. Боже, как я ненавидел эту заменяемую диету. Стоит только человеку сказать, что ему чего-то нельзя, как он сразу же захочет именно этого с утроенной силой. Я был постоянно голоден. Заменяемая система разделяла все продукты на категории, и за каждым приемом пищи и перекусом я мог съедать только продукты из этих категорий. То есть система лишала еду всякого веселья!

Моя первая порция по правилам заменяемой диеты уместилась на одной тарелке и выглядела жалкой – сэндвич, кусочек фрукта, стакан молока и горстка чипсов. Ни добавки, ни третьего, ни четвертого подхода, к которым я привык, не полагалось. Мне постоянно хотелось есть.

Первые две недели было тяжело. Даже после того как я измучил себя голодом и выполнил все рекомендации врачей, дурацкие тест-полоски настойчиво показывали сине-голубой вместо цвета зеленого моря (или наоборот, уже не помню). Первые недели я много плакал. Мама рассказывала, что папа, который обычно не высказывал сильных эмоций (химик-технолог по профессии), тоже плакал и сожалел, что диабет нашли у меня, а не у него.

Спустя несколько недель после постановки диагноза я купил первый прибор для измерения концентрации глюкозы в крови – глюкометр. Он весил примерно полкилограмма и был размером с кирпич. Последовательность действий для проведения анализа навсегда запечатлелась у меня в памяти: гильотина, выдавить большую «свисающую» каплю крови, капнуть на квадратную зону полоски, начать отсчет, подождать одну минуту, промокнуть полоску, вставить в прибор, снова нажать кнопку и подождать 90 секунд, пока на экране не появятся цифры в пределах от 58 (3,2) до 314 (17,4). (А вам бы хотелось хоть раз увидеть рекламу глюкометра, где на экране не высвечивались бы эти неправдоподобно идеальные показатели?)

Своим прибором я пользовался около года. А после компания Lifescan представила первый глюкометр One Touch, и я сразу же приобрел его. Представьте себе, не нужно ничего промакивать, рабочая зона полоски круглая (покрыть квадратную тестовую поверхность круглой каплей крови очень непросто!), и весь процесс от прокола пальца до появления моих неидеальных показателей занимал 45 секунд. Новый глюкометр сообщал не больше данных, чем старый, зато он экономил мне целых пять минут в день, которые я мог потратить на что-то более интересное, чем ожидание результатов уровня сахара в крови.

Мой первый прибор для измерения глюкозы, я называл его «кирпич»

Глюкометр One Touch II от компании Lifescan намного опережал другие ранние модели

Первая инсулинотерапия тоже была не из легких: НПХ и обычный инсулин перед завтраком и ужином. НПХ – препарат длительного действия, который тогда был в моде, а обычным называли инсулин, необходимый для усвоения пищи. Обычный инсулин доходил до пика примерно через два часа и действовал в течение шести часов, а пик НПХ наступал спустя шесть часов, и общий эффект длился 12 часов. Хотя мне казалось, что у него что ни день, то новые правила. В кабинете эндокринолога мне неустанно повторяли: «Ты сможешь жить нормально, если будешь вводить инсулин». Это означало, что есть нужно только определенные продукты в определенное время, заниматься спортом (с осторожностью) только в определенное время, спать только в определенное время из-за уколов, которые тоже нужно делать в определенное время, и не забывать проверять уровень сахара в крови, когда это нужно. А что, нормальная жизнь выглядит как-то по-другому?

В 1985 году два укола в день были нормой. Также в порядке вещей было выстраивать свою жизнь вокруг режима инсулинотерапии. Но времена изменились, и жить стало проще. Я регулировал дозы инсулина по методу скользящей шкалы, что было весьма удобно, потому что я начал тихонько увеличивать свои порции дополнительными «заменами». Учитывая степень физической активности, мой сахар, вероятно, падал столько же раз, сколько повышался, поэтому показатель гликозилированного (гликированного) гемоглобина (прекурсор A1c) был в норме. Хотя в это же время увеличились частота и выраженность гипогликемических эпизодов, особенно по ночам.

Осенью, когда я вернулся в колледж, новый эндокринолог в Сент-Луисе предложил передвинуть НПХ с ужина на время перед отходом ко сну. Это помогло избавиться от эпизодов по ночам, но зато у меня начал сильно падать сахар перед обедом. Ой вэй.

В колледже прибор One Touch принес немало пользы, причем не только мне. Перед ужином друзья собирались вокруг меня и делали ставки на уровень глюкозы в крови. Каждый выкладывал на стол по доллару, и тот, кто ближе всех оказывался к истине, забирал весь банк. Некоторые из моих приятелей стали довольно сведущими во всей этой истории с диабетом. Они с участием спрашивали: «Что ты съел сегодня на обед?», «Ты днем ходил на тренировку?» Что тут скажешь, помощь друзей действительно помогала мне справляться с ситуацией! Эти приятные мелочи не давали мне расклеиться.

Частые эпизоды высокого и низкого уровня сахара в крови преследовали меня все время, пока я учился. Любой диабетик знает, что чувствуешь после таких качелей: усталость и досаду. Кроме дружеской поддержки мне главным образом помогала не терять равновесие физическая активность. Я всегда занимался спортом, но после диагноза «диабет» моя страсть к тренировкам вышла на новый уровень. Я умудрялся каждый день выкраивать время на какие-нибудь упражнения. Если было не с кем играть в баскетбол или ракетбол, то я шел качаться в тренажерный зал, ездил на велосипеде в парке, прыгал через скакалку в холле общежития под Motown. Благодаря физическим упражнениям я чувствовал себя сильным, подтянутым и способным контролировать состояние своего здоровья, несмотря на диабет.

К сожалению, зачастую эпизоды низкого уровня глюкозы случались на фоне эмоционального подъема, который приносили мне занятия спортом. Спустя месяц, как я нашел первую работу после колледжа, я начал приходить в офис совершенно ошарашенный. Иногда я не мог вспомнить, как одевался и ехал за рулем до работы. Это просто чудо, что я ни разу не вышел из дома в чем мать родила и не врезался по дороге в дерево. Но что самое печальное, у меня пропали симптомы, по которым я мог определить приближение гипогликемического эпизода. Ушли в прошлое те старые добрые времена, когда появлялся тремор и выступал холодный пот. Теперь первым признаком снижения уровня глюкозы служила спутанность сознания, и иногда я обращал на это внимание уже слишком поздно, чтобы справиться с ситуацией самому.

Слава богу, я женился на Дебби, с которой познакомился в колледже. Она отлично знает, когда ей стоит вмешаться, а когда позволить мне самому разбираться со своими делами. Я точно знал, что женюсь на ней, после первого Дня святого Валентина, который мы отмечали вместе. Она кое-что слышала о диабетиках и, чтобы мне угодить, преподнесла коробку в форме сердечка с попкорном и фисташками. Как гласит народная мудрость, путь к сердцу мужчины лежит через его поджелудочную железу.

После окончания учебы мы с Дебби уехали из Сент-Луиса и переселились в Чикаго. На новом месте я нашел еще несколько эндокринологов и других специалистов, которых просил помочь мне справиться с диабетом. К тому времени у меня уже порядком накопилась фрустрация из-за постоянных качелей от высокого до низкого уровня глюкозы и обратно. Но никто не мог предложить мне решения – наготове была лишь все та же избитая фраза: «Так работает инсулин. Нужно просто привыкнуть к нему».

Тогда я пережил самый страшный гипогликемический эпизод в своей жизни. Он произошел посреди ночи после того, как накануне вечером я играл в баскетбол. Как рассказывала Дебби, я был очень бледен и ни на что не реагировал, а конечности сами по себе бесконтрольно дергались. Она вызвала скорую, и со слов врачей я отчаянно отбивался, пока они пытались поставить мне капельницу. Когда я наконец пришел в сознание, то увидел Дебби – она стояла надо мной изможденная, и на ее лице читалась тревога. Я посмотрел в сторону и увидел трубки, тянущиеся из моей руки. А еще я увидел кровь. Мою собственную кровь. Она была повсюду – на подушке, на простыни и одеяле, на полу. Из-за этого происшествия я испытал сильнейшее потрясение.

Позже я познакомился со специалистом по физиологии упражнений, который работал на полставки консультантом в клинике диабета неподалеку от моего дома. У него тоже был диабет, и он порекомендовал мне дополнительно питаться перед сном и самостоятельно регулировать инсулин длительного действия, чтобы не допустить гипогликемию ночью после тренировок. И почему раньше никто не показал мне эту хитрость? Этот врач-физиолог не просто научил меня корректировать дозы инсулина – он вдохновил на выбор будущей профессии. Мне настолько понравился его подход к управлению диабетом, что я решил тоже стать специалистом в области физиологии упражнений и помогать больным диабетом. Ну и что, что для физиологов-специалистов по физнагрузкам нет работы на полной ставке? Я любил тренировки. Я заболел диабетом. И я выбрал для себя цель помогать людям, у которых желания таким же печальным образом разошлись с возможностями, как и у меня. Поэтому я снова начал учиться, получил диплом магистра по физиологии спорта и устроился работать в Диабетический центр Джослина в Филадельфии.

Я вырос на границе между штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, поэтому Филадельфия показалась мне подходящим местом для жизни, откуда было рукой подать до родительского дома. А еще в Филадельфии играли команды NBA (Национальная баскетбольная ассоциация), NFL (Национальная футбольная лига) и MLB (Главная лига бейсбола) – я просто не смог бы жить в городе без большого спорта. Мы погрузили вещи в машину и поехали навстречу новому городу, где я превратился в гуру физических упражнений Диабетического центра Джослина на полной ставке. Признаюсь вам, у меня был жутко крутой офис. Там было все – инвентарь для тяжелой атлетики, беговые дорожки, велотренажеры, видеооборудование и великолепный вид на спортивный комплекс Южной Филадельфии. Но еще круче офиса была команда профессионалов, с которыми мы вместе работали. Врачи, медсестры, диетологи и психологи разделяли один и тот же взгляд на концепцию гибкого режима дозирования инсулина и самоконтроля. При каждой возможности я проходил дополнительное обучение и набирался знаний у коллег обо всех аспектах и тонкостях лечения диабета.

Пожалуй, самым большим шагом вперед для меня лично стало решение попробовать инсулиновую помпу в 1994 году. В нашем диабетическом центре ни у кого такой еще не было, а у пациентов возрастал интерес к этому техническому новшеству. Поэтому я добровольно сделался подопытным кроликом.

Никогда не забуду, как безумно волновался, когда меня учили обращаться с этой маленькой серой коробочкой. За каждым моим движением наблюдали 20 докторов и медсестер. Моя первая инфузионная система – приспособление для перекачки инсулина из помпы в организм – представляла собой стальную иглу (игла находилась под кожей все время использования). Вскоре появились гибкие пластиковые системы, а следом за ними – инфузионные наборы, которые легко отсоединялись и подключались. Но в то время необходимо было все время оставаться подключенным к помпе – в душе, на тренировках, во время секса и так далее.

Первая помпа была довольно просто устроена по сравнению с современными моделями. Тем не менее у меня появилась возможность корректировать базальный инсулин и точно рассчитывать дозу перед едой, что помогло мне стабилизировать показатели гликемии. Впервые за десять лет я мог просыпаться позже 8 утра, и сахар не подскакивал из-за этого до заоблачных высот. Я мог без риска для себя переносить обед на более позднее время. И самое замечательное, что я мог от всей души тренироваться и не переживать, что посреди ночи сильно упадет сахар. Более того, с тех пор, как я впервые воспользовался инсулиновой помпой 25 лет назад, у меня ни разу не было эпизодов тяжелой гипогликемии.

Моя первая инсулиновая помпа MiniMed 506

С помповой инсулинотерапией появился принципиально новый подход к контролю за питанием: расчет углеводов. Я научился считать количество углеводов в продуктах и смог есть практически все, что угодно, при условии, что получал соответствующую дозу инсулина. Появление быстродействующих аналогов инсулина (инсулин лизпро, инсулин аспарт и позднее инсулин глулизин) в конце 1990-х годов – начале 2000-х годов тоже положительным образом сказалось на управлении диабетом. В отличие от обычного инсулина, который начинает действовать через 30 минут, доходит до пика спустя два или три часа и перестает работать через пять или шесть часов, пик быстродействующих аналогов наступал через час, а общая продолжительность действия не превышала трех или четырех часов. Они гораздо лучше справлялись с повышенным уровнем сахара в крови, который поднимался после приема пищи.

Первая система непрерывного мониторинга глюкозы (или «черный ящик») появилась в районе 2003 года

Разумеется, появились и другие разработки, которые заметно облегчили жизнь – глюкометры, которым для точного анализа хватало пяти секунд и менее половины микролитра крови, настраиваемые автоматические скарификаторы-ручки с ультратонкими иглами, которые почти безболезненно прокалывали кожу, домашние наборы для определения кетонов и А1с и инсулиновые помпы, которые умели чуть ли не заполнять налоговые декларации.

Впервые я познакомился с системой непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в 2003 году. У той, которой пользовался я, приемник подключался к телу по проводу. Вся собранная информация хранилась в секрете до тех пор, пока не снимешь сенсор (противный проводок, который находился под кожей по три дня) и не скачаешь данные с устройства на компьютер. Со временем точность НМГ-систем настолько повысилась, что они полностью заменили анализ крови из пальца. Калибровка стала необязательной, а в случае необходимости требовала минимум усилий. Данные теперь направлялись на помпы, телефоны и портативные устройства по беспроводному соединению. Появилась возможность анализировать информацию в режиме реального времени, пересылать ее близким и настраивать сигналы тревоги, чтобы защитить себя от эпизодов повышенного и пониженного уровня глюкозы.

Лично я считаю, что система НМГ – это лучшее изобретение со времен царя Гороха (о бобовых и сложных углеводах мы подробнее поговорим в третьей главе), и я ей рад не меньше, чем хлебу на закваске (о волшебных свойствах хлеба на закваске вы узнаете в девятой главе). Здорово, что мне теперь приходилось реже прокалывать палец, а сигналы тревоги не раз защищали меня от опасных состояний. Но, пожалуй, самое замечательное в НМГ – это контекст, которым они обеспечивают результаты измерения глюкозы. Знать, что у меня 100 (5,5), конечно, полезно, но знать, что у меня 100 (5,5) и глюкоза продолжает расти или падать, – это уже совершенно другой уровень. Я стал преданным фанатом системы НМГ, когда впервые пробежал дистанцию десять миль (16,9 км) на марафоне Broad Street Run в Филадельфии. Я пробежал всю дистанцию целиком, сжимая в кулаке приемник НМГ. Всякий раз, приближаясь к пунктам отдыха, я смотрел на него, чтобы не пропустить момент, когда мне потребуется выпить воды или еще чего-нибудь с сахаром. Показатели были безукоризненными, и мне ни разу не пришлось останавливаться на всем протяжении маршрута.

Несколько лет спустя я добавил к программе лечения еще один инъекционный препарат – прамлинтид (Симлин). Этот гормон производят бета-клетки поджелудочной железы (которых попросту нет у больных диабетом первого типа), он помогает замедлять процесс пищеварения, чтобы уровень сахара в крови не достигал пика сразу после еды. Быстродействующий инсулин в сочетании с Симлином приводил к ошеломительным результатам. Те дни, когда глюкоза после еды подлетала на 300 (17) и выше, ушли в прошлое. Теперь показатели оставались удивительно стабильными между приемами пищи.

К сожалению, у Симлина были недостатки, с которыми я не мог примириться – например, настойчивое ощущение тошноты, которое появлялось по утрам около 11 часов. Поэтому я поменял это лекарство на агониста рецепторов ГПП-1 (не волнуйтесь, мы внимательнее изучим эти лекарственные средства в третьей главе), который позволял весьма неплохо улучшать уровень глюкозы после еды без каких-либо побочных эффектов. Но самое главное, новый препарат подавлял аппетит 24 часа в сутки. Если бы не он, то я бы сейчас либо ел, либо думал, как бы чего-нибудь сесть, и так и не смог бы закончить свою историю. Еще я без особого интереса принимал несколько пероральных препаратов для лечения диабета второго типа, таких как метформин и ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГКТ-2).

Последняя научная разработка, о которой я готов буквально рассказывать каждому встречному, называется Loop. Loop – это приложение, которое берет старую инсулиновую помпу, добавляет к ней данные НМГ и применяет алгоритм автоматизации нескольких аспектов подачи инсулина. Loop, иначе говоря, гибридная система замкнутого цикла (гибридный замкнутый контур, HCL), которая впервые за 30 лет по-настоящему упростила контроль за уровнем сахара в крови. К счастью, сейчас на рынке есть и другие гибридные системы замкнутого цикла, которые разработали крупные производители помп. По результатам тестирования эксперты признали новые системы безопасными на правительственном уровне, и вполне вероятно, что к тому моменту, когда эта книга попадет к вам в руки, в продаже появятся более современные, улучшенные системы контроля. Но на данном этапе с Loop не сравнится ни одна с точки зрения выбора индивидуальных настроек и эффективности. Подробнее о Loop и других гибридных системах замкнутого цикла мы поговорим в четвертой главе.

Но если отставить в сторону технический прогресс, то на практике я смог разительно улучшить процесс контроля за уровнем глюкозы в крови после того, как научился подстраивать инсулин под свои потребности. Я перестал планировать свою жизнь вокруг инсулинотерапии. Я перестал принимать стандартные дозы и надеяться на лучшее. Я начал приспосабливать инсулин к своему образу жизни. И именно этому я обучаю своих пациентов – думать как поджелудочная железа!

Я с приложением Loop, 2019

Сегодня я горжусь тем, чего мы достигли за последние годы в области лечения диабета, и невольно вспоминаю, как ничуть не меньше моего гордился успехами науки и медицины мой первый эндокринолог в 1985 году. Признаюсь, я ужасно гордился нашими успехами в 2010 году, когда вышло второе издание этой книги. Но вот прошло десять лет, и, оглядываясь назад, я спрашиваю себя: «Неужели мы пользовались этими приемами для управления диабетом? Это же прошлый век!»

Работа исследователей стремительно движется вперед, и мы уже стоим на пороге нового открытия в области лечения диабета, подбираясь к нему сразу по нескольким направлениям. Искусственная поджелудочная железа (ИПЖ, гибридная система закрытой петли). Трансплантация островковых клеток поджелудочной железы. Новые виды иммунотерапии. «Умный» инсулин, который активируется только по необходимости. Однажды ученые действительно найдут способ нас вылечить, но мы не можем просто сидеть и ждать, когда это произойдет. Нам необходимо заботиться о себе здесь и сейчас, потому что от этого зависят наше здоровье и благополучие. Не теряйте веры в исследователей, которые ищут лечение, но и не забывайте думать как поджелудочная железа.

И надеюсь, если нам повезет, что мне уже не придется работать над четвертым изданием этой книги.

Основные мысли этой главы:

Мне, как и вам, осточертел диабет.

Мне поставили диагноз в 1985 году в городе Шугарленде (Сахарный край). У Бога есть чувство юмора.

За последние несколько десятилетий методы самоконтроля развились самым впечатляющим образом.

Поддерживайте исследования в области лечения диабета, но не забывайте заботиться о своем здоровье здесь и сейчас.

Глава вторая

Глюкоза. Контроль. Какая от него польза?

Представьте себе такую ситуацию. Вы пришли к врачу, уже достали кредитную карточку и готовитесь заплатить за прием или другие услуги, но тут регистратор с ослепительной улыбкой говорит: «Постойте, это совсем не обязательно. Вот, возьмите лучше». И вручает вам конверт, набитый деньгами. «Это вам за все, что вы потратили на лечение со времени последнего визита».

Но тут звенит будильник. Сон улетучился.

Управление диабетом – это напряженная работа, которая временами кажется бессмысленной. Каждый день нужно производить одни и те же действия, принимать решения, тратить деньги и время, которые можно было бы употребить более интересно. Так какой же прок от этой работы? Зачем идти на жертвы? Ведь правда, можно ограничиться выполнением минимальных требований, чтобы просто поддерживать себя в живом состоянии, но так вы лишите себя возможных преимуществ нормальной жизни.

Можно ограничиться выполнением минимальных требований, чтобы просто поддерживать себя в живом состоянии, но так вы лишите себя возможных преимуществ нормальной жизни.

Какую пользу самоконтроль приносит сейчас?

Мы подробно обсудим благоприятные перспективы актуальных методов самоконтроля и управления диабетом немного позже. Большинство людей получает мотивацию от немедленного вознаграждения. Не в следующем году. Не завтра. А прямо сейчас. Вот неполный список того, что можно мгновенно ощутить от надлежащего контроля за своим заболеванием.

Незамедлительная польза самоконтроля

✓ Повышенный уровень энергии

✓ Повышение качества сна

✓ Рост физических показателей

✓ Снижение аппетита

✓ Улучшение умственных способностей

✓ Устойчивое эмоциональное состояние и настроение

✓ Меньше болезней

✓ Ускоренный процесс выздоровления

✓ Нежная кожа, здоровые десны

✓ Личная безопасность

✓ Прогнозируемые менструации

✓ Деньги в кошельке

Повышенный уровень энергии

Поднимите руку те, кто все время чувствует себя уставшим. Хорошо. Теперь поднимите руку те, у кого уже не осталось сил даже поднять руку. Повышенный уровень глюкозы в крови поглощает вашу энергию. Повышенный уровень глюкозы говорит о том, что клетки недополучают топлива, которое сжигают для производства энергии. Топливо-то для них есть, но оно застряло в крови – представьте автоцистерны, которые бесцельно катаются туда-сюда вместо того, чтобы слить бензин на заправке. Недостаток топлива в клетках вызывает сонливость и вялость. Даже если глюкоза повышается на короткое время, недостаток энергии будет весьма ощутимым. Как только уровень глюкозы возвращается к норме, количество энергии восполняется.

Повышение качества сна

Всем известно, как важен полноценный ночной сон для отличного самочувствия и высокой продуктивности. Во сне мозг избавляется от лишнего мусора, который скапливается за день, и готовится к новой информации и приключениям. Высыпаться полезно и для контроля над аппетитом: у людей с недосыпом снижается производство гормона лептина, который управляет чувством голода.

Интересно отметить, что небрежное отношение к контролю за уровнем глюкозы снижает качество сна. Если у вас повышен уровень глюкозы (обычно выше 180 мг/дл или 10 ммоль/л), то вы, вероятнее всего, проснетесь среди ночи и побежите в туалет. Так работает диурез. Когда уровень глюкозы повышен, почкам с трудом удается удерживать лишний сахар в крови. Сахар попадает в мочу и тянет за собой большие объемы воды. Мочевой пузырь наполняется, мозг получает стимуляцию, и мы не можем войти в глубокую фазу сна, во время которой организм восстанавливается (поэтому мы просыпаемся и идем в туалет, а не мочимся в постели). Чем дольше вы находитесь в целевом диапазоне, тем больше времени вы проведете в состоянии глубокого, «медленного» сна. Итак, если идея спокойно спать всю ночь и не подскакивать с кровати вам нравится, то научитесь управлять уровнем глюкозы в крови!

Рост физических показателей

Занимаетесь ли вы спортом профессионально или просто надеетесь для начала взобраться на один лестничный пролет без одышки, контроль за уровнем глюкозы в крови немедленно окажет влияние на ваши физические способности. Повышенный уровень сахара в крови снижает силу, гибкость, скорость и выносливость.

Если поддерживать уровень глюкозы в пределах нормы, то можно стать сильнее, быстрее, гибче и выносливей.

Чтобы осуществлять быстрые, интенсивные движения, мышцы предпочитают сжигать сахар. Ограниченный доступ к сахару определяет количество силы. Излишек глюкозы в крови вызывает процесс гликозилирования (прилипание сахара) соединительных тканей, таких как сухожилия и связки, вследствие чего они утрачивают способность как следует растягиваться. Ригидность мышц и растяжение связок часто встречаются среди людей с хронически повышенным уровнем глюкозы в крови. Чрезмерное количество сахара блокирует связь между мышцами и нервными окончаниями, что выражается в замедлении реакции и притуплении рефлексов. При избытке сахара в крови красные кровяные тельца (эритроциты) не могут эффективно доставлять кислород к мышцам. Отсюда появляется утомление, снижается сердечно-сосудистая и аэробная способность. Обезвоживание и судороги тоже относятся к распространенным побочным эффектам гипергликемии (высокого уровня сахара в крови), которые возникают в результате повышенного диуреза.

Когда уровень глюкозы приближен к норме, сокращается время реакции, и организм быстрее восстанавливается от повреждений. Большинство моих пациентов, которые следят за уровнем физической активности, отметили рост результатов в различных видах спорта при уровне глюкозы в диапазоне 80–140 мг/дл (4,5–8 ммоль/л). Один молодой спортсмен получил первую награду MVP на турнире по хоккею, потому что постарался удерживать баланс уровня глюкозы в крови на протяжении матчей. (Позже мы подробнее поговорим о спорте и контроле за выполнением физических упражнений). В целом можно сказать, что вы вправе ожидать положительную динамику спортивных достижений во всех видах активности – от поднятия тяжелых сумок с продуктами до футбола и занятия любовью, если уровень глюкозы в крови находится в пределах нормы.

Снижение аппетита

Кажется, что все должно быть совсем наоборот, но в действительности высокий уровень глюкозы в крови не на шутку повышает аппетит, причем особенно хочется углеводов. Напомню, что считается не количество сахара в крови, а сколько этого сахара попадает в клетки. Если клетки получают сахара недостаточно, то чувство голода усиливается. Следовательно, контроль за уровнем глюкозы в крови помогает справиться с растущим аппетитом. Особенно это актуально для худеющих, желающих поддерживать стабильный вес и отказаться от перекусов между основными приемами пищи.

Улучшение умственных способностей

Как повышенный, так и пониженный уровень глюкозы влияет на способность концентрироваться, запоминать и восстанавливать информацию, выполнять сложные задачи и мыслить творчески. Результаты исследований убедительно доказывают, что вместе с ростом уровня глюкозы повышается количество ошибок и увеличивается время выполнения типичных задач. Большая вариативность уровня сахара в крови, например, пик после приемов пищи, тоже мешает работе мозга. Таким же образом, если уровень сахара в крови слишком низкий (обычно ниже 55 мг/дл или 3 ммоль/л), то нервная система остается без питания, необходимого для корректной работы. Поэтому если вы хотите быть продуктивным на работе, успевать в школе и играть в Fortnite, то старайтесь удерживать уровень глюкозы в пределах нормального диапазона.

Устойчивое эмоциональное состояние и настроение

Мозг не только несет ответственность за интеллектуальную деятельность, но и управляет эмоциональным равновесием. Хотим мы того или нет, но настроение меняется пропорционально уровню глюкозы в крови. Если вы не верите, спросите близких и послушайте, что они скажут! (Моя жена, например, быстро увидела эту взаимосвязь). Повышенный уровень сахара делает человека нетерпеливым, раздражительным и в целом настраивает на негатив. А пониженный сахар способен изменить поведение и вовсе неожиданным образом. Преимущественно мужественный и консервативный человек вдруг превращается в докучливого болтуна. А общительный и веселый, наоборот, забивается в уголок. Контроль за уровнем сахара в крови способствует улучшению настроения и эмоциональной устойчивости. Не могу пообещать, что вы мгновенно станете душой компании, но ваш стиль взаимодействия с родственниками, друзьями, коллегами, одноклассниками и даже с незнакомцами сделает вашу жизнь счастливее и успешнее.

Меньше болезней

Бактерии и вирусы обожают сахар. Они, не помня себя, объедаются, разбухают, дают жизнь маленьким бактериечкам и вирусишкам, которым любовь к сахару достается по наследству. Когда в крови повышен уровень глюкозы, количество сахара во всех тканях и жидкостях тела тоже поднимается соответствующим образом, и возникает идеальная среда для развития инфекций. Вы как будто оказываете поддержку заклятому врагу – доставляете припасы вражеским отрядам. Все болезни, начиная от обычной простуды, синуситов и гриппа и заканчивая инфекциями мочевыводящих путей, связаны с повышенным уровнем сахара в крови. Если инфекция укоренилась и начала развиваться, то от нее намного сложнее отделаться при высоком уровне глюкозы. Те, кто тщательно следит за уровнем сахара, намного реже пропускают работу по болезни, меньше вынуждены соблюдать постельный режим и отказываться от обычных занятий. Если вы хотите меньше болеть, то возьмите диабет под контроль!

Ускоренный процесс выздоровления

Жесткий контроль уровня глюкозы в крови способствует скорейшей реабилитации на всех уровнях: помогает быстрее восстанавливаться после операций, залечивать ссадины и избавляться от болей в мышцах после тренировок. Самоконтроль уровня глюкозы в крови снижает риск развития инфекций и поддерживает естественные защитные функции организма.

Нежная кожа, здоровые десны

У нас есть два органа, которые быстрее всех реагируют на изменения уровня глюкозы в крови – это кожа и десны. На состояние кожи большое влияние оказывает степень увлажненности. Когда уровень сахара повышен, кожа иссушается и трескается. Это не только доставляет дискомфорт и безобразно выглядит, но и открывает организм потенциальным инфекциям, потому что кожа – это первая линия защиты от болезнетворных бактерий. Оптимальный уровень глюкозы в крови делает кожу увлажненной, нежной и здоровой.

Изменения уровня сахара в крови немедленно отражаются на состоянии десен. Бактерии, которые живут у линии десен, начинают быстро размножаться на сахаре, который получают из кровеносных сосудов, питающих десны. Из-за этих бактерий быстро образуется налет, возникает кровоточивость и выпадают зубы (пародонтоз). Самоконтроль за уровнем сахара в крови сразу же помогает решить проблему зубного налета.

Личная безопасность

Если вы ведете машину, работаете с электроинструментом, занимаетесь спортом или просто переходите улицу и при этом не контролируете уровень сахара в крови, то вы подвергаете опасности себя и окружающих. Мы уже говорили выше о том, что высокий уровень глюкозы вызывает сонливость и замедляет время реакции (что неминуемо ведет к катастрофе, если человек за рулем). Но отметим, что и другое пограничное состояние – гипогликемия (низкий уровень сахара в крови) – тоже представляет серьезную опасность. Эпизод гипогликемии угрожает всем, кто принимает инсулин, даже если вы делаете это не чаще одного раза в день. Кроме того, гипогликемия может случиться на фоне приема противодиабетических препаратов, которые заставляют поджелудочную железу производить больше инсулина (производные сульфонилмочевины и меглитиниды). Низкий уровень глюкозы создает помеху когнитивным функциям – человек утрачивает способность принимать решения, давать оценку происходящему, теряет координацию и страдает от тремора. Чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим, вы должны тщательно следить за уровнем сахара в крови.

Прогнозируемые менструации

Результаты исследований показывают, что у женщин с нормальным или близким к норме значением гликированного гемоглобина (HbA1c) более регулярный менструальный цикл по сравнению с женщинами, у которых гемоглобин A1c повышен. А постоянство способствует самоконтролю. Как мы узнаем из следующих глав, способность прогнозировать события, влияющие на уровень сахара в крови – например, менструации – облегчает управление своим состоянием.

Деньги в кошельке

Медицина дорожает с каждым годом. Даже если у вас прекрасная страховка, то франшиза и доплаты за лечение осложнений сахарного диабета и других заболеваний могут сильно пошатнуть финансовую стабильность. Не забудьте добавить сюда время, которое приходится тратить в ущерб работе или учебе на решение проблем со здоровьем, которые можно было избежать. Самоконтроль за уровнем глюкозы в крови сэкономит вам несколько тысяч долларов за год.

Какую пользу самоконтроль приносит в будущем?

У каждого из нас найдется несколько жутких историй.

«У моей тети диабет. Она ела все, чего душа пожелает, и теперь живет на диализе».

«Один мой коллега ослеп из-за диабета».

Если вас беспокоит, что у вас могут отказать внутренние органы или атрофироваться части тела, то это хороший знак. Страх и гнев – очень сильные мотиваторы. Они не дают нам совершать глупости, например, затевать драку с противником, которому вы едва достаете до плеча, или выговаривать начальнику все, что вы о нем думаете, при любом удобном случае. Используйте их как «активаторы самоконтроля».

Пусть страх и гнев, связанные с появлением осложнений сахарного диабета, станут для вас позитивными источниками мотивации.

Долгосрочные перспективы самоконтроля уровня сахара в крови

✓ здоровые глаза

✓ здоровые почки

✓ здоровое сердце

✓ адекватное кровоснабжение

✓ правильная работа нервной системы

✓ целостность нервных окончаний

✓ минимум болей

✓ здоровые ноги

✓ крепкая память

✓ подвижные суставы

✓ здоровая психика

✓ успешные беременности

✓ оптимальный рост

Сахар – штука хорошая. Это превосходный источник энергиии, если честно, пирожные с ним гораздо вкуснее. Однако переизбыток хорошего приводит к проблемам. Повышенный уровень глюкозы в крови за несколько лет успевает навредить практически всем основным органам и системам организма. Но есть и спасительное средство. Данные крупных исследований диабета и самоконтроля гликемии Diabetes Controland Complications Trial (DCCT) и United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) продемонстрировали без тени сомнения: жесткий контроль за уровнем глюкозы в крови меняет ситуацию в лучшую сторону.

Стремясь поддерживать уровень гликированного гемоглобина A1c (HbA1c или просто A1c) как можно ближе к диапазону нормальных значений, вы защищаете себя от риска развития многочисленных, связанных с диабетом, заболеваний в будущем. Сводя к минимуму вариабельность глюкозы в крови (не допуская чрезмерного повышения или понижения сахара), вы стабилизируете кровеносные сосуды и ткани, которые они питают.

Само собой, уровень сахара в крови иногда будет то повышаться, то падать, пока нам рано говорить о совершенстве. Но со временем, при условии, что вы будете как следует держать диабет под контролем и разумно управлять своим заболеванием, у вас появится шанс избежать проблем со здоровьем в будущем. Разве эта перспектива не привлекает?

Острое зрение

На задней поверхности глаза располагается слой чувствительных клеток, который называется сетчаткой. Сетчатка, как пленка в фотоаппарате, принимает поток света из внешней среды и передает сигналы в мозг, чтобы мы могли видеть изображение. По тонким кровеносным сосудам (капиллярам) к клеткам сетчатки поступают кислород и питательные вещества. При повышенном уровне сахара в крови эти крохотные капилляры становятся очень хрупкими. Они отекают, дают течи или вовсе закупориваются. Когда некоторые фоточувствительные клетки перестают получать необходимый объем кислорода и питательных веществ, начинают разрастаться новые, более слабые капилляры, которые блокируют поток света, попадающий на сетчатку. Это состояние называется диабетической ретинопатией.

Диабет – это ведущая причина развития слепоты у взрослых в возрасте от 20 до 74 лет. Более 20 тыс. случаев слепоты в год приходятся на диабетическую ретинопатию. Глаукома, катаракта и заболевания роговицы, которые чаще встречаются у диабетиков, тоже способствуют появлению слепоты.

К счастью, жесткий контроль за уровнем глюкозы в крови снижает риск развития ретинопатии. Согласно результатам исследования DCCT, на каждое снижение A1c на 1 единицу риск развития ретинопатии снижается на 30 % (что соответствует снижению среднего уровня глюкозы в крови примерно на 30 мг/дл или 1,7 ммоль/л). Пациентам с ретинопатией ужесточение контроля за уровнем глюкозы в крови и сокращение вариабельности гликемии помогает значительно замедлить прогрессирование заболевания.

Отличные фильтры

Зайдите в любой диализный центр и посмотрите список больных, которые часами просиживают в этом заведении в ожидании, пока их кровь по трубочкам перекачается в аппарат, очистится и закачается назад. Диабетик. Диабетик. Не диабетик. Диабетик. Диабетик.

Вы уловили мою мысль.

Диабет – это главная причина почечной недостаточности. Более 50 тыс. страдающих диабетом американцев ежегодно приступают к лечению терминальной стадии хронической почечной недостаточности. Повышенный уровень глюкозы в крови пагубно влияет на тончайшие кровеносные сосуды (капилляры), которые питают и поддерживают фильтры в почках. К счастью, усиление контроля за уровнем сахара в крови значительно снижает риск развития заболеваний почек. Как и в случае с ретинопатией, снижение среднего уровня сахара на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л) на 30 % сокращает риск развития почечной недостаточности.

Здоровое сердце

Несмотря на то что диабет приводит к развитию длинного списка заболеваний, большинство диабетиков умирают именно из-за проблем с сердцем. У диабетиков в два-четыре раза выше риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и в пять раз выше риск смертности от болезней сердца по сравнению с людьми, которые не больны диабетом. Почему? Дело в том, что повышенный уровень сахара в крови приводит к проблемам. Сахар – это клейкая субстанция (вспомните, как вы в последний раз ели сладкую вату или проливали сок). Он приклеивает жиры и холестерин к стенкам кровеносных сосудов и вызывает образование бляшек. Из-за бляшек снижаются эластичность и проходимость сосудов – это заболевание называется атеросклерозом. Когда бляшки отрываются от сосудистой стенки и приводят к закупорке сосудов, они перекрывают поток крови к жизненно важным органам, таким как сердце. Кроме того, сахар слипается с белками крови, вследствие чего они начинают себя вести непривычным образом и вызывают проблемы с сосудами.

К счастью, при внимательном наблюдении за уровнем глюкозы в крови можно многократно сократить риск развития болезней сердца и сосудов. Так вы избавитесь не только от «цемента», который закупоривает кровеносные сосуды, но и восстановите нормальную функцию белков крови. И не забывайте: все мероприятия, которые помогают держать под контролем уровень сахара в крови – занятия спортом, здоровое питание и снятие стресса – защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как снижают артериальное давление и уровень холестерина.

Исправное кровообращение

Не только сердце, но и многие другие внутренние органы нуждаются в большом количестве кислорода и питательных веществ. Возьмем, например, мозг. Когда питающие головной мозг кровеносные сосуды закупориваются, мозг перестает получать достаточные объемы кислорода и мозговые клетки умирают. Это называется инсультом. У диабетиков риск инсультов выше в два и даже четыре раза.

Мышцы ног тоже сильно зависят от обильного кровоснабжения, особенно во время выполнения физических упражнений. Когда питающие мышцы ног кровеносные сосуды закупориваются и приток кислорода сокращается, боль и судороги могут возникнуть во время тренировки, ходьбы или просто в положении стоя. Это состояние называется перемежающейся хромотой (клаудикация). У людей, страдающих от диабета, нарушение работы кровеносных сосудов конечностей встречается в 20 раз чаще. Хромота в той или иной степени проявляется у 45 % диабетиков, которые живут с заболеванием более 20 лет.

И снова нам есть на что надеяться – ужесточение контроля за уровнем глюкозы в крови наряду с другими полезными привычками, которые закрепляются благодаря тщательному самоконтролю, улучшает циркуляцию крови во всем организме и конечностях.

Слаженная работа систем

Нервную систему можно называть «электропроводкой» (лучшего слова я подобрать не могу) нашего организма. Если говорить точнее, то автономная нервная система контролирует «закулисную» активность организма – сердечные сокращения, пищеварение, терморегуляцию, постоянство внутренней среды и половую функцию.

Нервные клетки, как и остальные ткани организма, перерабатывают глюкозу в энергию. Для нормальной работы им требуется большое количество кислорода и питательных веществ. Повышенный уровень сахара в крови создает нервным клеткам помехи: гипергликемия ухудшает циркуляцию и нарушает метаболизм, в результате чего нервные волокна отекают и утрачивают защитное изолирующее покрытие. Повреждение нервных волокон, которые автоматически управляют основными процессами организма, называется вегетативной нейропатией.

Результаты популяционных исследований показали, что от 60 до 70 % диабетиков страдают от той или иной формы повреждения нервов на протяжении жизни с заболеванием. Почти у 50 % мужчин-диабетиков со временем развивается импотенция. Главным образом заболевание возникает из-за сбоев в работе нервов, отвечающих за эрекцию. Женщины-диабетики чаще страдают от сухости влагалища. Задержка в опорожнении желудка (гастропарез) встречается у 30 % диабетиков. Это заболевание характеризуется болезненными вздутиями. Замедленная перистальтика желудка сильно усложняет контроль за уровнем глюкозы в крови в промежутках между приемами пищи. Ортостатическая (постуральная) гипотензия (низкое артериальное давление при принятии вертикального положения сидя или стоя) в два раза чаще поражает больных диабетом.

К счастью, бережный контроль за уровнем сахара в крови – это эффективное средство профилактики всех видов вегетативной нейропатии. А для тех, кто уже страдает от нейропатии, у меня есть хорошая новость: хотя повреждения не всегда обратимы, можно добиться небольшого регресса или остановить их развитие, если привести уровень глюкозы в крови в норму.

Свобода от боли

Как я уже упоминал, от 60 до 70 % диабетиков со временем начинают страдать от какой-либо формы нейропатии. У большинства развивается так называемая периферическая нейропатия – поражение периферических нервов конечностей, таких как стопы и голени. На ранних стадиях периферическая нейропатия ощущается как покалывания и онемения. Но по мере развития заболевания нервные окончания воспаляются, вследствие чего появляется постоянная и иногда сильная боль. Хотя сегодня существует множество традиционных и альтернативных методов лечения болей при нейропатии, очень немногим удается найти облегчение.

К счастью, ужесточение контроля за уровнем глюкозы в крови помогает свести боль к минимуму, замедлить прогресс периферической нейропатии и, прежде всего, не допустить ее развития.

Здоровые ступни

Нейропатия в сочетании с плохим кровоснабжением приводит к развитию инфекций и деформации стоп. Если вы не чувствуете незначительные повреждения на ногах, например, синяки, ожоги, порезы и натоптыши, и продолжаете оказывать давление на травмированные зоны, то состояние ног ухудшается. При плохом кровоснабжении конечностей, которое в противном случае помогло бы быстрее залечить ранки, на стопах быстро развивается инфекция. Когда инфекция распространяется на глубокие слои тканей и кости, то клетки стопы начинают отмирать и развивается гангрена. Иногда единственный способ остановить гангрену – это ампутация поврежденной конечности.

Деформация стоп развивается из-за неправильного функционирования нервных окончаний, которые координируют работу сложных движений стопы. Больной оказывает давление на непредназначенные для этого (или поврежденные) участки, тем самым усугубляя повреждения, и не замечает этого из-за потери чувствительности.

Ежегодно ампутация нижних конечностей требуется более 80 тыс. пациентам-диабетикам. Диабет становится причиной ампутации чаще, чем все другие состояния здоровья вместе взятые, при этом критическим фактором выступает потеря чувствительности. И самое печальное, что большинство больных умирают уже через три года после ампутации пальцев ног, стопы или конечности.

К счастью, жесткий контроль за уровнем глюкозы в крови поддерживает здоровье нервных волокон и обеспечивает оптимальный приток крови к нижним конечностям. Нормализация уровня сахара в крови снижает риск развития инфекций. Это прекрасная новость для тех, кто хочет избежать осложнений и борется с повреждениями конечностей.

Острый ум

Диабет повышает риск появления когнитивных нарушений. Продолжительность заболевания и небрежное отношение к контролю за уровнем сахара в крови связаны с угнетением когнитивных функций. Существует не так много болезней, которые внушают такой же страх, как болезнь Альцгеймера – прогрессирующее смертельное заболевание, поражающее клетки мозга, которое приводит к проблемам с памятью, мышлением и поведением. Сегодня болезнь Альцгеймера – шестая ведущая причина смертности в Соединенных Штатах, которая коснулась более 5 млн американцев. Пока лекарства от болезни Альцгеймера не существует, хотя благодаря исследованиям удалось найти механизмы, замедляющие прогрессирование заболевания.

Недавно ученые открыли, что сахарный диабет выступает в качестве фактора риска развития болезни Альцгеймера. Первостепенную роль в этом процессе играют поврежденные кровеносные сосуды головного мозга, как полагают эксперты. Неконтролируемое развитие диабета приводит к повреждению кровеносных сосудов и серьезно повышает риск развития этого нейродегенеративного заболевания. К счастью, добросовестный контроль за уровнем глюкозы в крови снижает риск развития болезни Альцгеймера до среднего уровня тех людей, кто не болеет диабетом.

В целом, хронически повышенная глюкоза в крови связана со снижением скорости обработки информации и ухудшением вербального интеллекта. С другой стороны, часто повторяющиеся эпизоды тяжелой гипогликемии связаны с ухудшением способности к обучению и запоминанию у детей, страдающих диабетом. Самоконтроль за уровнем глюкозы в крови в любом возрасте стимулирует работу мозга.

Гибкие суставы

Проблемы с подвижностью суставов, в том числе плечелопаточный периартрит («замороженное плечо»), синдром щелкающего пальца (стенозирующий лигаментит) и деформация по типу «когтистой лапы» поражает примерно 20 % больных диабетом. У истоков проблем с подвижностью суставов стоит повышенный уровень сахара в крови. Чрезмерное количество глюкозы слипается с коллагеном – белком костей, хрящей и соединительных тканей тела. Когда коллаген покрывается сахаром, он утолщается и затвердевает, образует спайки между прилегающими мышцами. В результате сустав не может плавно двигаться в полном диапазоне, и человек страдает не только от малоподвижности суставов, но и от болей.

К счастью, ужесточение контроля за уровнем сахара в крови и возвращение к норме снижает риск появления проблем с суставами. Если подвижность ваших суставов уже ограничена, например, в плечах, кистях или пальцах, то снижение уровня сахара в крови поможет избавиться от болей и вернуть подвижность.

Позитивный настрой

Уровень сахара в крови влияет на психическое здоровье. Диабетики обычно находятся в подавленном состоянии, когда уровень сахара в крови ползет вверх. У больных диабетом взрослых людей депрессия встречается в три раза чаще, чем у остального населения. Пока механизм повышенного риска депрессии изучен не до конца. Возможно, дело в дополнительном стрессе, который возникает из-за жизни с хроническим заболеванием. Но так как депрессия обычно имеет биохимическую природу, то повышенный уровень сахара в жидкостях, омывающих мозг, тоже может вносить свою лепту в ее развитие. Кроме того, осложнения сахарного диабета вызывают ощущение беспомощности, которое обычно стоит на пороге развития депрессии.

К счастью, улучшение контроля глюкозы в крови делает человека гораздо счастливее. Исследователи из Гарвардской медицинской школы и Диабетического центра Джослина изучили воздействия контроля гликемии на настроение и мироощущение. Они обнаружили, что чем ниже уровень сахара в крови, тем выше качество жизни пациентов. Особенно они отметили улучшение физических показателей, эмоционального состояния, здоровья и энергичности.

Успешное наступление и вынашивание беременности (хоть одной, хоть десяти)

Несколько десятков лет назад страдающим диабетом женщинам репродуктивного возраста не рекомендовали деторождение из-за серьезных осложнений как для мамы (проблемы с глазами и почками, сложности с контролем артериального давления и уровнем сахара в крови), так и для ребенка (пороки развития и макросомия плода). Сегодня больные диабетом женщины могут успешно выносить беременность и родить здоровых детей. Женщины, которые тщательно следят за уровнем сахара в крови, находятся в том же положении, касательно развития рисков для матери и плода, что и женщины, не страдающие диабетом.

Оптимальный рост

Рост – это существенное преимущество в спорте, в социальной среде и уж точно в толпе зрителей. В те годы, года организм растет, контроль глюкозы особенно важен. Небрежное отношение к уровню глюкозы в крови задерживает наступление пубертатного периода и влияет на рост человека во взрослой жизни – он остается невысоким. Мышцы и кости удлиняются сильнее всего, когда уровень глюкозы находится под бдительным контролем.

Оптимизация уровня глюкозы в детстве и подростковом возрасте позволяет максимально раскрыть потенциал роста.

Итак, мы обрисовали ситуацию в общих чертах. Кто бы мог подумать, что уровень сахара в крови влияет практически на все аспекты физического, психического и эмоционального здоровья? Благодаря пристальному контролю за уровнем глюкозы в крови у вас уже сегодня улучшится самочувствие, повыситься работоспособность и в перспективе увеличится продолжительность жизни.

Если вам необходима дополнительная мотивация, то посмотрите на список людей, которые, несмотря на диабет, добились огромного успеха в жизни:

• Профессиональные спортсмены: Джей Катлер, Кэтфиш Хантер, Бобби Кларк, Крис Дадли, Мишель Макганн, Крис Фриман, Гэри Холл-младший, Тони Конильяро, Джо Фрейзер, Райан Рид, Чарли Кимболл, Рон Санто и Кэти Фриман.

• Исполнители и звезды эстрады: Мэри Тайлер Мур, Ник Джонас, Дэвид Кросби, Брет Майклс, Зиппора Карц и Элла Фитцджеральд.

• Политические лидеры: Тереза Мэй, Соня Сотомайор и Менахем Бегин.

• Другие знаменитости: Николь Джонсон (бывшая Мисс Америка), Калила Аллен-Харрис (бывшая Мисс Блэк США) и Дуг Бернс (бывший Мистер Вселенная).

К сожалению, есть и те, кому повезло меньше, как, например, моему покойному тестю – это был замечательный человек, которого сломили осложнения диабета. Или как бабушке моей жены – она потеряла ноги, зрение и в итоге лишилась жизни из-за неэффективного управления диабетом. Кстати, в копилку к «немедленным» плюсам внимательного отношения к своему здоровью нужно добавить душевное спокойствие. Направленное усилие дает психотерапевтический эффект. Когда вы уверены, что делаете все возможное для улучшения своего состояния, то черпаете из неиссякаемого источника внутреннего удовлетворения.

Однажды ученые найдут лекарство от диабета. Это может случиться уже через каких-то пять или десять лет (по крайней мере, так говорил мой первый эндокринолог 30 лет назад). И когда этот прекрасный день, наконец, настанет, мы должны встретить его в прекрасной форме, ни о чем не жалея.

А теперь давайте приступим к работе.

Основные мысли этой главы:

• Управление диабетом требует тяжелого труда и жертв. Этого никак не избежать.

• Контроль за уровнем глюкозы в крови приносит мгновенное облегчение, например, повышает физическую и умственную работоспособность, стабилизирует эмоциональное состояние, создает ощущение безопасности, энергичности и благополучия.

• Долгосрочные последствия диабета разрушительны для организма и затрагивают практически все отделы и системы тела.

• Ужесточение контроля за уровнем сахара в крови значительно снижает риск развития осложнений диабета и замедляет прогрессирование уже существующих осложнений.

Глава третья

От основ к сути

Хочешь владеть ситуацией – будь в теме.

– Джанет Джексон, «The Knowledge»

Прежде чем мы с головой погрузимся в тонкости управления уровнем глюкозы в крови, давайте сделаем глубокий вдох и познакомимся (или освежим это знакомство в памяти) с основными моментами такого заболевания, как сахарный диабет. Даже если вам кажется, что вы в достаточной мере владеете азами, все равно внимательно прочитайте этот параграф. Информация о диабете постоянно пополняется новыми фактами и изменяется, и без четкого представления об основах диабета вам будет гораздо труднее выполнять последующую работу.

Множество имен диабета

Чтобы понять диабет, нужно понять инсулин. Задача инсулина – забирать питательные вещества, точнее глюкозу, из крови и переносить их к клеткам, которые превращают сахар в энергию. Если тело производит недостаточно инсулина или клетки организма не могут правильно использовать инсулин, то уровень сахара в крови поднимается выше нормы и в результате развивается диабет.

Если вы собрались попросить эндокринолога описать различные виды диабета, то лучше возьмите с собой что-нибудь перекусить, потому что у вас будет очень долгий разговор. Сегодня известны не только диабет первого и второго типа. Есть и множество других разновидностей этого заболевания: гестационный диабет, LADA (латентный аутоиммунный диабет взрослых), MODY (диабет зрелого типа у молодых), неонатальный диабет и вторичный диабет. Подробнее о них мы поговорим чуть позже.

В большинстве случаев диабет можно разделить на два больших класса: заболевание, вызванное неспособностью производить инсулин, и заболевание, вызванное резистентностью к инсулину (организм не способен использовать инсулин надлежащим образом). Здесь начинается самое интересное: у людей, которые утрачивают способность производить инсулин, иногда развивается резистентность к инсулину, а те, кто страдает от резистентности к инсулину, иногда теряют способность производить инсулин.

Уже запутались? Не переживайте, вы не одиноки. Все же давайте попробуем во всем этом разобраться.

Все виды диабета характеризуются повышенным уровнем глюкозы в крови. Это состояние называется гипергликемией. Также больной может испытывать гипогликемию (низкий уровень сахара в крови) под действием инсулинотерапии или препаратов, стимулирующих выработку инсулина. Оба состояния требуют постоянного мониторинга и становятся причиной различных проблем со здоровьем (появления осложнений). Вот и все – на этом сходства заканчиваются. С физиологической точки зрения различные виды диабета и методы их лечения так же не похожи друг на друга, как разноцветные шарики мороженого. Давайте начнем с ванильного – ой, то есть с диабета первого типа.

Диабет первого типа (ваниль)

Диабет первого типа связан с повреждением поджелудочной железы – слизистого органа, расположенного под печенью. В поджелудочной железе расположены скопления клеток, которые называются островками Лангерганса по имени открывшего их исследователя. Интересно, что он и понятия не имел, какие функции выполняют эти клетки. Внутри островков находятся альфа-клетки (продуцируют гормон глюкагон), гамма-клетки (производят гормон соматостатин) и бета-клетки. Бета-клетки постоянно измеряют уровень сахара в крови и производят инсулин в нужных количествах, чтобы поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови. Кроме того, бета-клетки секретируют амилин – гормон, который помогает регулировать скорость опорожнения желудка.

При диабете первого типа иммунная система организма сама разрушает бета-клетки. В норме иммунная система атакует только чужеродные объекты, которые не являются частью организма, например, вирусы и бактерии. Но в случае с таким аутоиммунным заболеванием как диабет иммунная система перестает узнавать собственные части тела и нападает на них, как на чужаков. При диабете первого типа бета-клетки содрогаются под ударами иммунной системы и постепенно разрушаются за несколько месяцев или за несколько лет. Когда исчезает достаточное количество бета-клеток и производство инсулина сокращается до критического уровня, повышается уровень глюкозы в крови. В результате клетки тела лишаются сахара, который необходим им для производства энергии.

При диабете первого типа иммунная система организма разрушает инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы.

В Соединенных Штатах Америки сегодня проживают около полутора миллионов больных диабетом первого типа, а во всем мире их в несколько раз больше. Ежегодно диагноз «сахарный диабет первого типа» ставят десяткам тысяч людей. Заболевание могут обнаружить в детстве или подростковом возрасте, однако более половины случаев выявляют у молодых людей и людей среднего возраста (по этой причине термин «ювенильный диабет» упразднили). У большинства больных диабетом первого типа иммунная система неисправна с рождения – она атакует то, что не подлежит уничтожению. Сегодня есть возможность сдать анализ на маркеры аутоиммунных заболеваний – так называются антитела, которые повышают риск развития диабета в будущем. Однако даже при наличии маркеров нельзя с уверенностью говорить о том, разовьется у человека диабет или нет. Пока мы не до конца понимаем, что провоцирует иммунную систему на уничтожение бета-клеток поджелудочной железы. В качестве потенциальных триггеров выступают вирусы, сильные стрессы, токсины окружающей среды, воздействие некоторых продуктов питания в раннем возрасте и генетическая предрасположенность.

На момент постановки диагноза у больного диабетом первого типа обычно очень сильно повышен уровень сахара и кетонов в крови. Кетоны – это кислоты, которые образуются вследствие расщепления большого количества жиров в клетках, оголодавших без глюкозы. Уровень сахара в крови выше 180 мг/дл (10 ммоль/л) вызывает частое мочеиспускание, и почки переносят часть сахара из крови в мочу. В сущности, высокий уровень глюкозы заставляет организм выводить с мочой калории, которые вы потребляете с пищей. По этой причине человек очень быстро теряет вес. Кроме того, частые мочеиспускания приводят к постоянному чувству жажды. И так как вы не можете «накормить» клетки глюкозой без помощи инсулина, то чувствуете упадок сил и постоянный голод.

В настоящий момент физических симптомов для постановки диагноза «сахарный диабет первого типа» недостаточно. Кроме них также необходимо сдать анализ на маркеры аутоиммунных заболеваний, о которых я говорил выше. К ним относятся антитела к GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе), антитела к инсулину и антитела к островковым клеткам. После постановки диагноза «сахарный диабет первого типа» немедленно начинается инсулиновая терапия. На первых порах инъекции инсулина приносят облегчение бета-клеткам, до которых еще не успела добраться иммунная система. Сохранившиеся клетки могут производить достаточно инсулина, чтобы поддерживать в относительной стабильности уровень сахара в крови в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Мы называем этот период «медовый месяц» (если точнее – «затишье перед бурей»). В конце концов функционирование бета-клеток прекращается практически полностью, и больному требуется большая доза инсулина, которая уже не станет меньше. Длительность фазы «медовый месяц» зависит от нескольких переменных, однако исследования доказывают, что ранняя диагностика (выявление заболевания до разрушения большей части бета-клеток), лечение и регулярные занятия физическими упражнениями соотносятся с более продолжительным медовым месяцем.

Без инсулина у больного диабетом первого типа критически повышается уровень кетонов (высокая концентрация кислоты в крови), начинается обезвоживание, наступает кома и смерть. По этой причине диабет первого типа иногда называют «инсулинозависимым» диабетом, то есть жизнь больного зависит от поступления инсулина. Однако возможно одновременно и болеть диабетом первого типа, и страдать от резистентности к инсулину. А это состояние, как вы узнаете уже совсем скоро, является основной предпосылкой развития сахарного диабета второго типа. Люди с диабетом первого типа со сниженной чувствительностью тканей к действию инсулина должны принимать инсулин и ввести в обиход новые привычки и практики, чтобы успешно контролировать свое заболевание.

Диабет второго типа (шоколад)

Примерно 90 % людей с сахарным диабетом болеют СД II типа. Второй тип значительно отличается от первого, так как организм не предпринимает аутоиммунную атаку на бета-клетки поджелудочной железы, и они продолжают производить инсулин. Более того, на ранней стадии диабета второго типа поджелудочная железа может производить больше инсулина, чем обычно.

Диабет второго типа принято делить на три стадии: инсулинорезистентность, далее поджелудочная железа перестает удовлетворять растущую потребность в инсулине и утрачивает способность нормально функционировать. Давайте подробнее рассмотрим эти стадии одну за другой.

Стадия 1: Инсулинорезистентность

Чтобы собрать сахар из крови и передать его клеткам тела, инсулин прикрепляется к рецептору на внешней оболочке клетки. Они идеально подходят друг к другу, как ключик к замочку. Как только инсулин прикрепляется к рецептору, «дверца» клетки открывается и молекулы сахара проходят внутрь. Следовательно, для нормальной работы инсулина требуется достаточное количество рецепторов на клеточной мембране – инсулин должен отыскать их и правильно пристыковаться. Резистентность к инсулину наступает, когда на поверхности клетки расположено недостаточно рецепторов или инсулин не может их найти и прикрепиться.

В чем причина инсулинорезистентности? Обычно это сочетание генетики (наследственности) с образом жизни (привычками). Если кровные родственники (родители, братья и сестры) болеют диабетом второго типа, то риск развития заболевания многократно возрастает. Определенные этнические группы, в том числе коренные американцы, африканцы, латиноамериканцы, азиаты и жители островов Тихого океана, тоже находятся в зоне повышенного риска. Кроме того, не последнюю роль здесь играет возраст. Чем старше становится человек, тем сильнее падает восприимчивость к инсулину.

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) часто страдают от инсулинорезистентности вследствие чрезмерной выработки гормонов, препятствующих действию инсулина. Таким же образом гормоны, которые появляются в организме во время беременности, пресекают действие инсулина, в результате чего развивается гестационный диабет.

Нехватка физической активности и стресс также могут привести к инсулинорезистентности. Организм секретирует гормоны, провоцирующие невосприимчивость к инсулину, во время болезни, после операций, в состоянии тревожности и эмоционального потрясения. Стероидные препараты, такие как преднизолон и кортизон, тоже вызывают инсулинорезистентность. Но самой распространенной причиной снижения чувствительности к инсулину по праву считается избыточный вес тела. Слишком обширные жировые запасы, особенно в области живота, лишают инсулин возможности правильно функционировать. Фактически 5 лишних кг, появившиеся за 15 лет, удваивают степень невосприимчивости к инсулину.

Самая распространенная причина снижения восприимчивости к инсулину – это лишний вес, особенно избыток жира в области талии.

У людей с ожирением в семь раз выше риск развития диабета, чем у тех, кто поддерживает здоровый вес. Эта проблема касается не только взрослых: сегодня участились случаи развития инсулинорезистентности и диабета второго типа у детей и подростков с ожирением.

Стадия 2: Дефицит производства

Резистентности к инсулину подвержено огромное количество людей по всему миру. Но почему только у некоторых из них развивается диабет второго типа? Ответ кроется в выносливости поджелудочной железы.

При снижении чувствительности к инсулину поджелудочной железе приходится производить больше инсулина, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы. Представьте, что один из сотрудников компании не выполняет свою работу – в этом случае всем остальным приходится компенсировать его нерадивость. В большинстве случаев поджелудочная справляется с возрастающей нагрузкой, но не у каждого железа бывает на это способна. Если инсулинорезистентность повышается сверх всякой меры и поджелудочная не может за ней угнаться, то уровень сахара в крови переваливает за верхнюю границу нормы. Другими словами, чтобы развился диабет второго типа, нужны и инсулинорезистентность, и перетрудившаяся поджелудочная, которая не справляется с огромным объемом работы. Чтобы полностью осмыслить эту идею, представьте себя на месте кондиционера, который пытается охладить комнату в жаркий летний день. Если вы – высокомощный блок центрального кондиционирования воздуха, который выдает невообразимое количество БТЕ, то для вас не составит труда компенсировать уличную жару и поддерживать прохладу в доме. Но если вы всего лишь ржавый оконный кондиционер, то вы не сможете выдуть достаточно холодного воздуха, чтобы охладить дом в жаркую и влажную погоду.

В этом примере под жарой и влажностью следует понимать резистентность к инсулину: они создают проблему, требующую решения. А кондиционер – это поджелудочная железа. Производительная система способна компенсировать возникшие сложности, но маломощный аппарат не справится с проблемой. Для воцарения по-настоящему изнурительной атмосферы – когда к креслу прилипают влажные от пота задние поверхности бедер – требуется и жаркая, влажная погода, и слабый кондиционер.

На ранней стадии развития диабета второго типа уровень глюкозы в крови можно вернуть в норму с помощью физических нагрузок (которые восстанавливают чувствительность к инсулину) и диеты, ограничивающей приток сахара в кровь. Иногда больным назначают пероральные средства или неинсулиновые инъекции, чтобы помочь поджелудочной железе (или инсулину) эффективнее работать, и этого бывает достаточно. Однако так не может продолжаться вечно.

Стадия 3: Снижение функций

Диабет второго типа – это прогрессирующее заболевание. И в данном случае «прогресс» движется не в нашу пользу. Прогрессирующим это заболевание названо потому, что со временем его становится сложнее контролировать. Спустя несколько лет жизни с диабетом инсулинорезистентность усугубляется, и поджелудочная железа теряет способность удовлетворять растущие потребности в инсулине. И тут возникает новая проблема: поджелудочная железа как маленький кондиционер, который заставляют работать на полной мощности каждую минуту день за днем без перерыва, выходит из строя. (Да что там говорить, если бы вы вас заставляли работать каждый день без выходных, лишив всякой надежды на отпуск, вы бы тоже сломались – или по крайней мере нашли бы другую работу!)

Поджелудочную железу выводят из строя две вещи: переутомление и состояние, известное как токсичность глюкозы. Момент с переутомлением вполне ясен: несчастные маленькие бета-клетки трудятся, как рабы на галерах, и погибают от истощения. О токсичности глюкозы говорят в том случае, если уровень сахара в крови напрямую наносит повреждение поджелудочной и лишает ее способности производить инсулин.

По этой причине методы лечения диабета второго типа со временем становятся более агрессивными, и миллионам больных диабетом второго типа требуется принимать инсулин. Означает ли это, что все, кто принимает инсулин для лечения диабета второго типа, переходят в статус больных диабетом первого типа? Нет, это не так. Напомню, что тип диабета определяется повлекшей его причиной, а не методом лечения. Диабет первого типа наступает, когда иммунная система организма разрушает клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин. Диабет второго типа вызывает инсулинорезистентность, за которой следует нехватка производства инсулина, после чего наступает постепенное разрушение поджелудочной железы.

Тип диабета определяется повлекшей его причиной, а не методом лечения.

Если вы пока не принимаете инсулин для лечения диабета второго типа, но ваш лечащий врач рекомендует вам этот метод лечения, то вам есть чему радоваться. Инсулин – это самое действенное и эффективное лекарство от повышенного уровня сахара в крови. Это более натуральное вещество, чем таблетки (современные инсулины по химическому составу не отличаются от инсулина естественного происхождения), и у него нет побочных эффектов, которые обычно вызывают лекарственные препараты для перорального и инъекционного введения без содержания инсулина.

Дело в том, что таблетки и неинсулиновые инъекции имеют свои ограничения. В отличие от инсулина, который напрямую снижает уровень глюкозы в крови, все остальные медицинские препараты для лечения диабета работают опосредованно. То есть они эффективны только в том случае, если поджелудочная железа способна производить достаточное количество инсулина, а клетки тела сохранили к нему чувствительность. Как только поджелудочная перестает справляться с возложенной на нее нагрузкой, никакие медикаменты уже не смогут решить вашу проблему.

Сегодня инсулинотерапия стала безопаснее и проще. Самые современные препараты инсулина с меньшей долей вероятности вызывают гипогликемию (низкий уровень сахара в крови) по сравнению с теми, которыми пользовались в прошлом. Одноразовые инсулиновые шприцы с короткими ультратонкими иглами почти не ощущаются под кожей. Кроме того, инсулин можно вводить с помощью специальных ручек: нужно только выставить нужную дозу и нажать кнопку. Существует даже ингалятор, который позволяет получить необходимый инсулин вообще без инъекций. Но самое приятное, что как только вы начнете инсулинотерапию и снизите уровень сахара в крови, у вас сразу же улучшится самочувствие!

Другие разновидности диабета

У диабета много и других «вкусов» помимо ванили (1 тип) и шоколада (2 тип). Ассортимент экзотических сортов поражает воображение.

Вторичный диабет (шоколадное печенье) – это вид инсулинозависимого диабета, который вызывает атака на бета-клетки поджелудочной железы со стороны иммунной системы. К потенциальным причинам данного заболевания относятся травмы (несчастные случаи и повреждения), большие дозы стероидов, панкреатит, алкоголизм, лечение онкологических заболеваний и инфекция. Вне зависимости от причины лечение назначают такое же, как при диабете первого типа: инсулин, инсулин и еще раз инсулин.

Гестационный диабет (клубника) – это временная форма диабета, вызванная снижением чувствительности к инсулину во время беременности. Беременные женщины с гестационным диабетом обычно нуждаются в инсулине для контроля за уровнем сахара в крови. Дело в том, что большинство лекарственных препаратов проходят через плаценту, что может повлиять на развитие ребенка. После родов, когда в организме матери снижается производство блокирующих инсулин гормонов и вес приходит в норму, инсулиновые инъекции в большинстве случаев отменяют. Однако, риск развития диабета второго типа в будущем значительно возрастает.

MODY (маршмеллоу) расшифровывается как «диабет зрелого типа у молодых» (от английского maturity-onset diabetes of the young). В отличие от диабета второго типа, который вызывает инсулинорезистентность, MODY связан с одной генетической мутацией, которая ограничивает способность поджелудочной железы к производству достаточного количества инсулина. Эта разновидность диабета принадлежит к моногенетической группе. MODY никак не связан с лишним весом. Чаще всего диагноз ставят в начале пубертатного периода – вероятно, из-за повышенной потребности организма в инсулине в этом возрасте. В зависимости от степени повреждений бета-клеток для лечения MODY назначают либо лекарственные препараты для перорального приема, либо инсулин.

Неонатальный диабет (сливочный пекан) – это редкая форма диабета, которая наступает в первые шесть месяцев жизни. Как и MODY, неонатальный диабет считается моногенетическим: все дело в одной генетической мутации, которая ограничивает способность бета-клеток к производству достаточного количества инсулина. У некоторых неонатальный диабет исчезает еще в младенчестве, но затем снова возвращается в более позднем возрасте. В других случаях диабет никуда не уходит и остается с человеком навсегда. Практически во всех случаях для лечения неонатального диабета, здорового роста и развития требуется инсулинотерапия.

LADA (мятное с шоколадной крошкой) – это латентный аутоиммунный диабет взрослых. Можно сказать, это неполная, медленно развивающаяся форма диабета первого типа, сопровождающаяся легкой либо средневыраженной инсулинорезистентностью. Некоторые называют его «диабет 1½», потому что он объединяет характеристики как первого, так и второго типов. При LADA (от англ. Latent autoimmune diabetes of adulthood) иммунная система атакует бета-клетки поджелудочной железы, но не в полную силу. Многие бета-клетки выживают и продолжают секретировать инсулин, иногда на протяжении еще многих лет. Большинство людей с LADA-диабетом управляют уровнем глюкозы в крови с помощью лекарственных препаратов для перорального приема или низких доз инсулина в течение длительного периода. Со временем развивается подлинная инсулинозависимость и больному требуется интенсивная инсулинотерапия.

Таблица 3–1. Знакомство с видами диабета

В отличие от целого сонма книг, которые исследуют тысячу и один способ лечения диабета второго типа, в этой книге речь идет о применении инсулина в сочетании с противодиабетическими препаратами или без них. Эта информация полезна всем больным диабетом первого типа, вторичным диабетом, неонатальным диабетом, людям на поздней стадии LADA, а также миллионам людей с диабетом второго типа, гестационным диабетом и MODY-диабетом, которым требуется инсулин.

Золотой стандарт: отсутствие диабета

«Думать как поджелудочная железа» – значит подойти как можно ближе к нормальному состоянию без диабета.

При наличии болезни или без нее сахар поступает в кровь одинаково из двух источников: внутреннего и внешнего. С точки зрения внутреннего источника сахар хранится и секретируется в кровь печенью и в меньшей степени мышцами. Ко внешним источникам сахара относится пища, которая попадает к нам в организм. Главным образом это углеводы, но также и белки, особенно в случае с низкоуглеводными диетами. Наш организм превращает сахар из пищи или из печени в особый вид сахара – глюкозу. Большинство клеток организма предпочитают использовать в качестве источника энергии именно глюкозу. Некоторые клетки, например, мозговые и нервные, умеют получать энергию только путем сжигания глюкозы. Во время нагрузок мышцы сначала сжигают главным образом глюкозу. Можно сделать вывод, что стабильное поступление глюкозы в организм необходимо для нормального функционирования и поддержания жизни.

Глюкоза – сравнительно крупная молекула. Она не может протиснуться сквозь клеточную мембрану без посторонней помощи. Задача инсулина заключается в том, чтобы вытащить глюкозу из крови и пропихнуть ее внутрь клетки, где она сгорает с высвобождением энергии. Но у инсулина есть и еще одна не менее важная работа: он блокирует выброс сахара из печени и мышц. Инсулин запасает сахар в печени и мышцах, чтобы его можно было израсходовать позже.

Когда человек, который не болеет диабетом, некоторое время не кушает, у него начинает падать уровень сахара в крови. Это происходит между приемами пищи, во сне и во время тренировок. Когда уровень сахара в крови начинает снижаться, поджелудочная железа сокращает производство инсулина и начинает усиленно секретировать другой гормон – глюкагон. Он тормозит изъятие глюкозы из крови и стимулирует выброс припасенного в печени сахара. В результате уровень сахара в крови остается стабильным.

Поджелудочную железу можно представить в образе термостата, который поддерживает в доме уютную и комфортную атмосферу. Когда температура повышается, терморегулятор включает вентилятор и кондиционер. Когда становится холоднее, термостат включает отопление. Так или иначе температура сохраняется в пределах комфорта.

Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа секретирует дополнительный инсулин, который возвращает глюкозу в норму. Когда уровень сахара в крови падает, поджелудочная железа ослабляет подачу инсулина и начинает производство глюкагона, который помогает восполнить уровень глюкозы. Эта система помогает удерживать глюкозу в пределах нормального диапазона, в котором вы комфортно и уютно себя чувствуете – приблизительно 60–110 мг/дл (3,3–6,1 ммоль/л).

Можно было точнее назвать эту книгу «Думай как островковые клетки», потому что именно эта группа клеток поджелудочной железы выполняет функцию термостата в отношении глюкозы. (Но разве кто-нибудь стал бы читать книгу «Думай как островковые клетки»? «Думай как поджелудочная железа» звучит намного круче!) На самом деле бета-клетки не только измеряют уровень сахара в крови и секретируют инсулин. Еще они производят гормон амилин. Задача амилина – работать вместе с инсулином, особенно во время еды, чтобы не допустить слишком резких скачков сахара в крови после приемов пищи.

Подробнее об амилине мы поговорим позже. А пока давайте обратимся к факторам, которые изо дня в день влияют на уровень сахара в крови.

Баланс сахара в крови: ключевые игроки

Существует несколько главных факторов, которые оказывают влияние на уровень сахара в крови на постоянной основе (смотрите таблицу 3–2), а также ряд второстепенных, которые возникают в особых обстоятельствах (смотрите таблицу 3–5 далее в этой главе). Мы должны научиться удерживать все эти факторы в равновесии, чтобы не давать уровню глюкозы в крови выйти за пределы нормального диапазона. Давайте начнем с основных факторов.

Таблица 3–2. Основные факторы, влияющие на уровень сахара в крови

Фактор 1: инсулин

Инсулин снижает уровень сахара в крови – все просто. Однако действие инсулина варьируется в зависимости от концентрации, скорости попадания в кровь и чувствительности организма.

Инсулин измеряется в единицах. Одна единица инсулина снижает уровень глюкозы в крови одинаково вне зависимости от вида используемого инсулина. Одна единица быстродействующего инсулина снижает уровень сахара в крови так же, как и одна единица инсулина длительного действия, только делает это за более короткий промежуток времени.

Исключение составляет инсулин не в стандартной концентрации U-100. Пометка U-100 означает, что в одном кубическом сантиметре или миллилитре раствора содержится 100 единиц инсулина. В некоторых случаях назначают концентрированный инсулин, например, U-200 (200 единиц на см^3), U-300 (300 единиц на см^3), U-500 (500 единиц на см^3) и так далее – он необходим людям, которые находятся на очень высоких дозах инсулина, чтобы им не приходилось вводить большие объемы жидкости. Некоторые предпочитают разбавлять инсулин для более точного расчета дозировки с помощью стандартных инсулиновых шприцев. Например, ребенку с повышенной чувствительностью к инсулину можно развести инсулин до U-10, смешав 90 единиц нейтрального разбавителя с 10 единицами инсулина. Получившийся раствор будет в десять раз слабее, чем обычный инсулин U-100. Одна единица (соответствует делению на инсулиновом шприце) такого инсулина будет являться эквивалентом одной десятой единицы инсулина U-100.

Обзор на виды инсулина я свел в таблицу 3–3. Обратите внимание, что точное время действия может отличаться у разных людей. Так как инсулиновые инъекции (или инфузии в случае с использованием инсулиновой помпы) делают в слой подкожного жира, то время начала действия, пика и продолжительности варьируется в разные дни и даже зависит от разных приемов пищи. Также необходимо подчеркнуть, что ингаляционный инсулин Техносфера (торговое название Afrezza) действует по-другому, потому что препарат нужно вдыхать. Он попадает в организм через легкие и не проходит через слой подкожного жира.

Готовые смеси инсулина, такие как 75/25, 70/30 и 50/50, содержат комбинацию инсулина НПХ (инсулин средней продолжительности действия) и либо обычного, либо быстродействующего инсулина. Например, Хумалог Микс 75/25 содержит 75 % НПХ и 25 % Хумалог. Новолин 70/30 содержит 70 % НПХ и 30 % обычного инсулина.

Действие более современных инсулинов (лизпро, аспарт/Фиасп, глулизин, гларгин, деглудек и детемир) не зависит от места введения, но инсулины старого поколения (обычный, НПХ) в значительной степени зависят от выбранного участка инъекции.

Ингалятор Afrezza и инсулиновые картриджи

Действие НПХ и обычного инсулина начинается быстрее в частях тела с хорошим кровообращением. Инъекции в живот обеспечивают самую быструю абсорбцию, следом идут инъекции в руки, ноги и, наконец, в ягодицы. При использовании инсулинов старого поколения старайтесь всегда колоть в одну и ту же зону. Например, утром делайте укол в живот, в обед в бедро, а перед сном в ягодицу. Это поможет снизить до минимума вариабельность действия инсулина изо дня в день.

Таблица 3–3. Графики действия инсулинов

Инъекция в ту часть тела, которая будет испытывать физические нагрузки, ускоряет действие инсулина, особенно если вы приступаете к выполнению физических упражнений в течение часа после инъекции. Это происходит за счет прилива крови к тренируемой зоне. Например, если выйти на пробежку после инъекции в бедро, то инсулин начнет действовать быстрее, раньше доберется до пика и закончит работать прежде обычного.

Инъекции в мышцу тоже усиливают эффект инсулина. Быстродействующий инсулин, действие которого обычно занимает от трех до четырех часов, может завершить работу за два часа или быстрее, если сделать укол в мышцу. Таким способом можно добиться очень быстрого снижения уровня глюкозы и вызвать эпизод гипогликемии, если ввести его для покрытия приема пищи.

Ниже собраны полезные советы, которые помогут убедиться, что инсулин сработает ожидаемым образом.

Меняйте зоны. Такое заболевание, как липодистрофия, оказывает влияние на действие инсулина. Повторяющиеся инъекции или инфузии в одну и ту же небольшую область на коже могут вызвать либо отек и затвердевание жировой ткани (липогипертрофия), либо потерю подкожного жира (липоатрофия). В обоих случаях абсорбция инсулина изменится. По этой причине лучше менять зоны для инъекций и инфузий, захватывая большую площадь кожи, и не колоть в одни и те же точки слишком часто. Чтобы облегчить себе эту задачу, представьте, что на каждой части тела у вас напечатан календарь на месяц для инъекций. Делайте укол в ту зону на части тела, которая соответствует календарному дню месяца. Подробнее о чередовании мест для введения помпы мы поговорим немного позже.

Храните правильно. Нераспечатанные флаконы, ручки и картриджи с инсулином необходимо хранить в холодильнике (но не допускать замораживания). Так ваш инсулин сохранит свежесть до истечения срока годности. После истечения срока годности инсулин тоже может сработать, но существует риск снижения силы его воздействия. Полочки на дверце холодильника – это идеальное место для хранения инсулина. Как только вы распечатаете флакон, ручку или картридж (то есть проткнете защитный резиновый колпачок), его можно использовать и хранить при комнатной температуре в течение времени, рекомендованного производителем. Обычно этот срок составляет десять дней для ингаляционного инсулина, один месяц для инсулина короткого действия, от шести до восьми недель для инсулина длительного действия. Инсулин комнатной температуры меньше пузырится в шприце и считается более комфортным для введения. Повторюсь, что спустя оговоренный месяц инсулин может сохранить свои свойства, но всегда остается риск потери эффективности. Если вы приняли решение использовать инсулин после завершения срока годности или после превышения рекомендованного срока хранения без холодильника, то тщательно мониторьте уровень глюкозы в крови и переключитесь на свежий инсулин при первых признаках повышения сахара.

Инсулин быстро портится под действием высоких температур. Берегите инсулин от прямых солнечных лучей и не ставьте рядом с нагревательными приборами. Когда вы заказываете инсулин по почте, просите упаковывать его в термоизолированный контейнер с температурной этикеткой, которая меняет цвет, если содержимое подвергается вредным температурам. Во время поездок берите инсулин с собой, не оставляйте его в нагретом автомобиле дольше, чем на несколько минут. Не пользуйтесь инсулином, если он выглядит необычно. Если на поверхности собрались кристаллики или на дно выпал осадок, изменился цвет или инсулин не размешивается до однородного состояния, то его следует выбросить.

Смешивайте правильно. НПХ-инсулин или любые готовые смеси инсулинов, содержащие в составе НПХ, необходимо покатать между ладонями несколько раз, чтобы раствор стал однородно мутным. Это касается и флаконов, и ручек. В одном шприце НПХ можно комбинировать с быстрым (обычным, короткого действия или сверхкороткого действия) инсулином. Чтобы не допустить загрязнения в процессе смешивания, обязательно набирайте инсулин в порядке от быстрого к медленному. Другими словами, сначала набирайте в шприц прозрачный (быстрый) инсулин, а потом мутный (НПХ). Если небольшое количество инсулина короткого действия попадет во флакон с НПХ, то ничего плохого не случится. Но если НПХ попадет во флакон с инсулином короткого действия, то он загрязнит весь флакон полностью. Гларгин и детемир нельзя смешивать с другим инсулином в одном шприце.

Избавляйтесь от воздуха. При использовании шприцев, ручек и помп крайне важно избавляться от больших пузырьков воздуха. Маленькие пузырьки (как в газированной воде) не вызывают опасений, но крупные могут серьезно снизить дозу инсулина. Инсулин комнатной температуры реже пузырится при набирании в шприц. Если вы заметили пузырьки в ручке или шприце, то выдавите их через иголку (просто наружу в воздух) и снова наберите дозу.

Найдите нужную глубину. Так как инсулин предназначен для введения в слой подкожного жира, очень важно выбрать иглу оптимальной длины. Слишком длинная иголка может случайно доставить инсулин в мышцу. Мало того что внутримышечная инъекция имеет тенденцию вызывать жжение, так еще и введенный в мышцу инсулин средней продолжительности или длительного действия (базальный) может подействовать гораздо быстрее и вызвать тяжелую гипогликемию с последующей гипергликемией. Слишком поверхностные инъекции (которые едва проникают под кожный покров) обычно болезненны, к тому же инсулин может остаться в «кармашке» под кожей, вследствие чего абсорбция будет не полной или наступит позже, а уровень глюкозы в крови поднимется.

Примечательно, что толщина кожи одинакова у детей, взрослых, полных и стройных – всего 2 мм. В целях безопасности рекомендовано использовать иглы от 4 до 6 мм длиной. Если у вас есть только длинные иглы, то старайтесь вводить шприц под углом, чтобы случайно не угодить в мышцу. Очень худым людям перед уколом необходимо ущипнуть и приподнять кожу, чтобы ввести иглу. Если вы пользуетесь ручкой, то не забывайте, что иголку нужно держать под кожей от 5 до 10 секунд после нажатия, чтобы ввести всю дозу инсулина полностью.

Если после инъекции остается подтек (инсулин выступил на коже после того, как вы вытащили иголку), то либо не убирайте иглу так быстро, либо перейдите на более длинные иглы и колите под углом.

Кстати говоря, если процесс ведения шприца, ручки или инфузионного набора под кожу заставляет вас покрываться холодным потом, то можно обратиться к вспомогательным средствам для инъекций. Список этих приборов вы найдете в десятой главе.

Фактор 2: другие противодиабетические препараты

Противодиабетические средства выпускают в двух формах: таблетки и инъекции. Само собой, к инъекционным препаратам относится инсулин. Но существуют и другие инъекционные лекарственные формы, которые помогают управлять уровнем сахара в крови – мы подробнее поговорим о них немного позднее. А теперь давайте рассмотрим различные пероральные противодиабетические средства.

Таблетки

1. Таблетки, которые помогают производить больше инсулина (только для диабета второго типа, не для первого)

Оригинальные медицинские препараты для лечения диабета второго типа помогают поджелудочной железе секретировать больше инсулина. К этому классу препаратов относятся производные сульфонилмочевины (хлорпропамид, толазамид, толбутамид, глибурид, глипизид и глимепирид) и меглитиниды (репаглинид и натеглинид). Производные сульфонилмочевины действуют от 12 часов до одних суток, а меглитиниды всего несколько часов. Как меглитиниды, так и производные сульфонилмочевины могут вызвать гипогликемию (низкий уровень сахара в крови) и набор веса.

Ближе к делу: Производные сульфонилмочевины и меглитиниды эффективно снижают уровень сахара в крови на ранней стадии диабета второго типа, пока поджелудочная железа не потеряла способность производить инсулин в достаточных объемах. Однако из-за увеличения нагрузки на бета-клетки поджелудочной железы эти препараты могут спровоцировать их гибель. Эти лекарственные средства не годятся для лечения диабета первого типа, а также диабета второго типа, если пациент производит слишком мало инсулина и нуждается в инъекциях.

2. Таблетки, которые сокращают производство глюкозы в печени (в основном для диабета второго типа, иногда для первого)

Печень (которая у нас внутри, а не в мясной лавке) – богатый источник сахара, который она запускает в кровь. У большинства людей с диабетом второго типа и у некоторых при первом типе печень производит слишком много глюкозы, вследствие чего уровень сахара в крови становится сложнее контролировать. С 1994 года средство из класса бигуанидов метформин стало лидером среди лекарств, которые прописывают диабетикам, и самым распространенным медицинским препаратом в мире. Метформин снижает секрецию сахара из печени в кровь. Попутно лекарство улучшает показатели артериального давления и чувствительности к инсулину. Метформин часто назначают в сочетании с другими противодиабетическими средствами, в том числе с инсулином, а также его можно принимать во время беременности. Однако людям с почечной недостаточностью препарат не показан, а при проблемах с печенью его следует принимать с осторожностью.

Ближе к делу: Зачастую метформин – это препарат первого выбора для лечения диабета второго типа. Кроме того, он может быть полезен для больных диабетом первого типа, если им требуются нетипично большие дозы инсулина. Так как ночью уровень сахара в крови поднимается именно из-за печени, то метформин особенно эффективно снижает уровень глюкозы натощак.

3. Сенсибилизаторы инсулина (в основном для диабета второго типа, редко для первого типа)

Тиазолидиндионы (ТЗД) или «глитазоны», в том числе пиоглитазон и росиглитазон – это лекарственные средства, которые повышают чувствительность мышечных и жировых клеток к инсулину. ТЗД можно принимать вместе с другими противодиабетическими препаратами, в том числе с инсулином. При лечении ТЗД существует риск возникновения проблем с печенью и задержки жидкости в организме, поэтому пациентам с больной печенью, нарушениями в работе сердца и лицам с застойной сердечной недостаточностью эти препараты не рекомендуются. Пиоглитазон связывают со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом второго типа.

Ближе к делу: Если человек в целом здоров и страдает только от ожирения, ему, несомненно, принесет пользу повышение чувствительности к инсулину на фоне приема ТЗД. Риск задержки жидкости настораживает врачей, поэтому многие не выписывают пациентам эти препараты. Интересный факт: такую же пользу, как от ТЗД, можно получить, если заняться спортом и сбросить лишний вес.

4. Контроль пищеварения (в основном для диабета второго типа, редко для первого типа)

Чтобы углеводы попали в кровь, их нужно расщепить на простые молекулы сахара. Эту работу выполняют ферменты тонкого кишечника. Один из таких воздействующих на углеводы ферментов называется альфа-глюкозидазой. Если ингибировать работу фермента, то расщепление углеводов происходит не так активно, и абсорбция глюкозы задерживается. Одновременно с приемом пищи ингибиторы альфа-глюкозидазы (акарбоза и миглитол) помогают снизить уровень сахара в крови после еды. Но следует отметить, что ввиду особенностей действия препарата у 75 % пациентов наблюдаются абдоминальные боли, диарея и газообразование.

Ближе к делу: Акарбоза и миглитол приносят некоторое облегчение, если после приема пищи с большим количеством углеводов наступает пик глюкозы. Так как препараты не вызывают гипогликемию и снижают аппетит между приемами пищи, они помогают бороться с лишним весом. Однако побочные эффекты настолько неприятны, что большинство людей отказываются их терпеть.

5. Опосредованная помощь поджелудочной железе (в основном для диабета второго типа, редко для первого типа)

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)(ситаглиптин, саксаглиптин, алоглиптин, линаглиптин) блокируют работу фермента, который расщепляет глюкагоноподобный пептид 1 (ГПП-1). Повышая концентрацию ГПП-1 в крови, ингибиторы ДПП-4 добиваются следующего:

• До некоторой степени облегчают поджелудочной задачу по выделению запасенного инсулина при повышенном уровне сахара в крови.

• Снижают секрецию глюкагона в поджелудочной железе.

• Способствуют росту и делению бета-клеток.

• Немного замедляют перемещение пищи из желудка в кишечник.

• Слегка снижают аппетит.

Ингибиторы ДПП-4 можно принимать вместе с другими противодиабетическими препаратами, однако при проблемах с почками следует проявлять осторожность. Они доказано эффективно снижают уровень сахара в крови, не провоцируют гипогликемию, но не помогают избавиться от лишнего веса.

Ближе к делу: Ингибиторы ДПП-4 помогают различными способами улучшить контроль за уровнем глюкозы в крови при минимуме побочных эффектов. Это единственные противодиабетические препараты, которые стимулируют рост и работу инсулин-продуцирующих клеток поджелудочной железы. Однако их воздействие на уровень сахара в крови можно назвать сдержанным. Чтобы напрямую повысить концентрацию ГПП-1 в значительной степени, лучше воспользоваться препаратами из группы инъекционных.

6. Таблетки, от которых сахар выводится вместе с мочой (в основном для диабета второго типа, потенциально для первого типа)

Каждый, кто когда-либо сталкивался с повышенным уровнем сахара в крови, знает, какое он вызывает ощущение: затуманенность сознания, усталость, непреодолимое желание пИсать. При уровне сахара в крови выше 180 мг/дл (10 ммоль/л) сахар попадает в мочу, притягивая за собой воду, в результате чего учащается мочеиспускание. Теперь появилось лекарство, которое позволяет выводить сахар из организма при любом уровне глюкозы в крови. Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2 или SGLT-2) (канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин, эртуглифлозин) «открывают плотину», которая сдерживает глюкозу в почках, в результате чего десятки грамм углеводов (и сотни калорий) покидают тело на регулярной основе. Ингибиторы SGLT-2 коррелируют со значительным снижением уровня глюкозы в крови, что в некоторой степени способствует похудению и поддерживает сердечно-сосудистую систему. К сожалению, действие препарата также связывают с частым мочеиспусканием и ортостатической гипотензией (головокружение при вставании), а у людей с диабетом первого типа он также может вызвать кетоацидоз (потенциально смертельная концентрация кислоты в организме). Ингибиторы SGLT-2 не провоцируют гипогликемию, если принимать их отдельно, но они повышают риск эпизодов низкого сахара в крови, если объединять их с инсулином, производными сульфонилмочевины и меглитинидами.

Ближе к делу: Ингибиторы SGLT-2 применяют новейший эффективный подход к снижению уровня глюкозы и способствуют снижению веса у больных диабетом второго типа. Такое же воздействие они оказывают и на людей с первым типом, но при этом повышают риск гипогликемии. При лечении этими препаратами крайне важно поддерживать оптимальный водный баланс в организме, кроме того, больным диабетом первого типа следует по-прежнему принимать инсулин (хотя доза корректируется) и употреблять достаточно углеводов, чтобы не допустить диабетического кетоацидоза (ДКА). Ингибиторы SGLT-2 стоят дорого, и не все планы страхования покрывают расходы на эти препараты для больных диабетом первого типа.

Неинсулиновые инъекционные препараты для лечения диабета

До 2005 года единственным инъекционным препаратом для лечения диабета был инсулин. Но теперь появилось больше инъекционных лекарственных средств, и многие из них еще находятся в разработке.

1. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) (в основном для диабета второго типа, иногда для первого типа)

Как я упоминал выше в разговоре об ингибиторах ДПП-4, ГПП-1 – это крайне полезное вещество для регуляции уровня сахара в крови.

Устройства для инъекций агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1)

Когда мы едим богатые углеводами продукты (сахар или крахмал), некоторое количество сахара входит во взаимодействие со внутренней стенкой тонкого кишечника. Когда это происходит, клетки на стенках кишечника секретируют специальные химические сигналы. Один из химических переносчиков сигнала – ГПП-1 – попадает в кровь и, перемещаясь по всему организму, оказывает влияние на несколько внутренних органов: (1) людям, поджелудочная которых все еще может производить инсулин, он помогает выбрасывать в кровь порции инсулина; (2) блокирует выброс гормона глюкагона из поджелудочной, который повышает уровень глюкозы в крови; (3) воздействует на желудок, замедляя скорость пищеварения; (4) воздействует на мозг, снижая аппетит. Сам по себе ГПП-1 не способствует снижению уровня глюкозы в крови или набору веса. Секреция инсулина усиливается только при повышенном уровне сахара в крови и вновь снижается, когда сахар доходит до нормального диапазона.

В отличие от ингибиторов ДПП-4, которые повышают количество ГПП-1 опосредованно (блокируя фермент, который расщепляет ГПП-1), агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1) фактически и есть ГПП-1 с той лишь разницей, что они сохраняются в организме дольше, чем натуральный ГПП-1. Агонисты рецепторов ГПП-1 эффективно снижают уровень глюкозы в крови (особенно после еды) и способствуют снижению веса. На сегодняшний день в продаже можно найти несколько разновидностей агонистов рецепторов ГПП-1 в ручках: эксенатид (торговое название Баета (Byetta)) принимают два раза в день; лираглутид (торговое название Виктоза (Victoza)) принимают один раз в день; а дулаглутид (торговое название Трулисити (Trulicity)), семаглутид (торговое название Оземпик (Ozempic)) и эксенатид пролонгированного действия (торговое название Бидуреон (Bydureon)) принимают один раз в неделю.

Агонисты рецепторов ГПП-1 главным образом предназначены для больных диабетом второго типа. Более того, для лечения диабета второго типа ГПП-1 рекомендуют принимать до инсулина. Однако согласно результатам исследований, при диабете первого типа препарат тоже оказывает пользу, особенно людям, которые страдают от пика глюкозы после еды и часто испытывают чувство голода. Ощущение тошноты разной степени тяжести обычно сопровождает лечение первые несколько недель и со временем проходит. Люди с проблемами ЖКТ и заболеваниями почек – не лучшие кандидаты на лечение этим препаратом.

Ближе к делу: Несмотря на необходимость инъекционного введения и побочный эффект в виде кратковременной тошноты, агонисты рецепторов ГПП-1 обладают потенциалом нивелировать многочисленные факторы, которые способствуют повышению уровня сахара в крови у больных диабетом. И больше никакое другое лекарство не помогает так эффективно снижать вес.

2. Прамлинтид (для диабета первого и второго типа, если больной принимает инсулин перед едой)

Ручки для подкожного введения прамлинтида (Симлина)

Как я уже говорил выше, амилин – это гормон, который бета-клетки поджелудочной железы секретируют вместе с инсулином. Пациенты с диабетом первого типа не могут производить амилин, либо он появляется в очень небольших количествах. У больных диабетом второго типа амилина в организме обычно недостаточно.

Амилин относится к классу инкретинов, так как влияет на производство других гормонов, а также оказывает действие на центральную нервную систему:

• Замедляет опорожнение желудка и процесс перемещения пищи в тонкий кишечник.

• Притупляет секрецию глюкагона в поджелудочной железе (как ни странно, больные диабетом первого типа секретируют дополнительные порции глюкагона сразу после еды).

• Снижает аппетит.

За счет замедления пищеварения, снижения объемов потребляемой пищи и сокращения производства глюкагона после еды амилин минимизирует повышение уровня сахара в крови после приемов пищи. Уровень глюкозы в крови после еды влияет на уровень энергии, интеллект, эмоции и физические способности (вспомните, как вы себя чувствуете после праздничного застолья, когда тяжело опускаетесь на диван перед телевизором). Кроме того, согласно данным исследований, пик глюкозы после еды поднимает гликированный гемоглобин (HbA1c) и способствует развитию осложнений в отдаленной перспективе.

Прамлинтид (торговое название Симлин) – это медикаментозный эквивалент гормона амилина. Его вводят инъекционным путем через ручку в фиксированных дозах перед едой. Из-за высокой кислотности прамлинтид в текущей форме нельзя смешивать с инсулином, кроме того, эффект препарата длится всего несколько часов. Прамлинтид не только способствует контролю за уровнем сахара в крови, но и помогает похудеть. В среднем на фоне прамлинтида пациенты скидывают 3 кг за первые шесть месяцев приема главным образом за счет уменьшения порций во время основных приемов пищи и перекусов.

Прамлинтид предназначен для тех, кто принимает инсулин перед едой. Хотя Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще не одобрило этот препарат для лечения детей, результаты нескольких исследований подтверждают его эффективность и безопасность для подростков, которые принимают его под наблюдением взрослых.

Самый распространенный побочный эффект лечения прамлинтидом – это тошнота, особенно в течение первых 30 минут после инъекции. Обычно эти неприятные ощущения полностью проходят через несколько недель, когда организм заново свыкается с присутствием гормона амилина. Применение прамлинтида связывают с растущим риском гипогликемии. Так как под действием прамлинтида переваривание углеводов происходит с задержкой, дозы инсулина необходимо уменьшать либо переносить на более позднее время.

Ближе к делу: Лечение прамлинтидом делает контроль за диабетом более трудоемким и сложным. Его необходимо принимать по нескольку раз в день, тщательно подгоняя под обычные дозы инсулина. Однако если контроль за уровнем сахара в крови после еды для вас превратился в бесконечное испытание на прочность, то нет средства лучше для устранения пиков глюкозы, чем прамлинтид. Если у вас есть привычка постоянно «жевать» что-нибудь из-за неутихающего чувства голода, то прамлинтид поможет вам воздерживаться от внеурочных приемов пищи.

Фактор 3: еда

Тот, кто сказал однажды, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», действительно знал, о чем говорил. Практически за все, что мы пьем и едим, нужно платить повышением уровня сахара в крови.

К трем основным питательным веществам, которые мы получаем вместе с пищей, относятся белки, жиры и углеводы. Белок оказывает минимальное воздействие на уровень глюкозы в крови за исключением тех случаев, когда вместе с белком употребляется небольшое количество углеводов или человек съедает очень много белка за один присест. Без углеводов, которые необходимы организму для удовлетворения энергетических потребностей, печень начинает преобразовывать белок в глюкозу. Например, если на завтрак ничего не съесть, кроме яиц и бекона, то спустя несколько часов можно заметить сравнительно сильный подъем уровня глюкозы в крови, хотя вы не притрагивались к углеводам. Однако, если к завтраку добавить тост, то белок из бекона и яиц либо вообще не повлияет на уровень сахара в крови, либо его воздействие будет едва заметным.

Обычно жиры никаким значительным образом не сказываются на уровне глюкозы в крови. Однако, употребление большого количества жиров может вызвать два ярко выраженных последствия. Во-первых, может задержаться переваривание углеводов, которые попали в желудок вместе с жирами, в результате чего уровень глюкозы после еды будет подниматься медленно и постепенно. Во-вторых, большая порция жиров может вызвать дополнительный подъем сахара в крови спустя несколько часов. Вот как это происходит:

Шаг 1: Вы съедаете жирное блюдо или перекус (и вам вкусно и весело).

Шаг 2: Через несколько часов жир начинает перевариваться, и этот процесс длится в течение еще нескольких часов.

Шаг 3: В крови растет уровень триглицеридов.

Шаг 4: Высокий уровень триглицеридов в крови провоцирует невосприимчивость печени к инсулину.

Шаг 5: Когда печень перестает нормально реагировать на инсулин, она выделяет больше глюкозы в кровь, чем обычно.

Шаг 6: Уровень глюкозы в крови неуклонно растет вместе с возрастающей производительностью печени.

Например, если вы отправились ужинать в ресторан и съели большой бургер с картошкой фри, то углеводы подействуют только через несколько часов, потому что жиры замедляют процесс их расщепления. Позже ночью, когда вы отойдете ко сну, уровень сахара в крови снова повысится, потому что печень начнет секретировать больше глюкозы, чем обычно.

Большое количество жиров в основном приеме пищи или закуске замедляет расщепление углеводов и приводит к повторному повышению уровня сахара в крови после того, как углеводы закончат оказывать воздействие на организм.

Углеводы – это питательные вещества, которые оказывают наиболее выраженный эффект на уровень сахара в крови. К углеводам относятся простые сахара, такие как глюкоза, сахароза (столовый сахар), фруктоза (сахар из фруктов) и лактоза (сахар из молока), а также сложные углеводы, иначе говоря, крахмал. Можно образно сказать, что простые сахара – это разрозненные железнодорожные вагоны, а крахмал – это несколько вагонов, образующих длинный состав.

Теперь я готов сделать заявление, от которого большинству хочется сразу же позвонить сведущей абсолютно во всех вопросах родственнице и уточнить, правда ли это. С точки зрения уровня сахара в крови не имеет значения, в какой форме – сахар или крахмал – в организм попадают углеводы. В чашке риса содержится 45 граммов сложных углеводов (крахмала). Он поднимает уровень глюкозы в крови точно также, как банка обычной (не диетической) газировки, в которой содержится 45 граммов простых углеводов (сахара). И оба продукта оказывают свое влияние очень быстро.

Видите ли, когда вы съедаете крахмалистую пищу, некогда сцепленные молекулы сахара отделяются друг от друга. Этот процесс происходит очень быстро и запускается с того момента, как пища вступает в контакт со слюной во рту. Разрозненные молекулы уже через несколько минут попадают из желудка в тонкий кишечник и затем в кровь.

Таблица 3–4. Простые углеводы и сложные

Кроме того, нужно внимательнее относиться к так называемым продуктам «без сахара», потому что они тоже поднимают уровень глюкозы в крови. Первые три года после окончания колледжа я работал в сфере рекламы и потому уверяю вас, что специалисты по маркетингу готовы буквально на все, лишь бы заставить вас купить предлагаемый ими продукт, даже если придется чуточку покривить душой. Заветные слова «без сахара» могут появиться на упаковке, если в продукте не содержится сахароза (столовый сахар). Однако при этом в состав могут входить сложные углеводы, фруктоза (сахар из фруктов) и целый ассортимент сахарозаменителей, таких как сорбит, ксилит, маннит, лактитол, изомальт и мальтодекстрин. Все они поднимают уровень глюкозы в крови, хоть и делают это медленнее и немного слабее, чем обычные углеводы.

Существует несколько искусственных подсластителей, которые не оказывают существенного воздействия на уровень сахара в крови. К ним относятся сахарин, ацесульфам К, сукралоза, экстракт листьев стевии и аспартам. Но и с ними нельзя терять бдительности. Продукты, содержащие эти сахарозаменители, также могут иметь в составе другие углеводы, которые повышают уровень глюкозы в крови. Поэтому необходимо внимательно читать, что написано на упаковке, чтобы выяснить подлинный углеводный состав продукта.

Подробнее о подсчете углеводов и точном дозировании инсулина мы поговорим в следующей главе.

Фактор 4: физическая активность

Физические упражнения – это действенный инструмент, направленный на снижение уровня сахара в крови. Нагрузки помогают сжигать глюкозу, способствуют правильной работе инсулина и повышают чувствительность организма к этому гормону.

Давайте снова обратимся к аналогии с дверью и замком. Инсулин – это ключ, который открывает дверцы на клетках и запускает внутрь глюкозу. Внутри клетки она либо отправляется на хранение, либо сжигается ради получения энергии. Когда вы лежите, как ленивец, ваши мышечные клетки толком не сжигают полученный сахар, поэтому для новой глюкозы открывается не так уж много незанятых дверей.

Теперь представьте, что вы временно потеряли рассудок и решили самостоятельно разбить сад и сделать ландшафтную планировку вместо того, чтобы заплатить за эту работу профессионалу. Вы решили все сделать своими руками, хотя у вас совершенно нет опыта в садоводстве и ландшафтном дизайне (наверно, вы уже догадались, что речь идет обо мне). Для осуществления этого плана вашим мышечным клеткам потребовалась энергия. Пока вы прохаживались с газонокосилкой по цветам, которые старательно выращивала ваша жена, в клетках мышц открылось слишком мало дверей – их недостаточно для быстрого поступления сахара. Возможно, вы считаете, что наилучшим решением для организма будет проделать побольше новых дверей и «смазать петли». И клетки, действительно, так поступают. Они не только создают новые двери для инсулина, но и увеличивают размеры замочных скважин, чтобы ключи быстрее их находили и легче отпирали. Кроме того, на время появляются «вращающиеся» двери, через которые глюкоза может попадать в клетки вообще без помощи инсулина. В результате вы чувствуете резкий прилив энергии, без которой вам никак не убрать весь кавардак, который вы устроили на своем участке.

К сожалению, ничто не вечно. Дополнительные дверцы на клетках появляются только на время. Спустя несколько часов в состоянии покоя дверцы начинают пропадать. Если вы продолжите вести сидячий образ жизни день или два, то вернетесь к своему первоначальному состоянию. Более того, продолжительные периоды бездействия снижают чувствительность к инсулину и приводят к инсулинорезистентности. А это состояние, как вы помните, главный пособник диабета второго типа. Но такое может случиться и с больным диабетом первого типа.

Организм сжигает глюкозу главным образом на первых порах выполнения любых физических упражнений и продолжает расходовать сахар на протяжении тренировки. В зависимости от размеров тела, вида и интенсивности нагрузки можно сжигать до 100 граммов глюкозы в час! Но как же так? Ведь вы слышали, что во время тренировок уровень глюкозы в крови может вырасти? Да, действительно, может. Но причина кроется не в физической активности. Упражнения всегда помогают сжигать глюкозу и улучшают чувствительность к инсулину, они не способствуют производству сахара. Но в это время, по всей видимости, запускается еще один процесс, который называется «стрессовая реакция». Стресс возникает на соревнованиях, во время очень интенсивных и кратковременных нагрузок, на конкурсах и при занятиях видами спорта, которые требуют выполнения резких, порывистых движений. Подробнее о стрессовой реакции можно прочитать в параграфе «Фактор 5».

Фактор 5: гормоны стресса

На прошлых выходных я решил лечь попозже и посмотреть фильм ужасов. Он был про разлагающихся ненасытных зомби, алчущих человеческой плоти. В отличие от других фильмов, этот не вызвал у меня желания перекусить. Тем не менее после финальной душераздирающей и шокирующей сцены я решил проверить уровень сахара в крови. И будь я проклят – он поднялся почти на 100 мг/дл (5,5 ммоль/л) за время просмотра кино. С такой сладкой кровью я был бы настоящим лакомым кусочком для зомби, появись они в нашем районе.

Ранее я говорил, что печень выступает в роли складского помещения под глюкозу, где она хранится в концентрированном виде в форме гликогена. Печень все время расщепляет небольшие порции гликогена и запускает в кровь глюкозу для питания головного мозга, нервных клеток, сердца и других активных органов.

Выброс глюкозы из печени в кровь происходит под влиянием различных гормонов. Из всех гормонов только один инсулин заставляет печень забирать глюкозу из крови и хранить ее в клетках тела. Большинство других гормонов – в том числе гормонов стресса, половых гормонов, гормонов роста и глюкагон – заставляют печень выпускать глюкозу в кровь (смотрите рисунок 3.1 ниже).

Кортизол и гормон роста производятся в течение 24-часового цикла. Они несут ответственность за повышение уровня сахара в крови ночью или ранним утром. Другие гормоны стресса, в частности эпинефрин (адреналин), секретируются, когда организму срочно требуется порция сахара для выработки энергии. Повышение уровня сахара в крови, которое я отметил после просмотра ужастика, вне сомнения, произошло из-за стресса.

Эмоциональный стресс (страх, тревога, гнев, возбуждение, напряжение) и физиологический стресс (болезнь, боль, инфекция, травма) заставляют тело выбрасывать в кровь различные гормоны стресса. У тех, кто не болен диабетом, за повышением уровня глюкозы в крови на фоне стресса немедленно следует усиленное производство инсулина в поджелудочной железе, поэтому сахар поднимается очень медленно и незначительно. Но у больных диабетом стресс может вызвать серьезное и длительное повышение уровня глюкозы в крови.

Рисунок 3.1. Влияние гормонов на секрецию и хранение глюкозы печенью

Мелочи

Если незакрытый тюбик зубной пасты или оставшееся не опущенным сидение на унитазе могут разрушить брак, то представьте, что подобные «мелочи» могут сделать с уровнем сахара в крови!

Все начинается с мелочей. Можно привести в пример сотни переменных, которые влияют на уровень глюкозы в крови – одни поднимают, другие снижают, третьи… что ж, третьи, судя по всему, действуют, как им вздумается. В таблице 3–5 можно познакомиться с некоторыми из этих факторов. В последующих главах мы сконцентрируемся на способах подбора дозы инсулина, чтобы не допустить чрезмерного подъема или падения уровня глюкозы в крови в различных обстоятельствах.

Таблица 3–5. Вторичные факторы, которые могут влиять на уровень сахара в крови

Основные мысли этой главы:

• Существует множество разновидностей диабета, ведущими из которых являются диабет первого и второго типа.

• Первый тип развивается, когда иммунная система атакует поджелудочную железу и разрушает продуцирующие инсулин бета-клетки.

• Второй тип начинается с инсулинорезистентности. Если поджелудочная железа не может производить достаточно инсулина, чтобы преодолеть резистентность, то уровень сахара в крови поднимается. Позже поджелудочная выгорает, и в результате больному требуется более агрессивное лечение.

• К основным факторам повышения уровня сахара в крови относятся углеводы и гормоны стресса.

• К основным факторам снижения уровня сахара в крови относятся инсулин, другие инъекционные и пероральные лекарства от диабета, и физическая активность.

Глава четвертая

Три ключа к обретению контроля

Я искал под стульями,

Я смотрел под столами,

Я пытался отыскать ключ

К миллионам небылиц.

Они прозвали меня Искателем.

– Пит Таунсенд (The Who), «The Seeker»

В наше время любое научное исследование, регулирующий орган, план страхования, каждый врач и пациент помешаны на контроле. Многим для контроля достаточно посмотреть на один показатель – гемоглобин A1c. Другие воспринимают контроль как антитезу хаоса (или заклятого врага «Хаоса», если вспомнить агента Максвелла Смарта).

Прежде чем мы перейдем к разговору о секретных приемах улучшения самоконтроля, давайте попробуем выяснить, что мы понимаем под словом «контроль». Прежде всего, отмечу, что я не согласен с тем, что диабет контролирует жизнь человека. В жизни, помимо диабета, есть масса всего остального. Если вы тратите по нескольку часов в день на то, чтобы просто справиться со своим диабетом, то значит что-то идет не так. Прошу, сходите подышать ароматом цветов – или пиццы – или сделайте еще что-нибудь приятное. Когда управление диабетом начинает отнимать у жизни все радостные краски, приходит время сменить тактику.

Поэтому я хочу дать точное определение понятию «держать диабет под контролем» – это значит стараться удерживать уровень глюкозы в крови в приемлемом диапазоне, не допуская частых и тяжелых проявлений гипогликемии и не позволяя лечению диабета слишком сильно влиять на свою жизнь. Изредка случающиеся легкие эпизоды гипогликемии вполне приемлемы и не представляют серьезной опасности для человека. Но если сахар начинает падать слишком часто (более двух или трех раз в неделю) или слишком сильно (становится причиной аварий, судорог или потери сознания), то в ваших интересах немного ослабить контроль за уровнем сахара в крови.

Держать диабет под контролем – это значит стараться удерживать уровень глюкозы в крови в приемлемом диапазоне, не допуская частых и тяжелых проявлений гипогликемии и не позволяя лечению диабета слишком сильно влиять на свою жизнь.

Возможно, вы задаетесь вопросом: «Постойте-ка! А как же гемоглобин A1c?» Мы не можем игнорировать A1c, так как, согласно результатам исследований, он коррелирует с риском развития осложнений, о которых мы говорили во второй главе. Для тех, кто пока новичок в управлении диабетом, скажу, что исследование на гемоглобин A1c (гликозилированный или гликированный гемоглобин) – это анализ крови, который показывает среднее содержание глюкозы в крови за два или три месяца (смотрите таблицу 4–1 ниже). Если вы принимаете инсулин, то вам следует сдавать анализ на A1c каждые три месяца.

Гемоглобин A1c выдает более точное среднее значение, чем может показать обычный анализ крови из пальца перед едой, так как A1c принимает в расчет все уровни глюкозы – до еды, после еды, во сне, во время тренировок, просмотра телевизора, посещения уборной и так далее. Если показатель A1c намного выше ожидаемого (исходя из обычных результатов тестирования перед едой), то это может быть признаком повышения сахара после еды или во время сна. Если уровень A1c ниже ожидаемого, то можно говорить о слишком частых эпизодах гипогликемии, вероятно, протекающих бессимптомно.

Технически A1c представляет собой процентное содержание красных кровяных телец – эритроцитов (клеток крови, которые переносят кислород), к которым прикрепилась глюкоза. Когда уровень глюкозы в крови находится в пределах нормы, то с глюкозой связаны примерно от 4 до 6 % красных кровяных телец. Красные кровяные тельца в среднем живут от двух до трех месяцев, затем они умирают и им на смену приходят другие. Поэтому исследование A1c достоверно показывает, насколько высоким было содержание глюкозы в крови за последние два или три месяца. Формула подсчета среднего показателя глюкозы основывается на стандарте A1c из таблицы 4–2.

Таблица 4–1. HbA1c и средний уровень глюкозы

Таблица 4–2.

Преобразование A1c в средний показатель глюкозы и обратно

Почему гемоглобин A1c имеет настолько важное значение? Исследования диабета и самоконтроля гликемии Diabetes Controland Complications Trial (DCCT) и United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) продемонстрировали, что A1c тесно связан с риском развития осложнений и их усугубления. В сущности, чем выше показатель A1c, тем выше риск развития болезней глаз, почек, нейропатии и проблем с сердцем. Согласен, существует множество факторов, помимо контроля за уровнем глюкозы в крови (образ жизни, наследственность, внешние условия, удача), которые влияют на развитие осложнений. Но, учитывая наше желание избежать проблем со здоровьем в будущем, нам следует прикладывать усилия, чтобы удерживать A1c в пределах нормы. В большинстве случаев это значит, что A1c не должен превышать 6 или 7 %. Однако те, кто не чувствителен к развитию гипогликемии (не испытывает ранних настораживающих симптомов, указывающих на низкий уровень сахара в крови), страдает от ишемической болезни сердца или работает в среде, связанной с повышенным риском и опасностью, должны стремиться к несколько иным показателям. Кроме того, более высокое процентное содержание допустимо для маленьких детей, которые не могут определять и лечить гипогликемию самостоятельно. Беременные женщины, пациенты, ожидающие плановых операций, и те, кто настроен замедлить прогресс и выраженность осложнений, должны нацеливаться на более низкие показатели.

В последнее время с распространением технологии непрерывного мониторинга глюкозы возникла новая единица измерения контроля глюкозы – индекс мониторирования гликемии или GMI. По аналогии с A1c, индекс GMI показывает средний уровень глюкозы за определенный период времени. Разница в том, что GMI рассчитывается исключительно по данным непрерывного мониторинга глюкозы и конвертируется в цифры, равноценные показателям A1c.

Ниже приведена формула для измерения уровня глюкозы в мг/дл:

GMI = среднее значение уровня глюкозы в крови по НМГ х 0,02392 + 3,31

Версия этого уравнения в ммоль/л:

GMI = среднее значение уровня глюкозы в крови по НМГ х 4,70587 + 12,71

Лучше всего для вычислений брать среднее значение как минимум за прошедшие от двух до четырех недель. Например, при среднем значении НМГ 177 мг/дл мы получаем 177 х 0,02392 + 3,31, что равно 7,54. Это сопоставимо с A1c, равным 7,54, но мы не называем этот анализ A1c, потому что на самом деле мы не сдавали кровь на A1c. По своему опыту могу сказать, что GMI обычно немного ниже A1c, потому что НМГ чаще занижает оценку глюкозы, а не завышает, и иногда показывает низкий уровень уже после лечения гипогликемии.

Когда вы контролируете глюкозу по A1c или GMI, то ваша цель заключается не только в достижении самого низкого показателя, но и в стабильности. Любой может снизить A1c или GMI с помощью чрезмерной дозы инсулина, но это приведет к частым и тяжелым эпизодам гипогликемии. У пациентов с частыми колебаниями уровня сахара в крови могут быть вполне приличные результаты A1c и GMI, потому что средние значения выглядят удовлетворительно (смотрите пример на рисунке 4.1). Но, как мы узнаем из девятой главы, вариабельность гликемии может вызвать целый ряд проблем в ближайшем и отдаленном будущем. Таким образом, вы должны поставить перед собой цель достичь хорошего среднего значения с высоким процентом показаний в пределах целевого диапазона.

Рисунок 4.1. Мистер Точка и Мисс Тире показывают одинаковые средние значения (A1c и GMI), но у Мистера Точка показатели глюкозы намного стабильнее

Отсюда возникают вопросы: «Каким должен быть мой целевой диапазон?» и «Как часто я должен в него попадать?» Разумеется, диапазон определяется индивидуально и обсуждается совместно с лечащей группой специалистов. Своим клиентам я рекомендую ставить разные цели до приема пищи и на пики после еды (наивысшая точка подъема уровня сахара в крови после приема пищи). Для среднестатистического человека, который стремится к уровню A1c или GMI не более 6–7 %, приемлемый целевой диапазон составляет 70–160 мг/дл (4–9 ммоль/л). Таким же образом большинству людей подходит значение после еды ниже 180 мг/дл (10 ммоль/л). Все детали можно изучить в таблице 4–3.

Таблица 4–3. Общие целевые показатели уровня глюкозы

Эти правила не обязывают вас попадать в целевой диапазон на каждой проверке. С таким же успехом от бейсболиста можно ждать точного попадания каждый раз, как у него оказывается в руках бита. Вполне достаточно «бить» по цели по крайней мере в 70 % случаев, при условии, что менее 10 % показателей крови из пальца или менее 5 % показателей непрерывного мониторинга глюкозы находятся ниже целевого диапазона. Так выглядит пример достаточно стабильного уровня глюкозы в крови без чрезмерных колебаний. Степень вариабельности гликемии также можно оценить, глядя на допустимые отклонения значений глюкозы. Эту статистику могут собрать глюкометры и системы НМГ. Подробнее о допустимых отклонениях мы поговорим позднее в этой главе, а пока достаточно отметить, что чем меньше отклонение, тем лучше.

Три ключа

Как надежность цепи определяется самым слабым звеном, так и успешное управление диабетом зависит от трех решающих компонентов: правильных инструментов, практических навыков самоконтроля и позитивного настроя. Один или два компонента не дают нужного результата – требуются все три, чтобы цепь оставалась прочной. Даже если у вас в руках самые последние технические решения, без надлежащих знаний для правильного использования эти приборы окажутся бесполезными. Таким же образом современные технологии вкупе с профессиональными навыками не приведут к желаемым результатам без стремления добиться своей цели.

Рисунок 4.2. Правильные инструменты, базовые навыки самоконтроля и позитивный настрой необходимы для успешного управления диабетом

1. Правильные инструменты

Вообразите, что вы пытаетесь поставить новейшее программное обеспечение на компьютер пятилетней давности (возможно, вам даже воображать ничего не придется!). По аналогии с этим применить новейшие техники управления диабетом к вчерашним технологиям бывает непросто.

Ниже приведен список инструментов, которые позволят вам заботиться о состоянии своего здоровья наилучшим образом.

✓ Физиологически сопоставимый инсулин

✓ Подходящее приспособление для доставки инсулина

✓ Другие лекарства для поддержания уровня инсулина

✓ Потрясная система контроля уровня глюкозы

✓ Способ скачивать и анализировать ваши данные

✓ Поддерживающая команда специалистов

А. Физиологически сопоставимый инсулин

Современные аналоги инсулина намного превосходят качеством те препараты, которые появились на рынке десять лет назад. А те инсулины, которыми мы пользовались десять лет назад, заставили бы покраснеть от стыда мой первый препарат 1985 года!

Старые разновидности инсулина (обычный, НПХ, ленте, ультраленте) по структуре идентичны с человеческим инсулином, но у всех них есть один большой недостаток: они не работают, когда нам это необходимо. Обычный инсулин слишком медленно перекрывает быстрый подъем уровня сахара в крови, который наступает после еды. А старые инсулины длительного действия характеризуются непредсказуемыми подъемами и спадами, и непостоянной продолжительностью действия. Современные препараты инсулина либо срабатывают очень быстро (быстродействующий инсулин во время приема пищи, иначе он называется болюсный инсулин), либо действуют в течение длительного периода времени с минимальным пиком (инсулин длительного действия или базальный инсулин).

Болюсными называется разновидность быстродействующих инсулинов, которые используют для покрытия углеводов или снижения повышенного уровня сахара в крови.

Быстродействующие инсулины (лизпро – торговое название Хумалог или биоаналог Адмелог; аспарт – торговое название Новолог или НовоРапид; и глулизин – торговое название Апидра) по структуре слегка отличаются от инсулина человека. Эти структурные изменения способствуют быстрой абсорбции препарата в кровь по сравнению с обычным инсулином. Большинство людей не чувствуют разницу в скорости и силе воздействия разных быстродействующих инсулинов. Если вам нужен препарат, который работает немного быстрее, то попробуйте инсулин Фиасп. Он входит в класс сверхбыстродействующих инсулинов и представляет собой аспарт в сочетании с ингредиентом, который способствует быстрой абсорбции. По данным исследователей, Фиасп начинает работать и доходит до пика в среднем на 8 минут быстрее, чем другие аналоги. Кажется, что разница совсем небольшая, но она может круто изменить жизнь людей, которые хотят справиться с пиком глюкозы после еды. Если вы ищете что-то по-настоящему быстрое, то обратите внимание на ингаляционный инсулин Техносфера (торговое название Afrezza). Afrezza начинает работать, доходит до пика и завершает воздействие в два раза быстрее, чем инъекционные быстродействующие инсулины.

Необходимо учитывать, что некоторые инсулины для приема перед едой доступны в концентрированной форме. U-500 – обычный инсулин, в пять раз концентрированнее стандартного U-100 обычного инсулина. Иначе говоря, одна единица U-500 обладает такой же сахароснижающей силой, как пять единиц стандартного U-100. U-500 пользуется популярностью у людей с очень сильно выраженной инсулинорезистентностью, которым требуется более 300 единиц инсулина в день. Преимущества концентрированной формы заключаются в том, что можно делать небольшие по объему инъекции или болюсные инфузии через помпу. Но так как U-500 действует еще медленнее, чем обычный инсулин (начало, пик и общая продолжительность ближе к инсулину НПХ), то к нему следует обращаться только в случае крайней резистентности к инсулину.

Наиболее подходящий вариант во время еды для тех, кому требуются высокие дозы инсулина – это U-200 Хумалог. Как ясно из названия, этот инсулин в два раза мощнее обычного Хумалога, поэтому достаточно половины обычной дозы. U-200 Хумалог бывает только в виде ручки, поэтому если вы хотите использовать его через помпу, то нужно набирать препарат из ручки, а не из флакона.

С другой стороны, тем, кто вводит инсулин инъекционно и очень остро реагирует на маленькие дозы, стоит разводить обычный или быстродействующий инсулин стерильным разбавителем (который заказывают в аптеке). Необходимо набрать 100 единиц из флакона с разбавителем и затем ввести 100 единиц инсулина в этот же флакон с разбавителем. Таким образом, у вас получится 10-процентный раствор от обычной концентрации. В одной единице такого раствора всего 0,1 единицы инсулина. Семь единиц раствора обладают силой 0,7 единиц инсулина и так далее. Так вы сможете подбирать дозировку с точностью до десятой доли единицы.

Современные инсулины длительного действия (гларгин – торговое название Лантус, Туджео и Басаглар; детемир – торговое название Левемир; и деглудек – торговое название Тресиба) обладают химическими свойствами, которые позволяют им проявлять активность стабильно и постепенно, не допуская выраженного пика, по аналогии с препаратами замедленного высвобождения. Благодаря этой особенности они реже вызывают гипогликемию, чем инсулин НПХ. Нельзя сказать, что НПХ и обычный инсулин не играют роли в управлении диабетом, но их точно не стоит воспринимать как препараты первого выбора и класть в основу инсулинотерапии. Так как в готовых смесях инсулина (70/30, 75/25 и 50/50) содержится НПХ в качестве компонента длительного действия, то их тоже следует рассматривать как последний вариант.

Из доступных базальных инсулинов длительного действия Тресиба и Туджео действуют дольше всех (более 24 часов) и с наименьшей вероятностью достигают пика. Результаты исследований доказывают, что эти инсулины реже приводят к гипогликемии, чем другие базальные препараты короткого действия. Лантус и Басаглар работают примерно 24 часа и характеризуются заметными подъемами и спадами. Однако при приеме два раза в день Левемир достигает относительно устойчивого состояния в кровотоке.

В. Подходящее приспособление для доставки инсулина

Если вы приняли решение вводить инсулин инъекционным путем, то подберите такое приспособление, которое обеспечит высокую точность, удобство, комфорт и гибкость.

Одноразовые шприцы остаются наиболее распространенными в США инструментами для введения инсулина. Большинство других развитых стран уже отказались от использования одноразовых шприцев, потому что они малоэффективны и создают массу медицинских отходов. При выборе инсулиновых шприцев отдавайте предпочтение самым маленьким с учетом вашей дозы.

Рисунок 4.3. Выбирайте шприц такого объема, который позволит максимально точно рассчитать дозу

Таким образом вы сможете добиться максимальной точности при расчете дозы. Если вам редко требуется более 20 единиц инсулина за одну инъекцию, то берите шприцы 0,3 см^3 (30 единиц) с шагом шкалы в половину единицы. Если требуется более 20 единиц, но редко более 40 единиц за одну инъекцию, то выбирайте шприцы 0,5 см^3 (50 единиц). Если вам часто приходится вводить более 40 единиц за одну инъекцию, то ваш выбор – шприцы 1 см^3 (100 единиц).

Что касается размера иглы, то всегда лучше подбирать самые тонкие и короткие. Слишком толстые и длинные иголки могут сделать инъекции болезненными и оставлять синяки. Кроме того, есть риск случайно сделать инъекцию в мышцу. Толщина иглы измеряется по шкале Гейдж (обозначается буквой G). А теперь внимательнее: чем больше число по шкале Гейдж, тем тоньше игла (поверьте, не я это придумал). Диаметр игл в ваших шприцах должен быть как минимум 31 или 32 по шкале Гейдж. Длина иглы не должна превышать 6 мм. Стройным лучше всего подходят иглы длиной 4 или 5 мм.

Рисунок 4.4. В ручках для длительного применения используются одноразовые инсулиновые картриджи емкостью 300 единиц. Некоторые из них оснащены шкалой с шагом в половину единицы, а некоторые обладают памятью и возможностью передачи данных

Инсулиновые ручки – разумный, безопасный, быстрый и простой способ доставки препарата. С помощью ручки можно точно подбирать дозу: нужно повернуть колпачок, выставить желаемую цифру и нажать на кнопку, чтобы доставить в организм инсулин. Вы видите выбранную дозу в окошке указателя дозировки, а также слышите щелчки при повороте селектора. Ручки с инсулином длительного действия (базальным) выпускают с шагом шкалы в целую единицу. Ручки для введения пищевого (болюсного) инсулина есть как с шагом в одну единицу, так и в пол-единицы. Если у вас повышена чувствительность к инсулину (то есть всего вы принимаете менее 25 единиц в сутки), то выбирайте ручки с шагом шкалы в половину единицы.

Если вам часто требуется доза в одну единицу или меньше, то, скорее всего, ручка вам не подойдет, потому что точно рассчитать маленькую дозу с ней невозможно. При работе с любыми инсулиновыми ручками нужно удерживать иглу под кожей от 5 до 10 секунд после нажатия кнопки, чтобы доставить всю дозу полностью.

Ручки либо заполнены заранее, либо оснащены сменными одноразовыми картриджами. Одноразовые иглы, которые используются для инсулиновых ручек, тоньше и острее, чем традиционные иглы для шприцев, и потому они гораздо комфортнее. Как и в случае с инсулиновыми шприцами, следует выбирать короткую (6 мм или меньше) и тонкую (32 по шкале Гейдж) иглу.

Рисунок 4.5. Одноразовые ручки заполнены 300 единицами инсулина, дозу можно отмерять по целой единице или по половинке

На рынке инсулиновых ручек появилась многообещающая разработка, которая позволяет связывать ваше приспособление с приложением на телефоне. Специальное устройство GoCap можно закрепить на конце некоторых моделей инсулиновых ручек и передавать по беспроводному соединению данные дозировок в телефон. В приложении можно настроить уведомления и сохранять логи в памяти устройства. Компания NovoNordisk недавно разработала ручки с возможностью передачи информации прямо в память приложения. Еще одно изобретение – ручка InPen для многоразового использования, которая совместима с картриджами различных типов инсулина. Она умеет передавать данные о дозировках через встроенный Bluetooth-передатчик. Приложение InPen помогает пользователям рассчитывать дозу, проводить необходимые корректировки, объединять данные от систем НМГ и медицинских приложений и вести журнал записей.

Список распространенных ручек и сопутствующих устройств можно найти в десятой главе.

Инъекционные порты – это опция для тех, кто боится иголок. Эти приспособления (их список вы также найдете в десятой главе) позволяют делать всего один укол в два или три дня, чтобы запустить под кожу тоненькую пластиковую инфузионную трубочку. Все инъекции нужно делать в порт, который остается прикрепленным поверх кожи, поэтому не нужно постоянно протыкать себя иголками и испытывать какой-либо дискомфорт, связанный с введением инсулина.

Рисунок 4.6. Инъекционные порты iProandInsuflon

Инсулиновые помпы впервые были разработаны в 1970-х годах, когда ученые и врачи пытались сымитировать работу самого совершенного устройства для контроля уровня глюкозы в крови – здоровой поджелудочной железы. Инсулиновая помпа подражает здоровой поджелудочной, выпуская небольшие порции быстродействующего инсулина (десятые или сотые части единицы) каждые несколько минут. Это называется базальным инсулином. Когда вы едите, вы задаете помпе новые параметры, чтобы она выпускала большую дозу быстродействующего инсулина. А это уже болюсный инсулин.

Некоторые инсулиновые помпы представляют собой базовые механические устройства, которые доставляют фиксированную дозу быстродействующего инсулина в течение дня и ночи. Они оснащены спусковыми кнопками для введения определенного количества болюсного инсулина. Эти устройства нужно ежедневно менять. Они избавляют от необходимости делать частые инъекции и облегчают введение пищевого инсулина.

Помпа с полным набором функций сопоставима с размерами пейджера, в нее вставляется картридж, заполненный быстродействующим инсулином. Она оснащена механизмом, который вращается и постепенно выдавливает инсулин из картриджа через трубочку. Патч-помпа приклеивается прямо на кожу и через собственную инфузионную систему подает инсулин под кожу. Задать параметры патч-помпе можно через специальный пульт. Некоторые помпы нового поколения получают данные от системы непрерывного мониторинга глюкозы и автоматически корректируют подачу базального инсулина. Несмотря на все эти особенности, помпа сможет правильно работать и реализовать все свои возможности только в руках обученного, хорошо подготовленного и мотивированного пользователя.

Рисунок 4.6а. V-Go – пример базовой механической инсулиновой помпы

Рисунок 4.7. Помпа с полным набором функций – это чудо биоинженерии

Пользователи инсулиновых помп жестче контролируют уровень глюкозы в крови и реже сталкиваются с гипо- и гипергликемией по сравнению с теми, кто выбирает метод инъекций. Кроме того, помпа позволяет жить по достаточно свободному графику и в целом повышает качество жизни. С ней вы не только многократно снизите необходимость вводить под кожу иголки (инфузионный набор нужно менять раз в два или три дня), но и получите несколько уникальных терапевтических преимуществ, которых лишена традиционная инъекционная терапия.

Рисунок 4.8. Omnipod – пример патч-помпы

Помпа позволяет варьировать доставку базального инсулина в разное время суток, чтобы соответствовать индивидуальным потребностям пользователя. Вы можете временно корректировать базальный режим в определенных ситуациях, например, на период длительной тренировки, в момент стресса или болезни. Помпы оснащены встроенным калькулятором для расчета прандиальной и корректирующей дозы инсулина (болюсов) с учетом ваших обычных дозировок и остаточного инсулина в кровотоке от предыдущих болюсов. Помпы дают возможность рассчитать дозировку с удивительной точностью, вплоть до десятой, двадцатой или сороковой доли единицы. Кроме того, помпы умеют распределять по времени вливание болюсов, чтобы не допускать резкого снижения уровня сахара после употребления медленно переваривающейся пищи. Информацию со всех современных помп можно скачать и составить отчет, полезный как для больного, так и для врача.

Инсулиновые помпы нового поколения синхронизируются с системами непрерывного мониторинга глюкозы и компьютерной программой (она называется алгоритмом) с целью автоматизации некоторых аспектов введения инсулина. Такие устройства называются гибридными системами замкнутого цикла (гибридный замкнутый контур). Коротко говоря, они поднимают и снижают базальный инсулин автоматически, когда уровень глюкозы в крови начинает отклоняться за пределы заданного диапазона. Понятие «замкнутый цикл» говорит об автоматизации корректировок, то есть пользователю не нужно самостоятельно принимать каждое решение. Слово «гибридная» означает, что не все аспекты доставки инсулина автоматизированы. Многочисленные решения, такие как болюсная доза во время еды и физических нагрузок, находятся под личной ответственностью пользователя. Корректируя базальный инсулин ежеминутно, гибридная система замкнутого цикла помогает пользователю дольше находиться в целевом диапазоне, а также сокращает частоту, степень тяжести и продолжительность эпизодов гипогликемии.

Гибридная система замкнутого цикла – это усовершенствованная базовая программа лечения с помощью инсулиновой помпы, которая позволяет добиться наилучших результатов.

Выбор инсулиновой помпы – дело вкуса. Все помпы обладают набором основных функций, которые обеспечивают безопасную и своевременную доставку базального и болюсного инсулина. Помимо этого, на них навешаны и другие технические примочки, например, возможность беспроводного соединения с глюкометром и системой НМГ. Поищите в продаже помпу с необходимыми для вас характеристиками. В дополнение к списку производителей и сайтов в десятой главе я рекомендую ознакомиться со сравнительным анализом помп на сайте integrateddiabetes.com в разделе «resources».

В целом, можно выделить несколько наиболее существенных признаков, которые помогут выбрать нужную инсулиновую помпу:

• Объем резервуара: вмещается ли в помпу достаточно инсулина, которого вам хватит на три дня (типичное время установки инфузионного набора)?

• Совместимость: принимает ли помпа данные от вашей системы НМГ и/или глюкометра?

• Свойства гибридной системы замкнутого цикла: может ли помпа производить автоматическую корректировку, чтобы чаще приводить уровень глюкозы в крови к целевому диапазону? Эти функции можно настраивать? Насколько они просты в использовании? Свойства гибридной системы замкнутого цикла дают ряд преимуществ, но они подходят далеко не всем. Подробнее на эту тему мы поговорим в пятой главе.

• Возможность считывания: экран на устройстве достаточно яркий и изображение на нем достаточно четкое?

• Расчет болюсов: шаг дозирования болюсов (самый большой и самый маленький) подходит под ваши потребности?

• Функция калькулятора: позволяет ли встроенный калькулятор болюса вводить точную формулу дозирования (соотношение инсулин/углеводы, целевые уровни глюкозы в крови, поправочные коэффициенты, продолжительность действия инсулина) без необходимости округлять и идти на компромисс?

• Сигнал тревоги: вы слышите или ощущаете сигнал тревоги, когда он срабатывает?

• Водонепроницаемость: вам требуется водонепроницаемая инсулиновая помпа?

• Удобство ношения: вам подходит размер помпы, клипсы или держателя?

• Покрытие страховки: проверьте, покрывает ли ваша страховка только определенные модели помп или вы можете выбрать любую.

• Первоначальные затраты: сами патч-помпы обычно стоят дешевле, чем традиционные помпы с инфузионными трубками, но оплата расходных материалов обходится дороже.

Приобретение помпы с желаемыми характеристиками, которые подходят под ваши потребности, может сделать жизнь намного проще, но, как и в случае с другими инструментами для доставки инсулина, успешный самоконтроль при их использовании, скорее, зависит от навыков и умений, чем от самого приспособления.

С. Другие медицинские препараты, поддерживающие инсулин

Многие люди полагают, что раз они принимают инсулин, то они не могут пользоваться другими противодиабетическими препаратами. Если у вас диабет первого или второго типа, то вы можете помогать организму различными неинсулиновыми препаратами для инъекционного и перорального приема.

Для тех, кто принимает пищевой инсулин и испытывают постпрандиальный пик глюкозы, подходит препарат прамлинтид (торговое название Симлин). Как мы уже обсуждали в третьей главе, Симлин помогает притупить чувство голода у людей, борющихся с лишним весом. Кроме того, агонисты рецепторов ГПП-1 облегчают контроль за уровнем глюкозы после еды.

Вместе с инсулином можно принимать метформин. Препарат блокирует секрецию глюкозы из печени в кровь и за счет этого улучшает концентрацию глюкозы натощак, снижает потребность в инсулине при диабете первого и второго типа, особенно на фоне инсулинорезистентности (если требуется больше средней дозы инсулина).

Ингибиторы натрий-зависимого котранспортера глюкозы 2 типа (SGLT2) помогают избавиться от лишнего веса, сократить потребность в инсулине и снизить уровень глюкозы в крови. Однако больным диабетом первого типа нужно быть особенно осторожными, чтобы не допустить риска кетоацидоза.

Людям с сильной резистентностью к инсулину могут принести облегчение средства, повышающие чувствительность к инсулину (тиазолидиндионы). Они избавляют от необходимости принимать очень большие дозы инсулина. Но помните: если вы больны диабетом первого типа, то никакие дополнительные препараты не отменят вашей потребности в инсулине. Они могут только снизить дозу, необходимую для управления диабетом.

D. Потрясные системы непрерывного мониторинга глюкозы

Управление диабетом требует достаточно большого количества информации для принятия ежедневных решений и внесения корректировок в терапию. Предпринимать попытки управлять диабетом без точной информации об уровне глюкозы в крови все равно что садиться за руль с завязанными глазами. Несколько первых мгновений вы как будто неплохо справляетесь, но совсем скоро куда-нибудь врежетесь и сгорите.

На сегодняшний день самый действенный инструмент для измерения уровня глюкозы – это система непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). В отличие от традиционных глюкометров, которые определяют глюкозу по крови из пальца и сообщают информацию, актуальную на конкретный момент времени, система НМГ обеспечивает непрерывный поток данных и сопровождает их необходимым контекстом. Чтобы лучше понять разницу, давайте вспомним фильм «Крестный отец». Вито Корлеоне – глава подпольной мафиозной империи, который курирует и координирует всю работу преступного мира, начиная с грабежей и заканчивая убийствами. А еще он семьянин, и ему принадлежит известная фраза: «Кто не проводит время с семьей – тот не мужчина». Если из всего фильма посмотреть только одну сцену, где Вито играет во дворе с трехлетним внуком, то сложится впечатление, что это приквел «На золотом озере». Но если вникнуть в сюжет целиком, то перед вами возникнет целостная картина сложного внутреннего мира Вито Корлеоне. Анализ крови из пальца – это десятисекундный фрагмент, а НМГ – это весь фильм целиком.

Рисунок 4.9. Системы непрерывного мониторинга глюкозы состоят из сенсора (датчика), передатчика (трансмиттера) и дисплея

Все, кто принимает инсулин, должны постоянно пользоваться системой НМГ. ВСЕ, КТО ПРИНИМАЕТ ИНСУЛИН, ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ НМГ. Система НМГ выводит на дисплей обновленную информацию об уровне глюкозы каждые несколько минут. Они выводят на экран линейные графики (которые показывают направление уровня глюкозы вверх или вниз), включают сигнал тревоги, чтобы предупредить пользователя о приближающемся серьезном спаде или подъеме и составляют детализированные отчеты, доступные для скачивания.

Все, кто принимает инсулин, должны постоянно пользоваться системой НМГ.

Доступные сегодня на рынке системы НМГ оснащены крошечной тонкой трубочкой, которую вводят неглубоко под кожу для определения уровня глюкозы в интерстициальной (тканевой) жидкости (жидкость в пространстве между жировыми клетками). Eversense и Senseonics для анализа глюкозы используют имплантируемый сенсор размером с таблетку. Информация от сенсора передается по беспроводному соединению на приемник, в роли которого может выступать портативное электронное устройство, смартфон, инсулиновая помпа или смарт-часы. Некоторые системы НМГ время от времени требуют проводить анализ крови из пальца для калибровки, другие обходятся без этого. И хотя они не настолько точны, как глюкометры новейшего поколения (сенсоры обычно находятся в пределах 10 % от лабораторных значений, в то время как глюкометры – ближе к 5 %), они все равно приносят огромную пользу пациентам.

Одно из ключевых преимуществ использования системы НМГ заключается в возможности определять приближающийся эпизод гипо- или гипергликемии. Хотя система обнаруживает не каждый спад и подъем, в большинстве случаев она уведомляет пользователя заранее – гораздо раньше, чем большинство людей могут почувствовать надвигающийся эпизод. Стрелки, показывающие направление тенденции, и графики позволяют пользователю прогнозировать уровень глюкозы и принимать соответствующие решения о приемах пищи, физических нагрузках, введении инсулина и других медицинских препаратов. Например, вы будете вести себя по-разному, если узнаете, что перед отходом ко сну прибор показал либо 100 мг/дл (5,5 ммоль/л) и тенденцию к снижению, либо те же цифры, но с тенденцией к подъему. Или если показатели 150 мг/дл (8,3 ммоль/л) перед тренировкой растут или падают.

Данные НМГ можно передавать на веб-приложения и смартфоны, чтобы производить анализ паттернов, тенденций и вести статистику. Скачанные данные можно использовать для измерения магнитуды пиков после еды, для тестирования эффективности базального инсулина, оценки типового варианта развития событий после еды и после тренировок, определения ночных спадов и «рикошетов», выявления кривой воздействия быстрого инсулина. Ученые доказали, что регулярное использование системы НМГ помогает пользователям реже (и легче) переносить спады, улучшает показатели A1c и стабилизирует уровень глюкозы. Те, кто пользуется системами НМГ, но не носит их постоянно, конечно, получают некоторые преимущества, но не могут ощутить улучшение контроля за уровнем глюкозы в долгосрочной перспективе.

Так почему бы не использовать системы НМГ постоянно? Признаюсь, у них есть свои отрицательные стороны. Сенсоры некоторых систем неудобны в использовании и доставляют дискомфорт, а адгезивный материал, который прикрепляет сенсор (или передатчик), может раздражать кожу. Иногда с системой случаются периоды неточности, бывает, срабатывает ложная тревога, и все НМГ работают с задержкой (данные НМГ отстают от реальных показателей уровня глюкозы в крови на время от пяти до десяти минут). И, конечно, система предполагает затраты. Даже если ее покрывает план страхования, все равно нужно платить из своего кармана за дополнительное оборудование (передатчики и приемники) и сменные сенсоры (которые нужно менять один раз в период от семи до 14 дней в зависимости от модели. Имплантируемые сенсоры носят от трех до шести месяцев, затем меняют).

Прежде чем махнуть рукой на всю эту историю с НМГ, задумайтесь вот над чем: когда появились первые глюкометры для домашнего использования, многие люди отнеслись к ним скептически! Лично я считаю системы НМГ самой важной инновацией в области управления диабетом со времен изобретения быстродействующего инсулина.

Если вы решились на постоянное ношение системы НМГ, вам все равно понадобится надежный глюкометр. Анализ крови из пальца необходим для калибровки устройства, разогрева датчика (сенсора) и во всех ситуациях, когда точность данных НМГ стоит под вопросом. Если вы не планируете регулярно пользоваться НМГ, то вам придется часто проверять уровень глюкозы в крови при помощи глюкометра.

Подходящий глюкометр должен быть быстрым (некоторые показывают результат уже через 5 секунд), простым в использовании (чем меньше действий, тем ниже риск совершить ошибку), позволять скачивать данные (и иметь встроенную память) и требовать небольшой объем крови (в идеале 1 микролитр или меньше, некоторым достаточно 0.3 микролитра). Кроме того, стоит обратить внимание на глюкометры с возможностью повторного забора крови на тот случай, если вы нанесли недостаточно крови на тест-полоску с первого раза.

Рисунок 4.10. Современные глюкометры быстро выдают результат, имеют компактные размеры, просты в использовании и требуют очень мало крови

Но самое главное, ваш глюкометр должен быть очень точным. Точность каждого прибора тестируют производители и независимые эксперты. Результаты тестирования указывают в технических характеристиках изделия (их можно найти в инструкции к глюкометру или в контейнере с тест-полосками).

Обратите внимание, сколько раз показатели глюкометра попадают в пределы 10 % от лабораторных значений. Если это происходит менее чем в 95 % случаев, то поищите другое устройство. Значения, которые более чем на 10 % расходятся с данными лабораторных анализов и делают это часто, приводят к ложной интерпретации показателей и в худшем случае к некорректному дозированию инсулина. В Приложении А вы найдете сравнительный анализ точности популярных глюкометров.

Современные глюкометры не испытывают влияния со стороны медицинских препаратов, отпускаемых без рецепта. Однако, если вам приходится использовать прибор в экстремальных температурах или на большой высоте, то свяжитесь с производителями (они перечислены в десятой главе) и выберите того, кто сможет удовлетворить ваши потребности.

Некоторые приборы для контроля уровня глюкозы с виду похожи на мини-компьютеры. Лично я не большой поклонник глюкометров, которые позволяют добавлять маркеры событий и сведения о дозах инсулина и потреблении углеводов. Ввод этих данных отнимает кучу времени, а информация отображается (на дисплее или в компьютере после скачивания) таким образом, что ее сложно проанализировать. Тем не менее некоторые модели умеют подключаться по беспроводному соединению к приложениям для смартфонов, предоставляют информативные отчеты о гликемии и позволяют быстро и легко вводить актуальные данные.

С появлением глюкометров, которым для анализа требуется очень небольшое количество крови, в реальности воплотилась мечта обезболезненном заборе крови из разных частей тела (образцы крови можно брать не только из чувствительных кончиков пальцев, но и из руки, ноги, пятки и кисти). Но необходимо подчеркнуть, что чередовать места взятия крови не получится, если глюкометру требуется более 0,5 микролитров. Кроме того, показатели крови, взятой из альтернативных мест, могут отставать на несколько минут от значений, которые показывает кровь из пальца. Поэтому если вы подозреваете, что у вас быстро растет или падает сахар, то лучше брать кровь из пальца.

Вне зависимости от модели, которой вы отдаете предпочтение, лучше иметь при себе более одного глюкометра. Большинство производителей присылают дополнительный прибор бесплатно, так как полагают, что вы продолжите закупать у них тест-полоски. Я, например, держу по глюкометру во всех местах, где мне он может понадобиться – около кровати, на кухне, на рабочем столе и в спортивной сумке. Я не держу глюкометр в машине, потому что тест-полоски приходят в негодность при слишком высоких и низких температурах.

Выбор правильного скарификатора тоже имеет значение. Как же далеко мы ушли со времен моей средневековой «гильотины»! Чтобы получить капельку крови оптимального размера, причинив минимум дискомфорта, нужно воспользоваться инструментами и применить соответствующие навыки. Как и иглы для шприцев, скарификаторы различаются по диаметру по шкале Гейдж. Чем больше число по шкале Гейдж, тем тоньше (и безболезненнее) скарификатор. Выбирайте скарификаторы с номером 33 и выше.

Прежде всего, не стоит хватать скарификатор и вручную колоть себе палец. Такой метод гарантирует болезненный укол и появление рубцовой ткани. Используйте автоматические устройства для прокалывания, которые позволяют настраивать глубину прокола. Начинайте с самого мелкого (который ближе всего к поверхности) прокола и понаблюдайте, получится ли у вас набрать каплю нужного размера, слегка надавив на кожу. Если ничего не получается, то увеличьте глубину на один шаг и продолжайте до тех пор, пока не добудете достаточно большую каплю. Эта настройка прокола останется с вами – и не на волос глубже. Для альтернативных мест взятия крови лучше всего подходят автоматические ручки-скарификаторы с прозрачным колпачком (чтобы вы увидели, когда появится капля достаточного размера) и более тонким кончиком, чем для прокалывания пальца. И, кстати говоря, колоть нужно по бокам кончика пальца, а не по центру.

Рисунок 4.11. Размер имеет значение! Выбирайте тонкие скарификаторы (и пользуйтесь настраиваемыми автоматическими ручками для прокалывания), чтобы взятие крови из пальца было менее болезненным

Е. Способ скачивать и анализировать ваши данные

Практически все инсулиновые помпы, глюкометры, системы НМГ и некоторые инсулиновые ручки позволяют скачивать данные и передавать их на мобильные или веб-приложения. Обычно эти приложения бесплатные, но некоторые просят плату за подписку. Так или иначе, возможность скачивать информацию из ваших устройств – это обязательное условие, иначе вы не сможете оценить свой прогресс и скорректировать терапию. Если вам повезло и ваш лечащий врач проводит консультации удаленно, то информация с ваших устройств поможет ему провести анализ и сделать необходимые выводы. Список популярных программ и приложений вы найдете в главе 10.

F. Поддерживающая команда специалистов

Как гласит старая поговорка: «Если ты сам себе адвокат, значит, твой клиент – идиот». Тоже применимо в отношении человека, который пренебрегает опытом и знаниями специалистов, готовых помочь ему справиться с диабетом.

Когда вы окружаете себя целой командой медработников и врачей, вы как будто нанимаете звездный состав сборной по баскетболу. У каждого игрока есть своя роль, при этом они все должны действовать слаженно. Ваша задача собрать команду, предоставить ей все необходимое и заставить отчитываться перед вами за проделанную работу. Это означает, что вы вправе увольнять или заменять игроков время от времени, и в этом нет ничего предосудительного. Пока вы не начали год за годом побеждать в чемпионатах, время от времени полезно освежать взгляд на ситуацию.

Один из доступных вариантов – обратиться к сформировавшейся команде специалистов по лечению диабета. Американская диабетическая ассоциация (American Diabetes Association (ADA)) и Американская ассоциация инструкторов по диабету (AmericanAssociation of Diabetes Educators (AADE)) составили списки «рекомендованных образовательных программ по самоконтролю при сахарном диабете», в большинстве которых принимают участие специалисты по управлению диабетом из разных областей. Существует немало других надежных образовательных ресурсов, которые не попали в эти списки, но, как утверждают ADA и AADE, их программы соответствуют государственным стандартам по обучению самоконтролю и лечению диабета.

Кроме того, вы можете собрать свою звездную команду профессионалов.

Сертифицированный специалист в области обучения методам самоконтроля: В роли такого специалиста часто выступает медсестра или диетолог, но также им может быть фармацевт, специалист в области физиологии упражнений, врач, психолог и любой другой медработник, имеющий квалификацию в области управления диабетом. Раньше, до появления отдельной специальности инструктора, всех медицинских работников этого направления называли специалистами в области обучения и лечения сахарного диабета. Инструктор по самоконтролю учит своих подопечных справляться со сложностями, которые ставит перед человеком жизнь с диабетом. Инструктора одновременно и опытные наставники, и квалифицированные медработники. Если вы сможете найти инструктора (или врача), у которого тоже диабет, то получите настоящие сокровище – кладезь личного и профессионального опыта.

Врач: У разных врачей разный опыт в области лечения диабета. Среди них самые подкованные и опытные специалисты – это эндокринологи. Однако одни эндокринологи специализируются на лечении других гормональных нарушений (например, нарушения работы гипофиза или щитовидной железы), другие имеют больше опыта в лечении пациентов, которые не принимают инсулин. Врач-специалист по внутренним болезням (терапевт) обычно занимается лечением различных хронических заболеваний, и диабет лишь одно из них. У одних терапевтов колоссальный опыт в области лечения диабета, другие предпочитают направлять своих принимающих инсулин пациентов к другим специалистам. Врач общей практики (семейный врач) занимается лечением краткосрочных и длительных заболеваний, в большинстве случаев у него есть только общее представление об управлении диабетом.

Ищите врача высшей категории: так вы точно попадете к специалисту, который регулярно повышает квалификацию и знает все современные терапевтические методы. Вне зависимости от квалификации, ваш врач несет полную ответственность за выявление осложнений, назначение анализов, лекарств и использование нового оборудования, он должен вмешиваться, когда ситуация становится критической, держать вас в курсе последних разработок в области лечения диабета и следить за тем, чтобы ваш самоконтроль шел как положено. Если ваш лечащий врач не подходит под эти минимальные требования, не может удовлетворительно ответить на ваши вопросы, не поддерживает ваше стремление пробовать новые технологии, осваивать различные методы управления или посещать других специалистов, то вам лучше поискать другого доктора.

Дипломированный диетолог (ДД): Учитывая огромную роль, которую играет выбор продуктов питания для управления диабетом, в своей команде очень выгодно иметь специалиста по питанию. ДД помогает углубить знания и улучшить навыки подсчета углеводов, контроля веса, помогает планировать спортивное питание, праздничные ужины, вегетарианскую диету, безопасное употребление алкоголя и применяет методы диетотерапии при таких заболеваниях как гипертензия, непереносимость глютена и повышенный уровень холестерина.

Психолог: На больного диабетом сваливается огромный груз, так как ему приходится следить за уровнем глюкозы в крови, управлять диабетом и при этом продолжать жить обычной жизнью, решая все остальные вопросы. Поэтому психолог – это ценный игрок в вашей команде. Специалисты в области психического здоровья – соцработники, психотерапевты и психиатры – помогают справляться со стрессом, депрессией, расстройствами пищевого поведения, нарушениями сна, обсессивно-компульсивным расстройством, тревожностью, трудностями в отношениях, финансовыми сложностями и дискриминацией при приеме на работу. В большинстве случаев сперва нужно заниматься психологическими проблемами, чтобы в будущем вы смогли эффективно самостоятельно управлять диабетом. Поэтому, если вы находитесь в состоянии, которое может помешать вам надлежащим образом заботиться о своем здоровье, не откладывайте визит к психологу – попросите вашего врача дать вам направление.

Специалист в области физической культуры: Физические упражнения – это столп, на который опирается управление диабетом и профилактика осложнений. Однако если заниматься спортом без четкого понимания своих действий, то можно навлечь на себя беду. Тяжелые эпизоды гипогликемии, травмы и ухудшение осложнений – самые распространенные риски, которые угрожают диабетикам. Специалист в области физиологии упражнений понимает физические, психологические и метаболические аспекты занятий спортом. Он поможет вам составить план тренировок, разработать стратегию для предупреждения гипогликемии, научит управлять уровнем глюкозы в крови во время занятий и на соревнованиях, снизит риск возможных травм и развития осложнений. Постарайтесь найти специалиста в области физиологии упражнений, который одновременно имеет квалификацию инструктора по самоконтролю при диабете. Диабетические центры США предоставляют услуги специалистов в области физиологии упражнений.

Другие специалисты: Учитывая сложность течения диабета и его влияние на различные части тела, разумно включить в свою команду и других специалистов. Среди них могут быть:

• врач-ортопед (для профилактического ухода и лечения проблем со стопами)

• офтальмолог (для планового осмотра глаз и лечения офтальмологических заболеваний)

• стоматолог и гигиенист полости рта (для постоянного ухода за зубами и деснами и лечения заболеваний пародонта)

• нефролог (для лечения заболеваний почек)

• невролог (для лечения нервных расстройств)

• кардиолог или сосудистый хирург (для лечения заболеваний крупных кровеносных сосудов)

Группа поддержки: Кроме профессиональной команды помощников вам также пригодится поддержка друзей и членов семьи – близкие люди оказывают существенное влияние на способность успешно управлять своим заболеванием. Разумным шагом будет обучить их методам самоконтроля, чтобы они могли помогать вам в особых случаях и знали, когда приходит время вмешаться, а когда вас следует оставить в покое. Хорошим подарком для любимых людей может стать книга «Diabetes: How to Help» от Американской диабетической ассоциации (полный список рекомендуемой литературы вы можете найти в десятой главе).

2. Базовые навыки самоконтроля

Любые современные технологии бесполезны без практических знаний об их правильном использовании. Например, у меня есть друзья, с которыми мы иногда катаемся на велосипедах. Некоторые из них вложили по нескольку тысяч долларов в покупку легких аэродинамических шоссейных велосипедов, которые, скорее, похожи на секретную разработку NASA. Кроме того, они предпочитают новейшую одежду и лучшую экипировку для велоспорта. И в их числе есть те, кто – как бы это сказать? – не в лучшей форме. В отличие от них я катаюсь на дешевом и громоздком гибридном велике, и у меня нет специальной велоодежды. Но я не расстаюсь с велосипедом круглый год и поэтому буквально нарезаю вокруг них круги. Точно то же происходит с высокотехнологичными устройствами для управления диабетом: здорово, если они есть, но в конце концов последнее слово остается за практическими навыками.

Ниже приведен список навыков и полезных привычек, которые должны быть у каждого, кто принимает инсулин.

✓ Самоконтроль

✓ Ведение записей

✓ Анализ данных

✓ Подсчет углеводов (и нескольких других моментов, связанных с едой)

✓ Саморегулировка инсулина

А. Самоконтроль

Тот, кто получает информацию об уровне сахара в крови в течение дня и умеет пользоваться этой информацией, добивается контроля над своим заболеванием. Контролировать самого себя значит либо:

а) Постоянно носить систему НМГ, менять сенсоры согласно рекомендации производителя и оценивать уровень глюкозы на дисплее раз в час.

или

б) Измерять уровень сахара в крови с помощью глюкометра от шести до восьми раз в день (до еды и перекусов, до тренировок, перед сном, иногда после еды и ночью).

Если вы часто сверяетесь с показателями глюкозы на своих устройствах, то вы повышаете шансы на своевременное обнаружение (и лечение) гипергликемии. Таким образом, вы не допускаете длительного нахождения за пределами целевого диапазона. Частые проверки позволяют определять (и лечить) низкий уровень глюкозы до развития гипогликемии.

Но следует помнить, что слишком много хорошего – это не так уж и хорошо. Маниакальная привычка проверять уровень глюкозы (смотреть на НМГ каждые несколько минут или брать кровь из пальца каждый час) может навредить адекватному управлению диабетом. Кроме ненужной суеты такое поведение создает условия для паники – вы спохватываетесь прежде, чем инсулин (пища или упражнения) успевают подействовать. Здесь следует напомнить одно из требований качественного самоконтроля при диабете: управление диабетом не должно мешать вам радоваться жизни.

Чтобы система НМГ показывала точные значения, откалибруйте устройство по инструкции производителя, причем используйте для этого точный глюкометр и правильные технические приемы. Чтобы глюкометр показал точный результат, используйте тест-полоски до истечения срока годности. Храните тест-полоски в герметичном контейнере и наносите достаточно крови, чтобы покрыть всю тестовую поверхность. Никогда не подвергайте полоски экстремально низким или высоким температурам – не оставляйте их в машине.

Кроме того, палец должен быть безукоризненно чистым. Не нужно протирать его спиртом, главное, чтобы на нем не было грязи, жира, пищи и других чужеродных частиц, которые могут повлиять на точность результата. Никогда не забуду, как я решил попробовать лучшее барбекю в Канзас-Сити. После того, как я обглодал несколько ребрышек, я захотел проверить уровень сахара и очень удивился значению 438 мг/дл (24 ммоль/л). Я повторил анализ на чистом пальце, и выяснилось, что на самом деле мой сахар был 108 (6) – разница весьма ощутимая. В тот момент меня посетили две мысли: «Как здорово, что я не принял инсулин для лечения гипергликемии» и «Господи, вот это соус они делают!» Если вам случится подозревать свой глюкометр в неточности, то повторите тест дважды, если потребуется. Если вас все еще мучают сомнения, воспользуйтесь контрольным раствором, который шел в комплекте с вашим прибором, чтобы проверить его точность. Результат тестирования контрольного раствора должен соответствовать значениям, указанным на упаковке с тест-полосками. Если результаты не попали в указанный диапазон, повторите процедуру с новыми тест-полосками. Если и это не решило проблему, позвоните производителю глюкометра и попросите заменить устройство.

В. Ведение записей

Факт: люди, которые ведут журнал записей, лучше контролируют уровень глюкозы в крови, чем те, кто этого не делает. Возможно, все дело в степени личной ответственности, но, несомненно, ведение организованных записей облегчает анализ, позволяет быстро обнаружить проблему и произвести необходимые корректировки.

Если вы думаете: «Мне это не нужно. Я просто заливаю всю эту чепуху в компьютер и сохраняю на нем», то у меня плохие новости, дружище. Большинство устройств с возможностью скачивать данные, будь то глюкометры, помпы или системы НМГ, не сохраняют информацию о ключевых событиях, которые влияют на уровень сахара в крови. Даже помпы, на которые можно записывать информацию об инсулине и углеводах, не обладают всем инструментарием тщательного ведения записей. Так что, по крайней мере на ближайшее время, необходимо вести дополнительный журнал. Нужно ли этим заниматься всю оставшуюся жизнь? Скорее всего, нет. По своему опыту могу сказать, что после того как дозы инсулина будут точно выверены, подробные записи можно делать только время от времени – например, одну неделю в месяц или в тех случаях, когда уровень сахара в крови начинает отклоняться от целевого диапазона. Разумеется, на некоторых людей регулярное ведение записей оказывает успокаивающее действие, им кажется, что так они лучше владеют ситуацией. Если вы из их числа, то не бросайте свой журнал!

Эффективная система ведения учета всегда начинается с данных об уровне глюкозы в крови. Если вы пользуетесь НМГ, то нужные вам сведения выводятся на экран в виде графиков и статистики. Если вы не пользуетесь НМГ, то вам либо придется скачивать информацию с глюкометра, либо записывать показатели вручную на листик или в приложение для ведения журнала (в десятой главе вы найдете список таких программ. А еще можно зайти на сайт integrateddiabetes.com/diabetic-logsheets и найти приложения для скачивания и системы учета для печати).

Показатели уровня глюкозы в крови должны привлекать внимание, когда находятся выше или ниже желаемого диапазона. Если вы заметили нестабильность значений, то постарайтесь выяснить, почему показатели колеблются. Они изменились из-за переедания или недоедания? Неправильного подсчета углеводов? Некорректной дозы инсулина? Перемен в уровне физической активности? Стресса или болезни? Погоды?

Чтобы выяснить, почему показатели гликемии колеблются, вы должны отражать в своих записях следующее:

• количество принимаемого инсулина (и других противодиабетических препаратов, если дозировка меняется),

• съеденную пищу (углеводы в граммах и все остальное, что посчитаете нужным, например, походы в ресторан и вечеринки),

• физическую активность (тип и длительность упражнений, а также другие трудозатратные мероприятия, например, работа по дому, уборка территории, шоппинг и длительные прогулки),

• стресс, который может повлиять на уровень глюкозы в крови (болезнь, менструальный цикл, эмоциональные перегрузки и гипогликемические эпизоды),

• если вы пользуетесь помпой, то записывайте время замены инфузионного набора.

Всю эту информацию можно хранить в мобильном приложении для ведения журнала или сохранять как «события» на некоторых приемниках НМГ, глюкометрах, помпах и приложениях для управления этими устройствами. Пользуйтесь этими опциями! При составлении отчетов вся информация, которая сопровождает сведения о гликемии, помогает прийти к разумным решениям.

С. Анализ данных

Просмотр и интерпретация записей самоконтроля имеет важное значение. Иначе ваши журналы и сохраненные данные будут такими же неприкаянными, как миленькие, но очень одинокие персонажи на Острове потерянных игрушек из старого мультика про Олененка Рудольфа.

Большинству людей достаточно просматривать записи раз в неделю или раз в две недели. Следите за тем, как часто (или сколько времени, если вы носите НМГ) ваши показатели находятся выше, ниже или попадают в целевой диапазон в каждой фазе дня – натощак, утром, в обед, вечером и ночью. Если в ту или иную фазу дня ваши значения уровня глюкозы более чем в 25 % случаев выше желаемого диапазона или в более чем 10 % ниже, то, вероятнее всего, вам потребуются изменения в программе лечения. Так как низкий уровень глюкозы иногда провоцирует появление высоких показателей несколько часов спустя, лучше всего устранить гипогликемию прежде, чем приступать к лечению повышенного сахара.

Необходимо устранить гипогликемию прежде, чем приступать к лечению повышенного сахара из-за тенденции к «рикошету».

Когда вы просматриваете свои записи, заостряйте внимание не только на значениях, отклоняющихся от целевого диапазона. Хвалите себя за успехи! Это чертовски сложная работа, которую нужно выполнять каждый день без продыху. После того, как вы похлопаете себя по плечу, наступает время включать детектива. Изучите моменты, которые нуждаются в улучшениях, и попробуйте выяснить, что послужило причиной подъемов и спадов. Вот список вопросов, которые нужно себе задать:

• Шаблоны развития событий отличаются в определенные дни недели? В определенные фазы месяца?

• Физическая активность оказывает эффект сразу или через время?

• Определенные продукты всегда повышают или понижают уровень сахара в крови?

• У вас всегда наступает подъем после спада? Или у вас, скорее, повторяются спады?

• У вас часто наступает спад (или держится немного повышенный уровень) после принятия дополнительного инсулина для корректировки гипергликемии?

• Эмоциональные ситуации влияют на ваш уровень глюкозы?

• Уровень глюкозы меняется в зависимости от того, как долго вы пользуетесь инсулиновой ручкой, флаконом или инфузионным набором?

Например, один мой пациент – оператор по обработке багажа в аэропорту – обнаружил, что уровень сахара в крови в течение дня меняется в зависимости от количества обработанного багажа. В самые загруженные дни, когда пассажиров очень много – по пятницам и воскресеньям – уровень глюкозы был намного ниже, чем в остальные дни недели. Мы всего лишь сократили количество пищевого инсулина в загруженные дни и смогли решить эту проблему.

Другая клиентка не могла нарадоваться на хорошие, устойчивые показатели всю неделю – за исключением некоторых вечеров. Мы изучили ее записи и обнаружили, что уровень сахара в крови поднимался после занятий в хоре. Судя по всему, вдохновение и эмоции, которые она испытывала во время пения, приводили к выбросу адреналина и подъему глюкозы под его влиянием. Немного дополнительного инсулина перед хоровым пением – и проблема решена.

Одна из наших юных клиенток – второклассница с ярко-розовой инсулиновой помпой. Исходя из того, что она сообщала медсестре, перед обедом ее показатели хаотично то подскакивали, то опускались и никогда не попадали в целевой диапазон. Согласно записям в те дни, когда сахар падал, у нее утром была гимнастика, а в те дни, когда сахар повышался, по утрам в классе проводили тестирование. Мы немного подогнали утреннюю дозу инсулина в соответствии с уровнем физической активности и расписанием контрольных и смогли вернуть сахар в нужный диапазон.

Еще один хороший пример: очаровательная женщина средних лет с хорошими, по большому счету, показателями, кроме тенденции к повышению гликемии по ночам на выходных. Причина крылась в посещении ресторанов вместе с мужем. Я мог бы сказать ей навсегда отказаться от идеи романтических ужинов, но побоялся, что она от меня мокрого места не оставит. Пришлось искать другой подход – я предложил ей внимательно считать углеводы, выбирать нежирные блюда в ее любимых ресторанах, изменил стратегию дозирования базального инсулина, чтобы избежать подъемов уровня глюкозы по ночам в те дни, когда ей хотелось побаловать себя.

Электронные устройства, такие как глюкометры, инсулиновые помпы и системы непрерывного мониторинга глюкозы, предоставляют полезную информацию – если вы знаете, на что нужно обращать внимание. Красочные круговые диаграммы и столбиковые графики красиво смотрятся, но не всегда дают нужные сведения. Ниже перечислены более ценные аспекты собранной вами информации.

Статистика

При просмотре записей за прошедшие две недели (или больше) сконцентрируйтесь на среднем значении глюкозы, стандартном отклонении и сколько в процентном соотношении вы были выше, ниже или в пределах целевого диапазона. Среднее значение должно коррелировать с гемоглобином HbA1c, хотя среднее значение по глюкометру может занижать реальные цифры, если вы не часто проверяете уровень сахара в крови после еды (после основных приемов пищи и перекусов уровень глюкозы ненадолго сильно повышается).

Стандартное отклонение отражает степень вариабельности ваших показателей. Чем оно ниже, тем лучше. Если стандартное отклонение составляет более половины средних значений, то у вас слишком часто случаются сильные подъемы и спады. Когда стандартное отклонение менее одной третьей средних значений, значит, ваши показатели вполне стабильны, без частых чрезмерных колебаний.

Процент показателей (или времени) в целевом диапазоне – это золотой стандарт оценки качества управления диабетом. Хотя парочка сильных подъемов и спадов может сильно повлиять на среднее значение и стандартное отклонение, они не испортят ваш процент пребывания в целевом диапазоне. Обязательно выставите свой целевой диапазон в программе (настройки по умолчанию часто оторваны от действительности).

Процент показателей в целевом диапазоне (или время, проведенное в диапазоне) – это золотой стандарт оценки качества управления диабетом.

Некоторые программы для анализа данных выдают подробную статистику по определенному времени в течение дня или по дню недели. Этот инструмент помогает выследить источник сильных скачков в значениях. Например, вы можете обнаружить, что спады происходят только в дни тренировок, а подъемы – только когда вы спите дольше обычного.

Модальные дневные отчеты (ModalDayReports)

Это моя самая любимая разновидность отчетов, потому что они предоставляют короткую справку о качестве контроля за уровнем глюкозы в крови в разное время дня. (Примеры смотрите ниже). Убедитесь, что расписание приемов пищи в программе соответствует вашему режиму питания, в основном настройки по умолчанию рассчитаны на «ранних пташек», которые едят и ложатся спать очень рано.

Когда вы просматриваете модальный дневной отчет глюкометра, спрашивайте себя: вы замечаете частые колебания гликемии в определенное время дня? Значения устойчивы или сильно разбросаны? Вы снимаете показатели последовательно в одно и то же время суток или делаете это от случая к случаю? На рисунке 4.12 уровень глюкозы натощак (после пробуждения) часто повышен, но это могут быть отсроченные последствия спадов во время отхода ко сну. Кроме того, заметны очень сильные подъемы перед ужином, которые необходимо скорректировать.

Программное обеспечение систем НМГ умеет накладывать данные с сенсора за несколько дней на один график. Такой многослойный график, который иногда называют диаграммой «спагетти», предоставляет уникальную информацию о колебаниях уровня глюкозы в течение дня, помогая ответить на следующие вопросы:

• Когда случается большинство колебаний?

• Возвращают ли дозы пищевого инсулина глюкозу к норме после еды?

Рисунок 4.12. Пример модального дневного отчета глюкометра

Рисунок 4.13. Пример многослойного графика по данным сенсора

• Пик глюкозы после еды сильно высокий?

• Ночью заметна тенденция к снижению или повышению?

• Спад вызывает эффект «рикошета»?

• Спады происходят без тревожных признаков или симптомов?

Индивидуальные дневные отчеты (IndividualDayReports)

Рисунок 4.14. Пример отчета по отдельному дню

Индивидуальные дневные отчеты предлагают наиболее развернутый отчет по сравнению с остальными разновидностями графиков, потому как – что ясно из названия – они сосредоточены только на одном дне. Они полезны при использовании помпы и системы НМГ, потому что умеют объединять данные с обоих устройств в одном отчете. Глядя на несколько суточных отчетов, можно выяснить:

• сколько времени требуется болюсному инсулину, чтобы завершить работу (время действия болюса),

• немедленное и отложенное действие различных видов физической активности,

• что коррекция дозы слишком сильно повышает или снижает глюкозу в крови,

• паттерны глюкозы после болюса во время приема пищи,

• насколько стабилен уровень глюкозы между приемами пищи (для оценки базальных настроек).

Рисунок 4.15. Пример графика тенденций глюкозы, скачанный с глюкометра

Графики тенденции глюкозы (GlucoseTrendGraphs)

Как системы НМГ, так и программа на глюкометре умеет генерировать графики тенденций, которые визуализируют прогноз изменения глюкозы в течение длительного периода, например, за месяц или несколько месяцев. Выделяя периодические пики и спады, графики проливают свет на необходимость каких-либо изменений при приближающемся менструальном цикле, грядущих выходных/отпуска или начала работы/учебы и при сезонной смене физической активности. Графики тенденций также отображают изменения в контроле глюкозы за длительное время. Постепенная тенденция к росту часто указывает на необходимость активной терапии. Тенденции к снижению уровня сахара говорят о том, что терапия работает правильно – конечно, если вы не испытываете частых эпизодов гипогликемии. На рисунке 4.15 график тенденций показывает, что уровень глюкозы со временем стабилизировался, начал меньше колебаться и стал попадать в целевой диапазон.

Амбулаторный гликемический профиль (AmbulatoryGlucose Profile Reports,AGP,АГП)

АГП – это стандартизированный отчет, который переводит данные НМГ в графический формат, чтобы показать типичные ежедневные колебания глюкозы. На графике изображена линия медианы (то же, что и среднее значение), темная область средних 50 % показателей (25 % выше и 25 % ниже медианы) и светлая область, которая включает в себя средние 80 % показателей (40 % выше и 40 % ниже медианы). Все, что выходит за пределы среднего диапазона 80 %, считается экстремальными значениями, которые зафиксированы в рамках выбранного периода.

Рисунок 4.16. Пример стандартного графика АГП

Преимущества графика АГП – это единообразие и простота. Когда темная область выходит за пределы целевого диапазона, появляется причина для беспокойства, так как вы проводите достаточно долгое время (более 25 %), отклоняясь от цели. Лучше всего анализировать данные за две недели, чтобы график АГП представлял статистическую ценность. Если смотреть показатели за пару-тройку дней, то одинокий подъем или спад не позволят увидеть в процентном соотношении колебания значений глюкозы. Обратите внимание, что в определенное время дня темная область сильно расширяется (как слон в удаве) – это визуализация чрезмерной вариабельности глюкозы. Она может возникнуть из-за приема пищи, стресса или физической активности в это время дня. С другой стороны, бывает сложно прийти к однозначному заключению, глядя только на график АГП. Очень редко люди (и диабетики, и здоровые) неукоснительно следуют распорядку дня – принимают пищу, делают перекусы, ходят на тренировки и спят согласно расписанию. Феномен «утренней зари» – повышенный уровень глюкозы ранним утром – не отображается на графике АГП, если пациент каждый день в разное время ложится спать и просыпается. Постпрандиальный пик глюкозы может не возникнуть у тех, кто начинает и заканчивает принимать пищу в разное время на протяжении недели. Кроме того, невозможно установить причинно-следственную связь по сводкам больших объемов данных. Тем не менее график АГП подходит тем, кто хочет в ограниченное время проанализировать данные колебаний глюкозы, так как на нем отображаются общие паттерны спадов и подъемов.

Рисунок 4.17. График АГП с визуализацией данных от гибридной системы замкнутого цикла

Отчет по записям журнала (LogbookReport)

Когда мы изучаем данные глюкометра, статистика (средние значения, процент в целевом диапазоне, стандартное отклонение) и модальные дневные отчеты могут легко подтолкнуть к неверным выводам. Представьте, что вам нужно анализировать информацию несколько раз, если уровень глюкозы упал или поднялся. А если вам нужно сверяться еще чаще, когда вы что-то подозреваете? Это может исказить данные и дать неверную репрезентацию того, что происходит на деле. Отчеты по записям журнала позволяют провести более точную оценку гликемического профиля, так как показатели записываются в таблицу и соотносятся со временем суток. Напомню, что нужно установить в программе свои настройки, чтобы временные интервалы совпадали с вашим расписанием.

При внимательном изучении отчета по записям журнала можно ответить на следующие вопросы:

• Существует ли тенденция спадов после подъемов? (Вероятно, вы принимаете слишком большую дозу при подъемах).

• Существует ли тенденция подъемов после спадов? (Вероятно, вы переедаете или срабатывает эффект «рикошета» (ребаунд-эффект)).

• Существует ли тенденция нескольких подъемов подряд? (Вероятно, вашей корректирующей дозы недостаточно).

• Уровень глюкозы меняется в течение ночи или между приемами пищи? (Вероятно, необходимо изменить базальный инсулин).

• Существуют ли паттерны развития событий, когда вы ходите – или не ходите – на тренировки?

• Существуют ли паттерны развития событий, когда вы едите в ресторане или заказываете доставку?

D. Подсчет углеводов (и нескольких других моментов, связанных с едой)

Возможность количественно выразить эффект пищи, который она окажет на уровень сахара в крови, крайне важна для выбора оптимальной дозы, разновидности и времени введения инсулина.

Как мы уже выяснили ранее, углеводы – это основной компонент рациона, который поднимает уровень сахара в крови. Все углеводы (простые и сложные), за исключением пищевых волокон, довольно быстро превращаются в глюкозу в крови. Таким образом, подсчет количества углеводов в основных приемах пищи и перекусах имеет решающее значение.

Если вы хотите сопоставить пищевой инсулин с приемом пищи, то лучше всего считать углеводы в граммах. Это самый точный и практичный способ подсчета углеводов. Пользоваться «выборами» и «заменами» углеводов сложнее, к тому же точность этого способа хромает. Если вы привыкли пользоваться системой замены или выбора, то переведите эти значения в граммы согласно таблице 4–4. Просто сложите количество углеводов, которые вы получаете от каждой замены, и вы найдете общее количество углеводов в граммах за один прием пищи.

Таблица 4–4. Перевод углеводов из замен в граммы (г)

Проще говоря, если обед состоит из двух единиц хлеба, двух фруктов, молока и трех единиц мяса, то получается (2 х 15) + (2 х 15) + (1 х 12) + (3 х 0) или 72 г углеводов. Главное убедитесь, что вы выбрали верный размер порции для каждой замены. Например, один банан в зависимости от размера может равняться одной, полутора или двум заменам фруктов.

Когда вы подсчитываете углеводы в граммах, то лучше считать их все одинаково. Верно, что различные углеводы поднимают уровень глюкозы в крови с разной скоростью, однако все углеводы (кроме пищевых волокон) в конце концов превращаются в глюкозу. Например, 12 г углеводов из молока поднимают уровень глюкозы в крови медленнее, чем 12 г углеводов из хлеба, но несколько часов спустя подъем в целом будет выглядеть одинаково.

Если вы съедаете продукт с большим содержанием пищевых волокон, например, цельнозерновой хлеб, бобовые или хлопья с отрубями, то вы, вероятно, не увидите такой сильный подъем уровня глюкозы, какой ожидали. Пищевые волокна – это устойчивые к пищеварению углеводы, которые не повышают уровень сахара в крови. Когда вы читаете на упаковке информацию о пищевой ценности продукта, ищите информацию о количестве пищевых волокон в граммах от общего количества углеводов. Например, хлопья с высоким содержанием пищевых волокон составляют 8 г волокон на общие 31 г углеводов. Значит, на прочие углеводы в продукте приходится 23 г (31 минус 8).

Чем точнее вы подсчитываете количество углеводов, тем лучше контролируете уровень сахара в крови.

Чем точнее вы подсчитываете количество углеводов, тем лучше контролируете уровень сахара в крови. Есть несколько методов подсчета углеводов. Самый простой и эффективный способ – читать информацию на упаковке. Производители продуктов питания в США (как и в большинстве развитых стран) обязаны указывать размер порции, общее содержание углеводов и скорость всасывания. Обратите внимание, что в пищевой ценности продукта волокна входят в состав общего количества углеводов, хотя они не превращаются в глюкозу в крови.

Сахара (простые углеводы)

+ Крахмал/другое (сложный углевод)

+ Пищевые волокна

= Общее количество углеводов

На рисунке 4.18 показан пример пищевой ценности продукта с упаковки Gloopers: в одной порции (полчашки) содержится всего 20 г углеводов. В целой чашке содержится 40 г углеводов.

Некоторые производители для продуктов с пометкой «без сахара», «меньше сахара» и «низкокалорийный» используют сахарные спирты в качестве сахарозаменителей. Сахарные спирты, такие как сорбит, маннит и ксилит, также включены в общее количество углеводов на этикетках пищевых продуктов. Хотя сахарные спирты действуют медленнее, они все равно поднимают уровень глюкозы в крови, хотя и не так сильно, как большинство других углеводов. Как правило, отнимайте половину (50 %) сахарных спиртов в граммах от общего количества углеводов.

Рисунок 4:18. Пример информации о пищевой ценности продукта

Например, если в продукте содержится 25 г углеводов и 10 г сахарных спиртов, то следует вычесть 5 г из 25 г и получится всего 20 г.

Еще один инструмент для подсчета углеводов в граммах – руководство по содержанию питательных веществ. Существует масса брошюр, книг, приложений и сайтов в интернете, где можно найти информацию о количестве углеводов в различных продуктах. Некоторые из них рассматривают отдельные категории пищи, например, ресторанные блюда или блюда национальной кухни, в других есть сведения о большом ассортименте популярных продуктов питания. Список полезных источников вы найдете в десятой главе.

Существует и более усложненный метод подсчета углеводов – это оценка порций. Он приходит на помощь, когда вы едите в кафе или хотите съесть продукт, который бывает разных размеров, например, какой-то фрукт, крахмалистый овощ или выпечку.

Оценка примерного размера порций производится относительно привычного объекта, например, вашего кулака или колоды карт. Затем следует рассчитать углеводы, исходя из типичного содержания углеводов в порции данного продукта. Список измерительных инструментов и количества углеводов в различных продуктах питания вы найдете в Приложении В.

Например, кулак среднестатистической взрослой женщины равен примерно одной чашке (порции). Если в чашке отварного риса содержится 50 г углеводов, а вы съели полторы порции, то вы употребили примерно 75 г углеводов. Три большие пригоршни чипсов содержат 3 х 15 или 45 г углеводов. Сэндвич длиной в 6 дюймов (15 см) содержит 6 х 8 или 48 г углеводов.

Более точная техника подсчета углеводов основывается на углеводных факторах. Взвешиваете порцию пищи, которую собираетесь съесть (в граммах), и умножаете на углеводный фактор продукта. У вас получится точное количество углеводов. Углеводный фактор – это процент от веса продукта, который приходится на углеводы. Например, углеводный фактор яблока составляет 0,13, то есть 13 % от веса яблока приходится на углеводы. Если яблоко весит 120 г, то содержание углеводов в нем рассчитываем по формуле 120 x 0,13, получаем 15,6 г. Список углеводных факторов вы найдете в Приложении С.

Когда вы будете готовы проверить свои навыки подсчета углеводов, попробуйте пройти тест CarbCountingQuiz на моем сайте integrateddiabetes.com/carb-quiz (только английский и испанский языки). Присылайте ответы на info@integrateddiabetes.com, наши специалисты будут рады изучить ваши результаты и поставить оценку.

Пищевая дисциплина

Если вы овладели искусством подсчета углеводов, то это не значит, что вы получили карт-бланш на питание в любое время и всеми продуктами, какие попадутся под руку. Очень важно выдерживать достаточные интервалы между основными приемами пищи и перекусами – особенно если вы принимаете инсулин перед едой.

Чтобы понять смысл этих ограничений, представьте, что вы сидите в маленькой лодочке, у которой образовалась течь. Что вы предпримите? Если вы позволите воде прибывать, а сами станете вычерпывать, то вам никогда не удастся полностью осушить лодку (и при этом придется без конца вычерпывать). Но если вы заделаете пробоину и только после этого возьметесь за черпак, то вскоре воды в лодке совсем не останется. Питаясь слишком часто и не выдерживая необходимые интервалы между приемами пищи, вы как будто позволяете воде прибывать через пробоину. Только вместо воды – глюкоза, которая «наводняет» кровь.

После еды уровень глюкозы в крови естественным образом поднимается на короткое время, потому что в большинстве случаев еда переваривается быстрее, чем успевает сработать инсулин. Если вы решите снова поесть, пока сахар в крови не успел вернуться в норму, то вы еще сильнее продлите постпрандиальную гипергликемию. Но когда вы выжидаете некоторое время перед следующим приемом пищи, вы как будто заделываете течь: пищевой инсулин вычерпывает глюкозу из крови, и уровень сахара успевает вернуться к норме.

Выдерживайте между приемами пищи и перекусами как минимум три часа, чтобы увеличить до максимума период нахождения в целевом диапазоне.

Большинству людей достаточно выжидать не менее трех часов между приемами пищи и перекусами. За три часа быстродействующий инсулин успеет завершить большую часть своей работы, и уровень глюкозы в крови приблизится к норме. Коротко говоря, от вас требуется одно: не жуйте постоянно.

Внимание на белок

В большинстве случаев белок оказывает либо минимальное, либо никакого воздействия на уровень глюкозы в крови. Он не замедляет пищеварение и не поднимает сахар в крови – исключение составляют только две ситуации. Первая: если в вашей диете очень мало углеводов, то некоторая часть белка превращается в глюкозу. Это необходимость, потому что некоторые жизненно важные органы добывают энергию только из глюкозы. Если вы получаете с пищей недостаточно углеводов, то часть белка превратится глюкозу и «пожертвует собой» ради создания энергии. Точный порог, на котором происходит это преобразование, у всех разный, но в целом при содержании в блюде от менее 10 до 20 % углеводов необходимо считать белки в граммах, при этом учитывая, что 50 % этого количества превратится в глюкозу.

Таблица 4–5. Подсчет белка граммах

Источник: Министерство сельского хозяйства США

В таблице 4–5 указано содержание белка в некоторых белковых продуктах.

Например, если вы приготовили на завтрак омлет из трех яиц и положили к нему половинку тоста, то к количеству углеводов тоста нужно добавить 9 г, чтобы посчитать яйца (3 x 6 = 18; 50 % от 18 = 9).

Что вы сказали? Еще хоть раз придется что-нибудь посчитать, у вас случится нервный срыв? Я вас понимаю. Если вы не хотите нагружать себя необходимостью считать белки, то обязательно включайте в прием пищи или перекус как минимум 15–20 г углеводов и выдерживайте равные промежутки времени между потреблением углеводов в течение дня.

Другая ситуация, когда белки поднимают уровень сахара в крови, наступает, если съесть их ОЧЕНЬ много. Ученые выяснили, что большие порции белка (как минимум 60 г) поднимают уровень глюкозы в крови точно также, как 20 грамм углеводов, даже если вместе с этим количеством белков съедать углеводы. Например, если съесть стейк чудовищных размеров и запеченный картофель, то вам придется подсчитать углеводы в картофеле и добавить 20 г за белок из стейка.

Как включить в подсчет жиры

Как уже было сказано в третьей главе, потребление большого количества жиров приводит к необычным и даже нежелательным изменениям в уровне глюкозы в крови. Например, слишком жирная пища может замедлить пищеварение до такой степени, что быстродействующий инсулин дойдет до пика раньше, чем еда начнет перевариваться. В результате вскоре после еды наступает гипогликемия, за которой через несколько часов следует повышение уровня глюкозы в крови. Когда вы едите жирную пищу, вводите болюсный инсулин с задержкой (подробнее об этом мы поговорим в седьмой главе).

Жиры могут вызвать повторный подъем уровня сахара в крови через несколько часов после приема пищи. Дело в том, что жирная пища вызывает резистентность к инсулину, которая вынуждает печень секретировать больше глюкозы. В восьмой главе мы рассмотрим стратегии профилактики таких несанкционированных подъемов. Но даже если вы прекрасно справляетесь с уровнем глюкозы в крови, питаясь жирной пищей, не забывайте, что в жирах содержится очень много калорий. Они приводят к появлению лишнего веса и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому не налегайте на жиры – особенно на насыщенные.

Е. Саморегулировка инсулина

По своей природе управление диабетом связано с постоянными корректировками доз инсулина. Самостоятельная регулировка инсулина на протяжении дня и более длительных периодов необходима для уравновешивания факторов, которые поднимают и снижают уровень сахара в крови. Точно подгонять дозу инсулина под ваши потребности – это работа поджелудочной железы, которую она бы делала за вас, если бы была здорова. Думать как поджелудочная железа – значит брать на себя ее функции.

Прежде всего, отметим, что дозы быстродействующего инсулина нужно регулировать, исходя из:

• уровня глюкозы в крови до еды и до перекуса

• предполагаемого количества съедаемых углеводов

• изменений в обычной чувствительности к инсулину, на которую могут повлиять:

a. физическая активность

b. стресс

c. гормоны

d. болезнь

e. лекарства

• тенденции уровня сахара в крови (отражается на приборе НМГ)

Кроме того, нужно корректировать весь план инсулинотерапии (в том числе дозы базального инсулина) в случае роста, набора веса, изменений образа жизни или при повторяющихся эпизодах гипогликемии и гипергликемии. В следующих трех главах мы сконцентрируемся на изменениях доз инсулина и корректировке всего плана лечения.

3. Позитивный настрой

Я часто знакомлюсь с новыми людьми, у которых, казалось бы, есть все для успешного управления диабетом – новейшие высокотехнологичные прибабахи, отличная схема лечения, навыки самоконтроля, наставники и поддержка близких. У них есть все, кроме одного – правильного отношения. Такое часто встречается среди молодежи, но случается и с людьми любого возраста с разным опытом жизни с диабетом.

Здоровый психологический подход к жизни с диабетом важен не меньше, чем инструменты и навыки, и даже превосходит их по значимости. Подумайте, как у вас обстоят дела в следующих сферах:

✓ Твердость намерений

✓ Решение проблем

✓ Настойчивость

✓ Дисциплина

✓ Принятие

А. Твердость намерений

Какое место в вашей иерархии личных приоритетов по-настоящему занимает управление диабетом? Конечно, никто не требует от вас ставить заботу о своем здоровье и решение вопросов диабета выше благополучия семьи, тем не менее здоровью нужно отвести заметное место в жизни. И на это есть веские причины. Когда диабет под контролем, вы способны выполнять остальные обязанности в полном объеме и радоваться жизни. Подумайте: если не следить за диабетом, то как это повлияет на вашу работу? Учебу? Семью? Тренировки? Личную жизнь? Вспомните, что говорят в самолете перед взлетом (обычно никто это не слушает): «В случае чрезвычайной ситуации сперва наденьте кислородную маску на себя, затем помогите другим». Вы не можете хорошо заботиться о других, если плохо заботитесь о себе. Как только вы сделаете управление диабетом одним из своих главных приоритетов, ваши результаты естественным образом улучшатся.

В. Решение проблем

Между вами и заботой о здоровье будут возникать препятствия: нехватка времени, конфликтные виды деятельности, доступ к медицинской помощи и оборудованию, другие проблемы со здоровьем, затраты и так далее. Но, как я всегда говорю, когда ситуация становится трудной, находится решение.

Например, если ваша страховая компания не желает оплачивать вам товар или услугу, которые необходимы для управления диабетом, направляйте жалобу в органы. Обратитесь в Генеральную прокуратуру, если вы подозреваете, что медицинская страховая компания не выполняет перед вами свои обязательства. Или при необходимости заплатите за новые приборы из своего кармана, попробуйте найти разумную, более дешевую альтернативу. В любом случае здоровье дороже денег.

Другими словами, не опускайте руки. Ищите решение.

С. Настойчивость

Майкл Джордан был одним из самых выдающихся баскетболистов всех времен. Нет, не так. Он был самым выдающимся. Результативный бомбардир, надежный защитник и яростный соперник, Майкл стал шестикратным чемпионом NBA, хотя не отличался высоким ростом – всего 198 см (по современным стандартам NBA это мало) – и играл без доминирующего «большого». Но знали ли вы, что Майкла «Воздушного» Джордана, икону мира спорта, исключили из школьной команды по баскетболу в девятом классе? Если бы юный Майкл решил признать поражение и сосредоточиться на бейсболе или – не приведи господь – на учебе, то лишил бы себя и весь мир возможности увидеть свой талант.

Настойчивость – это полезная черта во многих аспектах жизни. Настойчивость всегда окупается в бизнесе, в отношениях и в спорте. И, конечно, без нее не обойтись в деле управления диабетом. Учитывая свирепость этого заболевания, контроль в течение длительного времени требует невероятной настойчивости.

За свою долгую жизнь с диабетом вы неоднократно будете сталкиваться с неудачами. Когда они встанут у вас на пути, не сдавайтесь. Просто живите вместе с диабетом сегодняшним днем – это очень помогает. Вы не в силах изменить прошлое, поэтому не сожалейте о том, что уже было сделано – или не сделано – вчера. И, разумеется, вы не сможете прожить завтрашний день прежде, чем он наступит. Каждый день дает возможность начать все сначала.

D. Дисциплина

Несмотря на свою надоедливость, диабет привносит в жизнь и нечто положительное. Нам быстрее предлагают столики в ресторанах. Мы можем проходить без очереди. А еще мы очень дисциплинированы.

Быть дисциплинированным человеком не значит жить, как робот. Это значит придерживаться плана, невзирая на отвлечения и невзгоды – пусть не всегда, но точно в большинстве случаев. Внутренняя организация и постоянство тоже приносят свои плоды – они устраняют множество переменных, которые могут навредить управлению диабетом.

Например, возьмем правило не «жевать» постоянно – даже после Хэллоуина, когда повсюду натыкаешься на шоколадки. Ведь польза от выдерживания пауз по нескольку часов между приемами пищи и перекусами огромна. Дисциплина приходит на выручку и в вопросе физической активности. Как мы уже обсуждали в третьей главе, физические упражнения усиливают эффект инсулина, иногда на целый день или даже два. Тем, кто ходит на тренировки от случая к случаю, обычно тяжелее спрогнозировать действие инсулина. А те, кто занимается регулярно и последовательно, увереннее оценивают наперед работу инсулина. Люди, которые приучили себя записывать в дневник всю информацию о диабете, следить за уровнем глюкозы, подсчитывать углеводы, точно подбирать дозы, принимать инсулин вовремя и регулярно посещать врача, живут с более стабильным уровнем глюкозы в крови и сохраняют здоровье на долгие годы.

Е. Принятие

Несмотря на немалые усилия, вы не сможете все время держать диабет под стопроцентным контролем – и это нормально. Если бы в бейсболе отбивающий терял самообладание каждый раз, когда у него не получается отбить мяч, то вся скамейка запасных была бы залита слезами выдающихся спортсменов.

Ваши ожидания должны быть реалистичными. Взгляните еще раз на таблицу 4–3 и указанный в ней «допустимый целевой диапазон» и попробуйте начать отсюда. Если на сегодняшний день вы попадаете в целевой диапазон 20 % от общего времени, попробуйте увеличить свой процент до 30 или 40 в следующем месяце. И не забывайте, что даже те, кто превосходно контролирует свое заболевание, выходят за целевой диапазон почти на регулярной основе.

Говоря словами героя Клинта Иствуда Грязного Гарри: «Человек должен знать пределы дозволенного». Примите тот факт, что в реальности ваши достижения смогут дойти только до определенного предела. Попытки изменить все свои привычки за один раз обычно приводят только к разочарованию и выгоранию. Попробуйте составить список всего, что вы хотели бы сделать для улучшения контроля за диабетом, и затем сделайте эти нововведения своим приоритетом. Вводите их в обиход по одному за раз.

Например, если вы только встали на новый путь интенсивного управления диабетом, то попробуйте производить по одной перемене в неделю:

Неделя 1: Начните проверять уровень сахара в крови перед каждым приемом пищи и перекусом и записывайте результаты. Не беспокойтесь о цифрах – просто проверяйте и записывайте. Или узнайте, как вам получить систему непрерывного мониторинга глюкозы.

Неделя 2: Начните рассчитывать по формуле дозу пищевого инсулина, исходя из показателей уровня сахара в крови перед едой.

Неделя 3: Начните изучать состав углеводов в продуктах и записывать эту информацию вместе со значениями глюкозы в крови и дозами инсулина.

Неделя 4: Научитесь корректировать дозы инсулина, исходя из количества потребляемых углеводов.

Неделя 5: Начните ежедневно выполнять физические упражнения.

Неделя 6: Научитесь подгонять дозы инсулина под разные виды физической активности.

Неделя 7: Попробуйте скачать данные с глюкометра или системы НМГ и просмотреть отчеты. Оцените, появилась ли необходимость скорректировать дозировку.

Неделя 8: В знак благодарности отправьте коробку шоколадных брауни автору своей самой любимой книги о диабете. (Кстати говоря, мой адрес: 333 E. LancasterAve., Ste. 204, Wynnewood, PA 19096. И не забудьте, пожалуйста, про остальных сотрудников. Наш офис-менеджер очень любит темный шоколад!)

Не забывайте, что дневник самоконтроля вместе с показателями уровня глюкозы в крови – это всего лишь набор данных, которыми вы с командой помощников пользуетесь для принятия взвешенных решений и корректировки плана лечения. По этим записям никто не будет судить о вас, как о человеке. Своим пациентам я всегда говорю: «Любая информация – это хорошо, вне зависимости от цифр». Когда вы просматриваете свой дневник и скачиваете отчеты, представьте себя врачом, которые просматривает чужую карту. Не принимайте эти сведения слишком близко к сердцу!

И, наконец, выучите наизусть Молитву о спокойствии духа. Не поймите меня неправильно, я не религиозный человек, просто знаю, что это целесообразно. Молитва о спокойствии духа напоминает нам, что не все в мире подчиняется нашему контролю. Расстраиваться из-за событий, которые мы не в силах контролировать – пустая трата времени и сил. Лучше сконцентрируйтесь на том, что вы можете контролировать. В итоге не мы решаем, каким будет уровень глюкозы в крови в следующий раз, но в наших силах поступать правильно, чтобы увеличить шансы на хорошие показатели. Немного удачи – или помощи свыше – тоже не повредит.

МОЛИТВА О СПОКОЙСТВИИ ДУХА

Господи, дай мне спокойствие духа, чтобы принять то, чего я не могу изменить,

дай мне мужество изменить то, что я могу изменить,

и дай мне мудрость отличить одно от другого.

Ключевые моменты главы:

• Анализ на гемоглобин HbA1c помогает оценить качество контроля гликемии, но он не так важен, как количество времени, проведенное в пределах целевого диапазона.

• Устанавливайте целевые диапазоны, исходя из персональных потребностей, и старайтесь «бить в цель» как можно чаще.

• Успешное управление диабетом требует правильных инструментов, практических навыков самоконтроля и правильного отношения. Одно или два условия не приблизят вас к цели – нужны все три.

• К правильным инструментам относятся подходящий инсулин, эффективное устройство для введения инсулина, современная система мониторинга глюкозы в крови и команда профессиональных помощников.

• Ключевые навыки – это самоконтроль, способность организовывать и анализировать данные, умение подсчитывать углеводы и самостоятельно корректировать дозы инсулина.

• Под правильным отношением, которое приводит к успешному управлению диабетом, мы понимаем твердость намерений, настойчивость, дисциплину, принятие и умение решать проблемы.

Глава пятая

Базис-болюсный подход

Мы с тобою вместе – не разлей вода.

– Джим Джейкобс, Уоррен Кэйси, «We Go Together», фильм «Бриолин»

Итак, теперь у вас есть все, чтобы пойти на зверя под названием «диабет». Весь шкаф заставлен лучшими приборами и приспособлениями. Мастерством подсчета углеводов вы готовы потягаться с самими диабетическими богами. Вы даже научились скачивать данные с глюкометра. Теперь осталось только подобрать правильную схему инсулинотерапии, чтобы затраченные усилия себя оправдали.

Если вы хотите официально вступить в клуб «Думай как поджелудочная железа», то ваша схема лечения должна включать две «Б»: базис (базальный инсулин) и болюс (болюсный инсулин во время еды).

Базис: рабочая лошадка

Печень – это поразительный орган. Она выполняет почти сотню разных задач, но основные ее функции заключаются в хранении глюкозы (в концентрированной, компактной форме под названием «гликоген») и секреции ее в кровь с целью обеспечить бесперебойным питанием жизненно важные органы. Благодаря полученной из печени энергии сердце бьется, мозг размышляет, легкие дышат, желчный пузырь… делает то, что обычно делает желчный пузырь.

Чтобы обеспечить бесперебойные поставки глюкозы из печени в клетки, в норме поджелудочная железа секретирует в кровь небольшие порции инсулина каждые пару минут. Этот инсулин называется базальным. Базальный инсулин поддерживает стабильный поток чистой энергии, направленный к клеткам организма, а также не дает печени одним махом выбрасывать чрезмерные объемы глюкозы. Недостаточное количество базального инсулина, как и его полное отсутствие, приводят к резкому подъему уровня глюкозы в крови.

Базальный инсулин тих и неприметен. Он честно трудится, ни на что не претендуя, чтобы днем и ночью соответствовать выбросам глюкозы из печени. Без еды в желудке, тренировок и быстродействующего/пищевого инсулина базальный инсулин стабильно поддерживает оптимальный уровень глюкозы в крови.

У каждого человека своя потребность в базальном инсулине. Обычно необходимость в базальном инсулине сильнее всего возрастает ночью и рано утром, а в середине дня, наоборот, падает. Это явление связано с повышением чувствительности к инсулину в дневное время, а также с появлением гормонов, которые дают печени команду производить больше глюкозы по ночам, когда она не поступает вместе с пищей. На рисунке 5.1 можно увидеть, как различные гормоны влияют на секрецию глюкозы печенью. Особенно выделяются два гормона – кортизол и гормон роста – они контролируют естественные колебания секреции глюкозы каждый день.

Рисунок 5.1. Влияние гормонов на высвобождение глюкозы из печени

На рисунке 5.2 показаны типичные потребности в базальном инсулине пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом. График построен на основании данных, полученных от нескольких сотен пользователей инсулиновых помп, которые тщательно корректировали дозы базального инсулина.

Рисунок 5.2. Типичные уровни базального инсулина в разных возрастных группах

Ученые не обнаружили никаких существенных различий в потребности в базальном инсулине у мужчин и женщин, но вот возраст имеет решающее значение. В период формирования и взросления (до 21 года) потребность в базальном инсулине сравнительно высока по ночам, падает в утренние часы и постепенно нарастает с полудня до полуночи. У большинства взрослых (от 21 года и старше) необходимость базального инсулина повышается ранним утром, затем падает до середины дня и снова поднимается вечером. Пик базального инсулина по утрам принято называть феноменом «утренней зари».

Паттерны базального инсулина отражают количество и время выброса кортизола и гормона роста в каждой возрастной категории. Детям (младше 10 лет) требуется почти на 40 % меньше базального инсулина, чем ребятам постарше (от 11 до 20 лет), но при этом суточный паттерн пиков и спадов и у тех, и у других имеет много общего. Самой старшей возрастной группе (за 60) требуется в среднем на 33 % меньше базального инсулина, чем группе от 21 до 600, но суточный паттерн у них схож. Уменьшение потребности с возрастом связано со снижением уровня гормонов в целом.

Паттерны базального инсулина главным образом регулируют гормоны, которые усиливают секрецию глюкозы печенью.

Базальный инсулин можно получать разными способами. Инсулина средней продолжительности действия (НПХ) один раз в день обычно хватает для обеспечения фонового инсулина на сутки, хотя его уровень гораздо выше в первые четыре-восемь часов после инъекции и намного ниже от 16 до 24 часов спустя. НПХ можно водить и два раза в день, чтобы поддерживать уровень базального инсулина в течение суток, но со значительными пиками в первые четыре-восемь часов после инъекции. Детемир (Левемир) один раз в день закрывает потребность в фоновом инсулине на 24 часа, удерживаясь на небольшом пике от шести до 12 часов. Гларгин (Лантус, Басаглар) один раз в день или детемир дважды в день обеспечивают сравнительно стабильный уровень инсулина без пиков почти на сутки. Деглудек (Тресиба) и концентрированный гларгин (Туджео) один раз в день поддерживают стабильный уровень базального инсулина от 24 до 36 часов. Инсулиновые помпы доставляют быстродействующий инсулин мелкими порциями в течение дня и ночи. С помощью помпы количество базального инсулина можно подстраивать под определенное время суток, чтобы сравняться с колебаниями индивидуальных потребностей в базальном инсулине. Кроме того, есть возможность объединения разных видов инсулина длительного действия, чтобы стимулировать нормальную секрецию базального инсулина в организме.

На рисунках ниже представлены профили действия различных схем введения базального инсулина.

Схема введения базального инсулина А: НПХ перед сном

Основное преимущество этой схемы заключается в том, что пик приходится на предрассветные часы – это на руку тем, кто нуждается в больших дозах базального инсулина по утрам. Однако в течение дня уровень базального инсулина сохраняется достаточно невысоким. Среди недостатков этого подхода можно выделить непредсказуемое время пика, потенциал к развитию гипогликемии в середине ночи или рано утром, вероятность повышения уровня глюкозы в крови во второй половине дня или вечером, когда доза НПХ с прошлой ночи успевает израсходоваться.

Рисунок 5.3. Уровень базального инсулина после однократного введения НПХ перед сном

Схема введения базального инсулина Б: НПХ два раза в день

Если принимать НПХ дважды в день, то пик происходит посреди ночи или рано утром, а также в середине дня (чтобы «покрыть» углеводы, съеденные за обедом). У этого метода те же минусы, что и у однократного введения НПХ, плюс необходимость неукоснительно следовать расписанию приемов пищи и перекусов в течение дня из-за утреннего пика НПХ. Как становится ясно из рисунка 5.4, такая схема введения базального инсулина слабо соответствует потребностям организма.

Рисунок 5.4. Уровень базального инсулина после двукратного введения НПХ утром и перед сном

Данная схема редко приводит к стабилизации уровня глюкозы в крови, особенно в дневное время.

Те, кто вводит готовые смеси инсулина дважды в день, в сущности применяют эту схему поддержания уровня базального инсулина. В каждой инъекции готовой смеси содержится от 50 до 75 % НПХ, а остальное приходится на либо обычный, либо быстродействующий инсулин.

Схема введения базального инсулина В: детемир один раз в день

Большинству пациентов детемир раз в сутки не позволяет достичь стабильного уровня базального инсулина на 24 часа (смотрите рисунок 5.5). Однако некоторым небольшой пик детемира помогает перекрыть подъем глюкозы посреди ночи или рано утром, если правильно рассчитать время инъекции.

Схема введения базального инсулина Г: гларгин или деглудекодин раз в день, либо детемир два раза в день.

Детемир можно вводить два раза в день, чтобы обеспечить более стабильный уровень базального инсулина на 24 часа. При введении препарата дважды в день лучше всего разделить дозу на две равные части и вводить каждую часть с интервалом примерно в 12 часов. Попытка вводить больше вечером и меньше утром не оказывает желаемого воздействия на колебания базального инсулина. Основное преимущество двукратного введения детемира либо однократного гларгина или деглудека заключается в сравнительно устойчивом состоянии уровня базального инсулина (смотрите рисунок 5.6). Однако, уровень сахара в крови может подняться ночью или рано утром (когда печень секретирует дополнительные порции глюкозы) либо упасть после обеда, так как уровень базального инсулина превысит количество высвобожденной глюкозы из печени. Некоторые исследователи полагают, что длительный и плавный профиль действия концентрированного деглудека (торговое название Тресиба) связан с пониженным риском гипогликемии, особенно по ночам.

Рисунок 5.5. Уровень базального инсулина после однократного введения детемира (левемира)

Рисунок 5.6. Уровень базального инсулина после однократного введениягларгина, однократного введения деглудека или введения детемира два раза в сутки

Чтобы исправить недостатки инсулина длительного действия или НПХ-инсулина, возможно вводить их вместе. Небольшая доза гларгина или деглудека помогает поддерживать фоновый уровень инсулина сутки напролет (и не вызывает снижения уровня сахара в крови между приемами пищи в дневное время). Умеренная доза НПХ-инсулина вечером способствует базальному пику, который перекрывает ночное или утреннее повышение глюкозы в крови (смотрите рисунок 5.7). Благодаря такой схеме можно производить корректировку уровня базального инсулина ночью (за счет регулирования дозы НПХ), не влияя на уровень базального инсулина на следующий день.

Из недостатков этого метода введения можно выделить потребность в как минимум двух разных инъекциях (нельзя смешивать НПХ и инсулин длительного действия в одном шприце или ручке) и необходимость получать несколько рецептов. Также существует потенциальная опасность перепутать дозировки или принять не тот инсулин в неположенное время, потому что пациенту приходится одновременно пользоваться несколькими разновидностями инсулина.

Рисунок 5.7. Совмещение базального инсулина длительного действия с НПХ лучше подходит тем, кому требуется базальный пик ночью или рано утром

Схема введения базального инсулина Д: помповая инсулинотерапия

Помповая инсулинотерапия позволяет достичь непревзойденного уровня точности введения базального инсулина. Так как для обеспечения фона помпа выбрасывает маленькие порции быстродействующего инсулина, то с ее помощью легко планировать базальные пики и спады на разное время суток (смотрите рисунок 5.8). С помпой можно временно вносить изменения в уровень базального инсулина, чтобы удовлетворить потребности в краткосрочных отклонениях (например, по причине болезни, высокого/низкого уровня активности и стресса). Некоторые патч-помпы, например, V-Go, доставляют базальный инсулин постоянно или по установленному графику. Расписание доставки инсулина нельзя изменить в соответствии со временем суток, кроме того, не получится внедрить временные изменения.

Пожалуй, самый серьезный недостаток доставки базального инсулина с помощью помпы – это риск кетоацидоза. Любая механическая проблема приводит к нехватке базального инсулина в организме в целом уже через несколько часов. Без инсулина клетки тела начинают в больших количествах сжигать жиры (вместо сахара) для получения энергии. В результате масса кислотных кетоновых молекул – естественные отходы метаболизма жиров – накапливается в организме. Такое редко случается, если делать инъекции инсулина длительного действия, потому что практически все время какая-то часть инсулина работает (естественно, если делать инъекции без пропусков).

Рисунок 5.8. Доставка базального инсулина через помпу позволяет подстроиться под индивидуальные потребности человека

Болюсный инсулин

Базального инсулина было бы вполне достаточно, если бы мы никогда не ели. Разумеется, без болюсного инсулина нам не обойтись, потому что нужно что-то делать с повышенным уровнем сахара в крови после еды. Как мы уже говорили в предыдущей главе, все углеводы (за исключением пищевых волокон) в конце концов превращаются в глюкозу. Большинству углеводов требуется от 10 до 20 минут, чтобы начать поднимать уровень сахара в крови и от двух до четырех часов, чтобы завершить метаболический процесс. Обычно уровень сахара в крови достигает наивысшей точки (пика) за период от 30 до 90 минут после еды. Поэтому возникает потребность в болюсном инсулине, так как нужно компенсировать воздействие пищи и вернуть уровень глюкозы в крови в норму как можно быстрее.

Схема введения болюсного инсулина А: быстродействующий инсулин

Аналоги инсулина короткого действия, такие как аспарт (Новолог/НовоРапид), глулизин (Апидра) и лизпро (Хумалог, Адмелог), резко доходят до пика спустя от 60 до 90 минут после инъекции. Короткий инсулин вводят, правильно рассчитывая время, чтобы компенсировать приемы пищи и снизить до минимума пик глюкозы после еды (обычно за 10–15 минут до еды). Быстродействующий инсулин особенно эффективен, если предстоит съесть сахар и легкоусвояемые крахмалы, например, хлеб, хлопья, картофель, рис, выпечка, соки и конфеты. Коротким инсулином можно привести в норму уровень сахара в крови за три-четыре часа.

Схема введения болюсного инсулина Б: инсулин ультракороткого действия

Производители инсулина продолжают искать способы заставить быстродействующий инсулин работать еще быстрее, чтобы устранить необходимость принимать препарат перед едой и скорее корректировать высокие показатели. Первый инсулин сверхбыстрого действия, который появился в продаже – Фиасп от компании NovoNordisk – начинает работать и доходит до пика в среднем на восемь минут раньше, чем традиционный инсулин аспарт. В течение первого часа после инъекции Фиасп воздействует на 50 % сильнее, чем традиционный аспарт, а значит, реже приводит к постпрандиальному пику глюкозы. Большинство пациентов хорошо переносят Фиасп, но некоторые жалуются на легкое раздражение в месте введения. Пользователи помп сообщают о неравномерной абсорбции спустя несколько месяцев приема Фиаспа, но обычно проблема решается переходом на обычный аспарт.

Другие компании творчески подходят к ускорению действия инсулина лизпро, сочетая его с ингредиентами, которые растворяют кровеносные сосуды под поверхностью кожи или «разжижают» подкожный жир, чтобы ускорить всасывание инсулина. Во время использования любых инсулинов сверхбыстрого действия пациенты должны внимательно рассчитывать время болюсов, особенно это касается медленно переваривающейся пищи. О расчете времени введения болюса мы подробнее поговорим в седьмой главе.

Схема введения болюсного инсулина В: Ингаляционный инсулин (Afrezza)

Инсулин Техносфера, другое название Afrezza – это инсулин в форме порошка. Его вдыхают через рот, и он всасывается прямо через легкие в кровь. Этот способ введения позволяет инсулину достигать системного кровотока гораздо быстрее, чем это удается путем инъекции в подкожный жир. Afrezza начинает работать уже через несколько минут после вдыхания, доходит до пика менее чем за час, и заканчивает действие примерно через два часа. Ингаляционный инсулин очень эффективен против пиков глюкозы после еды, кроме того, он гораздо быстрее снижает высокие значения глюкозы, чем инъекции (или доставка через помпу). Его можно принимать прямо вместе с едой, не выжидая паузу между дозой и началом приема пищи. По причине того что этот инсулин так быстро начинает работать и прекращает воздействие, многие пациенты отмечают снижение уровня сахара в крови вскоре после еды и подъем через несколько часов (когда еда еще переваривается, а инсулин уже не активен). Эту проблему можно устранить, если вдыхать Afrezza позже или разделять дозу на два вдыхания (половину дозы с едой, вторую половину через час или два).

К недостаткам Afrezza можно отнести тот факт, что успешное применение препарата зависит от техники. Если использовать его неправильно или прокашляться после ингаляции (что нередко случается с некоторыми людьми), то вы получите недостаточную дозу. И, кстати говоря о дозировке, – Afrezza практически невозможно принимать в очень маленьких количествах. Картриджи для ингаляции идут с пометкой 4, 8 и 12, и их эффективность примерно равна 2,5, 5 и 7,5 единицам инсулина в инъекциях или помпе. Поэтому дозу можно вводить с шагом в 2,5 единицы, и для получения более 7,5 единиц требуется сделать не один вдох, а больше. Чтобы перевести единицы инсулина для инъекционного или помпового введения в единицы Afrezza, нужно умножать примерно на 1,6 (5 инъекционных единиц – это то же самое, что около 8 единиц Afrezza, которые мы округляем до 7,5). Кроме того, пока нет достоверной информации о влиянии ингаляционного инсулина на легкие в долгосрочной перспективе. Доказано, что функция легких немного падает (практически незаметно) на фоне приема Afrezza, поэтому пациенты идут на некоторый риск. Перед началом использования Afrezza рекомендовано пройти исследование функции легких, чтобы исключить скрытые проблемы с органами дыхания.

Схема введения болюсного инсулина Г: обычный инсулин

Обычному инсулину, который идентичен производимому в поджелудочной железе, после инъекции обычно требуется 30 минут, чтобы начать работу, и от двух до трех часов, чтобы дойти до пика. Почему так медленно? Инсулин, который поджелудочная железа производит естественным образом, попадает прямо в кровь и начинает работать практически мгновенно. Введенный же путем инъекции раскачивается гораздо дольше, потому что попадает в слой подкожного жира. Вследствие сравнительно медленного (и непостоянного) наступления пика и длительной продолжительности действия (до шести часов) обычный инсулин стараются не выбирать в качестве пищевого. При использовании обычного инсулина уровень сахара в крови после еды взлетает до невероятных высот, а спустя несколько часов сильно падает. Если принимать обычный инсулин перед едой с паузой от 30 минут до часу, то можно нейтрализовать пик глюкозы, но такое практикуют редко. Длительность действия обычного инсулина предполагает, что будут случаи наложения доз друг на друга – «стекинг», которые провоцируют гипогликемию. Однако обычный инсулин может прийтись кстати во время приемов пищи, особенно при употреблении медленно переваривающейся пищи. Также его могут применять пациенты с гастропарезом (который вызывает снижение перистальтики желудка).

Схема введения болюсного инсулина Д: инсулин НПХ

Ладно, есть вариант на время еды и похуже обычного инсулина. Инсулин средней продолжительности действия (НПХ) иногда используют для компенсации основного приема пищи или перекуса, которые произойдут через четыре или шесть часов. Например, НПХ принимают во время завтрака, чтобы покрыть углеводы, съеденные за обедом. Этот вариант может быть единственным решением для тех, кому инсулин вводит опекун и в том случае, если опекуна не бывает рядом в обеденное время. Например, это может быть ребенок, который посещает школу, где нет услуг медсестры. Однако в связи с временными рамками действия препарата утренний НПХ вызывает снижение уровня сахара в крови перед обедом. Также из-за длительного пика уровень глюкозы в крови после обеда может подняться очень высоко, особенно если съесть легкоусвояемую пищу.

На рисунке 5.9 можно сравнить действие различных коротких инсулинов, которое они оказывают на уровень сахара в крови после употребления углеводной пищи и закусок. Как показано на графике, инсулины быстрого и сверхбыстрого действия лучше всего соответствуют линии глюкозы.

Собираем все вместе

Подбирая схему инсулинотерапии, которая подходит под ваши потребности, необходимо учитывать ряд факторов. Если у вас диабет второго типа или LADA, или если вы находитесь на стадии «медового месяца» с диабетом первого типа, то ваша поджелудочная железа в состоянии вырабатывать достаточное количество инсулина, чтобы удовлетворять либо базальные, либо болюсные потребности, но не обе одновременно.

Рисунок 5.9. Варианты болюсного инсулина

Лабораторный анализ на уровень С-пептида показывает, сколько инсулина самостоятельно производит поджелудочная железа.

Если вы до сих пор производите инсулин, то можете определить общие потребности в препарате инсулина, выполняя следующие рекомендации:

• Проверьте уровень глюкозы в крови перед сном, не ешьте ничего перед отходом ко сну, затем снова проверьте утром сразу после пробуждения. Если уровень глюкозы за ночь поднялся более чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л), то это значит, что ваша поджелудочная железа не производит достаточно инсулина для удовлетворения базальных нужд. Вам требуется вводить базальный инсулин.

• Проверьте уровень глюкозы в крови перед едой и снова после еды, спустя от 60 до 90 минут. Если уровень глюкозы поднялся более чем на 60 мг/дл (3,3 ммоль/л) от показателя до еды, то вам, скорее всего, требуется болюсный инсулин на приемы пищи. Например, если до завтрака было 120 (6,7), а после уже 200 (11), то вам стоит принимать болюсный инсулин перед едой.

• Если уровень глюкозы повышен до и после еды, то вам потребуется сочетание базального и болюсного инсулина, чтобы улучшить свои показатели.

Если у вас диабет первого или второго типа, и вам требуется более агрессивная тактика лечения, то вам подойдет схема, сочетающая в себе как базальный, так и болюсный инсулин. Чтобы выбрать подходящую базисно-болюсную инсулинотерапию, будет полезно сравнить преимущества, недостатки и особые свойства различных схем лечения. Так как разные люди заинтересованы в разных особенностях терапии, я предлагаю вам ознакомиться с моим «Отчетом для потребителей» по существующим базисно-болюсным режимам.

«Б» и «Б» вариант 1: (готовые) смеси инсулина два раза в день

Перед завтраком: НПХ и инсулин короткого действия (в виде готовой смеси или смешанные вручную самостоятельно)

Перед ужином: НПХ и инсулин короткого действия (в виде готовой смеси или смешанные вручную самостоятельно)

Так выглядела обычная схема инсулинотерапии в 1970-х и 1980-х годах, когда применяли обычный инсулин вместо быстродействующих аналогов в сочетании с НПХ. Препараты можно получать в форме готовых смесей инсулина (70/30 или 75/25) в ручке или флаконе/шприце. Либо пациент может самостоятельно подготовить смесь двух инсулинов в одном шприце. У готовых смесей есть один существенный недостаток – вы не можете изменить пропорциональное соотношение инсулина средней и короткой продолжительности действия. Если вам нужно больше короткого инсулина, то с ним придется получать и НПХ-инсулин, и наоборот. Так как утренний НПХ-инсулин доходит до пика после полудня, то вы должны съедать основные приемы пищи и перекусы в определенное время в строго определенных количествах. Перемены в обычном режиме питания приводят к повышению или снижению уровня глюкозы. Тренировки в течение дня при приеме инсулина по этой схеме тоже могут спровоцировать спады глюкозы, если не потреблять дополнительные углеводы. Вечерняя доза НПХ-инсулина доходит до пика в полночь и расходуется ближе к рассвету – по этой причине многие пациенты предрасположены к гипогликемии по ночам и гипергликемии по утрам.

Таблица 5–1. Сравнительный анализ базальных и болюсных («Б» и «Б») схем введения инсулина, не нарушающий авторских прав

Примечание: MDI = многократные ежедневные инъекции (или ингаляции) болюсного инсулина.

Рисунок 5.10. Профиль действия НПХ и инсулина короткого действия, вводимых два раза в день

Пожалуй, единственное преимущество этой схемы лечения – легкость доставки инсулина. В день требуется всего две инъекции, к тому же готовые смеси исключают риск случайно ввести себе не тот инсулин. Прием НПХ-инсулина дважды в день гарантирует, что в организме всегда находится какая-то часть базального инсулина, что сводит к минимуму риск кетоацидоза.

Прием двух доз готовых смесей инсулина обладает выраженными недостатками и ограничениями. Однако такая схема подходит тем, кто не хочет или не может перейти на более сложную программу лечения, требующую внимания и систематичности.

«Б» и «Б» вариант 2: утром – НПХ и болюс, вечером – болюс, перед сном – НПХ

Утро: НПХ и болюсный инсулин

Ужин: болюсный инсулин

Время отхода ко сну: НПХ-инсулин

Между этой схемой и первым вариантом есть несколько отличий (и доработок). Пациент смешивает утреннюю дозу самостоятельно (а не берет готовую смесь), поэтому дозу болюса можно скорректировать в зависимости от количества потребляемых углеводов. Таким же образом можно адаптировать под свои потребности болюсную дозу на ужин. Смещая вечерний НПХ на время перед отходом ко сну, мы передвигаем пик с полуночи на раннее утро (время наступления феномена «утренней зари») и таким образом повышаем шансы на стабильные показатели глюкозы ночью и утром.

Конечно, схема не обходится и без минусов. Необходимо систематизировать и внимательно контролировать физическую активность и приемы пищи утром, в середине дня и после полудня. Вы не можете жить по гибкому графику. Кроме того, по утрам и вечерам нужно делать инъекции НПХ согласно расписанию, однако профиль действия препарата может меняться изо дня в день.

Эта схема лечения подойдет тем пациентам, которые не могут делать инъекции без помощи опекуна. Если опекун не может находиться рядом и вводить инсулин в середине дня (например, пока пациент-ребенок на занятиях в школе), то утром можно давать дозу НПХ, чтобы компенсировать повышение сахара в крови после обеда и перекусов в середине дня (путь это и не слишком эффективно).

«Б» и «Б» вариант 3: перед сном – НПХ плюс MDI

Завтрак: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Рисунок 5.11. Профиль действия НПХ-инсулина утром и перед сном и болюсного инсулина за завтраком и ужином

Обед: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Ужин: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Перекусы: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Время отхода ко сну: НПХ

Рисунок 5.12. Профиль действия НПХ перед сном и болюсного инсулина при каждом приеме пищи и перекусе

Теперь мы перешли к режиму многократных ежедневных инъекций или ингаляций – терапии MDI. Раньше люди старались как можно сильнее сократить количество инъекций в сутки, но в их планы вмешалась действительность. Инъекции инсулина (или ингаляции) можно назвать самой простой задачей в жизни диабетика. Терапия MDI помогает жить свободнее, меньше зависеть от графика и лучше контролировать уровень глюкозы – и все это за такую небольшую плату, как несколько ежедневных, почти безболезненных введений болюсного инсулина. Тем, кому нужен болюс несколько раз в день, лучше всего подходят ручки и ингаляторы.

По этой схеме приема инсулина в рамках терапии MDI НПХ-инсулин вводят перед сном, чтобы обеспечить пик ночью/рано утром. Это помогает компенсировать феномен «утренней зари» и продлить действие препарата, чтобы в организме оставалось хоть сколько-нибудь базального инсулина на протяжении большей части дня. Однако пик и продолжительность НПХ отличаются в разные дни, поэтому пациент рискует незаметно для себя испытать эпизод высокого или низкого уровня сахара в утренние часы. И так как инсулин постепенно прекращает действие после обеда и вечером, то уровень глюкозы в крови может повышаться между приемами пищи ближе к вечеру.

По этой схеме необходимо принимать болюсные дозы на каждый прием пищи и перекус, хотя если на перекус у вас совсем мало углеводов, то болюс не понадобится. Перекус «без подколки» (когда не требуется введение инсулина) для каждого человека свой. Но в целом, чем миниатюрнее тело, тем чувствительнее оно к каждому грамму углеводов. Например, человек весом в 120 кг может переварить 10 граммов углеводов без инсулина, но если вес тела не превышает 24 кг, то инсулин нужен уже от 3–5 граммов углеводов.

Когда вы вводите болюсный инсулин с каждым приемом пищи и перекусом, вы возвращаете себе свободу выбора, потому что дозы можно сопоставлять с количеством потребляемых углеводов. Кроме того, вы можете подстраивать прием препарата под уровень физической активности и своевременно корректировать значения глюкозы, если они оказались за пределами целевого диапазона. Подробности о точном подборе дозы инсулина на приемы пищи вы найдете в седьмой главе.

«Б» и «Б» вариант 4: инсулин длительного действия плюс MDI или инсулиновая помпа

Утро или вечер: гларгин или деглудек

или

Утро и вечер: детемир

и

Завтрак: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Обед: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Ужин: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Закуски: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

или

обычная инсулиновая помпа

Гларгин или деглудек раз в день или детемир дважды в день создают стабильный фон базального инсулина на 24 часа, чего также позволяет достичь инсулиновая помпа, которая постоянно доставляет быстродействующий инсулин мелкими порциями.

Рисунок 5.13. Профиль действия инсулина длительного действия один или два раза в день вместе с болюсным инсулином на каждый прием пищи и перекус, либос обычной механической инсулиновой помпой

Инъекции базального инсулина или использование механической помпы имеют как плюсы, так и минусы. Постоянная и предсказуемая абсорбция инсулина и отсутствие настоящих пиков сводят к минимуму риск гипогликемии, хотя уровень глюкозы может тяготеть к плавному снижению между приемами пищи в дневное время, потому что дозировка рассчитана на покрытие высоких базальных потребностей ночью. Отсутствие ночного/утреннего пика не подходит тем, у кого усиливается потребность в базальном инсулине днем и сильно выражен феномен «утренней зари».

Как и в любой схеме лечения по принципу терапии MDI, инъекции или ингаляции болюсного инсулина необходимы на каждый прием пищи и перекус. В отличие от НПХ, который можно смешивать в одном шприце с инсулином короткого действия, гларгин, деглудек и детемир нужно вводить отдельно от короткого инсулина. Пользователи обычных механических помп не должны забывать нажимать кнопку для подачи инсулина перед приемами пищи и перекусами.

«Б» и «Б» вариант 5:

Инсулин длительного действия и перед сном НПХ плюс MDI

Утро или вечер: гларгин или деглудек

или

Утро и вечер: детемир

и

Время отхода ко сну: НПХ

и

Завтрак: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Обед: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Ужин: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Закуски: быстродействующий (или сверхбыстродействующий или ингаляционный) инсулин

Рисунок 5.14. Профиль действия базального инсулина утром и/или вечером, инсулина НПХ вечером и болюсного инсулина на каждый прием пищи и перекус

Несмотря на многочисленность инъекций (два или три укола базального инсулина плюс инсулин короткого действия с каждым приемом пищи и перекусом), эта схема больше всего соответствует нашей концепции «Думай как поджелудочная железа», если не используется инсулиновая помпа. Низкодозированные инъекции базального инсулина (гларгин, деглудек или детемир) поддерживают сравнительно стабильный уровень глюкозы между приемами пищи в течение дня, а ночью доза НПХ компенсирует феномен «утренней зари» в течение ночи и рано утром. Дозу НПХ можно корректировать, отталкиваясь от факторов, которые влияют на уровень глюкозы ночью. Среди них: болезнь, тяжелая тренировка накануне днем, прием жирной пищи вечером. Для тех, у кого ярко выражен феномен утренней зари и имеется высокая потребность в гибком дозировании базального и пищевого (болюсного) инсулина, эта схема лечения подходит очень хорошо.

«Б» и «Б» вариант 6:

терапия полнофункциональной инсулиновой помпой

Как уже было сказано в четвертой главе, полнофункциональная инсулиновая помпа – это электронное устройство на батарейках, которое вводит под кожу быстродействующий инсулин. Помпы запрограммированы доставлять мелкие порции инсулина каждые несколько минут в течение дня и ночи (базальный инсулин), а также вводят большие дозы на приемы пищи (болюсный инсулин).

Рисунок 5.15. Профиль действия помповой инсулинотерапии

Инсулин попадает в организм через маленькую тонкую пластиковую трубочку или крохотную иглу, которая называется канюлей (является частью инфузионного набора). Инфузионный набор нужно менять каждые два дня, чтобы не допустить закупоривания и инфицирования, а также обеспечить стабильную абсорбцию инсулина.

Обычно инфузионный набор носят на животе, ягодицах, на руке или бедре. Канюля надежно приклеивается к коже. У всех помп электронную часть и трубку можно отсоединять на время, например, когда вы собрались купаться, заниматься контактным видом спорта или сексом, при этом канюля остается на месте. Все помпы водонепроницаемы или обладают влагозащитными свойствами. На них закрепляется специальная клипса, которая позволяет носить прибор на ремне или поясе для помпы. В продаже можно найти огромный выбор кейсов, чехлов и модных аксессуаров для ношения помпы практически в любой ситуации. (В десятой главе вы найдете список компаний, которые предлагают аксессуары к помпам.)

Для тех, кто предпочитает не тратить свободное время на математику, в помпах есть встроенный калькулятор болюса. Для подсчета дозы необходимо ввести свой уровень сахара в крови и количество углеводов в граммах, которое вы планируете съесть. Помпа порекомендует точную дозу, рассчитав ее по формуле, которую вы устанавливаете на ней вместе с врачом. Подсчеты проводятся за вычетом «остатка» – это инсулин, который до сих пор работает с прошлого болюса. Каждая помпа сохраняет всю эту информацию в памяти, которую можно просмотреть на экране устройства, загрузить на компьютер или в веб-приложение.

Иногда инсулиновые помпы могут принимать данные от глюкометров по беспроводному соединению, что избавляет от необходимости вручную вводить значения для подсчета болюса. Другие модели также умеют принимать и выводить на экран данные от системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Полнофункциональная помповая инсулинотерапия предлагает пользователю уникальное преимущество – возможность настраивать и подгонять уровень базального инсулина в течение дня и ночи. Например, если вам нужно больше базального инсулина утром и меньше в обед или вечером, то вы можете запрограммировать помпу соответствующим образом. Сопоставляя базальный инсулин с нормальной производительностью глюкозы в печени, вы поддерживаете стабильный уровень сахара между приемами пищи и во время сна. В результате вы можете менять свое расписание как угодно – принимать пищу, ходить на тренировки и спать, когда захочется (вы только представьте: почти «нормальная» жизнь!) Уровень базального инсулина можно менять прямо по ходу дела при появлении новых обстоятельств, таких как менструальный цикл, беременность, стресс, болезнь, путешествие, потребление жирной пищи и длительные тренировки.

Полнофункциональная помповая инсулинотерапия предлагает пользователю уникальное преимущество – возможность настраивать и подгонять уровень базального инсулина в течение дня и ночи.

При помощи инсулиновой помпы пищевой инсулин вводится одним нажатием кнопки, точнее последовательностью нажатий (таким образом, случайно ввести болюс не получится). Устройство очень точно рассчитывает дозу и подает препарат. Некоторые модели позволяют отмерять дозу с шагом в одну сороковую единицы. Во все помпы заложена функция вводить болюсный инсулин за один раз или распределять дозу на протяжении более длительного периода времени – это выручает, когда по вашим расчетам еда будет долго перевариваться.

Плюсы полнофункциональной помповой инсулинотерапии:

1. Порядок с уровнем глюкозы в крови. Прежде всего, у пользователей помп ниже гемоглобин A1c и снижена вариабельность гликемии (уровень сахара меньше колеблется вверх и вниз) по сравнению с теми, кто доставляет инсулин инъекциями.

2. Редкие эпизоды гипогликемии. Вы используете только инсулин короткого действия, а значит, исключаете возможность пика инсулина длительного действия и его усиленной работы в то время, когда вам это совсем не нужно. Следовательно, помпа прекрасно подходит людям, подверженным частым гипогликемиям, с тяжелыми эпизодами в анамнезе, и тем, кто не может уловить признаки низкого уровня сахара в крови.

3. Более свободный график. Поднимите руку те, кто ест, спит и занимается спортом в одно и то же время каждый день. А помпа допускает гибкость в заведенном распорядке.

4. Подсчет дозы. Помпы обладают встроенным калькулятором болюса, который помогает определять дозу на приемы пищи на основании количества углеводов, уровня сахара в крови и количества «остаточного» инсулина, который все еще работает с прошлого болюса. Вы только представьте: не нужно ничего считать!

5. Точное дозирование. Помпы доставляют инсулин с точностью до 0,1, 0,05 или 0,025 единицы. Это прекрасно подходит для людей, чувствительных к очень маленьким дозам, например, для детей или стройных и активных взрослых.

6. Удобство. Нет необходимости доставать шприц или ручку каждый раз, когда вам требуется инсулин – просто возьмите в руку устройство и нажмите несколько кнопок.

7. Анализ данных. В памяти инсулиновых помп хранится море информации, которую можно просмотреть на экране устройства или загрузить на компьютер, чтобы провести анализ и сделать необходимые корректировки.

Потенциальные недостатки помповой инсулинотерапии:

1. Цена. Хотя большинство планов страхования покрывают расходы на помпы и комплектующие, часто приходится что-то доплачивать (франшизы и доплаты) из своего кармана.

2. Период обучения. Когда вы в первый раз беретесь за инсулиновую помпу, не ждите, что начнете превосходно контролировать уровень сахара в крови с первого дня использования. Вам потребуется несколько недель и даже месяцев, чтобы как следует отрегулировать подачу базальной и болюсной дозы.

3. Дискомфорт. Необходимость носить помпу 24 часа и даже спать с ней может периодически доставлять дискомфорт. Патч-помпы цепляются за все подряд, а трубки чувствуют какое-то особенное притяжение к ручкам на дверях и шкафчиках.

4. Технические сложности. Помпы, как автоматические механические устройства, подвержены непредвиденным нарушениям в работе – забился инфузионный набор, перестала работать электроника, заглючил компьютер, устройство износилось и повредилось. Запасной план (в виде второй помпы, программиста и способа быстро вернуться к инъекциям) всегда должен быть наготове.

5. Проблемы с кожей. Иногда на коже появляется раздражение от клея, которым инфузионный набор прикрепляется к телу. Если носить канюлю слишком долго или установить ее неправильно, то может развиться инфекция. Абсорбция инсулина может снизиться, если не менять инфузионный набор регулярно и не чередовать места введения, согласно рекомендации.

6. Кетоз. Отсутствие инсулина длительного действия на фоне использования помпы может представлять собой проблему, если подачу инсулина прервать на несколько часов. Уровень глюкозы в крови очень быстро поднимется, и если не обнаружить и не скорректировать проблемное состояние вовремя, то кетоны появятся в крови и моче.

7. Замена инфузионного набора. Каждые несколько дней необходимо менять свой инфузионный набор. Эта трех-пятиминутная процедура включает в себя определенное количество шагов и может быть неудобной или затруднительной для некоторых пользователей помп.

Каждый пациент с инсулинозависимым диабетом и медицинской страховкой может позволить себе инсулиновую помпу. Но чтобы ваш опыт использования помпы оказался удачным, нужно к нему подготовиться. По моему мнению, обратить внимание на помпу стоит при соблюдении следующих минимальных требований:

• Мотивация и интерес к использованию помпы. Понимание того факта, что невозможно на 100 % быть уверенным, что для вас лучше, пока вы не попробуете это. Небольшое волнение и сомнения в связи с переходом на помповую терапию – это нормальная реакция.

• Состояние инсулинозависимости (диабет первого типа, второго типа при недостаточном производстве (либо полном отсутствии) инсулина в поджелудочной железе).

• Достаточные средства на приобретение помпы и сопутствующих материалов (по страховке или за свои деньги).

• Способность взаимодействовать с электронным устройством, менять настройки и инфузионные наборы. Опекун может выполнять эти действия за пользователя, если пользователь еще слишком мал и несамостоятелен, либо неполноценен физически или умственно.

Для успешного перехода на помповую инсулинотерапию требуются определенные навыки. Ими необходимо овладеть еще до перехода на помпу:

• подсчет углеводов (в граммах);

• мониторинг уровня глюкозы в крови как минимум четыре раза в день или использование системы непрерывного мониторинга глюкозы;

• ведение дневника – бумажного или электронного (куда необходимо записывать значения уровня сахара в крови, дозы инсулина, количество потребляемых углеводов и виды физической активности);

• понимание базовых принципов помповой инсулинотерапии (в том числе компонентов помпы, инфузионного набора, роли базального и болюсного инсулина).

Успешное пользование помпой требует навыков наблюдения и корректировки, что включает в себя:

• Проверку базального уровня в течение дня и ночи;

• Корректировку формулы расчета болюса;

• Умение решать проблемы и предотвращать чрезвычайные ситуации, такие как диабетический кетоацидоз;

• Использование продвинутых функций помпы, например, продление болюса и временное изменение схемы подачи базального инсулина.

«Б» и «Б» вариант 7: гибридная система замкнутого цикла

Гибридные системы замкнутого цикла – это продолжение полнофункциональной помповой инсулинотерапии. Помпа получает данные от системы непрерывного мониторинга глюкозы и с помощью встроенной программы автоматически корректирует подачу базального инсулина каждые несколько минут, учитывая:

• текущий уровень глюкозы в крови;

• периодичность подъемов и спадов уровня глюкозы;

• количество остаточного инсулина;

• индивидуальную чувствительность к инсулину.

Гибридные системы замкнутого цикла могут потенциально улучшить качество жизни пациентов с диабетом, но они подходят не всем. Хотя в перспективе системы помогают взять под контроль уровень глюкозы в крови, они могут и испортить ситуацию тем, кто добился жесткого контроля за уровнем глюкозы самостоятельно. Некоторые системы добавляют работы и требуют внимания сверх того, которое и так приходится затрачивать на управление своим заболеванием. Поэтому сперва необходимо тщательно взвесить все положительные и отрицательные стороны, а уж потом принимать решение, подойдет ли вам гибридная система замкнутого цикла.

Подумайте вот над чем: какова цель использования электронного прибора для управления диабетом? Снизить гемоглобин A1c? Предотвратить гипогликемию? Проводить больше времени в целевом диапазоне? Все три варианта? Сюда же относится делать что-то помимо контроля уровня глюкозы в крови – все-таки качество жизни имеет значение. Устройство делает жизнь с диабетом безопаснее и проще?

Так как гибридные системы замкнутого цикла получают данные от сенсора глюкозы, то сенсор должен работать как можно лучше. Точность – пожалуй, самая важная характеристика систем непрерывного мониторинга глюкозы. На сегодняшний день из всех систем НМГ, которые связываются с гибридными системами, самой точной можно назвать Dexcom G6, за ней следует Medtronic Guardian и после них FreeStyle Libre. Вторая ключевая характеристика – это простота использования. Dexcom и Libre высоко ценят за простоту использования – они не требуют калибровки по анализу крови из пальца, и их очень легко подсоединять.

Компьютерный алгоритм – еще один важнейший компонент гибридной системы замкнутого цикла. В DIY-системах (от англ. do-it-yourself – «сделай сам») Loopapp и OpenAPS алгоритмы легко настраиваются. Другие более консервативны и не позволяют пользователю менять большую часть настроек. Частота сигналов тревоги и необходимость калибровки по анализу крови из пальца у разных систем отличается, но DIY-системы беспокоят реже всего. Однако, прежде чем бежать за DIY-системой, учтите, что «серые», не одобренные правительством системы подходят далеко не всем. У пользователя должны быть при себе определенные устройства, такие как старая инсулиновая помпа, которую можно полностью перенастроить, и дополнительное оборудование для передачи данных. Он должен установить программное обеспечение и в случае технических неполадок искать помощи самостоятельно. Если вы сможете успешно преодолеть все эти сложности, то DIY-система позволит вам ужесточить контроль за уровнем глюкозы в крови и будет вас радовать простотой использования.

Третий компонент гибридной системы замкнутого цикла – это инсулиновая помпа. Разумеется, не все помпы подряд идеально подходят разным людям. Так как помпа – это такая вещь, с которой вы будете взаимодействовать и находиться в непосредственном контакте все время, то обратите внимание на ее размер, функции и удобство эксплуатации, когда подбираете для себя гибридную систему. Крайне удачно, что некоторые компании переходят на гибридные системы с совместимыми или модульными компонентами. Вскоре мы сможем спокойно выбирать помпу одного производителя, систему НМГ другого и компьютерный алгоритм третьего, и все они будут работать слажено.

Любой алгоритм гибридной системы замкнутого цикла позволяет пользователю вернуть ручное управление по требованию. Более того, пользователи отмечают улучшение результатов при ручном управлении, когда им необходимо использовать продвинутые функции, такие как продление болюса или временное изменение базального инсулина (эти функции недоступны, когда работает гибридная система). Кроме того, если система засбоит и перестанет работать в точности так, как нужно, она по умолчанию переводит пользователя на ручное управление. Следовательно, все настройки на ручном управлении нужно заранее оптимизировать и только потом подключать гибридную систему. Точный выбор базальных и болюсных доз мы подробно обсудим в последующих главах.

Подводя итог, можно сказать, что гибридные системы замкнутого цикла прекрасно корректируют снижение и повышение уровня сахара в крови ночью и в тех случаях, когда между приемами пищи/болюса проходит много часов. Контроль в течение ночи – просто дар с небес для тех, кто уже давно истосковался по нормальному ночному отдыху. Эта система напоминает мне круизный лайнер, который включает автопилот и дает капитану время как следует выспаться. Если корабль слегка отклоняется от курса, автопилот возвращает его в нужное направление, чтобы к утру он достиг места назначения (посмотрите на рисунок 5.16).

Рисунок 5.16. Гибридные системы замкнутого цикла напоминают автопилот на круизном лайнере – они корректируют направление, чтобы держаться выбранного курса

Однако когда большой корабль движется на высокой скорости, маленький судовой руль не поможет ему быстро изменить направление, чтобы избежать столкновения с айсбергом (именно это и погубило «Титаник»). Каждый диабетик знает, с какими испытаниями нам приходится иметь дело каждый час и каждую минуту. Это наши айсберги, которые система должна обходить и не допускать чрезмерного повышения и снижения уровня глюкозы.

В сущности, все, что способствует быстрому и резкому подъему или спаду концентрации глюкозы в крови, представляет собой айсберг. Напомню, что мы имеем дело с огромным, стремительно несущимся вперед кораблем, оснащенным крохотным рулем. Базальные корректировки помпы не настолько действенны и не могут достаточно быстро среагировать, чтобы устранить гипо- и гипергликемию, если сталкиваются с:

✓ едой (особенно быстрыми углеводами)

✓ физической активностью (особенно интенсивными упражнениями)

✓ стрессом (особенно внезапными, непредвиденными кризисами)

✓ резкими изменениями уровня гормонов (из-за травм, повреждений или «рикошета» после гипогликемии)

✓ инсулином короткого действия (который вводят на приемы пищи или с целью коррекции)

Вывод: даже при наличии гибридной системы замкнутого цикла необходимо регулярно применять на практике навыки самоконтроля. Пользователь системы по-прежнему должен считать углеводы, адаптировать дозы под физическую активность и стресс и так далее. Кроме того, он должен внимательно следить за тем, чтобы помпа нормально функционировала и доставляла инсулин, в том числе не допускать проблем с абсорбцией препарата, попадания воздуха в трубочки, смещения и перегибания инфузионного набора, порчи инсулина и непредвиденного отсоединения от системы.

Итак, кто же он, идеальный кандидат на использование гибридной системы замкнутого контура? Чтобы успешно пользоваться системой, нужно:

✓ ставить консервативные цели по снижению уровня глюкозы (кроме случаев использования DIY-системы),

✓ проделать дополнительную работу заранее и быть готовым к дополнительным сигналам тревоги,

✓ быть в определенном смысле технически подкованным,

✓ быть готовым делегировать принятие решений на систему,

✓ вести относительно упорядоченный образ жизни (чем меньше «айсбергов», тем лучше работает гибридная система).

Меняться можно

Когда вы выбираете схему инсулинотерапии, не нужно думать, что связываете себя с ней на всю жизнь. Многие люди находят другие схемы лечения из-за перемен в образе жизни или когда они приходят к выводу, что выбранная программа не справляется со своими задачами. Несколько моих клиентов пробовали терапию MDI, но не смогли достичь желаемого уровня контроля, поэтому перешли на помповую терапию. Я работал и с пользователями помп, которые возвращались к методу инъекций – навсегда или временно – из соображений эстетики, удобства или желания привести жизнь к более строгому распорядку. Единственная постоянная величина в жизни – это перемена. Вы не должны приковывать себя к одной схеме лечения.

А что, если ваш врач не согласен с той схемой лечения, которую вы для себя выбрали? Спросите его, почему он против. Возможно, у него есть разумные доводы, которые окончательно отметут ваш выбор. Если нет, то вам, вероятно, стоит поискать другого специалиста. В конце концов, у вас диабет и потому есть полное право выбирать удобный подход к управлению своим заболеванием.

Основные мысли этой главы:

• Чтобы инсулинотерапия успешно работала, она должна включать в себя базальный и болюсный инсулин.

• Болюсный инсулин может быть в форме обычного, короткого, ультракороткого или ингаляционного препарата.

• Базальный инсулин может быть в форме НПХ, гларгин/детемир/деглудек или помповой терапии. Помповая терапия обычно лучше всего справляется с подачей базального инсулина.

• Гибридные системы замкнутого цикла объединяют инсулиновую помпу, систему непрерывного мониторинга глюкозы и компьютерную программу, которая автоматически самостоятельно регулирует базальный инсулин круглые сутки.

• Существует возможность выбрать различные сочетания базального и болюсного инсулина, каждое из этих сочетаний обладает своими преимуществами и недостатками. Выберите то, которое лучше всего отвечает вашим индивидуальным потребностям.

Глава шестая

Подбор дозы базального инсулина

Доброе и стойкое сердце в ненастный день развеет облака,

И задача, которая казалась невозможной, вдруг станет поразительно легка.

– Питер Гэбриэл, «That’ll Do»

И вот вы остановили свой выбор на терапии, которая отвечает вашим потребностям. Следующий шаг – выбор подходящей дозы. Представьте себя в образе огромного куска глины, который под резцом скульптора должен превратиться в произведение искусства. (Лично я свое скульптурное воплощение представляю где-то между Рокки Бальбоа и Джеймсом Бондом). Создание любого произведения требует времени, поэтому будьте терпеливы. Пробуйте осваивать одно нововведение за раз, оценивайте результаты, корректируйте и переходите к следующему.

Еще один трюизм об искусстве: красота в глазах смотрящего. Что подходит одному, может не подойти другому. Когда вы изучаете рекомендации по дозировкам и формулам, воспринимайте их только как точку входа. Индивидуальные потребности у всех разные.

Давайте начнем с искусного подбора дозы базального инсулина. Базальный инсулин служит основой всей инсулинотерапии. Только на прочном основании вы можете выстроить нечто великолепное. Если фундамент повело или он дал трещину, то вам будет очень сложно поддерживать правильную работу всей постройки. С точки зрения диабета сложно понять, что приводит к выходу уровня глюкозы за пределы целевого диапазона, пока вы не обзаведетесь оптимальным уровнем базального инсулина. Поэтому шестая глава идет прежде седьмой – лучше точно подобрать дозы базального инсулина, прежде чем пытаться корректировать время приемов пищи и болюсный инсулин.

Лучше точно подобрать дозы базального инсулина, прежде чем пытаться корректировать время приемов пищи и болюсный инсулин.

В предыдущих главах я показал типичные инсулиновые профили людей разных возрастных групп. Пока организм растет и развивается (до 21 года), потребность в базальном инсулине возрастает главным образом по ночам. Все дело в синтезе гормонов (гормон роста и кортизол), которые стимулируют выброс в кровь дополнительной глюкозы из печени. Когда рост останавливается, синтез этих гормонов ограничивается предрассветными часами, поэтому печень выбрасывает дополнительные порции глюкозы только по утрам – феномен «утренней зари».

Начальные базальные дозы для тех, кто вводит инсулин инъекционно

Начальные базальные дозы

Потребность организма в инсулине зависит от нескольких факторов, в том числе от размеров тела, уровня активности, этапа роста и количества эндогенного (внутреннего) инсулина, который производит поджелудочная железа. Чтобы выяснить, сколько инсулина производит ваша поджелудочная железа, нужно сдать анализ на уровень С-пептида. С-пептид – это молекула в форме буквы «С», которая прикрепляется к инсулину, когда он только появляется из поджелудочной. Сочетание инсулина и С-пептида называется проинсулином. Ферменты крови отделяют С-пептид от проинсулина и остаются две части: активная молекула инсулина и С-пептид. Подсчитав количество С-пептида в крови, можно примерно определить, сколько организм производит инсулина самостоятельно. Если концентрация С-пептида менее 0,5 нанограмм на миллилитр (нг/мл), то поджелудочная железа производит слишком мало гормона. У многих пациентов с диабетом первого типа поджелудочная производит ничтожное количество собственного инсулина, поэтому уровень С-пептида обычно низкий, но не на нуле.

Чтобы определить начальную дозу базального инсулина, необходимо сперва оценить полную суточную потребность в инсулине.

Пациентам с диабетом первого типа, которые до сих пор производят какое-то количество собственного инсулина, обычно в сутки требуется менее 0,5 единиц на килограмм веса. Но эти цифры могут меняться в зависимости от степени чувствительности к инсулину (или нечувствительности). Например, человеку с диабетом второго типа при весе 113 кг и выраженной резистентностью к инсулину потребуется более 100 единиц инсулина в день. А пациенту с меньшим весом со слабой резистентностью к инсулину нужно принимать всего от 10 до 20 единиц ежедневно.

Если пациент вообще не производит инсулин самостоятельно (в том числе при диабете первого типа), общая суточная потребность в инсулине более предсказуема. В таблице 6–1 можно ознакомиться с типичными диапазонами потребностей в инсулине.

Таблица 6–1. Общая суточная потребность в инсулине

(единицы на килограмм массы тела)

Например, если вы умеренно активный взрослый человек, то вам понадобится от 0,50 до 1,0 единицы инсулина на килограмм веса тела в день. Если ваш вес составляет 73 кг, то суточная потребность в инсулине находится в пределах от 37 (73 x 0,50) до 73 (73 x 1,0) в день.

Учитывая, что на базальный инсулин приходится от 40 до 50 % общей суточной потребности (от 50 до 60 % приходится на приемы пищи), дозы базального инсулина обычно попадают в диапазон, указанный в таблице 6–2. Не забывайте, что доля инсулина, расходуемого на базальные нужды, выше при низкоуглеводной диете и ниже, если человек ест много углеводов. Потребность в базальном инсулине снижается, когда мы выходим из среднего возраста и становимся пожилыми людьми, как указано в таблице.

Таблица 6–2. Суточная потребность в БАЗАЛЬНОМ инсулине

(единицы на килограмм массы тела)

Пока ваша голова не взорвалась от обилия цифр, давайте рассмотрим пример.

Дебби 38 лет, она работает учителем и у нее диабет первого типа. Ее вес составляет 62 кг, она каждый день по часу занимается физическими упражнениями и довольно активно проводит время на работе.

Так как Дебби активная взрослая женщина, ей требуется от 0,15 до 0,40 единицы базального инсулина на каждый килограмм веса.

Считаем:

62 x 0,15 = 9 единиц

62 x 0,40 = 25 единиц

Дебби требуется от 9 до 25 единиц базального инсулина ежедневно. Обычно рекомендуется начинать с самого минимального количества и постепенно продвигаться по своему диапазону. Поэтому они вместе с врачом приняли решение начать с 10 единиц базального инсулина.

Рассмотрим еще один пример. Бэн – подросток с диабетом первого типа, он умеренно занимается физическими упражнениями и весит 48 кг. Согласно таблице 6–2, ему требуется от 0,30 до 0,70 единицы базального инсулина на килограмм веса ежедневно.

Считаем:

48 x 0,30 = 14 единиц

48 x 0,70 = 34 единицы

Бэн и его врач решили начать с середины – 25 единиц базального инсулина.

И еще пример: Джеки 68 лет, и у нее диабет второго типа, который она плохо контролирует. Врач рекомендовал ей добавить к текущей программе лечения базальный инсулин. Она весит 95 кг и почти не делает упражнения.

Согласно таблице 6–2, ей потребуется от 0,20 до 0,50 единицы базального инсулина на килограмм веса ежедневно.

Считаем:

95 x 0,20 = 19

95 x 0,50 = 48

Учитывая резистентность к инсулину и сильно повышенный уровень сахара в крови, Джеки и врач пришли к выводу, что ей нужно начать с 40 единиц базального инсулина.

Точная дозировка инъекционного базального инсулина

Когда вы вводите базальный инсулин путем инъекции, ваша цель – найти дозу, которая поддерживает стабильный уровень сахара в крови на протяжении всей ночи (ну или во время сна, если вы работаете в ночную смену). В идеале дозы инсулина длительного действия или средней продолжительности действия для инъекции не должны вызывать подъем или спад уровня сахара в крови на более чем 30 мг/дл (1,7 ммоль/л), пока вы спите, учитывая, что перед сном вы не едите, не принимаете инсулин короткого действия и не возвращаетесь с тяжелой тренировки.

Правильная доза инъекционного базального инсулина поддерживает стабильный уровень сахара в крови на протяжении ночи.

Частые подъемы и спады уровня глюкозы более чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л) говорят о необходимости изменить дозу базального инсулина. Чтобы выяснить, насколько корректно установлена ваша базальная доза, выполните следующие шаги:

1. Примите обычную дозу (дозы) инсулина длительного действия / базального инсулина в привычное время.

2. Если за ужином вы принимаете инсулин короткого действия, то получите свою обычную дозу и поужинайте здоровой пищей без лишнего жира. Не ходите в ресторан и не берите еду на вынос, так как жирная пища спровоцирует подъем уровня сахара в крови на долгое время, и это повлияет на результат.

3. Не потребляйте калории и не подкалывайте болюсный инсулин после ужина. Любые калории (даже из белка) влияют на уровень сахара в крови, поэтому не употребляйте ничего, кроме воды и диетических напитков после ужина.

4. Если обычно после ужина вы идете на тренировку, то позанимайтесь спортом, но пусть интенсивность и продолжительность занятия будет средней. Изматывающие тренировки приводят к снижению уровня глюкозы в крови спустя несколько часов, что также оказывает влияние на результат.

5. Если вы пользуетесь системой НМГ, которой требуется калибровка, то откалибруйте устройство в течение четырех часов после ужина и не возвращайтесь к этому до следующего утра. Посмотрите на график тенденций, чтобы оценить динамику глюкозы за ночь. Если вы не пользуетесь системой НМГ, проверьте уровень глюкозы крови с помощью глюкометра через четыре часа после ужина, один раз посреди ночи (или в середине того времени, которое вы выделяете на сон) и сразу же после пробуждения. Проверка глюкозы ночью помогает исключить потенциальный феномен Сомоджи (читайте примеры ниже).

Если уровень глюкозы в крови падает ниже 80 (4,4) в любое время после ужина, то перекусите и попробуйте провести тест в другой раз. Если уровень глюкозы оказался выше 250 (13,9) через четыре часа после ужина или ночью, то введите корректирующую дозу быстродействующего инсулина и попробуйте провести тест в другой раз.

Если у вас систематически появляются низкие или высокие значения перед сном, и они не дают вам начать тестирование, то попробуйте пересмотреть меню на ужин или дозу инсулина.

Теперь вы можете провести анализ полученных данных. Если уровень глюкозы в крови поднимается или падает менее чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л) со времени отхода ко сну до пробуждения, то мои поздравления! Ваша доза базального инсулина выбрана правильно. Если глюкоза поднимается более чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л), то нужно увеличить дозу базального инсулина на 10 % и повторить тестирование. Если глюкоза падает более чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л), снизьте дозу базального инсулина на 10 % и повторите тестирование. Продолжайте подгонять дозу и повторять тест до тех пор, пока уровень глюкозы в крови не начнет сохраняться достаточно стабильным на протяжении всей ночи.

Например, представим, что вы принимаете по 10 единиц детемира утром и 10 единиц вечером. Если уровень сахара в крови перед сном составлял 87 мг/дл (4,8 ммоль/л), в 3 часа ночи 135 (7,5), а затем 151 (8,4) при пробуждении – повышение на 64 (3,6) – необходимо увеличить дозу базального инсулина. Увеличьте прием детемира до 11 единиц (утром и вечером) и повторите тестирование.

Предположим, что график тенденций за ночь на системе НМГ выглядит, как на рисунке 6.1.

Уровень глюкозы снизился примерно со 160 (9,1) перед сном примерно до 70 (3,9) к утру – спад приблизительно на 90 (5) пунктов. В таких обстоятельствах потребуется на 10 % снизить дозу базального инсулина и повторить тест на следующую ночь.

Если ваш показатель перед сном составлял 95 мг/дл (5,3 ммоль/л) и 94 (5,3) в 3 часа ночи, а проснулись вы с 77 (4,3), кричите: «Ура!». Текущие дозы базального инсулина вам прекрасно подходят, поскольку уровень сахара в крови за ночь изменился всего на 18 мг/дл (1 ммоль/л).

Феномен Сомоджи

Что можно сказать о досадной необходимости проверять глюкозу посреди ночи? Никто не любит прерывать свой сон (конечно, за исключением тех случаев, когда игривый партнер затевает в постели что-то интересное). Уж лучше бы этой дополнительной проверке действительно иметь смысл. И, поверьте мне, смысл есть. Да еще какой.

Иногда уровень сахара в крови падает ночью – особенно до уровня ниже 70 мг/дл (3,9 ммоль/л). Это побуждает организм секретировать гормоны, которые поднимают уровень глюкозы к утру, и все это происходит без вашего ведома. В медицинских кругах это явление называют феноменом Сомоджи (по имени врача, который его обнаружил). Если его не отследить, то феномен может привести к неверному выбору дозы базального инсулина.

Рисунок 6.1. График тенденций с системы НМГ за ночь

Давайте рассмотрим пример, проиллюстрированный на рисунке 6.2 ниже. Ларри и двое его братьев, Дэрил и Дэррил, болеют диабетом (не самый привлекательный генофонд). Все они принимают гларгин для поддержки базального уровня инсулина. Утром у каждого при пробуждении уровень сахара в крови выше, чем в момент отхода ко сну. Они толком не понимают, что творится с уровнем глюкозы ночью, поэтому моментально все трое принимают решение увеличить дозу базального инсулина.

Рисунок 6.2. Три траектории повышения уровня глюкозы в крови к утру

Но если внимательно изучить информацию из таблицы 6–3, то можно прийти к более осмысленным решениям.

У Ларри резко повышается уровень глюкозы вскоре после того, как он ложится спать. Чтобы решить его проблему, достаточно будет добавить небольшую дозу инсулина короткого действия перед сном. Кроме того, Ларри подойдет инсулиновая помпа, потому что он может настроить подачу большего количества базального инсулина в первой половине ночи.

Таблица 6–3. Подбор схемы введения инсулина в зависимости от пациента

У Дэрила наблюдается стабильный подъем глюкозы в крови на протяжении ночи, поэтому ему нужно всего лишь увеличить дозу гларгина.

А вот Дэррил страдает от синдрома Сомоджи. Он испытывает гипогликемию посреди ночи, после чего глюкоза рикошетом подскакивает до высоких значений утром. Если он увеличит дозу базального инсулина, то ситуация усугубится еще сильнее. На самом деле ему надо снизить базальную дозу или добавить перекус перед сном, и его ситуация исправится.

Рисунок 6.3. Пример феномена Сомоджи

Если вы пользуетесь системой НМГ, то на рисунке 6.3 можно посмотреть хороший пример феномена Сомоджи, который происходит, пока человек спит. Обратите внимание, что за снижением уровня сахара в крови между часом и двумя ночи следует подъем на несколько часов.

Начальные дозы базального инсулина для тех, кто пользуется инсулиновой помпой

Помпа обеспечивает инсулиновый фон, выбрасывая крохотные порции быстродействующего инсулина каждые несколько минут и днем, и ночью. Постоянная инфузия инсулина короткого действия позволяет достичь сравнительно небольшого, но систематического присутствия инсулина в крови (смотрите рисунок 6.4).

Инсулин короткого действия лучше абсорбируется и работает эффективнее, чем инсулин длительного действия. В результате у среднестатистического пользователя инсулиновой помпы на 20 % ниже потребность в базальном инсулине, чем у тех, кто принимает препарат средней и длительной продолжительности действия.

Так как помпа позволяет устанавливать разные базальные настройки на разное время суток, то почему бы сразу не выставить режим подъемов и спадов базальной дозы? Но торопиться не следует. Даже если на инъекциях вы пришли к выводу, что паттерн уровня глюкозы в крови требует подъемов и спадов базального инсулина в определенное время суток, я все равно рекомендую вам изначально настроить помпу на ровный и стабильный фон, а затем подгонять его по методу, описанному в следующем параграфе. Разумеется, ровный и стабильный инсулиновый фон едва ли удовлетворит потребности людей с диабетом первого типа или многолетним диабетом второго типа. Но делать предположения о том, когда вам потребуются базальные пики и какой силы они должны быть на основании паттернов, установленных до появления помпы, было бы большой ошибкой.

Рисунок 6.4. Помпа доставляет крохотные порции быстродействующего инсулина в кровь в течение дня и ночи, обеспечивая «базис»

Чтобы определить начальную настройку доставки базального инсулина через помпу, можно пойти двумя путями: рассчитать по формуле (и получить очень приблизительный результат) или действовать «эмпирически» (и получить не такой грубый приблизительный результат).

Один из способов расчета по формуле основывается на текущей программе введения инсулина путем инъекций:

1. Сложите все единицы инсулина, которые вы вводите за день – и базальный, и болюсный.

2. Возьмите половину от общего числа (предполагая, что 50 % инсулина уходит на базальные нужды, а вторые 50 % – на болюс).

3. Умножьте на 0,8 (чтобы отнять 20 % по причине, указанной выше).

4. Разделите на 24 (для расчета почасовой дозы).

Например, перед началом использования инсулиновой помпы Марли применял терапию MDI (множественные инъекции в течение дня):

Завтрак: 10 единиц гларгина и 5 единиц аспарта (в среднем)

Обед: 7 единиц аспарта (в среднем)

Ужин: 10 единиц аспарта (в среднем)

Вечерний перекус: 10 единиц гларгина и 4 единицы аспарта (в среднем)

Общее количество инсулина Марли за день составляет 46 единиц.

Половина этого количества составляет 23 единицы.

Если убрать 20 %, останется 18 единиц.

Делим на 24 и получаем 0,75 единицы в час.

Есть еще один способ рассчитать начальную дозу базального инсулина – по формуле веса тела. Те, кто сразу переходит на использование инсулиновой помпы, не имея опыта инъекций, должны пользоваться этим методом.

1. Измерьте свой вес в фунтах. Чтобы перевести килограммы в фунты, умножьте на 2,2.

2. Разделите на 10 (магическое число – поверьте мне на слово).

3. Разделите на 24 (для расчета почасовой дозы).

Например, если Джон весит 195 фунтов (88,5 кг), мы делим 195 на 10, чтобы получить 19,5, и делим это на 24, чтобы получить 0,8 единицы в час.

Более эффективный способ вычисления начальной дозы базального инсулина для помпы основывается на текущей схеме лечения инсулином. Вы разбиваете ее на базальный и болюсный компоненты, затем по базальной части вычисляете почасовую дозу инсулина для помпы. Я рекомендую отнимать 20 %, когда высчитываете начальную базальную дозу для помпы (потому что эффективность базального инсулина, доставленного через помпу, возрастает).

Возьмем в качестве примера схему инсулинотерапии Марли (гларгин утром и вечером, аспарт с каждым приемом пищи и перекусом). Я вижу, что аспарт не используется в качестве базального инсулина, эту роль исполняет только гларгин. Если она использует инсулин НПХ утром, то я полагаю, что 50 % утреннего НПХ служит в качестве «базиса», а остальное уходит на болюс. Если она принимает НПХ перед сном, то мне кажется, что 75 % дозы используется в качестве базального инсулина. Без НПХ расчет производить гораздо проще: всего она принимает 20 единиц базального инсулина (гларгина). Отнимите 20 %, получится 16, а затем разделите на 24, и получится почасовая доза – приблизительно 0,65 единицы в час.

Точная настройка периодичности работы помпы

Когда вы начинаете пользоваться помпой, не думайте, что начальные базальные настройки выбраны правильно. Это будет ужасная ошибка – хуже нее только сказать своей второй половине, что вам не нравится ее наряд. Честно говоря, не могу припомнить случая, чтобы я вычислил базальные настройки для нового пользователя правильно с первого раза. Первоначальные настройки – это просто точка входа, далее пойдет обязательная «подгонка по месту».

Если вы используете или планируете перейти на гибридную систему замкнутого цикла, то, скорее всего, думаете: «Отлично! Об этом мне точно не придется беспокоиться! Помпа сама настроит периодичность и объемы доставки инсулина автоматически!» Прости, старина, но ты что-то не так понял. Гибридная система замкнутого цикла действительно умеет подгонять дозу базального инсулина, чтобы «подлечить» высокий (или повышающийся) или низкий (или снижающийся) уровень глюкозы в крови. Но если вы хотите, чтобы система работала безукоризненно, то вам необходимо произвести первоначальную тонкую настройку самостоятельно. Некоторые гибридные системы используют для старта вашу текущую базальную схему и затем корректируют ее. Если вы некорректно ввели данные о текущей программе, то системе придется долго ее выискивать. А представьте ситуацию, которая неоднократно возникает, когда вам пришлось перейти на ручное управление: во время смены сенсора или разогрева, когда отложилась калибровка, когда система работает неправильно, или когда вам самому захотелось полазить в продвинутых настройках помпы. Во всех этих обстоятельствах вам нужно, чтобы стандартные базальные настройки были выставлены верно.

Напомню, что цель базального инсулина заключается в компенсации количества глюкозы, которое печень секретирует в кровь. Правильный базальный режим позволяет поддерживать стабильный уровень сахара, когда вы не едите и не вводите болюс по нескольку часов, и не занимаетесь спортом.

Тесты, настройка и повторное тестирование темпа и объемов подачи базального инсулина надоедают, но результаты стоят затраченных усилий. Чтобы определить, насколько верно выставлены настройки базального инсулина, вам потребуется подождать около четырех часов после болюса, приема пищи или перекуса и затем понаблюдать, что происходит. Обычно четырех часов достаточно, чтобы углеводы с прошлого приема пищи закончили перевариваться и болюс израсходовался. Чтобы успешно провести базальный тест, необходимо соблюсти ряд условий, перечисленных ниже.

Не должно оставаться непереваренной пищи.

• Подождите как минимум четыре часа после последнего приема пищи или перекуса и только тогда начинайте тестирование.

• Прием пищи или перекус до начала базального теста должен быть не жирным. (Ресторанные блюда и еда навынос не подойдут – они перевариваются по нескольку часов, а лишние жиры повлияют на уровень глюкозы в крови много часов спустя).

• Не употребляйте калории во время базального тестирования, только если уровень сахара в крови не упал ниже 80 (4,4). Даже жиры и белки могут повлиять на уровень сахара в крови. Во время тестирования можно пить воду или диетические напитки.

• Откажитесь от напитков с кофеином на время базального теста – кофеин повышает уровень сахара в крови.

• Не употребляйте алкоголь сразу после или до базального теста – алкоголь мешает нормальной секреции глюкозы в печени.

Во время базального тестирования не должно быть активного болюсного инсулина.

• Подождите как минимум четыре часа после последнего приема болюса короткого инсулина и только тогда начинайте тестирование (нужно подождать шесть часов, если вы пользуетесь обычным инсулином). Если вы вводили продленный болюс за последним приемом пищи, отсчитывайте четыре часа от последней порции болюса. Например, если вы запрограммировали продление болюса (двойной волны, квадратной волны или комбинированный) на два часа, то вам нужно подождать шесть часов с момента введения настроек до начала базального тестирования.

• Не вводите болюс во время тестирования, только если уровень сахара не поднимется выше 250 (13,9).

Организм должен производить нормальное количество глюкозы.

• Не начинайте тест, если за последние четыре часа у вас были низкие значения уровня сахара в крови. Гипогликемические эпизоды вызывают гормональный ответ, который повышает уровень глюкозы в крови на несколько часов.

• Не проводите тест, если вы болеете или находитесь в непривычном состоянии стресса.

• Не проводите тест, когда принимаете стероидные препараты, если только вы не планируете принимать эти лекарства и дальше в тех же дозах.

• Не планируйте тестирование перед менструальным циклом или в первый день цикла.

Дайте базальному инсулину попадать в организм в нормальном ритме.

• Не ставьте помпу на режим приостановки перед или во время тестирования.

• Не отсоединяйте помпу перед или во время тестирования.

• Не меняйте инфузионный набор перед или во время тестирования.

• Если ваша помпа оснащена функциями гибридной системы замкнутого цикла, выключите их за четыре часа до начала базального тестирования и не включайте до конца проверки.

Придерживайтесь обычного уровня физической активности.

• Не занимайтесь физическими упражнениями во время фазы оценки уровня глюкозы в крови в ходе базального тестирования (спустя четыре часа после приема пищи или болюса).

• Вы можете провести тренировку с легкой или умеренной нагрузкой вскоре после приема пищи или перекуса, который предшествует началу теста, если вы обычно занимаетесь спортом в это время.

• Занимайтесь обычными делами во время выполнения базального тестирования.

С точки зрения последовательности, я сперва настраиваю подачу базального инсулина по ночам. Когда вы синхронизируете помпу с выбросами глюкозы из печени в течение ночи, ваш уровень сахара в крови сохраняется стабильным, пока вы спите. Когда вы просыпаетесь утром в нормальном состоянии, вам легче начать тестирование утреннего сегмента, затем дневного и, наконец, вечернего сегмента.

Чтобы начать тестирование, выполните следующие пункты:

1. Проверьте уровень сахара в крови в начале теста (кровь из пальца или по системе НМГ). Запомните, что нужно выждать не менее четырех часов с момента последнего болюса короткого инсулина и только после этого приступать к тесту.

2. Если уровень сахара выше 250 (13,9), то введите болюс для коррекции высоких значений и отмените тестирование. Если ниже 80 (4,4), поешьте, чтобы поднять уровень сахара, и отмените тест. Если уровень сахара не слишком высокий и не слишком низкий, то продолжайте тестирование.

3. Во время базального тестирования, если вы не пользуетесь системой НМГ, проверяйте уровень сахара с помощью глюкометра каждые два часа. Если делать анализ реже, то вы пропустите подъем или спад. Если вы пользуетесь системой НМГ для сбора данных о состоянии уровня глюкозы в крови, обязательно откалибруйте устройство (если требуется) перед началом теста и постарайтесь не калибровать его снова до конца тестирования.

Базальное тестирование нужно выстроить вокруг вашего обычного режима питания, сна и бодрствования. Расписание в таблице 6–4 касается приема быстродействующего инсулина в качестве болюса. Если вы привыкли принимать пищу позже, то вы можете сместить расписание тестирования. Например, если обычно вы ужинаете в 20:00, то можете начать ночное базальное тестирование в полночь, а не в 22:00. Вы можете продлить время тестирования, если спокойно переносите продолжительные периоды голодания. Некоторые люди способны выполнить базальные тесты только в двух или трех сегментах. Также разумно разбить тесты на меньшие временные интервалы и завершить тестирование за пять или шесть интервалов (например, это актуально для очень маленьких детей).

Таблица 6–4. Пример графика базального тестирования

Когда вы оцениваете точность базальных настроек, лучше отдавать предпочтение системе НМГ вместо того, чтобы без конца колоть себе палец. Система НМГ постоянно собирает данные и точно показывает малейшие подъемы и спады уровня глюкозы, что заслуженно делает ее идеальным источником актуальной информации. Если на данный момент вы не используете систему НМГ, то подумайте над ее приобретением или спросите специалистов, с которыми ведете свое заболевание, не могут ли они дать прибор на время.

Основания для изменения настроек

Вне зависимости от того, какой метод проверки уровня глюкозы в крови вы используете – глюкометр или НМГ – если сахар падает более чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л) во время тестирования, то ваш базальный темп слишком высок. Если сахар поднимается более чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л), то, вероятнее всего, темп слишком низок. Нужно изменить настройки и повторить тестирование скорости подачи базального инсулина (если это возможно, то на следующий же день), чтобы выяснить, сработали ли ваши улучшения. Продолжайте подгонять дозу и повторять тестирование до тех пор, пока не придете к стабильному результату.

Например, на рисунке 6.5 показан пример вечернего базального тестирования. На нем мы видим базальные настройки, которые необходимо снизить. Нэнси пообедала (и ввела болюс) в 12:30 и затем не принимала пищи до тех пор, пока глюкоза не начала падать около 19:00. Все было стабильно до 17:00, затем сахар начал падать, что указывает на слишком большое количество базального инсулина с 17:00 до 19:00.

В примере, показанном на рисунке 6.6, Алисия рано пообедала и ввела болюс в 11 часов утра, а затем голодала до 8 часов вечера. Уровень глюкозы оставался между 150 и 180 (8,3 и 10) с 15:00 до 20:00, так что базальный уровень инсулина соответствует потребностям ее организма в это время.

Если результаты базального тестирования оказались очень сбивчивыми (подъемы, спады, подъемы, спады), то попробуйте повторить эксперимент на следующий день и посмотрите, повторился ли тот же самый паттерн. Непоследовательные показатели указывают на наличие неучтенной переменной, которая влияет на результаты. Если уровень сахара поднимается или падает на очень большие значения, то причина кроется не в отклонениях базального инсулина. Снова повторите тест и сравните результаты.

Рисунок 6.5. Базальное тестирование Нэнси показало, что она получает слишком много базального инсулина ближе к вечеру

Рисунок 6.6. Уровень глюкозы в крови Алисии был стабильным с 15:00 до 20:00, что подтверждает оптимальность выбранных базальных настроек

Степень изменения базальных настроек

Количество изменений в базальных настройках зависит от ряда факторов, в том числе чувствительности к инсулину, магнитуды колебаний гликемии во время базального тестирования и точности работы помпы. Если пациент принимает сравнительно большие дозы инсулина, то делать робкие перемены в настройках базального инсулина все равно, что пытаться остановить несущегося носорога из водяного пистолета. Таким же образом проводить масштабные изменения в программе при очень маленьких дозах инсулина все равно, что стрелять по комарам из базуки – сопутствующий ущерб будет колоссальным. В таблице 6–5 вы найдете идеи для изменений базальных настроек.

Например, возьмем результаты базального тестирования Нэнси из рисунка 6.5. Текущий темп подачи базального инсулина составляют 0,5 и 0,6 единицы в час. Учитывая, что уровень глюкозы сильно упал, она должна снизить базальные настройки на 0,2 единицы в час.

Таблица 6–5. Рекомендуемая степень коррекции уровня базального инсулина

Время изменения настроек

Диабет учит нас планировать наперед буквально все. Повышение (или снижение) базального темпа в 18:00 не повлияет на уровень глюкозы в крови в 18:00. Инсулин короткого действия, введенный через помпу, полностью реализует свое действие только через час или два после инфузии. Поэтому темп подачи базального инсулина нужно менять за час или два до ожидаемых изменений уровня глюкозы в крови. Я предпочитаю вносить изменения у взрослых за два часа, у детей и очень худых или активных взрослых – за один час.

Например, давайте посмотрим на вечернее базальное тестирование Дженни на рисунке 6.7. Она пообедала (и ввела болюс) в полдень, а затем воздерживалась от пищи почти до 23:00. Уровень глюкозы был стабильным с 16:00 до 19:00, затем очень быстро поднялся с 19:00 до 23:00.

Так как Дженни всего девять лет, мы решили скорректировать базальные настройки за час до подъема глюкозы, отображенного на графике. Мы оставили без изменений базальный инсулин с 15:00 до 18:00. Так как глюкоза росла с 19:00 до 23:00, мы увеличили подачу базального инсулина с 18:00 до 22:00. Ввиду того, что у нее на данный момент очень низкий темп подачи базального инсулина (0,25 единицы в час (ЕД/ч) по вечерам), мы повысили базальный инсулин на 0,10. Теперь она получает 0,35 ЕД/ч в соответствии с наблюдаемым подъемом глюкозы.

Рисунок 6.7. У девятилетней Дженни сильно поднялся уровень сахара в крови на вечернем базальном тестировании

Темп подачи базального инсулина нужно менять за час или два до ожидаемых изменений уровня глюкозы в крови.

Между прочим, большинство моделей помп позволяют менять настройки подачи базального инсулина за 30 минут, но все равно лучше установить время изменений базального сегмента на один час, а не на полчаса (например, начать в 13:00, а не в 13:30). Напомню, что уровень базального инсулина обеспечивают крохотные порции инсулина короткого действия, которые вводятся в организм каждые несколько минут, и короткий инсулин работает от трех до четырех часов. Уровень базального инсулина в крови не сможет резко измениться до желаемых значений, поэтому нет смысла вносить изменения за полчаса.

Качество изменений базальных настроек

Когда вы устанавливаете базальную программу на 24 часа, вы преследуете цель как можно достовернее сымитировать работу здоровой поджелудочной железы. В норме поджелудочная железа секретирует базальный инсулин по шаблону, который повторяется каждые 24 часа, и находится в зависимости от гормонов, влияющих на выброс глюкозы из печени. В результате поджелудочная железа производит больше базального инсулина в одни часы и меньше в другие. В идеале за этот суточный цикл происходит один пик и один спад, а не множественные подъемы и спады. Базальная программа, включающая в себя несколько подъемов и спадов, похожа на рыбу с тремя глазами: вероятно, такое возможно, но нормальным это не назовешь. В большинстве случаев множественные подъемы и спады за суточный базальный цикл компенсируют другие аспекты инсулинотерапии, которые оказались некорректно спланированы. Например, рассмотрим базальный цикл на рисунке 6.8.

На графике мы видим один пик (между пятью и восемью часами утром) и один спад (с 13:00 до 22:00 часов вечером). Эта базальная программа внушает доверие.

Рисунок 6.8. «Достойный» 24-часовой базальный цикл

Рисунок 6.9. Суточный цикл базального инсулина со множеством пиков

По этой схеме приема базального инсулина происходит два пика: большой (с 5:00 до 10:00) и подъем поменьше (с 16:00 до 20:00). Учитывая, что подача базального инсулина идет стабильно по 0,5 с 14:00 до 7:00, за исключением нескольких часов ближе к вечеру, то можно сделать вывод, что с 16:00 до 20:00 настройки слишком высокие. Возможно, базальный пик после обеда компенсирует перекус, который не покрывается достаточным количеством болюса.

Базальная программа, включающая в себя несколько подъемов и спадов, похожа на рыбу с тремя глазами: вероятно, такое возможно, но нормальным это не назовешь.

Теперь давайте проанализируем несколько примеров, чтобы испытать на практике ваши новые навыки по настройке базальной дозы инсулина.

Аннетта – подросток, который ненавидит буквально все, особенно свой диабет. Единственное, что ее бесит еще сильнее – это подъемы и спады глюкозы, которые мешают ей жить. Чтобы проверить утренний режим подачи базального инсулина, она согласилась пропустить завтрак и проверять каждый час уровень сахара в крови все утро (родители пообещали, что увеличат ей пакет интернета на телефоне, если она все сделает согласно моим рекомендациям). На данный момент она получает одинаковую дозу базального инсулина 1,5 единицы и поддерживает ровный фон ночью и днем. Вот ее результаты. Что вы порекомендуете?

7:00 – 184 мг/дл (10,2 ммоль/л)

8:00 – 192 (10,7)

9:00 – 177 (9,8)

10:00 – 190 (10,6)

11:00 – 224 (12,4)

12:00 – 259 (14,4)

Уровень сахара в крови Аннетты стабильно держится с 7:00 до 10:00, значит, базальный режим 1,5 ЕД/ч ей подходит на время с 6:00 до 9:00 (так как она еще ребенок, мы считаем базальные настройки за час до проверки уровня сахара в крови). Уровень глюкозы сильно подрос с 10:00 до полудня, поэтому ей следует значительно повысить базальную дозу (на 0,3 ЕД/ч) между 9:00 и 11:00. Новые настройки выглядят следующим образом:

с 24:00 до 9:00 – 1,5

с 9:00 до 11:00 – 1,8

с 11:00 до 24:00 – 1,5

Так как для оценки изменений требуется новое тестирование, мы объединили тестирование второй половины утра с послеобеденным тестированием. Она рано позавтракала (примерно в 6:00) и затем воздерживалась от приемов пищи до 15:00. Таким образом, мы смогли оценить, как действует на нее базальный режим с 10:00 до 15:00.

Пол работает в сфере недвижимости, но втайне хочет быть писателем. Ему 55 лет, и он носит инсулиновую помпу последние 15 лет. Ему требуется подогнать настройки своего устройства. Так выглядит текущий режим подачи базального инсулина:

с 24:00 до 7:00 – 0,8 ЕД/ч

с 7:00 до 13:00— 0,6 ЕД/ч

с 13:00 до 20:00— 0,5 ЕД/ч

с 20:00до 24:00 – 0,6 ЕД/ч

Первое, на что необходимо обратить внимание, это один пик (ночью) и один спад (в середине дня), так что его схема введения инсулина сразу же прошла «тест на вшивость». По нашей рекомендации он сперва провел ночное тестирование: съел приготовленный дома ужин (и принял болюс) до 20:00, затем не потреблял калории, не получал болюс и не занимался спортом до следующего утра. Результаты тестирования можно оценить на рисунке 6.10. Что вы порекомендуете?

Из этого графика мы можем извлечь очень полезный урок. Даже если после пробуждения утренние показатели находятся в пределах целевого диапазона, это не значит, что базальные настройки на ночь действительно выставлены правильно. Как показывает практика, может быть и наоборот. Уровень сахара в крови Пола слегка повышен, но держится стабильно с полуночи до 2:00. Это доказывает, что базальные настройки с 22:00 до полуночи (за два часа до изучаемого отрезка графика, так как Пол взрослый) выставлены правильно. Затем глюкоза начинает падать до 6:00, когда он просыпается и съедает завтрак. Спад с 2:00 до 6:00 требует сократить введение базального инсулина с полуночи до 4:00 на 0,1 ЕД/ч (так как спад был небольшой, и он пользуется средними настройками). Таким образом, у нас получился следующий режим поступления базального инсулина:

Рисунок 6.10. Ночное тестирование уровня базального инсулина у Пола

с 24:00 до 4:00 – 0,7 ЕД/ч

с 4:00 до 7:00 – 0,8 ЕД/ч

с 7:00 до 13:00 – 0,6 ЕД/ч

с 13:00 до 20:00 – 0,5 ЕД/ч

с 20:00 до 24:00 – 0,6 ЕД/ч

Видите, какая проблема возникла? Придерживаясь ритма 0,8 в час с 4:00 до 7:00, мы создали еще один пик в 24-часовом базальном цикле. Так как нам известно, что ему требуется меньше базального инсулина ночью и еще меньше утром, то разумнее будет продлить 0,7 ЕД/ч до 7:00, и у нас получится:

с 24:00 до 7:00 – 0,7 ЕД/ч

с 7:00 до 13:00 – 0,6 ЕД/ч

с 13:00 до 20:00— 0,5 ЕД/ч

с 20:00до 24:00 – 0,6 ЕД/ч

Следующее тестирование Пола мы можем начать с 2:00 (так как до этой отметки у него все было стабильно) и продолжать все утро. Другими словами, он может перекусить и принять болюс в 22:00, а затем должен воздерживаться от пищи до обеда. Это поможет оценить его режим подачи базального инсулина с 2:00 до полудня.

Даже если после пробуждения утренние показатели находятся в пределах целевого диапазона, это не значит, что базальные настройки на ночь действительно выставлены правильно.

Особенности базального тестирования

Жизнь не бывает простой, если у вас диабет. Уровень базального инсулина и базальное тестирование не всегда соответствуют тому, что написано в учебнике. Вот несколько базальных «фишек», которые нельзя упускать из виду.

Прежде всего, не начинайте базальное тестирование в первый же день или вечер подключения к помпе или в день перехода на новую схему инсулинотерапии. Требуется как минимум 24 часа на то, чтобы прошлая инъекция инсулина длительного действия вышла из организма.

Когда уровень сахара в крови поднимается выше 180 мг/дл (10 ммоль/л), почки какую-то часть сахара направляют в мочу. Вследствие этого концентрация глюкозы в крови немного падает. Таким образом, если вы проводите базальное тестирование при повышенном уровне сахара в крови, нужно ожидать небольшого снижения глюкозы, которое не обязательно указывает на слишком высокие настройки базального инсулина.

У некоторых людей со значениями глюкозы, близкими к нижней границе, или быстро снижающимися, происходит компенсаторный гормональный ответ, который заставляет сахар расти. И вновь эта ситуация может и не говорить о том, что базальные настройки подачи инсулина слишком низкие.

По завершении тестирования на голодный желудок не удивляйтесь, когда увидите пик глюкозы в крови сразу после приема пищи. Это вполне нормально, что пища переваривается очень быстро после длительного поста.

Если у вас есть несколько кровных родственников, которым требуется инсулин, то вам, скорее всего, подходит одинаковый базальный режим. Дозы препаратов могут отличаться, но время и магнитуда колебаний подъемов и спадов будут схожи. Мы не можем дать по этому поводу объяснений, но опыт наблюдений показывает, что так и есть.

Что касается базальных режимов в целом, то у тех, кто все еще синтезирует инсулин самостоятельно, базальные профили выглядят ровнее и стабильнее, чем у полностью инсулинозависимых пациентов. У людей с диабетом второго типа или LADA, а также при первом типе в стадии «медового месяца» поджелудочная железа самостоятельно компенсирует до некоторой степени подъемы и спады секреции глюкозы печенью. У тех, кто синтезирует слишком мало инсулина или не синтезирует его вообще, разница между подъемами и спадами базальных потребностей становится более выраженной.

Дополнение к начальным знаниям о базальном режиме

Правильно подобранная базальная программа, прежде всего, важна для благополучия детей. Но не думайте, что вам придется повторять весь цикл базальных тестов каждый раз, как только ребенок немного подрастет. Это было очень жестоко и несправедливо по отношению к вам обоим. Паттерн, который вы выявили у своего ребенка (время и магнитуды подъемов и спадов), останется таким же на протяжении всего периода, пока он растет и развивается. Когда станет очевидно, что ему требуется больше базального инсулина (например, вы начнете замечать постоянные повышения глюкозы ночью), то можно спокойно повысить все базальные настройки и на ночь, и в течение дня. Однако, когда ребенок перестанет быть подростком и превратится во взрослого человека, все же придется пересмотреть и протестировать базальные настройки, потому что выработка гормонов меняется как по времени, так и по количеству.

И еще одно замечание касательно инсулиновых помп: все помпы умеют сохранять настройки для более чем одной полной суточной программы. Дополнительные базальные режимы могут пригодиться в периоды повышенной потребности в инсулине (болезнь, путешествие, приближение менструации) или наоборот пониженной (начало месячных, дни повышенной физической активности). Как использовать разные базальные режимы, мы узнаем в восьмой главе, а еще мы поговорим об использовании краткосрочных настроек базального инсулина, которые называются «временные установки базального инсулина».

Что и говорить, настройка и подгонка корректного базального режима не обходятся без сложностей. Над этим вы можете работать совместно со своей командой специалистов, у которых есть опыт в подобных делах. Например, попросите помощи у инструктора по самоконтролю или специалиста по использованию помп. А если в вашем городе нет человека, который действительно хорошо разбирается в этих вопросах, то позвоните нам! (В Северной Америке: 877–735–3648; за пределами Северной Америки: +1–610–642–6055). Мы консультируем людей по всему миру по телефону и через интернет. Кроме того, мы проводим онлайн-занятия в университете диабета первого типа Type 1 University (type1university.com), где разбираем тонкости настройки режимов базального инсулина.

И запомните – великие люди окружают себя не менее великими людьми. Обращайтесь за советом к экспертам каждый раз, когда чувствуете, что теряетесь, и хотите углубить свои знания. Мы всегда рядом, чтобы поддержать вас!

Основные мысли этой главы:

• Базальный инсулин – это основа всей инсулинотерапии.

• Задача базального инсулина – компенсировать выбросы глюкозы из печени. Он должен поддерживать стабильную концентрацию глюкозы в крови, когда вы не принимаете пищу, не занимаетесь спортом и не вводите болюсный инсулин.

• На базальный инсулин обычно приходится от 40 до 50 % общего количества инсулина в сутки.

• Те, кто вводит базальный инсулин инъекционным путем, с помощью верно выбранной дозы поддерживают стабильность сахара в крови, не позволяя ему подниматься или падать более чем на 30 мг/дл (1,7 ммоль/л) в течение ночи.

• Пользователи инсулиновых помп должны тестировать и настраивать базальные режимы на каждую фазу дня и ночи.

• Обычно в базальном суточном цикле присутствуют один подъем и один спад.

Глава седьмая

Теория и практика расчета болюсного инсулина

Чтение, письмо и арифметика —

Ветви древа познания.

Но без любви, поддерживающей его корни,

Образование не будет полным.

– The Jackson 5, «ABC»

Что может сравниться с горячей пиццей прямо из печи? Аромат свежеприготовленного попкорна. Итальянский лед в жаркий летний день. Мистически притягательный крем в серединках печенюшек Орео.

Базального инсулина нам хватило бы с головой, если бы мы никогда не ели. Но мы едим (слава Богу!), и пища повышает концентрацию сахара в крови. Поэтому для всего, начиная от брецелей и чизкейков и заканчивая крем-чизом, нам требуется нечто под названием «болюсный инсулин».

Как мы уже говорили выше, болюсы – это порции инсулина сравнительно короткого действия, которые вводят для компенсации повышения сахара в крови после приемов пищи и перекусов. Также с помощью болюсов снижают уровень сахара в крови, если он подскочил выше нужных значений. Существует множество факторов, которые влияют на потребность в болюсном инсулине, некоторые из них мы обсудим в следующей главе. А пока давайте сосредоточимся на пяти основных факторах, которые нужно учитывать при выборе болюсной дозы:

1. Количество углеводов в основном приеме пищи или перекусе.

2. Уровень сахара в крови на момент приема пищи или перекуса.

3. Тенденция уровня глюкозы в крови (вниз или вверх).

4. Количество инсулина, который остался в организме от предыдущего болюса.

5. Количество запланированных (или выполненных) физических упражнений.

Для тех, кто любит математику (наверняка ваши любимые сериалы «4исла» и «Теория большого взрыва») скажу, что болюсы подбирают по этой формуле:

Болюсная доза = (пищевая доза + корректирующая доза + корректировка скорости изменения – остаточный инсулин) x корректировка активности.

Привыкайте к этому уравнению. В этой главе оно будет встречаться постоянно. Но не переживайте, мы постепенно разберемся с ним, и оно перестанет выглядеть угрожающе. В конце главы мы также поговорим о правильном выборе времени введения болюсного инсулина, чтобы избежать подъемов и спадов глюкозы после еды.

А пока давайте обратимся к тому, из чего состоит идеальная доза болюсного инсулина.

Часть 1: пищевая доза

Как и в случае с базальным инсулином, правильно рассчитанная болюсная доза требует индивидуального подхода и тонкой настройки. Потребности каждого человека уникальны. Чтобы сопоставить инсулин с едой, лучше всего пользоваться соотношением инсулин/углеводы (или углеводным коэффициентом – УК). Другими словами, нам нужно определить, сколько граммов углеводов покрывает одна единица быстродействующего инсулина. Например, соотношение один к десяти (1:10) означает, что одна единица инсулина покрывает 10 граммов углеводов, а соотношение один к 20 (1:20) показывает, что одна единица инсулина покрывает 20 грамм. Если вы умеете считать (или держите под рукой калькулятор или электронное руководство по дозированию инсулина – подробнее в десятой главе), то высчитать болюс на еду не составит труда. Просто разделите углеводы на ваш углеводный коэффициент (соотношение). Если каждая единица инсулина покрывает 10 граммов углеводов, и вы употребляете 65 граммов, то вам потребуется 6,5 единицы инсулина (65 разделить на 10 = 6,5).

Соотношение инсулин/углеводы показывает, сколько граммов углеводов покрывает одна единица инсулина.

УК вначале может вызывать недопонимание. Соотношение 1:10 даст большую дозу инсулина, чем соотношение 1:15. На перекус, содержащий 30 граммов углеводов, потребуется 3 единицы, если вы используете соотношение 1:10, и только 2 единицы при соотношении 1:15. Когда второе число в соотношении увеличивается, количество инсулина уменьшается.

Прелесть УК заключается в том, что он дает свободу есть столько много (или настолько мало) углеводов, сколько вы пожелаете, и при этом позволяет контролировать уровень сахара в крови. Однако между приемами пищи и перекусами по-прежнему необходимо выдерживать интервалы минимум в несколько часов (оптимально три и более), чтобы болюсный инсулин успел вернуть уровень сахара в крови к норме прежде, чем вы снова приметесь за еду. Даже если считать углеводы – и вводить на них болюс – внимательно, то контролировать уровень глюкозы в крови, когда безостановочно тянешься за едой, практически невозможно. Частые произвольные перекусы вводят организм в неизменное состояние повышенного уровня сахара в крови после еды и ожидания работы болюса, который должен вернуть глюкозу в норму.

Так случилось, что в разное время суток требуется разное соотношение инсулин/углеводы. Все дело в изменении уровня гормонов и физической активности, которые влияют на чувствительность к инсулину. Многие обнаруживают, что им нужен наименьший углеводный коэффициент, а значит, самая большая болюсная доза – за завтраком, а самый высокий коэффициент – и самая маленькая болюсная доза – в середине дня. Например, мне требуется соотношение 1 ед/10 г за завтраком, 1 ед/16 г в обед и 1 ед/14 г на ужин.

Если вы уже принимаете инсулин короткого действия на еду, и ваш уровень сахара в крови большую часть времени приближен к норме, то вычислить соотношение инсулин/углеводы не составит труда. Просто сложите количество углеводов за обычный прием пищи и разделите на единицы быстродействующего инсулина.

Например, Сэм обычно съедает за завтраком 45 граммов углеводов и принимает 5 единиц инсулина быстрого действия. Показатели сахара в крови перед завтраком и перед обедом одинаковы, поэтому получается, что каждая единица инсулина покрывает 9 граммов углеводов (45 разделить на 5).

Если вы никогда не пользовались УК (соотношение инсулин/углеводы) для расчета пищевого инсулина, то не стоит волноваться: существует несколько способов определить стартовый коэффициент. Какой бы метод вам ни приглянулся, все равно следует начинать с консервативной дозы. Уж лучше уровень сахара в крови будет слегка повышен, чем понижен, потому что частые эпизоды гипогликемии представляют опасность и мешают точно рассчитать дозы препарата.

Формула 1: правило 500

Правило 500 основывается на предположении, что в среднем человек потребляет (с основными приемами пищи и перекусами) и производит (в печени) примерно 500 граммов углеводов в сутки. Мы делим 500 на среднее количество единиц инсулина, которое вы принимаете за сутки (базальный плюс болюсный, еще одно название – СДИ (суточная доза инсулина), и получаем приблизительное значение вашего углеводного коэффициента (УК): 500/СДИ.

Например, если за день вы обычно принимаете 25 единиц инсулина, то одна единица покрывает приблизительно 20 граммов углеводов (500/25 = 20). Если вы принимаете 60 единиц в день, то соотношение инсулин/углеводы будет 1:8 (500/60 = 8).

Таблица 7–1. Оценка соотношения инсулин/углеводы по общей суточной дозе инсулина

Преимущество этого подхода заключается в его простоте: нужно всего лишь разделить одно круглое число (или посмотреть в простую таблицу). Но очевидное слабое место этого подхода – нужно принять как данность, что все люди одинаково чувствительны к инсулину и съедают одинаковое количество пищи. Человек, который привык кушать очень мало, должен получать меньшую СДИ и крайне мало инсулина за едой. Но те, кто ест очень плотно (и получает куда большую СДИ), должны рассчитывать на слишком высокие дозы пищевого инсулина. Кроме того, этот подход предполагает, что количество инсулина, которое вы принимаете на данный момент, вам подходит. Если уровень глюкозы в крови часто оказывается выше или ниже целевого диапазона, то углеводный коэффициент, полученный в рамках этого метода, скорее всего, будет неправильным.

Формула 2: расчет по весу тела

Этот подход основывается на том факте, что чувствительность к инсулину снижается по мере увеличения массы тела. Одна единица инсулина покрывает меньше пищи у полного человека, чем у худенького. Чтобы вычислить соотношение инсулин/углеводы, нужно разделить 1 800 на свой вес в фунтах или 850 на свой вес в килограммах: 1800/вес (фунты) или 850/вес (кг).

Таблица 7–2. Определение соотношения инсулин/углеводы по весу

Потенциальная проблема этого подхода заключается в том, что он не учитывает композицию тела. Человек может весить 113 кг и иметь при этом развитую мускулатуру, значит, у него выше чувствительность к инсулину, чем у человека с таким же весом, но с большим количеством жира. Есть и еще одна проблема – эта система не учитывает стадии роста и производства гормонов. Растущий, наводненный гормонами организм подростка требует больше пищевого инсулина, чем организм взрослого при том же весе тела. Точно также беременной женщине требуется больше инсулина, чем небеременной с тем же весом. (Паттерны инсулина во время беременности мы обсудим в восьмой главе).

Настройка и проверка соотношения инсулин/углеводы

Разумнее сперва установить походящий режим подачи базального инсулина, а затем предпринимать попытки разобраться с соотношением инсулин/углеводы. Любые изменения в базальном инсулине после тонкой настройки болюсной дозы потребуют дополнительного пересмотра болюса.

Настройку соотношения инсулин/углеводы (углеводного коэффициента) лучше проводить эмпирическим путем (методом проб и ошибок). Кроме того, нужно просчитывать каждый прием пищи и перекус отдельно, так как на углеводный коэффициент влияет время суток. В целом, если уровень глюкозы через три-четыре часа после еды часто поднимается выше или опускается ниже целевого диапазона, то причина в соотношении инсулин/углеводы. Особенно это актуально в тех случаях, когда выраженность подъемов и спадов усугубляется с увеличением размера порций. Например, если уровень глюкозы чуть повышается после легкого завтрака и сильно после плотного, то есть все основания повысить коэффициент инсулин/углеводы.

Если уровень глюкозы через три-четыре часа после еды часто поднимается выше или опускается ниже целевого диапазона, то причина в соотношении инсулин/углеводы.

Например, рассмотрим данные Райана в таблице 7–3.

Таблица 7–3. Данные Райана

Напомню, что каждую фазу дня лучше рассматривать в отдельности и приходить к заключению о дозе, введенной на предыдущий прием пищи. Предположим, что на данный момент соотношение инсулин/углеводы Райана составляет 1:15 на каждый прием пищи, тогда как вы интерпретируете его данные? Вот как это вижу я:

1. Уровень сахара в крови перед завтраком у Райана очень повышен, хотя перед сном все в порядке. Значит, если доза базального инсулина выбрана правильно, ему нужно увеличить коэффициент инсулина к углеводам на перекус перед сном. Я бы попробовал 1 ЕД: 12 г углеводов.

2. Значения в обед выглядят уверенно, значит соотношение 1:15 на завтрак ему хорошо подходит.

3. У него часто падает сахар перед ужином, поэтому обеденный углеводный коэффициент нужно снизить. Я бы порекомендовал 1 ЕД: 20 г углеводов на обед.

4. Так же, как и в обеденное время, перед сном у Райана все в пределах целевого диапазона. Поэтому можно оставить 1 ЕД: 15 г углеводов на ужин. Из общей картины выбивается только среда. Высокие значения глюкозы перед сном, вероятно, результат «рикошета» (или передозировки) от очень низких показателей перед обедом.

Здорово, когда показатели в обед такие же стройные, как у Райана, но такое редко случается в реальном мире. Когда паттерны сильно разнятся, обязательно требуется подробный сбор данных. А именно вам понадобятся значения уровня глюкозы перед основными приемами пищи и перекусами, углеводы в граммах и дозы инсулина. Эту информацию можно получить, если скачать ее с устройства на компьютер, открыть в приложении или обратиться к своим записям. Когда вы проводите анализ данных, старайтесь исключать все факторы, кроме пищи, которые могут повлиять на уровень сахара в крови. Например, не учитывайте данные, полученные во время тяжелых тренировок, конечно, если вы не выкладываетесь так каждый день в одно и то же время. Кроме того, не включайте информацию, собранную во время болезни или эмоциональных потрясений, в начале менструального цикла или после эпизода гипогликемии. И проходите мимо приемов пищи, если еда была очень жирной или вы не знаете, сколько в ней содержалось углеводов (например, когда вы ходили в ресторан).

Чтобы начать анализ данных, проверьте уровень сахара в крови до еды и затем снова, спустя как минимум три часа (чтобы инсулин успел завершить свою работу), не потребляя никаких калорий и болюса. Так как непредвиденные обстоятельства могут случиться когда угодно, то я предпочитаю анализировать данные за период от одной до двух недель, чтобы прийти к адекватному решению относительно углеводного коэффициента.

Например, давайте посмотрим на данные из таблицы 7–4.

*Как вы видите, выводы могут иногда противоречить друг другу (ведь речь идет о диабете – с ним никогда не бывает просто!). Тем не менее мы все же можем прийти к обобщенному заключению, глядя на эти результаты. Мне бы хотелось выбрать соотношение инсулин/углеводы 1 единица на 12 граммов углеводов.

И вот почему: во-первых, я откину данные за 3 июня из-за низких показателей глюкозы перед завтраком (вероятнее всего, это «рикошет» после гипергликемии). Также я решил выкинуть данные за 8 июня, потому что они не согласуются с остальными результатами, и еды было намного больше обычного (возможно, были хорошие скидки на блинчики). Остальная информация указывает на то, что соотношение углеводов к инсулину выше 1:12 вызывает повышение уровня сахара в крови, а ниже 1:12 провоцирует спад. Коэффициент 1:12 поддерживает уровень сахара в крови в сравнительно стабильном состоянии, так как значения в обед отклонились от завтрака в пределах 30 мг/дл. Напомню, что наша цель – не выявить, какое соотношение (УК) приводит к нормальному уровню глюкозы через три или четыре часа, а определить, какое соотношение приводит к результату, сходному с показателями до еды.

Таблица 7–4. Дневниковые записи

Еще один метод оценки соотношения инсулина к углеводам заключается в анализе данных системы непрерывного мониторинга глюкозы. Система НМГ позволяет скачивать отчеты и просматривать точные паттерны после еды. Нужно посмотреть на график и выяснить, как подобрана доза пищевого инсулина: слишком высокая, слишком маленькая или такая, как нужно.

Например, взгляните на рисунок 7.1 ниже. В этом отчете показаны средние данные по времени суток за месячный период для Армонда, который использует соотношение инсулина к углеводам 1:15 на завтрак, 1:20 на обед и 1:15 на ужин. Похоже, что 25 % показаний Армонда перед обедом ниже его целевого диапазона до обеда, а еще 25 % – выше целевого диапазона поздним вечером. Основываясь на этой информации, мы можем предложить Армонду уменьшить дозу на завтрак до 1:18 и увеличить на ужин до 1:12.

Рисунок 7.1. АГП (амбулаторный гликемический профиль) с LibreView

Лично мне кажется, что графики с наложением, как рисунке 7.2, лучше служат для определения дозы пищевого инсулина, чем сводная информация или отчеты по средним значениям, как на рисунке 7.1, так как на них легче рассмотреть детали.

Рисунок 7.2. Наложение графиков с Dexcomclarity

Данные на рисунке 7.2 говорят о том, что УК на завтрак, скорее всего, подобран верно, так как уровень глюкозы в крови к обеду возвращается в норму (несмотря на резкий подъем вскоре после еды). Доза на обед кажется недостаточной, так как уровень глюкозы поднимается и остается умеренно повышенным три или четыре часа спустя. Если в обед применяется углеводный коэффициент 1:10, то я бы рекомендовал повысить его до 1:9. Дозы на ужин тоже, по всей видимости, недостаточно, так как уровень глюкозы остается значительно повышенным через три-четыре часа после ужина. Стоит попробовать поднять УК до 1:8.

На рисунке 7.3 вы видим паттерны глюкозы после еды за две недели пользователя гибридной системы замкнутого цикла. Его углеводный коэффициент на весь период одинаковый – 1 ЕД: 8 г углеводов. Все пищевые болюсы показаны очень удобно, поэтому мы можем проследить уровни глюкозы в последующие три часа. Возможно, вы заметили, что практически все дни глюкоза поднимается после завтрака и остается слегка повышенной на протяжении трех часов. Эту проблему можно решить, если повысить УК до 1 ЕД: 7,5 г. Уровень глюкозы в крови в течение трех часов после обеда в основном находится в пределах целевого диапазона. Пусть вас не смущает прерывистая линия (показывает средний результат), на которую сильно повлиял один день, когда глюкоза была очень повышена. Я бы оставил в обед соотношение инсулин/углеводы 1 ЕД: 8 г. Также мы видим, что уровень сахара в основном попадает в целевой диапазон после ужина. Тем не менее создается впечатление, что после ужина сигнал часто и надолго пропадает, поэтому мы не можем прийти к однозначному выводу.

При анализе данных чем больше подробностей, тем лучше. Так вы можете напасть на след каких-то незначительных факторов, которые влияют на уровень глюкозы и требуют изменений дозы.

Например, у Бетти – одной из моих клиенток – каждое воскресенье в обед значения уровня глюкозы в крови поднимались выше целевого диапазона, но в остальные две недели сахар был в норме. В чем причина? В церкви. Бетти с трепетом относилась к утренним воскресным службам. Мало того, что ей приходилось сидеть там без движения по нескольку часов, так еще и прилив адреналина, который она получала от молитв и пения, заставлял сахар расти. Решение: пользоваться обычным коэффициентом 1:10 на завтрак все дни недели, а в воскресенье повысить коэффициент до 1:8.

Другой пациент, Дэвид, жаловался на крайне непоследовательные значения глюкозы перед ужином, несмотря на то, что он всегда ел на обед одно и то же и пользовался коэффициентом 1:15 в обеденное время. Просматривая его записи, мы обнаружили, что перед вечерними спадами у него обычно по утрам были тренировки, а перед вечерними пиками тренировок не было. Решение: использовать соотношение 1:10 в обед после спокойного утра, но увеличить до 1:20, если утром была тренировка.

Рисунок 7.3. График болюсного приема пищи от Medtronic Carelink

Так что, это все правила в отношении еды? Просто нужно считать углеводы и применять коэффициент инсулин/углеводы? К сожалению, нет. Как уже было сказано в четвертой главе, из общего количества углеводов нужно отнимать пищевые волокна, а также учитывать, что белок тоже может поднимать уровень сахара в крови – особенно, если углеводов было недостаточно. Когда углеводов нет, какая-то часть перевариваемого белка превращается в глюкозу. Когда вы съедаете за обедом или другим приемом пищи очень мало углеводов, то рассчитывайте, что 50 % белка превратятся в глюкозу, и закладывайте дозу на это количество, как на углеводы. Другая ситуация, когда белки могут поднять уровень глюкозы в крови, возникает, если съесть очень много белка за один присест (минимум 60 грамм). В этом случае нужно добавить 20 грамм к углеводам.

Точный выбор пищевой болюсной дозы может показаться непростым занятием. Учитывая сложность вычисления адекватного коэффициента углеводов и поправку на белок, то было бы здорово завести еще одну пару глаз, которые поглядывали бы на графики и записи. Не стесняйтесь просить врача или инструктора по самоконтролю просматривать ваши данные, чтобы убедиться, что вы пришли к разумным выводам. Или позвоните к нам в офис – наша команда с радостью поможет вам точно подобрать нужные настройки.

Болюсная доза = (пищевая доза + корректирующая доза + корректировка скорости изменения – остаточный инсулин) x корректировка активности.

Часть 2: корректирующая доза

Итак, вы посчитали углеводы и воспользовались коэффициентом инсулин/углеводы для определения дозы на еду. Что дальше?

Следующая переменная в болюсном уравнении – это «корректирующая доза». Она подразумевает изменения в болюсе на еду с целью исправить показатели глюкозы выше или ниже целевого диапазона. Эти изменения повышают шансы привести значения глюкозы в крови к целевому диапазону к следующему приему пищи.

Чтобы лучше понять эту идею, представьте себе выдающегося лучника (только как положено, в зеленом трико) сэра Гэри Кинвудского (так вышло, что я живу под Филадельфией в городке Кинвуд). Сэр Гэри стремится одержать победу на турнире лучников и завоевать руку прекрасной леди Марианны. Когда сэр Гэри сосредотачивается на цели (на нарисованной мишени, не на леди Марианне), куда ему нужно метить? Конечно, в самый центр! Если он будет целиться в сторону от центра или в край мишени, то его шансы попасть в «яблочко» сильно упадут. Более того, он, чего доброго, пустит стрелу вообще мимо мишени и вызовет взрыв хохота в ложе для богатых, где сидят ехидный шериф и его прихвостни. Напомню, что контроль за уровнем глюкозы в крови далек от точной науки – обычно мы празднуем победу, если вообще попадаем по мишени. Чтобы этого добиться, мы должны всегда целиться в самую середину. Если ваш целевой диапазон составляет от 60 мг/дл (3,3 ммоль/л) до 140 мг/дл (7,8 ммоль/л), стремитесь к 100 (5,5). Если ваш диапазон составляет от 70 (3,8) до 160 (8,9), стремитесь к 110 (6,1). Если ваш приемлемый диапазон составляет от 80 (4,4) до 200 (11,1), стремитесь к 140 (7,8). Целясь в центр, вы увеличиваете свои шансы очутиться в пределах целевого диапазона.

Целевой показатель уровня глюкозы в крови должен представлять собой конкретное число ровно посередине приемлемого диапазона.

Вот как работает корректирующая болюсная доза. Если ваше «яблочко» – это уровень глюкозы 120 мг/дл (6,7 ммоль/л), а до еды было значение 175 (9,7), то вам потребуется добавочный инсулин к пищевой дозе, чтобы привести уровень сахара в крови к 120 (6,7). Дает ли это гарантии, что на следующей проверке вы попадете прямо в цель? Нет, но у вас значительно повысятся шансы снизить уровень глюкозы в крови и попасть в пределы целевого диапазона. Если вы не добавите корректирующую дозу инсулина, то как будто примите решение снова получить 175 (9,7) в следующий раз. С точки зрения стрельбы из лука это как целиться в край мишени вместо середины.

Иногда скорректировать болюс – значит убрать лишний инсулин из обычной пищевой дозы. Иногда такую поправку называют обратной коррекцией. Если у вас уровень сахара в крови 80 (4,4), а цель стоит на 110 (6,1), то вам потребуется отнять инсулин от обычной дозы на еду. Так вы повысите вероятность попадания в целевой диапазон к следующему приему пищи. Если вы не уменьшите пищевую дозу, когда уровень сахара в крови ниже цели, то вы рискуете окончательно промахнуться мимо мишени и испытать гипогликемию перед следующим приемом пищи. К слову, если у вас низкий сахар и вы не планируете принимать пищу, то корректирующую дозу неоткуда будет отнимать. Небольшого перекуса будет достаточно, чтобы вернуться в целевой диапазон.

Чтобы вычислить корректирующую дозу инсулина, вам потребуется выяснить три параметра:

1. Текущий уровень сахара в крови.

2. «Яблочко» на вашей мишени – желаемый уровень глюкозы.

3. Фактор чувствительности (еще его называют «фактор коррекции»). Фактор чувствительности не имеет ничего общего с тем, насколько хорошо вы умеете слушать и готовы ли вы пропустить футбол ради похода по магазинам со своей второй половиной. Этот фактор показывает, на сколько одна единица инсулина снижает ваш уровень сахара в крови.

Чувствительность к инсулину у каждого человека своя. Но в целом, чем больше вес и чем больше инсулина требуется на регулярной основе каждые сутки, тем ниже чувствительность к единице инсулина. Определенные условия (рост, беременность, предменструальный период, болезнь, стресс, операция, прием стероидных препаратов) снижают чувствительность к инсулину, хотя и временно.

Таблица 7–5. Оценка фактора чувствительности в дневное время на основе суммарной суточной дозы инсулина

Процесс определения фактора чувствительности напоминает поиск оптимального коэффициента инсулин/углеводы. Мы начнем с примерной цифры, которую получим по формуле, и затем будем подгонять ее, опираясь на фактические анализы крови.

Формула, которая, на мой взгляд, надежнее всего помогает вычислить дневной фактор чувствительности к инсулину, называется «Правило 1700 (94)». Нужно взять суммарную суточную дозу инсулина, в том числе базальный и болюсный, и разделить на 1700 (на 94, если вы измеряете уровень глюкозы в крови в ммоль/л). Смотрите примеры в таблице 7–5.

При поиске фактора чувствительности я рекомендую первоначально останавливаться на верхней границе диапазона. Например, если в среднем суммарная суточная доза составляет 80 единиц инсулина, то в качестве первого фактора выберете 25 (1,4). Так вы сведете к минимуму риск перестараться с корректировкой и спровоцировать низкий уровень сахара. Ниже разберем несколько примеров.

Эми принимает в среднем 28 единиц инсулина в день. Применяя правило 1700, получаем:

1700/28 = 61 (94/28 = 3,4)

Это значит, что одна единица быстродействующего инсулина снижает ее уровень сахара примерно на 61 мг/дл или 3,4 ммоль/л. Чтобы упросить вычисления и начать умеренно, мы округлим до 65 (3,5). Напомню, что высокий фактор чувствительности означает, что для коррекции высоких значений глюкозы требуется меньше инсулина.

Поскольку целевой уровень сахара в крови Эми составляет 110 (6,1), она должна прибавлять 1 полную единицу на каждые 65 (3,5) пунктов сверх 110 (6,1) и вычитать 1 единицу на каждые 65 (3,5) пунктов ниже 110 (6,1). В виде формулы ее коррекционную дозу можно выразить так:

В мг/дл: (текущий уровень сахара в крови – 110) / 65

В ммоль/л: (текущий уровень сахара в крови – 6,1) / 3,5

Если уровень сахара в крови Эми равен 210, мы получаем (210–110)/65, или 1,5 единицы. Ей потребуется 1,5 дополнительные единицы, чтобы скорректировать уровень сахара в крови до 110. Если ей требуется 3 единицы на еду и до приема пищи концентрация глюкозы составила 210, то ей следует увеличить дозу до 4,5.

Если до еды уровень глюкозы был 76, то получаем (76–110) / 65 или -0,5 единицы. Ей следует уменьшить обычную пищевую дозу на 0,5 единицы. Если ей требуется 3 единицы на покрытие углеводов, а концентрация глюкозы составила 76, то дозу нужно уменьшить до 2,5 единицы.

Давайте рассмотрим еще один пример. Налани суммарно принимает 75 единиц инсулина в сутки. Одна единица снижает ее уровень сахара на 23 мг/дл (1700/75 = 23), поэтому округлим до 25.

Если целевое значение уровня глюкозы в крови для Налани составляет 120, то ей нужно добавлять одну полную единицу на каждые 25 пунктов свыше 120 и отнимать одну полную единицу на 25 пунктов ниже 120. Ее коррекционная формула выглядит следующим образом:

(текущий уровень сахара в крови – 120) / 25

Если уровень сахара в крови Налани равен 171, то ей потребуется (171–120) / 25 или 2 единицы в дополнение к инсулину, который она принимает на покрытие еды. Если уровень сахара 310, то ей потребуется (310–120) / 25 или приблизительно 8 дополнительных единиц.

Факторы чувствительности могут меняться

Вероятно, вы заметили оговорку «дневной», которая промелькнула в описании фактора чувствительности по правилу 1 700. Дело в том, что чувствительность к коррекционному инсулину может варьироваться в зависимости от времени суток. Точно также соотношение инсулин/углеводы варьируется от одного приема пищи к другому. Не удивляйтесь, если одна единица инсулина снижает уровень сахара в крови сильнее ночью и рано утром, и слабее в дневное время. Вечером у большинства людей падает концентрация гормонов, которые противодействуют инсулину. В результате одна единица инсулина может эффективнее снижать концентрацию глюкозы в крови во время отхода ко сну и посреди ночи. По своему опыту могу сказать, что у большинства людей факторы чувствительности имеют тенденцию подниматься на 30–50 % ночью относительно дневных значений.

Поэтому, если вы только начали подсчитывать корректирующие болюсы и определили, что днем фактор чувствительности составляет 40 мг/дл (2,2 ммоль/л), вам стоит увеличить его до 60 (3,3) ночью – по крайней мере до тех пор, пока у вас не появится возможность проверить эффективность этого решения.

Кроме того, факторы чувствительности могут меняться по прошествии времени. Когда у человека появляется лишний вес, чувствительность к инсулину притупляется, поэтому фактор чувствительности становится меньше. Перемены в уровне физической активности тоже влияют на восприимчивость инсулина. Пролонгированные периоды малоподвижности по причине болезни, травмы, путешествия или сидячей работы могут снизить чувствительность и, следовательно, фактор чувствительности. С другой стороны, похудение и повышенная физическая активность помогают повысить чувствительность к инсулину.

Проверяем ваш фактор чувствительности

Вы можете проверить точность выбранного фактора чувствительности, выполнив следующие шаги:

1. Проверьте уровень сахара в крови спустя минимум четыре часа после введения болюсной дозы быстродействующего инсулина.

2. Если уровень сахара повышен, то проведите вычисления и найдите подходящую дозу инсулина. Следующие несколько часов занимайтесь обычными делами, но не употребляйте пищу и не ходите на тренировку.

3. Проверьте уровень сахара в крови спустя четыре часа.

4. Подсчитайте, насколько снизился уровень глюкозы, и затем разделите на количество единиц, которое вы вводите.

Если все сложится удачно, то результат ваших вычислений будет близок к фактору чувствительности из таблицы 7–5. Если нет, повторите процесс еще пару раз. Если каждый раз получается одно и то же число, которое, однако, не совпадает с табличными значениями, остановитесь на том, что вы вычислили.

Например, вчера я проверял уровень глюкозы через четыре часа после обеда, и показало 205 мг/дл (11 ммоль/л) (проклятый недоучтенный саб-сэндвич!). Применив дневную формулу (уровень глюкозы – 100) / 40, я ввел 2,6 единицы через инсулиновую помпу. Спустя несколько часов, перед ужином, уровень сахара упал до 112. Я смог понизить глюкозу на 93 пункта (201–112). Разделив это число на 2,6, я получил фактор чувствительности 36 пунктов на единицу – не совсем 40, но достаточно близко.

С помощью системы НМГ тоже можно проверить правильность фактора чувствительности. На рисунке 7.4 ниже коррекционный болюс снизил уровень сахара в крови намного ниже целевого диапазона. Отсюда следует, что фактор чувствительности нужно повысить, чтобы не допустить последующие эпизоды гипогликемии.

Рисунок 7.4. Отчет за день системы НМГ, на котором видна передозировка коррекционным болюсом

Болюсная доза = (пищевая доза + корректирующая доза + корректировка скорости изменения – остаточный инсулин) x корректировка активности.

Часть 3: корректировка скорости изменения

(в соответствии с тенденцией)

Мы уже прошли половину уравнения! Теперь я хочу, чтобы вы представили, как садитесь вечером за стол в ожидании любимого блюда. Мне больше всего нравится мясной рулет, приготовленный с любовью руками жены. Ммммм…. извините, я отвлекся. Так вот, мы считаем болюсные дозы.

Рисунок 7.5а и 7.5б. Отображение данных на двух системах НМГ старого поколения

Теперь представьте, что вы смотрите на дисплей своей системы НМГ и видите значение глюкозы 140 (7,8). График тенденций отчетливо показывает направление вверх. Следует ли вам принять обычную дозу на покрытие углеводов при нынешнем уровне сахара? Или принять больше? Или подождать, пока все само собой не устаканится, потому что из кухни доносится потрясающий аромат любимого блюда?

Тенденция показывает состояние глюкозы в крови: стабильна, растет или падает. Существует два способа определить тенденцию на дисплее НМГ – по стрелочкам или графикам тенденций. Фотографии на рисунках 7.5а и 7.5б были сделаны несколько лет назад, на них две системы НМГ старого поколения. Но на новых устройствах можно увидеть то же самое.

Обе системы НМГ показывают идентичные значения глюкозы на настоящий момент времени. Разница заключается только в направлении, в котором движется глюкоза. На дисплее слева график тенденций показывает спад, а на дисплее справа мы видим стрелочку вверх – умеренный подъем.

Каждая система НМГ по-своему объясняет стрелочки, указывающие на последние изменения уровня сахара в крови (подробности в таблице 7–6).

Таблица 7–6. Определения стрелок тенденций в различных системах НМГ(в первой колонке стрелки в разные стороны)

н/д = нет данных в этой системе

Несколько профессиональных объединений, в том числе Американская ассоциация специалистов в области клинической эндокринологии, рекомендуют подстраивать дозы инсулина под текущую скорость изменения. Почему? Вспомним главную задачу болюсного инсулина: вернуть уровень глюкозы в целевой диапазон к тому моменту, как болюс завершит свою работу (обычно она занимает от трех до четырех часов). Обычная формула для расчета болюсной дозы принимает во внимание текущий уровень сахара в крови и предполагает, что глюкоза стабильна во время введения болюса. Однако если глюкоза поднимается, то уровень сахара в крови, вероятно, будет выше цели, когда обычный болюс завершит свою работу. А если глюкоза падает, то уровень сахара в крови упадет ниже цели.

Наличие стрелок с тенденциями вверх или вниз позволяет спрогнозировать магнитуду и направление изменений на следующий период от 30 до 60 минут. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что тенденция к постепенному росту или спаду (1–2 мг/дл в минуту или 0,06–0,11 ммоль/л в минуту) обычно дает изменения как минимум на 25 (1,4) пунктов, умеренный подъем или спад (2–3 или 0,11–0,16) приводит к изменению не менее чем на 50 пунктов (2,8), в то время как тенденция к резкому подъему или спаду (>3 или 0,16) обычно приводит к изменению не менее чем на 75 пунктов (4,2). Таким образом, чтобы дать себе наилучшие шансы достичь целевого уровня глюкозы в течение следующих нескольких часов, рассмотрите возможность корректировки доз болюса на основании скорости изменения, происходящего во время введения болюса.

Существуют два способа выполнить регулировку. Первый – добавить (отнять) от значения глюкозы в крови, которое вы использовали для расчета болюса. Например, если уровень сахара в крови 180 (10) и быстро поднимается, то используйте 230 (12,8) для расчета болюсной дозы. Если уровень сахара в крови составляет 120 (6,7) и умеренно снижается, используйте 95 (5,3) для расчета болюсной дозы. Единственный недостаток этого подхода заключается в том, что вы можете вводить в помпу или регистрирующее устройство значения уровня сахара в крови, которые не соответствуют действительности, поэтому данные при загрузке будут неточными.

Другой способ – рассчитывать дозу по реальному значению уровня сахара в крови и прибавлять или отнимать определенное количество инсулина на основании фактора коррекции. Степень изменения болюса зависит от вашего фактора чувствительности. Для тех, у кого фактор чувствительности к инсулину составляет 50 мг/дл (2,8 ммоль/л) на единицу инсулина, постепенная тенденция к снижению может быть компенсирована уменьшением на пол-единицы обычной дозы болюса. Для человека, чей коэффициент чувствительности составляет 20 мг/дл (1,1 ммоль/л) на единицу, резкое повышение можно компенсировать увеличением болюса на 2,5 единицы. Только не выходите из себя! Понимаю, что вычисления вам уже порядком надоели, поэтому я все сделал за вас в Приложении D («D» от «Достала математика»).

Таблица 7–7. Корректировка болюсных доз на основе стрелок тенденций

Обратите внимание, что подгонять болюсные дозы на определенное количество единиц гораздо практичнее, чем высчитывать через проценты, потому что мы пытаемся компенсировать фактическое повышение или снижение глюкозы. Изменения по процентам могут сильно отличаться в зависимости от величины болюса. Например, если бы мы увеличили болюс на 20 % для резкого подъема, увеличение составило бы 0,2 единицы для болюса в 1 единицу и 3 единицы для болюса в 15 единиц. Безопаснее и эффективнее корректировать на определенное количество единиц, чем на процент от исходной дозы.

Болюсная доза = (пищевая доза + корректирующая доза + корректировка скорости изменения – остаточный инсулин) x корректировка активности.

Часть 4: Остаточный болюсный инсулин

Терпение – это добродетель. К сожалению, все мы сталкивались с людьми, которые отказывались считаться с этим утверждением. Возьмем, например, Веруку Солт, требовательную и невоспитанную девочку из фильма «Чарли и шоколадная фабрика», которую нетерпение довело до мусорной кучи. Часто так бывает, что ситуация может исправиться сама по себе, если дать ей на это шанс. Рассмотрим, например, инсулин. На сегодняшний день самый быстродействующий инсулин – это ингаляционный аналог Afrezza, который завершает свою работу за период от 90 до 120 минут. А самому быстрому инсулину, введенному инъекционным путем или через помпу, на выполнение своих функций требуется около четырех часов – не 10 минут, не час и даже не два часа. Едва ли уровень сахара в крови вернется в норму через час или два после введения болюса, потому что за это время инсулин просто не успеет подействовать. Так что же делать? Выстрелить по повышенному сахару в крови из полностью заряженного коррекционного болюса (иногда его называют «болюс ярости» или «болюс гнева»)? Или беспомощно опустить руки, надеяться и ждать, что сахар в конце концов упадет?

Если вы из тех, кто предпочитает агрессивно управлять уровнем сахара в крови, но не хочет упасть в судорожных припадках гипогликемии, то для вас истина где-то посередине. То есть необходимо вести учет инсулина, который все еще остается работать после предыдущих болюсов. Этот остаточный инсулин имеет много разных названий, которые означают одно и то же: остаточный активный инсулин, IOB (от англ. Insulinon Board – инсулин «на борту»), BOB (от англ. Bolus On Board – болюс «на борту») и так далее. Давайте просто назовем его остаточным инсулином или остатком болюса. Важно отнимать остаточный инсулин из болюса, который вы собираетесь ввести, потому что это предотвращает суммирование доз инсулина.

Например, мне, как и многим из вас, не нравится подниматься выше 200 (12+). Раньше я проверял уровень сахара спустя пару часов после еды, и если он оказывался повышенным, то исправлял дело обычной коррекционной болюсной дозой. И, конечно же, несколько часов спустя начиналась гипогликемия.

Инсулиновые ручки нового поколения и инсулиновые помпы умеют вычислять остаточный инсулин (остаток болюса, IOB) от предыдущего болюса и отнимать это количество от дозы, которую вы собираетесь ввести. Можно сказать, что функция подсчета активного болюса послужила поводом назвать современные помпы «умными». Принимая во внимание количество оставшегося болюса, помпа позволяет безопасно скорректировать высокие значения глюкозы практически в любое время, даже вскоре после приема пищи. Однако разные модели помп по-разному вычисляют остаток инсулина и применяют получившееся число к подсчету болюса. Стоит ли доверять помпе считать остаток болюса? Когда вы разберетесь в том, как ваша помпа считает остаточный активный болюс, вы сможете ответить себе на этот вопрос.

Если вы не хотите покупать умную помпу или умную шприц-ручку или не хотите пользоваться функцией калькулятора болюса, то вам придется делать поправку на остаток инсулина самостоятельно.

Таблица 7–8. Как разные системы считают остаток болюса (IOB)

Остаток болюса основывается на типичной скорости абсорбции и наблюдаемых шаблонах действия инсулина короткого действия. Не забывайте, что абсорбция и воздействие инсулина у разных людей отличаются и меняются в зависимости от ситуаций. У одних людей быстродействующий инсулин завершает работу менее чем за три часа, у других действие препарата растягивается не меньше чем на пять или шесть часов. Исключение – ингаляционный инсулин Afrezza, который успевает завершить все этапы работы за два или три часа. Если тренируемая зона совпала с местом введения инсулина (тренировка началась в течение часа после введения), то время действия инсулина значительно сократится. Инъекция инсулина в мышцу (случайно или преднамеренно) сокращает время работы препарата примерно вдвое. Однако в большинстве случаев инсулин короткого действия работает согласно рисунку 7.6 и таблице 7–9.

Таблица 7–9. Остаток болюса на основании времени с момента введения болюса

Например, если вы ввели 6 единиц инсулина на перекус в 15:00, а затем проверили уровень сахара в крови в 17:00, то в организме останется 35 % старого болюса (6 единиц х 0,35 = 2 единицы). Если вы ввели 12 единиц на ужин и проверили уровень сахара в крови спустя три часа, то активными останутся примерно 1,2 единицы (12 x 0,10).

Чтобы упростить работу, некоторые предполагают, что их инсулина хватает на определенное количество часов, и вычисляют линейное действие инсулина. Те, кто любит активно браться зарасчет дозы, могут принять за переменную трехчасовое время действия и рассчитать, что одна треть инсулина расходуется каждый час, как показано в таблице 7–10.

Рисунок 7.6. Типичный профиль действия инсулина короткого действия

Таблица 7–10. Упрощенный расчет остаточного инсулина на основе трехчасовой продолжительности действия инсулина

Более традиционный подход предполагает, что болюс завершает работу за четыре часа, и каждый час расходуется по 25 % (смотрите таблицу 7–11).

Если вы хотите пойти консервативным путем в вопросах расчета дозы (стараясь не допустить гипогликемии), то примите пять часов за время действия инсулина и рассчитывайте, что каждый час расходуется 20 %.

Таблица 7–11. Упрощенный расчет остаточного инсулина на основе четырехчасовой продолжительности действия инсулина

Таблица 7–12. Упрощенный расчет остаточного инсулина на основе пятичасовой продолжительности действия инсулина

Точное вычисление остаточного инсулина

Если вы пользуетесь помпой для подсчета остаточного инсулина или делаете вычисления самостоятельно, результат в любом случае зависит от ваших предположений относительно времени работы инсулина. А именно это и есть одна из важнейших переменных. Если вы занизите время работы инсулина, то насчитаете меньше остаточного болюса, чем на самом деле. И когда вы отнимите слишком мало активного инсулина из нового болюса, то поставите себя под удар гипогликемии. И наоборот, если завысить время работы инсулина, то вы насчитаете больше остаточного болюса, чем на самом деле. В результате вы отнимете слишком много от болюса и получите высокий уровень сахара в крови.

Занижение времени работы инсулина повышает риск гипогликемии. Завышение времени работы инсулина повышает риск гипергликемии.

Существует несколько способов выяснить, сколько на самом деле работает ваш болюсный инсулин. Во-первых, можно покрасить инсулин радиоактивной краской и посмотреть, через сколько часов ваше тело перестанет светиться. Безошибочный результат, но не самый практичный метод. Во-вторых, можно проверять уровень сахара в крови каждые 30 минут после коррекционного болюса и понаблюдать, через сколько времени уровень сахара начнет падать. После введения коррекционного болюса нельзя принимать пищу, заниматься спортом и принимать еще болюсы до тех пор, пока вы не дойдете до точки стабилизации уровня глюкозы.

Давайте посмотрим на пример:

Судя по таблице, уровень глюкозы выравнивается в 11:30, то есть через три с половиной часа после введения болюса. Значит, продолжительность действия инсулина равна трем с половиной часам.

Есть способ и получше, который тоже позволяет узнать точное время работы болюса – это график тенденций на системе непрерывного мониторинга глюкозы. Изучите его после введения коррекционного болюса. На рисунке 7.7 можно ознакомиться с примерами.

Рисунок 7.7. Определение времени действия инсулина по системе НМГ

На примере слева уровень сахара в крови перестал падать через три часа после введения коррекционного болюса. В примере по центру у коррекционного болюса ушло четыре часа, чтобы прекратить снижение сахара. На примере справа после пищевого болюса уровень сахара в крови выровнялся через пять часов.

Что делать с остатком болюса инсулина (IOB)

Крайне важно принимать во внимание остатки старого болюса прежде, чем вводить новый. Вам решать, отнимать ли IOB только от коррекционного болюса или от пищевого болюса тоже. Лично я предпочитаю отнимать остатки инсулина от всех болюсов вне зависимости от того, что я ими компенсирую – пищу, высокий уровень сахара в крови или и то, и другое.

Однако если вы недавно поели или перекусили такой пищей, которая будет долго перевариваться, какая-то часть все еще активного остаточного болюса будет работать над непереваренной частью пищи. Такое может случиться, если вы недавно очень плотно поели, съели жирного или продукт с низким гликемическим индексом (об этом мы говорим подробнее ниже, в параграфе «Часть 6: время введения болюса»). В таких ситуациях лучше сократить коэффициент IOB или вовсе его проигнорировать.

Во всех остальных случаях просто отнимайте IOB из любого болюса, который вы планируете ввести. Так вы предупредите переизбыток болюсов и потенциальную гипогликемию. Если в норме вы принимаете по 4 единицы на еду и/или для коррекции высоких значений, но 1 единица все еще активно работает со старого болюса, то разумнее будет принять на этот раз только три единицы. Если обычно вы вводите 2 единицы для коррекции повышенного сахара, а 2,5 единицы еще остались в организме с предыдущего введения, то вам не следует ничего принимать. Более того, если остаточный инсулин превышает коррекционную болюсную дозу, то вам придется перекусить, чтобы предотвратить снижение сахара в следующие пару часов.

Болюсная доза = (пищевая доза + корректирующая доза + корректировка скорости изменения – остаточный инсулин) x корректировка активности.

Часть 5: корректировка физической активности

Так, давайте разберемся, что мы прошли на данный момент. Болюсный инсулин подсчитывается на основании количества углеводов, текущего уровня сахара в крови, направления движения глюкозы и количества инсулина, оставшегося с прошлого болюса. Кажется, все учли? Не совсем.

Видите ли, единица инсулина не всегда бывает единицей инсулина. Лучше я перефразирую. Единица инсулина в одних обстоятельствах может работать менее эффективно, чем в других. Такое понятие как «чувствительность к инсулину» определяет эффективность этого гормона. Чем выше чувствительность к инсулину, тем сильнее одна единица снижает уровень сахара в крови и больше углеводов она может покрыть. Одна единица в норме снижает глюкозу на 50 (2,9), но может снизить ее на 75 (4,4). Или если единица обычно покрывает 10 граммов углеводов, то может покрыть и 15, и даже 20.

На чувствительность к инсулину влияет ряд факторов, но самый значимый из них – это физическая активность. Не только тренировки, но любая физическая активность, в том числе уборка, поход по магазинам, игры, работа на участке, секс и все остальное, что затрагивает работу мышц и учащает дыхание.

При повышении физической нагрузки мышечные клетки становятся восприимчивее к инсулину. Чувствительность к инсулину растет и может продолжаться до нескольких часов в зависимости от протяженности физической активности. Чем интенсивнее и продолжительнее ваше занятие, тем дольше и выше чувствительность к инсулину.

При усиленной восприимчивости к инсулину гормон демонстрирует большую эффективность, чем обычно. Следовательно, вам необходимо подгонять болюсы под грядущую и в некоторых случаях прошедшую физическую нагрузку. Некоторые виды активности, главным образом высокоинтенсивные / кратковременные упражнения и соревновательные виды спорта, могут спровоцировать кратковременный подъем уровня глюкозы в крови. Это происходит из-за прилива адреналина. Но не забывайте, что вместе с тем возрастает и чувствительность к инсулину. Поправки на эти виды физической активности мы обсудим в следующей главе.

Тренировки после еды

Большинство задач и аэробных упражнений в течение дня (выполняются на субмаксимальном уровне в течение определенного периода времени) провоцируют снижение уровня сахара в крови в результате повышения чувствительности к инсулину и ускоренного метаболизма глюкозы. Чтобы предупредить слишком сильный спад глюкозы в крови, можно сократить количество инсулина, увеличить количество потребляемой пищи или сделать и то, и другое.

Таблица 7–13. Болюсные множители для физической активности

Если упражнение планируется в течение двух часов после еды, обычно лучший выбор – уменьшить количество болюса во время приема пищи. Поскольку физическая активность влияет на оба аспекта приема болюса (пищевую составляющую и часть, предназначенную для коррекции уровня сахара в крови), необходимо уменьшить и то, и другое. Для достижения этой цели используйте множитель активности. Рассчитайте болюсную дозу во время приема пищи как обычно (исходя из принимаемой пищи, уровня сахара в крови, направления движения глюкозы и остаточного инсулина), а затем умножьте болюсную дозу на коэффициент, который приводит к снижению дозы.

Коэффициенты умножения для упражнений основаны в первую очередь на продолжительности и интенсивности тренировки. В то время как продолжительность довольно легко измерить, интенсивность, скажем так, определяется глазами смотрящего. В таблице 7–14 показан простой и эффективный способ оценки интенсивности тренировки.

Таблица 7–14. Субъективно воспринимаемая напряженность

* Примечание: Очень-очень легкие занятия представляют собой немногим больше, чем отдых, и обычно не требуют какой-либо коррекции уровня инсулина. Очень-очень тяжелые занятия (максимальной интенсивности) обычно являются «анаэробными», что означает, что они не могут выполняться более нескольких минут и часто вызывают кратковременное повышение уровня сахара в крови.

Во внимание принимаются скорость и темп активности, ваше текущее физическое состояние, количество и размер тренируемой мускулатуры, навыки и привычность вида активности, среда, в которой выполняются упражнения.

Например, Мэрилин планирует для удовольствия покататься на велосипеде 20 минут (она воспринимает это как «очень легкую» нагрузку). Она умножает болюс для ужина на 0,90 и тем самым сокращает дозу на 10 %. Если она планирует гораздо интенсивнее крутить педали 60 минут по холмистой местности (что она воспринимает как «очень тяжелую нагрузку»), то она умножает болюс для ужина на 0,50 и сокращает дозу на 50 %.

Со временем большинство из нас испытывают кондиционирующий эффект. То есть мы начинаем эффективнее выполнять тот или иной вид активности, если практикуем его. В результате мы сжигаем меньше «топлива», и нам требуется меньше сокращать дозу инсулина.

Тренировки до еды

В некоторых случаях тренировки до еды требуют небольшого сокращения болюса на еду или повышенного уровня сахара в крови после упражнений. Если вы заметили, что уровень сахара в крови упал после еды (или коррекционной дозы), когда вы уже успели потренироваться, то сократите болюсную дозу умеренно (достаточно будет на 20–25 %).

В целом, если тренировка намечается до еды или между приемами пищи, то сокращение болюса на предшествующий прием пищи вызовет сильный подъем сахара в крови перед упражнениями. Лучше всего принять обычный болюс за предыдущим приемом пищи и затем перекусить перед тренировкой. Мы подробнее поговорим об управлении уровнем сахара в крови на тренировках перед едой в следующей главе, а также обсудим корректировки для длительных и изматывающих физических нагрузок.

Работа с высокими показателями перед физическими нагрузками

Если перед тренировкой у вас повышен уровень сахара в крови, то лучше всего воздействовать на него за 30 минут до начала активности. Так вы дадите болюсу достаточно времени, чтобы оказать эффект. Так как физические нагрузки усиливают воздействие инсулина, то начните с половины обычной дозы, которую вы вводите для коррекции высоких показателей глюкозы (меньше, чем остаточный инсулин). Например, если в норме ваш фактор чувствительности 40 (2,2), то считайте, что каждая единица снижает уровень глюкозы на 80 (4,4), если вы готовитесь начать тренировку. По возможности проверяйте уровень сахара во время и после физических нагрузок, чтобы посмотреть, насколько хорошо сработали ваши изменения. Определите, нужны ли новые поправки к следующей тренировке.

Для коррекции высокого уровня глюкозы в крови перед тренировкой примите половину обычной коррекционной дозы и пейте много воды.

Если вы хотите снизить уровень сахара в крови как можно быстрее, то рассмотрите вариант ввести корректирующий болюс в мышцу, а не в жировую ткань. Внутримышечная инъекция бывает болезненной в момент введения, но зато она работает в два раза быстрее, чем укол в подкожный жир. Каждая единица инсулина, введенная в мышцу, обладает таким же потенциалом, как единица, введенная в подкожный жир (то есть они одинаково сильно снижают уровень сахара в крови), но делает свою работу намного быстрее.

Пассивное состояние: обратное направление чувствительности

Все, что высоко взлетает, должно когда-нибудь упасть. Так усиленные физические нагрузки улучшают восприимчивость к инсулину, а отсутствие активности обладает противоположным эффектом. Каждый, кто переходил с физической работы на сидячую, или кто некогда вел активный образ жизни, а после долгое время восстанавливался после травмы, поймет, о чем сейчас пойдет речь.

Когда активности совсем нет в те периоды, когда вы привыкли к регулярным физическим нагрузкам, то инсулин не будет работать как обычно. Например, такое может произойти, если вы проводите несколько часов за следующими занятиями:

• сидите на собраниях

• сидите в самолете, поезде или автомобиле

• сидите в зрительном зале

• работаете за письменным столом

• работаете перед компьютером

• спите

• смотрите телевизор

• играете в видеоигры

• читаете

Длительные периоды пассивного времяпрепровождения провоцируют состояние временной резистентности к инсулину, поэтому для выполнения привычной задачи требуется большая доза инсулина. Когда такое случается, то попробуйте слегка повысить болюсную дозу – например, используйте множитель болюса 1,1 (повышение на 10 %), 1,2 (на 20 %) или 1,25 (на 25 %).

Например, давайте представим, что Армонд садится на трехчасовой рейс до Кливленда, чтобы сходить в Зал славы рок-н-ролла. Прежде чем ввести обычный болюс 5 единиц на обед, он умножает дозу на 1,2 и вводит 6 единиц. Рок жив, Армонд!

Болюсная доза = (пищевая доза + корректирующая доза + корректировка скорости изменения – остаточный инсулин) x корректировка активности.

Часть 6: время введения болюса

На данный момент мы изучили все элементы, необходимые для расчета оптимального болюса: часть, которая покрывает еду, часть, которая покрывает уровень сахара в крови, а также поправки на скорость изменения, остаток инсулина и физическую активность. Эти измерения по идее должны отлично сработать, если только вы не живете в реальном мире, где четвертое измерение – время – имеет существенное значение.

Выбор времени для введения болюса может повысить или понизить его эффективность. Чтобы понять эту идею, представьте себя теннисистом, играющим против очень умного соперника, который хаотично меняет скорость своих подач. Когда ваш соперник подает мяч, вы должны не только взмахнуть ракеткой на том уровне, где находится мяч, но и взмахнуть ею в нужный момент, когда мяч летит к вам. Если вы нанесете удар чуть раньше или слишком поздно, то мяч, скорее всего, попадет в зрителей на боковой линии. Так и болюсные инъекции должны быть рассчитаны должным образом. Даже если количество болюса выбрано правильно, слишком раннее введение приведет к тому, что уровень сахара в крови после еды сильно упадет, а затем резко поднимется через несколько часов. Слишком поздний прием болюса приведет к резкому скачку уровня сахара в крови сразу после еды. Правильно подобранный болюс в нужном количестве и в нужное время – вот образец искусства. (Извините, у меня при одной мысли об этом наворачиваются слезы благоговения).

Для удобства давайте представим, что вы пользуетесь аналогом инсулина короткого действия (аспарт, глулизин или лизпро) для болюсного введения. Если вы принимаете сверхбыстродействующий инсулин, то выполните все рекомендации, приведенные ниже, и введите инсулин через пять-десять минут. Если вы пользуетесь ингаляционным инсулином, отложите все на 10–15 минут. А если вы до сих пор отдаете предпочтение обычному инсулину (или готовым смесям, содержащим обычный инсулин), то выдержите от 20 до 30 минут.

Чтобы достичь оптимального уровня контроля за глюкозой в крови после еды, нужно выбрать правильное время введения болюса, отталкиваясь от нескольких факторов: разновидности пищи, которую вы собираетесь съесть, уровня сахара в крови перед едой, наличия или отсутствия нарушений пищеварения.

Гликемический индекс и время введения болюса

Гликемический индекс (ГИ) показывает, насколько быстро еда поднимает уровень сахара в крови. Практически все виды углеводов в конце концов превращаются в глюкозу, однако одни делают это быстрее, чем другие. Чистая глюкоза обладает гликемическим индексом 100, и все остальные продукты сравнивают со скоростью переваривания или всасывания глюкозы. В Приложении С вы найдете список ГИ различных продуктов.

Крахмалистые продукты обладают сравнительно высоким ГИ, то есть они легко перевариваются и быстро превращаются в сахар в крови. Некоторые крахмалы, например, из бобовых (фасоль, орехи) и макарон, перевариваются очень медленно. Продукты с содержанием декстрозы характеризуются высоким ГИ. У столового сахара (сахароза) умеренный ГИ, а фруктоза (сахар фруктов) и лактоза (молочный сахар) медленнее поднимают уровень сахара в крови. Продукты с большим содержанием пищевых волокон или жира обладают низким гликемическим индексом по сравнению с подобными продуктами без жира и клетчатки. Например, картошка фри поднимает уровень сахара медленнее, чем запеченный картофель, а яблоки – медленнее, чем яблочный сок. На рисунке 7.8 выполнен обзор воздействия низкого гликемического индекса на время и степень повышения уровня сахара в крови после еды.

Продукты с высоким ГИ (более 70) поднимают сахар в крови быстрее всего и доходят до яркого пика спустя от 30 до 45 минут. К ним относятся хлеб, картофель, хлопья, рис, карамель и другие конфеты из сахара. Для покрытия продуктов из этого списка инсулином короткого действия планируйте введение инсулина за 20–30 минут до еды.

Рисунок 7.8. Глюкоза в крови после продуктов с высоким, средним и низким гликемическим индексом

Так вы сможете максимально близко совместить пик инсулина с пиком сахара в крови. И, конечно же, обеспечить уверенный контроль за глюкозой после еды. Компенсация болюсом продуктов с высоким ГИ непосредственно перед, во время или после еды не представляется идеальной. Пища повысит уровень сахара в крови задолго до того, как начнет действовать инсулин, что приведет к значительному всплеску уровня сахара после еды, за которым последует серьезный спад. Если вы не уверены в том, сколько собираетесь съесть, введите болюс на то количество, в котором вы точно уверены («авансовый платеж»), а затем добавьте оставшуюся часть препарата, когда завершите прием пищи (оплата «оставшейся суммы»). Таким образом, большая часть болюсного инсулина включится в работу с наибольшей интенсивностью, когда вам это будет нужно сильнее всего.

Продукты с умеренным ГИ (примерно 45–69) перевариваются немного медленнее, что приводит к умеренному пику уровня сахара в крови примерно через 60–90 минут после еды. К таким продуктам относятся, например, мороженое, апельсиновый сок, торты и морковь. Употребление болюса за 20–30 минут до еды может снизить уровень сахара в крови вскоре после приема пищи. Планируйте вводить болюс за 5–10 минут до употребления продуктов с умеренным гликемическим индексом.

Продукты с низким ГИ (ниже 45), как правило, вызывают медленное, постепенное повышение уровня сахара в крови. Пик уровня сахара обычно умеренный и может проявиться через несколько часов. Среди примеров можно упомянуть цельнозерновые макароны, молоко, йогурт, бобовые и шоколад. Такое же медленное, постепенное повышение уровня сахара в крови происходит при приеме пищи или закусок в течение длительного периода времени (например, праздничных блюд, попкорна или закусок для вечеринок), продуктов с высоким содержанием жиров или очень больших порций. В этих ситуациях введение болюса перед едой может вызвать гипогликемию, за которой следует значительный подъем через несколько часов, когда действие болюса успеет завершиться, а пища еще будет оказыватьсильное влияние. Вместо этого попробуйте применить эти варианты, когда едите медленно перевариваемую пищу:

• Вводите болюс вскоре после еды. Обычно этого времени достаточно, чтобы еда начала оказывать воздействие до начала работы инсулина.

• Разделите болюс на две части: половину введите за едой, а оставшуюся часть через час или два после застолья. Не забудьте поставить будильник на телефоне, чтобы вовремя ввести оставшийся болюс.

• Принимайте обычный инсулин вместе с едой вместо инсулина короткого действия. Отложенный пик и пролонгированное действие обычного инсулина лучше совпадают с паттерном подъема сахара в крови под действием продуктов с низким гликемическим индексом.

• Если вы носите инсулиновую помпу, то воспользуйтесь комбинацией двойной волны, чтобы от 25 до 33 % болюса попали в организм перед едой, а оставшаяся часть постепенно вводилась на протяжении двух часов.

Обзорно изучить время введения болюса на основании гликемического индекса продуктов можно по таблице 7–15.

Таблица 7–15. Оптимальное время введения болюса зависит от гликемического индекса пищи

Уровень сахара в крови и время введения болюса

Второй важной переменной, которую следует учитывать при определении оптимального времени введения болюсов, считается уровень сахара в крови перед едой. Чтобы избежать высокого или низкого уровня глюкозы после еды, рассмотрите возможность введения болюса раньше, когда уровень сахара в крови повышен, и позже, когда уровень сахара в крови ниже целевого диапазона. В таблице 7–16 приведены оптимальные сроки введения болюса на основе гликемического индекса и уровня сахара в крови перед едой.

Таблица 7–16. Время введения болюса зависит от ГИ и уровня сахара в крови перед приемом пищи

Проблемы с пищеварением и время введения болюса

Еще одним фактором, который может повлиять на время введения болюсов, является скорость работы пищеварительной системы. Гастропарез – это форма нейропатии (заболевание нервной системы), от которой страдают десятки тысяч людей с диабетом. Те, кто сталкивается гастропарезом, как правило, переваривают пищу очень медленно, так как желудок кое-как выбрасывает пищу в кишечник, где она всасывается в кровоток. Людям с гастропарезом помогает введение обычного инсулина, а не быстродействующего аналога, пролонгированного болюса (при использовании инсулиновой помпы) или просто болюсной дозы через 15–30 минут после еды при наличии симптомов.

Тошнота также может повлиять на пищеварение. Любой, кто склонен к рвоте после еды, в том числе: при наличии симптомов гриппа, беременные женщины, склонные к утренним недомоганиям, и больные раком, проходящие химиотерапию или лучевую терапию, должны выждать достаточный период времени после еды, чтобы убедиться, что пища останется в желудке, а затем приступать к введению болюса. Тем, кто страдает от тошноты, связанной с острым заболеванием, таким как грипп, также следует отложить введение болюсов.

Что, если у меня по-прежнему бывают пики после еды?

Если вы правильно рассчитываете время введения болюсов, но уровень сахара в крови после еды по-прежнему остается выше приемлемого уровня, то не сдавайтесь. Существует ряд крайне эффективных стратегий для «нанесения ударов» по пикам глюкозы. Я подробно расскажу о них в девятой главе.

Собираем все вместе

Правильная доза:

(пищевая доза + корректирующая доза + корректировка скорости изменения – оставшийся инсулин) x поправка на активность, правильно рассчитанное время = ИДЕАЛЬНЫЙ БОЛЮС!

Поздравляем!

Основные мысли этой главы:

• Дозы болюса должны основываться на пяти факторах: углеводы, текущий уровень сахара в крови, тенденция уровня сахара в крови, остаточный инсулин и физическая активность.

• Соотношение инсулина к углеводам позволяет корректировать дозу в соответствии с потреблением пищи.

• Корректирующие дозы основаны на вашем точном целевом уровне сахара в крови и чувствительности к каждой единице инсулина.

• Болюсные дозы следует корректировать в зависимости от направления изменения (тенденции) уровня сахара в крови.

• Вычитание остаточного инсулина (который все еще действует от последнего болюса) из болюсной дозы поможет предотвратить гипогликемию.

• Увеличение физической активности обычно требует процентного снижения вашей обычной болюсной дозы. Снижение активности может потребовать незначительного увеличения дозы.

• Правильное время введения болюсов необходимо для достижения наилучшего контроля за глюкозой после еды.

Глава восьмая

Как жить, когда диабет все усложняет

Добро пожаловать в реальный мир, сказала она мне снисходительно.

Садись, представь свою жизнь. Нарисуй ее в черно-белом цвете.

– Джон Майер, «No Such Thing»

Итак, кажется, вы готовы. У вас в руках превосходная, с физиологической точностью разработанная схема введения базального инсулина и набор формул для высчитывания болюсной дозы, которые впечатлили бы даже вашу вредную школьную учительницу по алгебре. Можно отправляться в любимый итальянский ресторан.

Выясняется, что столик ждать полчаса. Без проблем, говорите вы себе. Базальный инсулин прикроет меня. Но большая и шумная компания, которая просто так не уйдет, превратила 30-минутное ожидание уже в целых 60 минут. С нарастающим раздражением вы начинаете закладывать виражи вокруг стола, покашливая как можно громче. Ноль внимания. Придется сесть за бар.

Пока время продолжает неумолимо утекать, кола в стакане постепенно превращается в ром с колой. Наконец, администратор громко произносит ваше имя. Бурная радость немедленно сменяется огорчением, когда вашу компанию из четырех человек подводят к столику на двоих. «Я же просил на четверых», – беспомощно говорите вы.

«Правда? У нас записано, что гостей будет двое».

У вас на лбу постепенно набухают жилки.

Еще 15 минут спустя ваша компания, наконец, приземляется за столиком на четверых. Фрустрация пробивает очередное дно после проверки уровня сахара в крови – глюкоза успела сильно подняться с тех пор, как вы вышли из дома. В голове пульсирует мысль: «Да я же так ничего и не съел! Как это могло произойти?» Ладно уж, нет такой проблемы, которую не смогла бы решить маленькая порция инсулина.

Подали еду – как всегда ее сопровождает корзинка хлебных палочек – щедро заправленный салат, сливочная паста альфредо и чизкейк на десерт. Внимательно подсчитав углеводы, вы вводите точную дозу болюса согласно формуле. Вы даже вводите инсулин после еды, потому что в блюдах было много медленно переваривающихся продуктов, ведь об этом шла речь в седьмой главе, и вы не забыли. План надежный, как швейцарские часы. Или нет?

Нет. На выходе из ресторана система НМГ начинает пищать, и вас окутывает легкий туман. Разве сахар мог упасть после такого приема пищи? Ладно уж – вы хватаете пригоршню мятных конфет на стойке администратора (это меньшее, чем они могли отплатить за то, что заставили вас столько ждать!) и просите друга сесть за руль.

Вы надеетесь, что еще не все потеряно. Вы подсчитали углеводы и ввели правильную дозу болюса, значит, перед сном показатели глюкозы должны быть в полном порядке. В действительности значение оказывается немного выше целевого диапазона, но, учитывая все, что вы съели, все не так уж плохо. Немножечко инсулина и можно ложиться спать.

Ночью вам снился кошмар про огромную лазанью, которая бегала за вами, вооруженная вилкой и кухонной лопаткой. Вам пришлось несколько раз за ночь бегать писать. Проснувшись на следующее утро, вы обнаружили, что уровень сахара в крови не просто повышен – он сильно повышен. Ну вот и все, говорите вы себе. Больше никогда не пойду в ресторан. Отныне только домашняя еда.

Добро пожаловать в реальный мир, где события обычно развиваются не по плану, а уровень сахара в крови ведет себя непредсказуемым образом.

В третьей главе мы уделили внимание основным факторам, которые влияют на уровень сахара в крови: инсулин и другие противодиабетические препараты, пища (особенно углеводы), физическая активность и глюкоза, которую секретирует печень. Последующие главы были посвящены анализу схем введения инсулина и подбору доз с учетом всех вышеперечисленных факторов первой величины. Теперь пришло время засвидетельствовать почтение второстепенным аспектам: досадные несоответствия, которые так и норовят испортить нам контроль за уровнем сахара в крови.

Другие вещества, которые могут повышать уровень сахара в крови

Тревога и стресс

Тревожные моменты и нервные ситуации случаются со всеми. Многие события, от публичных выступлений до сдачи экзамена и простого визита к врачу или стоматологу, вызывают выработку гормона стресса, который приводит, среди прочего, к резкому повышению уровня сахара в крови. На рисунке 8.1 показаны данные системы НМГ, отображающие резкое повышение уровня сахара в крови, которое я испытал в 2000 году, когда опоздал на важную встречу, попал в яму и пробил колесо, а затем обнаружил, что спустило и запасное колесо тоже. Во рту не было ни капли пищи, а сахар в крови поднялся почти на 300 мг/дл (17 ммоль/л)!

Конечно, разные события вызывают разную реакцию у разных людей. То, что вызывает сильную тревогу у вас, может никак не повлиять на кого-то другого. Суть в том, чтобы изучить свои шаблоны действий и реакций. Есть ли в вашей жизни что-то, что постоянно вызывает у вас подъем сахара в крови? Не лишним будет составить список причин высокого уровня сахара в крови, чтобы посмотреть, не повторяются ли какие-то из них. Одна из моих пациенток составила такой список и обнаружила, что каждый раз, когда она смотрела фильмы ужасов, у нее повышался сахар. По-видимому, внезапное появление маньяка с ножом запускает серьезную стрессовую реакцию.

Рисунок 8.1. Отчет НМГ, демонстрирующий стрессовую реакцию

Если вы можете спрогнозировать, то можете и предотвратить.

Решение: Многие стрессовые ситуации возникают спонтанно. Однако некоторые из них можно предсказать, а если вы можете спрогнозировать, то можете и предотвратить. Если вы заметили постоянный подъем уровня сахара в крови при определенных событиях, то попробуйте дать небольшую дозу инсулина короткого действия за час до события. Если вы пользуетесь инсулиновой помпой, рассмотрите возможность увеличения базальной скорости с помощью функции временной базальной дозы. Достаточно увеличить на 60–80 % на три часа, начиная за час или два до мероприятия, чтобы получить приемлемый результат.

В первый раз, когда вы пробуете эту корректировку, часто проверяйте уровень сахара в крови, чтобы отследить, насколько хорошо работает дополнительный инсулин. Показательный пример: у школьницы, с которой я работаю, сильно поднимается уровень сахара в крови во время контрольных. Родители согласились давать ей дополнительный инсулин за завтраком по утрам, когда проходят тесты, и таким образом все утро уровень сахара в крови девочки сохранялся довольно близким к целевому диапазону.

Кофеин

Природный стимулятор кофеин, как правило, вызывает повышение уровня сахара в крови примерно через 30–60 минут. Он способствует расщеплению жира (а не сахара) для получения энергии и стимулирует расщепление гликогена в печени. Конечно, количество кофеина, содержащегося в большинстве продуктов, незначительно. Но если употребить его много, то уровень глюкозы в крови возрастет весьма заметным образом. Ниже вы можете ознакомиться со списком продуктов, которые служат основными источниками кофеина:

Энергетический напиток Jolt: 280 мг

Таблетки для бодрствования: 100–200 мг

Энергетический напиток Monster (банка объемом 16 унций (470 мл)): 160 мг

Энергетический напиток 5-Hour: 100 мг

Натуральный кофе (8 унций (236 мл)): 100–120 мг

Эспрессо: 100 мг

Латте: 100 мг

«Ред Булл»: 80 мг

ВЕЩЕСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ

Растворимый кофе (8 унций (236 мл)): 60–80 мг

Обычный чай (8 унций (236 мл)): 30–50 мг

Кола (12 унций (354 мл)): 30–45 мг

Таблетки от простуды: 30 мг

Плитка шоколада: 20–30 мг

Шоколадное молоко (12 унций (354 мл)): 10 мг

Решение: Если вы подозреваете, что кофеин вызывает у вас повышение уровня сахара в крови, то поищите заменитель с низким содержанием кофеина или введите немного сверхбыстродействующего инсулина при употреблении продуктов и напитков с высоким содержанием кофеина. Чтобы определить количество инсулина, которое вам нужно, измерьте уровень сахара в крови, а затем употребите продукт с кофеином без другой пищи (ведите болюс только для углеводов в продукте с кофеином, если они в нем есть). Снова проверьте уровень сахара в крови через три часа, а затем разделите повышение на коэффициент коррекции. Например, если 350 миллилитров кофе повышают уровень сахара в крови примерно на 80 мг/дл (4,4 ммоль/л), а ваш фактор чувствительности составляет 40 мг/дл (2,2 ммоль/л), вам необходимо принять 2 единицы инсулина для того, чтобы компенсировать эффект кофеина.

Прогрессирование заболевания

Большинство людей с сахарным диабетом первого типа и LADA проходят через стадию «медового месяца» после постановки диагноза. Несколько недель, месяцев или лет поджелудочная железа еще продолжает производить инсулин. В результате уровень глюкозы в крови остается стабильным и сравнительно хорошо поддается контролю. Обычно поджелудочная железа сначала теряет способность выделять достаточное количество болюсного инсулина во время еды, что приводит к пикам после приемов пищи. Затем начинает угасать способность вырабатывать базальный инсулин. В результате уровень сахара в крови в целом повышается, особенно после пробуждения утром. Аналогичным образом диабет 2 типа становится все труднее контролировать, поскольку организм теряет восприимчивость к инсулину, а поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина.

Решение: У людей с диабетом первого типа или LADA, которые выходят из «медового месяца», уровень сахара в крови натощак (то есть утром) начинает, возможно, впервые повышаться. В этом случае требуется увеличить дозу базального инсулина, чтобы контролировать уровень сахара в крови в течение ночи. Также может потребоваться увеличить болюсные дозы, поскольку поджелудочная железа теряет способность вырабатывать базальный инсулин в течение дня. Для людей с диабетом второго типа постепенная потеря бета-клеток, продуцирующих инсулин, означает, что потребность в инсулине будет постепенно расти. Если уровень сахара в крови выше целевого диапазона в течение трех дней подряд, то пришло время увеличить дозу инсулина перед приемом пищи (или дозу базального инсулина, если высокие показатели были зафиксированы с утра).

Белок

В течение многих лет эксперты по питанию заявляли, что белок не влияет на уровень сахара в крови. Итак, вы решили им поверить и насладиться вкусом сырного омлета без болюсного инсулина. И вдруг узнали обратное. Белок, действительно, повышает уровень сахара в крови, но только при употреблении с очень маленьким количеством углеводов. Примерно 50 % белка преобразуется в глюкозу, если в еде нет другого источника глюкозы. Углеводы оказывают «щадящее» влияние на этот процесс. То есть, когда съедаются углеводы, белок используется для других целей, кроме первостепенного обеспечения концентрации сахара в крови, таких как рост, восстановление, создание гормонов и ферментов. Но без углеводов (или с очень небольшим количеством углеводов) белок становится источником глюкозы для питания клеток организма.

Решение: Если в еде или перекусе у вас мало или совсем нет углеводов, подсчитайте граммы белка, которые вы потребляете. (Смотрите таблицу 8–1 ниже.) Возьмите половину этого количества и введите болюс, как для углеводов. Конечно, если количество белка очень скромное (например, один кусочек сыра), влияние на уровень сахара в крови будет малозаметным, поэтому вам не понадобится болюс.

Таблица 8–1. Содержание белка в белковых продуктах

Жирная пища

Потребление большого количества жира во время еды или перекуса может замедлить рост уровня сахара в крови на несколько часов. Это повышение концентрации глюкозы выступает дополнением к непосредственному повышению, вызванному углеводами. Считается, что механизм, с помощью которого жир вызывает замедленное повышение уровня сахара в крови, является результатом резистентности к инсулину. Когда вы потребляете жирную пищу, уровень триглицеридов в крови повышается. Из-за этого печень входит в состояние временной резистентности к инсулину и начинает секретировать больше глюкозы в кровь.

Хотя не оговаривается определенное количество жира, которое у всех вызывает отсроченное повышение уровня сахара в крови, но более 20 граммов жира, безусловно, увеличивают вероятность отсроченного повышения уровня сахара. Некоторые распространенные продукты с высоким содержанием жира перечислены ниже.

• Еда из ресторана: Блюда из ресторанов обычно содержат большое количество жира из-за особенностей приготовления.

• Еда навынос: пицца обычно содержит 10–20 г жира на ломтик; горячие крылышки – по 2–3 г; Китайская еда: яичный рулет – 15 г, жареный рис – 13 г на чашку, кисло-сладкая свинина – 25 г на чашку.

• Фаст-фуд: небольшой чизбургер – 15 г жира; Биг Мак – 30 г; тако – 11 г; бутерброд с колбасой/яйцом/сыром – 40 гр.

• Жареные продукты: масла, используемые при приготовлении жареных блюд, содержат 10–15 г жира на столовую ложку; бутерброд с жареной рыбой – 23 г; котлета из жареной курицы – 14 г; маленькая порция картофеля фри – 15 г.

• Мясо с высоким содержанием жира: большинство кусков говядины, баранины, свинины, темного мяса курицы и индейки, а также сардины содержат примерно 8–15 г жира на порцию весом 3 унции (85 г) (размером примерно с колоду карт); фарш или котлета для гамбургера – 20 г; ребра и колбаса – 25 г; большинство мясных блюд – 10 г на ломтик; хот-дог – 15 г.

• Блюда с сыром: примерно 70 % сыра состоит из чистого жира; американский/чеддер/швейцарский сыр – 8–10 г на унцию (30 г) (или ломтик); моцарелла/пармезан – 6–7 г на унцию (30 г).

ВЕЩЕСТВА, ПОВЫШАЮЩИЕ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ

• Десертные изделия: средний кусочек шоколадного торта содержит 15 г жира; мороженое – 10–15 г на полстакана; булочка с корицей – 25 г; один пончик, маффин, кусочек торта или плитка шоколада – 10–20 г; один кусочек яблочного пирога или чизкейка – 20 г.

• Соленые закуски: чипсы содержат около 10 г жира на горсть; арахис – 10–15 г на небольшую горсть; попкорн средний из кинотеатра – 60 г жира (без масляной посыпки); начос с сыром – 20–30 г.

Необходимо определить, какое количество жира вызывает у вас отсроченный подъем уровня сахара в крови. Например, в моем случае один кусочек пиццы редко вызывает рост концентрации глюкозы спустя пару часов. Однако, если я съем два и более кусочков, то через шесть или восемь часов сахар значительно поднимется.

Решение: Как и в случае со стрессовой реакцией, если вы можете спрогнозировать, то можете и предотвратить. Когда ожидается отсроченное повышение уровня сахара в крови, доступны два варианта. Для тех, кто принимает инсулин в виде инъекций, небольшая доза инсулина средней продолжительности действия (НПХ) вскоре после еды хорошо компенсирует эффект жирной пищи. Доза НПХ, равная 5–10 % от общего суточного количества инсулина, послужит вам безопасной точкой входа. Например, если вы принимаете в общей сложности около 50 единиц инсулина в день (базальный + болюсный вместе), то вводите от 2,5 до 5 единиц НПХ после жирной пищи.

Если вы используете инсулиновую помпу, то поиск решения проходит намного проще. Попробуйте временно увеличить базальную дозу на 50–60 % в течение примерно восьми часов, начиная с того момента, как вы закончите прием пищи. Часто проверяйте уровень сахара в крови при первом таком опыте, чтобы увидеть, насколько хорошо работает корректировка. Если вы используете автоматизированную гибридную систему с замкнутым контуром, то подождите, пока система самостоятельно не поднимет базальный уровень достаточно, чтобы компенсировать отсроченные эффекты жирной пищи. Если нет, вы можете вернуться в ручной режим после приема пищи с высоким содержанием жиров и установить временное увеличение базальной дозы самостоятельно.

Рост и набор веса

В период роста и развития у молодого человека неуклонно возрастает потребность в инсулине. Это связано с увеличением размеров тела, а также с гормонами, противодействующими инсулину и стимулирующими дополнительную выработку глюкозы в печени. Накопление жировой ткани в организме также увеличивает потребность в инсулине, потому что жир ослабляет восприимчивость к инсулину.

Решение: Все аспекты инсулинотерапии необходимо увеличить при значительном росте и прибавке в весе. Корректировки нужно выполнять пропорционально количеству набранного или скинутого веса. При 10-процентном изменении массы тела обычно необходимы изменения уровня базального инсулина, отношения инсулина к углеводам и коэффициента чувствительности. Например, если человек прибавил в весе от 57 до 62 кг и постоянно наблюдает значение глюкозы выше целевого диапазона, то ему следует увеличить базальный, болюсный и коррекционный инсулин примерно на 10 %.

Инфекции

Инфекции у людей с диабетом встречаются чаще, особенно при хронически повышенном уровне сахара в крови. Лейкоциты, борющиеся с инфекцией, плохо работают при высокой концентрации глюкозы. Дополнительная глюкоза в крови также дает питание вирусам и бактериям (тем самым содействуя успехам врага!). В то же время инфекции заставляют организм вырабатывать гормоны стресса, которые повышают уровень сахара в крови и снижают эффективность инсулина.

Инфекции обычно поражают носовые пазухи, органы дыхания, мочевыводящие пути, женские половые органы, десны и кожу. Симптомы инфекции включают в себя:

• хронически высокий уровень сахара в крови

• высокую температуру

• обезвоживание

• увеличенные лимфатические узлы

• густые желтые, зеленые или молочные выделения

Кетоны присутствуют в крови и моче во время болезни и появляются там по причине тяжелой резистентности к инсулину (в результате выработки всех гормонов стресса). Во время болезни важно часто проверять уровень сахара и кетонов в крови и поддерживать контакт с командой специалистов, которая ведет ваш диабет.

Решение: Даже если вы едите меньше обычного, продолжайте принимать базальный инсулин во время болезни. Без базального инсулина уровень сахара в крови может опасно вырасти, и вы подвергаете себя риску диабетического кетоацидоза. При ДКА кровь становится настолько кислой, что вас, скорее всего, будут мучить тошнота и сильная боль. Вы станете глубоко и тяжело дышать, выдыхая характерный запах испорченных фруктов – так легкие пытаются избавить тело от излишков кислоты. Лечение ДКА требует немедленного посещения ближайшего отделения неотложной помощи.

В большинстве случаев во время болезни требуется дополнительный базальный инсулин. Если уровень сахара в крови постоянно повышается и у вас нет кетоза, рассмотрите возможность увеличения дозы базального инсулина на 25–50 %. Если у вас кетоз (тест-полоска для анализа мочи показывает небольшой или умеренный уровень, или вы видите >0,5 на приборе, который измеряет кетоны в крови), то вам потребуется увеличить базальный инсулин с 50 до 100 %. Увеличение базального инсулина производится в дополнение к вашим обычным болюсным дозам, включая корректирующие дозы для компенсации высокого уровня сахара в крови.

Имейте в виду, что инсулин не будет должным образом всасываться в кровь, если вы не пьете достаточно воды. Во время болезни очень важно пить много жидкости, желательно прозрачной, не содержащей кофеина. Взрослым следует выпивать один стакан в час во время бодрствования, а маленькие дети должны потреблять полстакана в час. Если вы подозреваете, что инсулин не работает после инъекции или болюса, то попробуйте сделать инъекцию непосредственно в мышцу или попросите, чтобы вас отвезли в больницу, где инсулин и жидкость введут внутривенно.

Синдром домоседа

Когда вы сидите или лежите в течение длительного периода времени, хотя обычно привыкли проявлять активность, уровень сахара в крови постепенно повышается. Поскольку обычные дозы инсулина рассчитаны на основании стандартного уровня физической активности, отказ от этой активности может привести к меньшему сжиганию глюкозы и временному снижению чувствительности к инсулину.

Решение: В следующий раз, когда вы запланируете сидеть без движения более нескольких часов, попробуйте немного увеличить дозу инсулина. Если вы пользуетесь помпой, то для начала временно поднимите базальную дозу на 20–40 %. Если вы делаете инъекции, то добавьте 20 или 30 % к болюсам, и результат не заставит себя ждать. Эта хитрость хорошо срабатывает в случае долгих поездок на машине или длительных перелетов, путешествий на поезде или автобусе, а также в любой момент, когда вы захотите поесть перед телевизором, компьютером или в компании интересной книги в течение нескольких часов. Этот способ пригодится, если заниматься регулярными физическими упражнениями вдруг помешает травма. Я прибегаю к этому методу, когда торчу на долгих и скучных совещаниях (а бывают, интересно, другие совещания?).

Эффект «рикошета»

Повышение уровня сахара в крови может произойти после гипогликемии. Это называется эффектом «рикошета». Симптомы, сопровождающие низкий уровень сахара в крови (дрожь, потливость, учащенное сердцебиение), вызваны выработкой адреналина. Адреналин может повышать уровень сахара в крови, стимулируя высвобождение глюкозы печенью. Он также может ингибировать действие инсулина на несколько часов. В результате уровень сахара в крови необычно сильно поднимается через несколько часов после снижения, и лечение коррекционными дозами в этом случае срабатывает не так хорошо, как обычно.

Когда низкий уровень сахара в крови возникает во время сна, обычно срабатывают собственные естественные гормональные реакции организма, которые дают высокие показатели после пробуждения. Рикошет, который отскакивает в одночасье, называется феноменом Сомоджи (более подробную информацию читайте в шестой главе). Многие люди спят и не замечают сильные спады глюкозы, а наутро удивляются, увидев высокие показания. Разумеется, в данной ситуации прием большего количества инсулина на ночь для устранения утренней гипергликемии только усугубит проблему!

Следующие симптомы могут указывать на гипогликемию и рикошет, которые происходят в течение ночи.

• ночная потливость

• низкая температура тела

• беспокойство

• головная боль или симптомы похмелья

• учащенное сердцебиение при пробуждении

• странные сны

• плохое самочувствие по утрам

Рекомендуется проверять уровень сахара в крови в середине ночи, чтобы убедиться, что уровень сахара в крови не падает во время сна. Использование системы непрерывного мониторинга глюкозы, даже всего на несколько ночей, тоже поможет собрать необходимую информацию. Например, диаграмма на рисунке 8.2 показывает постоянный спад уровня сахара в крови среди ночи, за которым рано утром следует гипергликемия.

Рисунок 8.2. На графике с системы непрерывного мониторинга глюкозы виден утренний подъем уровня сахара в крови после гипогликемии посреди ночи

Решение: Когда утренним пикам предшествуют ночные спады, можно прибегнуть к разным методам решения этой проблемы.

1. Если спадам обычно предшествуют подъемы перед сном, повышайте фактор чувствительности, начиная с ужина. Таким образом, вы будете получать меньше инсулина, чтобы покрыть гипергликемию перед сном.

2. Если гипогликемия чаще возникает после обильных перекусов перед сном, уменьшите соотношение инсулина к углеводам для пищи, съеденной после ужина.

3. Если снижение происходит, когда болюс не вводился перед сном, уменьшите дозу базального инсулина от времени отхода ко сну и до утра (при использовании помпы) или дозу инсулина пролонгированного действия (при инъекциях).

К сожалению, трудно предугадать, когда – или если – произойдет рикошет после типичного снижения уровня сахара в крови. Некоторые люди обнаруживают, что испытывают гипергликемию только после симптоматических спадов, сопровождающихся дрожью, потоотделением и так далее. Если вы обнаружили закономерность и знаете, когда ожидать рикошета, введите небольшую дозу инсулина быстрого действия, как только вы оправитесь от спада. Если вы пользуетесь инсулиновой помпой, рассмотрите возможность повышения базального инсулина на 50 % в течение следующих трех-четырех часов. Например, если ваш уровень сахара в крови всегда восстанавливается до 300 (17–22) после показаний ниже 50 (3), вам поможет повышение базальной дозы сразу после того, как уровень сахара вернется к норме.

К слову о лечении гипергликемии – есть еще один способ предотвратить сильный рикошет. Он состоит в том, чтобы воздерживаться от чрезмерного лечения гипогликемии. Употребляя излишнее количество пищи, когда у вас низкая концентрация глюкозы в крови, вы как будто подливаете масло в огонь. Мы обсудим правильные способы компенсации гипогликемии в следующей главе.

Стероиды

Стероидные препараты, такие как кортизон и преднизолон, используются для лечения астмы, артрита, эмфиземы и воспалений в мышцах и суставах. Эти препараты провоцируют серьезную резистентность к инсулину и повышают уровень сахара в крови, иногда довольно резко. Ингаляторы (содержащие альбутерол) и местные стероиды (в форме крема или мази) также могут повышать уровень сахара в крови.

Решение: Тем, кто принимает стероидные препараты временно, наверняка потребуется увеличить обычные дозы инсулина. И если вы принимаете стероидные препараты на регулярной основе, но увеличили дозировку, то вам также потребуется увеличить дозы инсулина.

Некоторые стероиды более эффективны, чем другие, при этом начало и продолжительность их действия могут различаться. Спросите врача о свойствах того лекарства, которое вы планируете использовать. Пероральные стероиды, как правило, имеют относительно короткое время действия, оказывая максимальный эффект через несколько часов после приема и наименьший эффект спустя от 12 часов до одних суток. Обычно для их компенсации хватает увеличить дозу базального инсулина на 50–100 % в течение 12 часов. Инъекционные стероиды, такие как кортизон (которые вводят, например, при воспалении колена, плеча или локтя), повышают уровень сахара в крови через несколько часов после инъекции и удерживают его от четырех до восьми дней. Пиковая резистентность к инсулину обычно возникает через два-три дня после инъекции. Следующая корректировка базального инсулина оказалась действенной для многих наших пациентов:

День 1: в 1,5 раза больше обычной базальной дозы

День 2: в 2–3 раза больше обычной базальной дозы*

День 3: в 2–3 раза больше обычной базальной дозы*

День 4: в 1,5–2 раза больше обычной базальной дозы

День 5: в 1,5 раза больше обычной базальной дозы

* Обратите внимание, что многие помпы не позволяют увеличить базальную дозу более чем на 200 % (в два раза) по сравнению с обычными настройками. Может потребоваться настроить вторичный базальный профиль с необходимым увеличением базального инсулина.

При использовании гибридной системы замкнутого цикла, которая автоматизирует введение базального инсулина, будет разумно перейти обратно в ручной режим управления до тех пор, пока действие стероида не окончится. Если система учитывает общую доставку инсулина за последние несколько дней при определении ваших потребностей, то она может посчитать ее неправильно после периода лечения стероидами. Лучше оставить систему в ручном режиме на несколько дней после возврата к вашим обычным базальным настройкам.

Проблемы со щитовидной железой

Наличие диабета подразумевает, что мы подвержены риску множества других проблем со здоровьем. Среди них выделяется низкая выработка гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), также называемая тиреоидитом Хашимото. Это состояние вызвано тем же аутоиммунным нарушением, которое поражает бета-клетки поджелудочной железы и вызывает диабет первого типа. В этом случае атака осуществляется на щитовидную железу и вызывает воспаление и стресс в клетках, вырабатывающих гормоны щитовидной железы. Примерно каждая шестая женщина и один из 18 мужчин с диабетом первого типа страдают от гипотиреоза, как и каждый двадцатый человек с диабетом второго типа. Когда вырабатывается недостаточное количество гормонов щитовидной железы, обмен веществ в организме замедляется, а уровень сахара в крови приобретает тенденцию к повышению.

Решение: Лечение гипотиреоза включает в себя прием таблеток для обеспечения дополнительного поступления гормонов щитовидной железы. Доза, обычно очень низкая в начале терапии, постепенно увеличивается до тех пор, пока не будет достигнут нормальный уровень гормонов щитовидной железы. До тех пор, пока этого не произойдет, как базальную, так и болюсную дозы, вероятно, потребуется увеличить. Перейдите к базовым настройкам, соотношению инсулина к углеводам и корректируйте дозы на 10 % каждые пару дней, пока не достигнете удовлетворительного уровня сахара в крови натощак и перед едой.

Другие лекарственные препараты

Диуретики, дилантин, эстроген, тестостерон, адреналин, средства от кашля и простуды, содержащие адреналин, некоторые антибиотики (варианты фторхинолонов), литий и многие бета-блокаторы могут вызвать кратковременное повышение уровня сахара в крови. Смотрите Приложение E для ознакомления с более полным списком препаратов, которые могут вызывать повышение уровня сахара в крови.

Решение: Если вы принимаете какое-либо из этих лекарств в течение длительного времени, то корректировать дозу инсулина не нужно. Однако если вы только начинаете их прием или увеличиваете дозу, вам может потребоваться увеличить болюсный или базальный инсулин, или и то, и другое. Лучше всего подождать несколько дней после начала приема любого из этих лекарств, чтобы понаблюдать, как оно повлияет на уровень сахара в крови, и спросить лечащего врача о том, как правильно действовать в данной ситуации.

Хирургическая операция

Медицинские процедуры, начиная от хирургии полости рта, заканчивая подтяжкой живота и шунтированием сердца, имеют определенные физиологические и психологические последствия. Среди них – стрессовая реакция организма (в ответ на вторжение чужеродных объектов), а также психологический стресс (который вы испытываете в ожидании события). Также присутствует восстановительный период, который предполагает постельный режим и, по всей вероятности, определенную степень дискомфорта. Что все это значит для диабета? Конечно же, высокий уровень сахара в крови – и в самый неподходящий момент. Скорость выздоровления зависит от контроля за уровнем глюкозы в крови. Ткани организма заживают лучше, и вы меньше рискуете подхватить инфекцию, когда уровень сахара в крови близок к норме.

Решение: Если хирург предложит вам контролировать ваш уровень сахара в крови во время и после операции, примите его предложение. Медицинские работники будут внимательно следить за уровнем глюкозы и делать инфузии инсулина прямо в кровь через капельницу, чтобы поддерживать сахар как можно ближе к норме.

В случае амбулаторных процедур врач попросит вас контролировать диабет самостоятельно. Ничего страшного – это не так сложно, как кажется. Поскольку большинство манипуляций требуют, чтобы вы заранее голодали, хирурги обычно ставят операции пациентам с диабетом на утро в первую очередь. (Воспользуйтесь этим! Ну хоть какое-то преимущество у нас должно быть за эту несносную болезнь!)

Даже если вы не будете есть перед процедурой, вам может понадобиться дополнительный базальный инсулин, чтобы компенсировать действие гормонов стресса до и во время манипуляций, а также отсутствие активности (и дискомфорт) после процедуры. Необходимо ввести болюсный инсулин, если уровень сахара в крови повысится. Вот краткое руководство, которое поможет вам эффективно управлять уровнем глюкозы.

1. Если вы используете инсулиновую помпу, не отключайте ее до, во время и после манипуляций. Убедитесь, что инфузионный набор и трубка не мешают хирургу. Поддерживайте базальный инсулин на нормальном уровне. Снижение базального уровня почти наверняка вызовет рост уровня сахара в крови. Если перед процедурой у вас повышен сахар, примените стандартный корректирующий болюс. Вводите болюс как обычно на приемы пищи и перекусы после операции. Если вы обнаружите, что уровень глюкозы в крови остается повышенным в течение более чем нескольких часов после процедуры, попробуйте поднять базальное введение на 50 % с помощью функции временного базального уровня.

2. Если вы делаете инъекцию инсулина длительного действия утром или вечером или НПХ ночью, принимайте обычную дозу. За час или два до процедуры проверьте уровень сахара в крови и при необходимости введите корректирующий болюс. После процедуры проверьте еще раз и введите болюс, смотря по ситуации. Если уровень сахара в крови остается повышенным в течение нескольких часов после операции, поговорите со своим врачом об увеличении дозы инсулина длительного действия или инсулина НПХ на 25 %, пока вы полностью не восстановитесь и не возобновите свою обычную деятельность.

3. Если вы принимаете НПХ утром, введите 50 % от вашей обычной дозы НПХ утром перед процедурой. Подключите дозу инсулина короткого действия, если вы просыпаетесь с высоким уровнем сахара в крови. Покрывайте все приемы пищи в течение дня (включая обед) коротким инсулином. Если вы не можете есть, проверяйте уровень сахара в крови каждые два-три часа и при необходимости вводите корректирующий инсулин.

Что еще снижает уровень сахара в крови

До тренировки

Вы когда-нибудь замечали после тренировки, что ваши прекрасные значения глюкозы в крови вдруг ни с того ни с сего падают несколько часов спустя? Отсроченный эпизод гипогликемии – это снижение уровня сахара в крови через несколько часов после высокоинтенсивных, длительных или изматывающих тренировок. Обычно он наступает спустя от 6 до 12 часов, но может нагрянуть через сутки или даже двое. Время наступления спада зависит от особенностей человека и вида спорта, которым он занимается. В моем случае баскетбол вечером снижает уровень сахара на следующее утро перед обедом.

Можно назвать две причины, почему возникают отсроченные эпизоды гипогликемии. Усиленные тренировки значительно повышают чувствительность мышечных клеток к инсулину, поэтому одна единица инсулина начинает покрывать большее количество углеводов. После физических упражнений инсулин обладает более выраженным сахароснижающим эффектом. Тренировки на выносливость расщепляют гликоген (энергетический запас) в мышцах и печени, и когда мышцы и клетки восполняют израсходованные запасы гликогена, уровень сахара в крови падает.

Решение: Если вы пользуетесь гибридной системой замкнутого цикла, то она прекрасно справится с большинством отсроченных эпизодов гипогликемии. Если нет, то вернемся к нашей установке: если сможешь предугадать, то сможешь и предотвратить. Ведите подробные записи о своих тренировках и тогда вы сможете пронаблюдать, какие виды физической активности провоцируют отсроченную гипогликемию. Например, с тех пор как я выяснил, что вечерние занятия баскетболом вызывают снижение уровня глюкозы на следующее утро, я начал принимать меньше болюса за завтраком.

Способы профилактики отсроченных эпизодов гипогликемии:

• Сократите подачу базального инсулина (для помповой инсулинотерапии) к тому времени, когда вы ожидаете спад глюкозы.

• Сократите болюсную дозу на еду, предшествующую ожидаемому спаду.

• Сократите количество инсулина длительного действия, который включится в работу во время прогнозируемого спада.

• Перекусите медленно переваривающейся пищей перед предполагаемым спадом глюкозы (без введения болюса, либо сократите болюсную дозу).

Похудение

Если появление лишнего веса усиливает потребность в инсулине, то похудение, наоборот, ее ослабляет. Похудение на 2,5 кг восстанавливает чувствительность к инсулину и повышает эффективность инсулинотерапии.

Решение: Если вы сбросили лишний вес, все аспекты инсулинотерапии необходимо подкорректировать: базальный инсулин, соотношение инсулин/углеводы и фактор чувствительности. Худеющим в обязательном порядке нужно снижать дозы инсулина, так как повторяющиеся эпизоды гипогликемии сведут на нет все усилия по избавлению от лишнего веса. Например, если человек похудел с 114 до 109 кг и постоянно находится ниже целевого диапазона, то ему необходимо сократить дозы инсулина на 5–10 %.

Возраст

Чем старше я становлюсь, тем сложнее становится определить, что следует понимать под «пожилым возрастом». Мои дети уверены, что стариками становятся уже в 30 лет, а 50-летние (в том числе и я) – уже ближе к ископаемым. Мы стареем, и тело начинает производить меньше гормонов, которые поднимают уровень сахара в крови (к ним относится, например, гормон роста). Такое редко случается с людьми среднего возраста. Эта проблема начинает поднимать свою уродливую голову после 65 лет, приводя к снижению уровня сахара в крови по ночам и между приемами пищи.

Решение: Готовьтесь сократить дозу базального инсулина после 60 лет. Гипогликемия представляет особую опасность для престарелых из-за нарушенного механизма контррегуляции – гормоны совсем не помогают возвращать уровень сахара в норму после гипогликемии. Кроме того, в состоянии гипогликемии повышается риск падений и инфарктов.

Работа мозга

Отец раньше подшучивал надо мной, что мозг – самая трудолюбивая мышца во всем теле. Но кроме шуток – центральная нервная система является одним из основных потребителей глюкозы. Мозговые клетки могут получать энергию только из глюкозы. Когда мозг занимается напряженной работой, уровень сахара в крови снижается. Такое происходит в периоды интенсивной концентрации (учеба, многозадачность), приспособления к новому окружению (новая работа, новый дом) и сложных социальных ситуаций (прием гостей, деловое общение, «работа в полях» с потенциальными клиентами). Само нахождение в среде с большим количеством психических стимуляторов, например, в торговом центре, супермаркете, зале игровых автоматов или казино, может привести к снижению уровня сахара в крови.

Решение: Предугадать момент, когда дополнительная мозговая активность вызовет спад уровня сахара в крови, бывает сложно. Однако если вы обнаружите закономерность снижения уровня сахара в определенных ситуациях, имеет смысл либо снизить дозу инсулина, либо увеличить потребление пищи в ожидании таких событий.

Например, у меня есть склонность к гипогликемии, когда я делаю покупки в продуктовом магазине. Поэтому я стараюсь ходить за продуктами после обеда и уменьшаю болюс на обед примерно на треть, чтобы предотвратить гипогликемию. Если я забуду подстроиться под ситуацию, то просто буду постоянно жевать брецели, пока хожу по магазинам.

Алкоголь

Алкогольные напитки, содержащие углеводы, такие как пиво, столовое и десертное вино, винные напитки, пивные напитки и сладкие алкогольные коктейли в краткосрочной перспективе повышают уровень сахара в крови. Пиво – обычное и крафтовое – похоже на жидкий хлеб: оно довольно быстро повышает уровень сахара в крови. Однако алкоголь имеет тенденцию снижать концентрацию глюкозы через несколько часов, не давая печени выделять нормальное количество глюкозы в кровоток. В результате через некоторое время после употребления алкоголя может возникнуть гипогликемия. Тот факт, что опьянение часто маскирует симптомы гипогликемии и препятствует правильной работе глюкагона, еще больше увеличивает риск тяжелой гипогликемии. Ни человек с диабетом, ни окружающие его люди не подозревают о низком уровне сахара в крови, потому что гипогликемические симптомы приобретают вид, интонацию и ощущение опьянения. Следовательно, предотвращение гипогликемии имеет первостепенное значение при употреблении алкоголя.

Решение: Во время возлияний обычно рекомендуется болюсное введение, чтобы покрыть углеводы в напитках. Тем не менее в этом случае необходимо внести определенные коррективы, чтобы предотвратить отсроченный спад сахара в крови из-за алкоголя. Если вы используете инсулиновую помпу, то временное снижение базального уровня на 30–50 % в течение двух часов за один прием алкоголя поможет решить проблему, поскольку каждая порция алкогольного напитка обрабатывается печенью примерно два часа (в среднем) (чем больше размер тела, чем меньше времени это занимает; чем меньше тело, тем больше времени уходит на переваривание). Другими словами, если вы выпили три порции, снизьте базальную дозу на шесть часов. Пять порций? Десять часов.

Если вы принимаете НПХ перед сном, рассмотрите возможность снижения дозы на 10 % за каждую порцию алкоголя, которую вы выпили этим вечером, вплоть до 80-процентного снижения. Если вы принимаете гларгин или детемир, принимайте обычную дозу, но перед сном съешьте небольшую медленно перевариваемую закуску (без болюсов). В данном случае подойдут орехи, йогурт, шоколад и морковь.

Климат

Высокая температура воздуха и влажность имеют тенденцию снижать уровень сахара в крови. Это связано с расширением кровеносных сосудов вблизи поверхности кожи, что приводит к ускоренному всасыванию инсулина из подкожного слоя. Воздействие очень низких температур также может привести к снижению уровня сахара в крови, так как расход энергии организма на выработку тепла увеличивается.

Решение: Сезонные изменения могут потребовать умеренных (от 10 до 20 %) изменений как базальной, так и болюсной дозы инсулина. Вам может потребоваться краткосрочная корректировка дозы при путешествии в климат, который намного холоднее, теплее или влажнее, чем тот, к которому вы привыкли. Когда вы переносите тренировки из помещения на улицу, вам может потребоваться значительное снижение болюса перед тренировкой по сравнению с обычной дозой, особенно когда на улице очень жаркая или влажная погода.

Высота

Путешествие в местность, которая намного выше, чем вы привыкли, может привести к спаду уровня сахара в крови. На больших высотах метаболизм (частота сердечных сокращений, дыхание) увеличивается, чтобы доставлять достаточное количество кислорода к клеткам организма. К счастью, организм обычно приспосабливается к большой высоте в течение нескольких дней и обмен веществ возвращается к норме. Кроме того, будьте осторожны при использовании глюкометра на очень больших высотах. Некоторые устройства не дают точных показаний на высоте более 10 тыс. футов (3,05 км) (ознакомьтесь с руководством пользователя или позвоните производителю глюкометра, чтобы узнать, насколько чувствительны к высоте параметры вашего прибора). Большинство систем НМГ нормально работают даже на большой высоте.

Решение: Будьте готовы снизить базальный инсулин на 20–40 % в течение первых нескольких дней при путешествии на большие высоты. Это предотвратит спад уровня сахара в крови между приемами пищи и во время сна. Физические упражнения на большой высоте могут потребовать большего снижения дозы по сравнению с привычным количеством, так как организму приходится работать очень усердно, чтобы обеспечить мышцы достаточным количеством кислорода.

Тошнота

Каждый раз, когда ваш желудок выходит из строя, есть большая вероятность, что пища, которую вы недавно съели, либо переваривается намного медленнее, чем обычно, либо не усваивается полностью. Если возникает рвота, пища, для которой вы, возможно, ввели болюс, никогда не попадает в кровь. Это, само собой, подвергает вас риску гипогликемии.

Решение: Если тошнота для вас обычное дело или ее появление можно предугадать (например, во время химиотерапии или на ранних сроках беременности), рассмотрите возможность введения болюсного инсулина через час или два после еды, как только вы будете уверены, что пища останется в желудке. Подобным же образом, если ваш желудок расстроен во время еды или перекуса, рассмотрите возможность отсрочки введения болюса до тех пор, пока вы не доедите, просто чтобы убедиться, что вы покрыли только те углеводы, которые вы фактически употребили.

Если уровень сахара в крови падает и вы не можете переносить обычную пищу или напитки, есть несколько способов не допустить спада уровня сахара в крови. Во-первых, попробуйте положить таблетки глюкозы или леденцы, содержащие декстрозу, под язык или за щеку. Даже без проглатывания часть сахара впитывается через слизистую оболочку рта. Расстроенный желудок иногда может переносить напитки с низким содержанием сахара (но не без сахара), такие как спортивные напитки или разбавленный сок. Другой вариант, если вы используете инсулиновую помпу, – снизить базальную скорость помпы на 80–90 % на несколько часов (это может произойти автоматически, если вы используете автоматизированную гибридную систему с замкнутым контуром). Еще попробуйте сделать себе небольшую инъекцию глюкагона, используя инсулиновый шприц, чтобы ввести глюкагон под кожу. 10–20 единиц глюкагона обычно достаточно, чтобы довольно быстро обратить вспять тенденцию к снижению уровня сахара в крови. Этот тип микродозирования возможен со старыми наборами с глюкагоном и новыми предварительно заполненными шприцами с глюкагоном, но не с назальной версией.

Другие лекарственные препараты

Начало приема или добавление любых лекарств от диабета к вашей программе управления заболеванием может уменьшить вашу потребность в инсулине. Другие лекарства, включая антидепрессанты (включая ингибиторы МАО), никотиновые пластыри и некоторые антибактериальные средства, могут привести к временному снижению уровня сахара в крови.

Решение: Поговорите с врачом, который прописал лекарство, и определите, требует ли лекарство каких-либо предварительных изменений в ваших дозах инсулина. В противном случае займите выжидательную позицию. Если вы заметили более низкий, чем обычно, уровень сахара в крови круглосуточно после начала (или увеличения дозы) приема лекарств, сократите дозу базального инсулина с шагом в 10 %, пока проблема не будет решена. Если более низкие показания наблюдаются в одно и то же время суток, уменьшите дозу болюсного инсулина до этого времени. Например, если после того как вы начали использовать никотиновый пластырь, после обеда у вас стал падать уровень сахара в крови, уменьшите болюс на обед.

Что заставляет уровень сахара расти или падать

Как только вы решаете, что уже во всем разобрались, возникает нечто, что может вызвать повышение или понижение уровня сахара в крови в зависимости от ситуации. Но не волнуйтесь, мы справимся и с этим.

Нарушение пищеварения

Гастропарез – это форма диабетической нейропатии, при которой желудок медленно опорожняется и передает свое содержимое в кишечник. Пища переваривается намного медленнее, чем обычно, поэтому уровень сахара в крови имеет тенденцию повышаться через несколько часов после еды, а не сразу после завершения приема пищи. У тех, кто принимает быстродействующий инсулин во время еды, иногда наблюдается спад уровня сахара в крови вскоре после еды, поскольку инсулин начинает действовать, а пища еще нет, а затем повышается, когда начинает действовать пища как раз в то время, когда действие инсулина прекращается.

Решение: Гастропарез можно лечить различными способами. Облегчить продвижение пищи в кишечник можно с помощью пероральных препаратов, электрической стимуляции или изменений в диете. Если они окажутся неэффективными, вам придется скорректировать время приема или поменять тип инсулина во время еды. Переход с инсулина быстрого действия на обычный инсулин хорошо помогает многим людям с гастропарезом. Отсроченный пик обычного инсулина (через два-три часа после инъекции) и увеличенная продолжительность действия (пять-шесть часов) часто соответствуют всасыванию сахаров в кровоток у людей с медленным пищеварением. Другой вариант – отложить введение болюса на еду до 30–60 минут после приема пищи. Те, кто использует инсулиновые помпы, могут увеличить болюс на пару часов, чтобы отсрочить или притупить пик и продлить программу действия инсулина.

Менструация

Во время различных фаз менструального цикла организм вырабатывает гормоны, которые могут повышать или понижать уровень сахара в крови. Многие обнаруживают, что концентрация глюкозы значительно выше за несколько дней до начала менструации, а затем снижается в течение дня или двух после начала месячных. Чтобы определить характер подъемов и спадов уровня глюкозы, связанных с менструальными циклами, отмечайте начало менструации в течение нескольких месяцев, а затем взгляните на ежедневные или долгосрочные отчеты о тенденциях с глюкометра или системы НМГ. На рисунке 8.3 начавшейся 28 января менструации предшествовали три дня повышенного уровня глюкозы.

Рисунок 8.3. Среднее значение глюкозы начало расти за три дня до начала месячных. Обратите внимание, что средние значения приводятся в ммоль/л (умножьте на 18, чтобы получить мг/дл)

Решение: Если вы обнаружите постоянную картину повышенных показателей перед менструацией или более низких, чем обычно, уровней глюкозы после начала менструации, то имеет смысл заблаговременно скорректировать дозу базального инсулина. Как только появятся предменструальные симптомы и повышенный уровень глюкозы, увеличьте дозу инъекционного базального инсулина (или базального инсулина, вводимого через помпу) на 20–40 %. Пользователи помп также имеют возможность настроить вторичную базальную программу для использования только во время предменструальной фазы месяца. Не забудьте вернуться к своим обычным настройкам, как только начнется менструация!

Чтобы предотвратить снижение уровня сахара после менструации, уменьшите базальный инсулин на аналогичную величину в течение дня или двух.

Путешествия

Путешествия могут представлять особые трудности для людей с диабетом. Изменения в питании, активности и режиме сна и бодрствования сказываются на уровне сахара в крови – он может немного меняться во время поездки. Изменение часового пояса нарушает устоявшийся контроль за концентрацией глюкозы, потому что нормальный базальный инсулин может не совпадать с графиком сна/бодрствования в пункте назначения.

В поездке уровень сахара в крови может подниматься выше, чем обычно. Это вызвано комбинацией факторов, в том числе стрессом, связанным с поездками, употреблением пищи в ресторане и длительными периодами, проведенными в сидячем положении. Однако картина может резко измениться, когда вы прибудете в пункт назначения. Внезапное снижение стресса, дополнительные прогулки, новое окружение, усиленная обработка новой интересной информациии (возможно), повышение температуры могут привести к общему спаду уровня сахара в крови.

Решение: Планируйте вводить немного дополнительного базального инсулина в дни перемещений, но снизьте дозу, когда приедете и обустроитесь в пункте назначения. Между прочим, если вам нужно сделать инъекцию инсулина в самолете с помощью флаконов и шприцев, введите во флакон вдвое меньше воздуха, чем обычно. Давление в кабине немного ниже, чем давление воздуха на земле, поэтому вам не нужно создавать такое большое давление внутри флакона.

При перемещениях в разные часовые пояса вам потребуется внести некоторые изменения в схему инсулинотерапии. Если вы используете инсулиновую помпу, просто настройте часы на помпе, чтобы они соответствовали местному времени, когда вы приедете. Так вы получите гарантию того, что пики и спады в вашей программе базального инсулина будут соответствовать режиму сна и бодрствования в пункте назначения.

Тем, кто делает инъекции НПХ, гларгина или деглудека, следует продолжать инъекции по графику, аналогичному тому, который проводится дома. Это значит, что придется поменять время уколов. Например, если вы обычно принимаете гларгин в 22:00, но уехали на запад, перескочив через три часовых пояса, то вы должны начать инъекцию в 19:00 (по местному времени) как только окажетесь в пункте назначения. По возвращении домой следует возобновить обычные инъекции в 22:00. Обратите внимание, что время приема инсулина сверхдлительного действия (деглудек или концентрированный гларгин) может варьироваться в течение нескольких часов изо дня в день, поэтому, если вы не перемещаетесь более чем через три или четыре часовых пояса, вполне можно придерживаться своего обычного расписания уколов в пункте назначения (например, 22:00 дома и 22:00 в пункте назначения).

И помните, инсулин стабилен при комнатной температуре до месяца. Обычно нет необходимости хранить инсулин в холодильнике во время путешествия. Однако, если температура в пункте назначения превышает 32 градуса по Цельсию и в вашем помещении нет кондиционера, храните инсулин в холодильнике или возьмите с собой терморегулируемый футляр для флаконов и шприц-ручек с инсулином. (Читайте в десятой главе о дорожных футлярах).

Нерегулярный режим сна

Сон нужен не только для того, чтобы скоротать время ночью или днем на уроках истории. Сон также является мощным регулятором аппетита, энергетического обмена и веса. Недостаток сна вызвает увеличение выработки гормона стресса, что может привести к повышению уровня сахара в крови. Недосып также вызывает тенденцию к повышению аппетита, что может привести к резистентности к инсулину и увеличению веса, особенно когда обычные часы сна проводятся в сидячем состоянии (просмотр телевизора и тому подобное). И наоборот, если обычные часы сна тратятся на работу или физическую активность, уровень сахара в крови может быть ниже, чем обычно.

Решение: Будьте готовы увеличить дозы базального и болюсного инсулина, если у вас проблемы со сном, особенно если вы спите менее шести часов в сутки. Однако если вы вынуждены (или хотите) работать до поздней ночи, вам может потребоваться временное снижение базального инсулина на 20–40 % или периодические перекусы для предотвращения гипогликемии.

В большинстве случаев человеку полезно поддерживать постоянный режим сна и бодрствования. Если вам трудно придерживаться нормального режима, то попробуйте отказаться от кофеина, дневного сна и тренировок поздно вечером (хотя дневные занятия спортом будут вам полезны). Помещение для сна должно быть комфортным и использоваться только для ночного отдыха. Также могут помочь расслабляющие практики за 30 минут до сна. В некоторых случаях нарушения сна связаны со стрессом, апноэ во сне или основным заболеванием. В этом случае врач должен назначить соответствующие лекарства или направить вас в центр сна для консультации.

Менопауза

Естественная менопауза обусловлена снижением выработки эстрогенов яичниками. Хирургическая менопауза возникает при удалении яичников, что приводит к резкому снижению уровня эстрогенов. Увеличение веса часто сопровождает менопаузу. Приливы, перепады настроения и усталость могут возникать по мере скачков уровня эстрогенов. Поскольку эстрогены делают организм более чувствительным к инсулину, контроль сахара в крови во время менопаузы представляет более сложную задачу.

Решение: Многие сообщают о появлении частых и тяжелых случаев низкого уровня сахара в крови во время наступления менопаузы, особенно в ночное время. Большинство женщин обнаруживают, что на более поздних стадиях, когда уровень эстрогенов постоянно снижается, организм теряет восприимчивость к инсулину, и по этой причине им требуются более высокие дозы препарата. Однако изменения уровня сахара в крови во время менопаузы бывают разными и сильно зависят от индивидуальных особенностей женщины. Я бы не стал вносить постоянные изменения в программу до тех пор, пока в течение нескольких дней подряд не установится паттерн высоких или низких показателей. Поскольку на эффективность как базального, так и болюсного инсулина влияет уровень эстрогенов, все дозы (базальные, отношение инсулин / углеводы, корректирующие дозы) должны быть скорректированы в сторону увеличения или уменьшения, если в течение нескольких дней подряд наблюдаются высокие или низкие значения.

Спорт и физические упражнения

Как обсуждалось в предыдущей главе, уровень сахара в крови обычно падает во время физических упражнений. Однако повышение уровня сахара в крови при высокоинтенсивных и кратковременных упражнениях, а также на спортивных состязаниях тоже считается довольно распространенным явлением. Причина кроется во всплеске адреналина, который нейтрализует действие инсулина и стимулирует печень высвобождать дополнительную глюкозу в кровоток. Вот почему двухчасовая практика или тренировка могут привести к значительному спаду сахара в крови, а двухчасовое соревнование может привести к его повышению.

Упражнения, которые часто вызывают кратковременное повышение уровня сахара в крови:

• тяжелая атлетика, особенно с большими весами и низким числом повторений

• виды спорта, которые предполагают периодические всплески активности, такие как бейсбол, крикет или гольф

• спринты в таких видах спорта, как бег, плавание, гребля или катание на коньках

• оцениваемые судьями виды спорта, такие как гимнастика или фигурное катание

• виды спорта, где победа является главной целью

• практически любая форма упражнений, выполняемых ранним утром

Удивительно, но те же самые высокоинтенсивные виды спорта, которые приводят к кратковременному повышению уровня сахара, вызывают замедленное снижение концентрации глюкозы в крови через несколько часов после занятия (как обсуждалось ранее в этой главе).

Поправки на спорт и физические упражнения

Учитывая, что спортивные результаты зависят от адекватного контроля уровня сахара в крови, важно, чтобы каждый, кто занимается спортом или участвует в соревнованиях, вносил разумные изменения. В седьмой главе мы обсуждали профилактику гипогликемии с помощью коррекции дозы инсулина во время приема пищи. Если вы собираетесь выполнять аэробные или кардиоупражнения после приема пищи, почти всегда необходимо снизить дозу быстродействующего инсулина во время еды.

Продолжительные нагрузки

При длительных физических нагрузках (физическая активность продолжительностью более 90 минут) эффективно работает снижение базального инсулина. Это легко сделать с помощью инсулиновой помпы: просто установите временную базальную скорость подачи инсулина за час или два до занятия. Заблаговременная установка временной базальной дозы гарантирует, что к моменту начала вашей активности у вас будет меньше действующего базального инсулина. Если снизите базальную скорость только в момент начала тренировки, вам придется подождать пару часов, чтобы увидеть заметное снижение уровня инсулина в крови. Размер поправки зависит от характера деятельности. Для легкой или умеренной активности для начала хорошо сократить инсулин на 50 %. Для более интенсивных упражнений может потребоваться уменьшить базальную дозу на 80–90 %. Важно отметить, что временное снижение базальной дозы (приостановка помпы или отключение) малоэффективно для предотвращения гипогликемии при занятиях продолжительностью час и менее. Базальные изменения начинают действовать через час или два, а общего снижения уровня инсулина во время активности будет недостаточно, чтобы предотвратить гипогликемию.

Временные ограничения базальной дозы не подходят для активных тренировок, длящихся один час и менее.

Если вы делаете инъекции, то снижение дозы инсулина длительного действия означает, что базальный уровень инсулина упадет почти на 24 часа, а не только на время тренировки. Тем не менее это может быть полезно, если вы проводите активно большую часть дня, потому что вам, вероятно, потребуется меньше базального инсулина после тренировки (и, возможно, ночью). В этом случае хорошей отправной точкой станет 25-процентное снижение дозы базального инсулина перед дневной активностью. При длительных, интенсивных тренировках почти всегда требуется снижение базального инсулина для предотвращения гипогликемии, а также регулярные углеводосодержащие перекусы.

Перекусы для предотвращения гипогликемии

При определенных видах упражнений вам потребуется съедать больше пищи, чтобы предотвратить гипогликемию. Например, когда вы собираетесь выполнять упражнения до или между приемами пищи, снижение дозы инсулина во время предыдущего приема пищи приведет к серьезному подъему уровня сахара в крови перед тренировкой. В данном случае лучше принять обычную дозу инсулина во время предыдущего приема пищи, а затем перекусить перед тренировкой. Лучше всего перекусить примерно за 15 минут до начала тренировки. Это позволяет абсорбировать глюкозу, прежде чем пищеварение замедлится из-за упражнений. Если вы решили тренироваться вскоре после того, как уже приняли свой обычный инсулин или лекарство, перекусы будут вашим единственным способом предотвращения гипогликемии. Кроме того, во время длительных и интенсивных занятий вам потребуются регулярные перекусы для поддержания концентрации сахара в крови и уровня энергии.

Лучшими видами углеводов для предотвращения гипогликемии во время тренировки являются те, которые быстро и легко усваиваются (продукты с высоким гликемическим индексом). К ним относятся подслащенные напитки (в том числе соки, недиетические газированные напитки и спортивные напитки), хлеб, крекеры, хлопья и нежирные конфеты.

Размер перекуса зависит от продолжительности и интенсивности тренировки. Чем тяжелее и дольше работают ваши мышцы, тем больше углеводов им потребуется. Количество также зависит от размеров тела: чем крупнее спортсмен, тем больше топлива он будет сжигать во время тренировки, и, следовательно, тем больше углеводов ему потребуется.

Конечно, невозможно точно вычислить, сколько углеводов понадобится, но в качестве оптимальной точки входа можно использовать цифры в таблице 8–2. Чтобы получить необходимые сведения, найдите столбец, соответствующий вашему весу, а затем найдите строку, соответствующую интенсивности упражнения. Граммы углеводов представляют собой количество, необходимое перед каждым часом активности. Если вы будете тренироваться в течение получаса, примите половину указанного объема. Если вы будете тренироваться в течение двух часов, принимайте полную дозу в начале каждого часа.

Конечно, если перед тренировкой у вас повышен уровень сахара в крови, вам потребуется меньше углеводов. Если вы ниже целевого диапазона, то вам понадобятся дополнительные углеводы. И если тенденция на приборе НМГ направлена вверх, то вам нужно меньше углеводов. Тенденция к снижению потребует дополнительных углеводов.

Таблица 8–2. Углеводы для поддержания уровня сахара в крови во время различных кардиотренировок

Например, если вы весите 68 кг и планируете 45-минутную тренировку средней интенсивности, а уровень сахара в крови близок к нормальному и стабилен, примите заранее около 25 граммов углеводов. Если уровень сахара в крови перед тренировкой повышен или растет, сократите прием углеводов до 15 граммов. Если концентрация глюкозы ниже нормы или падает, увеличьте перекус углеводами до 35 граммов.

Для тех, кто использует инсулиновые помпы и выбирает снижение базального инсулина до и во время физической активности, количество углеводов, которое вам необходимо (или частота, с которой вам нужно есть), будет скромнее.

Для более подробного ознакомления с углеводами, необходимыми для различных видов активной деятельности, смотрите таблицу «Замена углеводов» в Приложении F.

Как предупредить подъем глюкозы во время тренировок

Упражнения при высоком уровне сахара в крови редко представляют опасность, если в организме есть хотя бы немного базального инсулина. Без инсулина физические упражнения вызовут дальнейшее повышение уровня сахара в крови и могут спровоцировать выработку кетонов, кислых побочных продуктов метаболизма жиров. Если кетоны накапливаются в больших количествах и вы обезвожены, хрупкий баланс pH в кровотоке и тканях тела будет изменен, и у вас разовьется опасный для жизни диабетический кетоацидоз (ДКА).

Если уровень сахара в крови перед тренировкой необъяснимо повысился, есть способ убедиться, что у вас достаточно инсулина для безопасной тренировки: проверьте мочу (или кровь) на наличие кетонов. Наличие малых, средних или больших концентраций кетонов в моче, или показания глюкометра, измеряющего кетоны, более 0,5 ммоль/л, обычно указывают на серьезную нехватку инсулина в организме. Не занимайтесь спортом, если у вас повышены кетоны. Вместо этого пейте побольше воды, примите корректирующую дозу инсулина путем инъекции и немедленно обратитесь к врачу.

Если у вас нет кетонов, то заниматься спортом безопасно при условии, что вы устраняете высокие показания сахара с помощью инсулина и пьете много воды. Тем не менее высокий уровень сахара в крови во время упражнений может стать проблемой для всех, кто хочет добиться максимальных результатов. Как уже было сказано во второй главе, сила, скорость, выносливость, гибкость и сосредоточенность тесно связаны с контролем за уровнем сахара в крови.

Если вы заметили, что концентрация глюкозы в крови повышается во время определенных видов упражнений, то настало самое время подумать как поджелудочная железа! (А неплохо было бы выпустить книгу с подобным названием, что скажете?) Когда начинается прилив адреналина и уровень сахара в крови стремительно идет вверх, поджелудочная железа вырабатывает совсем мало инсулина, чтобы компенсировать это состояние. Следовательно, вам нужно принимать дополнительный инсулин, чтобы предотвратить приток глюкозы. Показательный пример: у одного из моих клиентов, Марвина, на тренировках по хоккею уровень сахара в крови постоянно падал, но во время соревнований поднимался до 300 (17–22 ммоль/л). Когда Марвин начал принимать дополнительный инсулин перед играми, его уровень сахара в крови оставался близким к норме, а скорость, выносливость и умственная концентрация стали на порядок выше. На первом же турнире, когда он испробовал этот подход, Марвин взял свою первую награду MVP!

Чтобы предупредить повышение уровня сахара в крови во время занятий спортом, думайте как поджелудочная железа и заранее принимайте небольшие дозы инсулина.

Чтобы определить, сколько инсулина нужно принимать перед тренировками, которые вызывают повышение уровня сахара в крови, проанализируйте обычные изменения, которые вы замечаете. Если глюкоза повышается на 200 мг/дл (11 ммоль/л) и ваш коэффициент чувствительности составляет 50 (2,8) баллов на единицу, то, как правило, требуется ввести 4 единицы инсулина за 30–60 минут, чтобы предотвратить гипергликемию. Аналогичным образом, если уровень обычно повышается на 70 мг/дл (3,9 ммоль/л) и ваш коэффициент чувствительности равен 30, то предварительно рекомендуетсяввести чуть больше 2 единиц. Но мой вам совет: не делайте этого. Если вы введете рекомендуемое количество в полном объеме, а затем начнете тренироваться, то, скорее всего, уже через некоторое время вам потребуются таблетки глюкозы. Лучше принимайте половину рекомендуемого количества инсулина, чтобы компенсировать ожидаемое повышение уровня сахара в крови. Помните: физические упражнения заставляют инсулин работать более эффективно, поэтому во время активности одна единица может работать за двоих. Подобным же образом, если уровень сахара в крови повышен до или сразу после тренировки, введите половину обычного корректирующего болюса.

Например, давайте снова посмотрим нашего хоккеиста Марвина. Когда Марвин играет, его уровень сахара в крови обычно повышается примерно на 150 мг/дл (8,3 ммоль/л). Его коэффициент чувствительности составляет 30 мг/дл (1,7 ммоль/л) на единицу. Если уровень сахара в крови перед выходом на каток составляет 200 (11 ммоль/л), Марвину нужно 2,5 единицы, чтобы компенсировать ожидаемое повышение (половина от 5 единиц, которые он обычно получает) плюс 1,5 единицы, чтобы покрыть его текущий уровень сахара в крови (половина от 3 его обычных единиц), то есть всего 4 единицы.

Если вы нервничаете по поводу введения инсулина перед тренировкой, то проверяйте уровень сахара в крови чаще, чем обычно (возможно, каждые полчаса) или регулярно смотрите на систему НМГ, а также держите под рукой таблетки глюкозы или другую форму быстродействующих углеводов.

Беременность

Если у вас диабет, то будьте готовы к тому, что потребность в инсулине резко изменится на протяжении всей беременности. Соотношение базального (фонового) и болюсного (пищевого) инсулина останется практически неизменным, но общее количество необходимого инсулина претерпит полное преобразование. Так что дозы инсулина нужно просто увеличивать или уменьшать на протяжении беременности? Конечно, нет! С диабетом никогда не бывает просто.

В большинстве случаев потребности в инсулине во время беременности следуют схеме, похожей на катание на водных горках в парке развлечений. Нет, со мной пока еще все в порядке. Позвольте мне объяснить.

Рисунок 8.4. Типичные потребности в инсулине во время беременности.

Недели с 0 по 6: дела идут в обычном режиме.

Вы с радостным волнением стоите в очереди на самый головокружительный аттракцион, не имея ни малейшего представления о том, на что решились. А еще вы не предполагаете, что беременны, и потребность в инсулине осталась такой же, как перед зачатием.

Недели с 6 по 12: небольшой спад.

Представьте, что по правилам аттракциона нужно сесть в лодку в виде выдолбленного бревна. Под вашим весом лодка немного проседает и уходит глубже под воду. Так начинается поистине удивительная фаза: вы только что узнали, что беременны, и очень взволнованы. По мере того как эмбрион превращается в плод, аутоиммунный процесс, который все эти годы атаковал ваши бета-клетки, внезапно становится более терпимым. Это позволяет вашей поджелудочной железе начать вырабатывать инсулин самостоятельно. Результат: снижение потребности в инсулине, который поступает в организм через помпу или инъекционным путем. Низкий уровень сахара в крови на этом этапе – обычное дело, и многие беременные удивляются тому, что они снова производят хоть какую-то часть собственного инсулина. Тяжелая гипогликемия в три раза чаще встречается в первом триместре беременности, чем в течение четырех месяцев, предшествующих беременности.

Недели с 12 по 36: устойчивый подъем.

Начинается та часть продвижения по водным горкам, когда вы заезжаете на затяжной, медленный подъем до самой вершины. Ваше тело и ребенок постоянно растут, а плацента вырабатывает гормоны (включая человеческий плацентарный лактоген, прогестерон, пролактин и кортизол), которые вызывают резистентность к инсулину. Общая суточная потребность в инсулине обычно удваивается или утраивается во время второго и третьего триместров беременности.

С 36 недели до родов: момент затишья.

После того как подъемный механизм привел вас на вершину, начинается короткая расслабляющая поездка с роскошным видом перед стремительным спуском. За несколько недель до родов потребность в инсулине выравнивается. Все находится в устойчивом состоянии, пока вы делаете последние приготовления.

Роды: большой спуск.

Ради него и садятся на водные горки. Независимо от того, как проходят роды – вагинально или через кесарево сечение – потребность в инсулине снижается быстро. Если вы рожаете естественным путем, то роды требуют много физического труда. А это означает снижение потребности в инсулине, как на мини-марафоне. При любой форме родов удаление плаценты провоцирует резкое снижение уровня гормонов, которые вызывали резистентность к инсулину.

1–2 дня после родов: всплеск.

Когда ваша лодочка, кренясь, срывается вниз, она не сможет мягко и элегантно погрузиться в бассейн с водой далеко внизу. Она, скорее, влетит в него, как торпеда, со всей силы и окатит водой и вас, и зрителей. Потребности в инсулине после родов можно сравнить с этим резким погружением в бассейн: фактически они падают еще ниже, чем они были в начале пути. Помните фазу «небольшого спада» в первом триместре, когда поджелудочная железа была способна самостоятельно вырабатывать некоторое количество инсулина? Что ж, это состояние возвращается и вскоре после родов. А когда поджелудочная железа, вырабатывающая инсулин, сочетается с внезапным устранением плацентарных гормонов и быстрой потерей веса, результаты могут быть поразительными. В течение первых 24–48 часов после родов не удивляйтесь, если потребность в инсулине резко снизится. Бывает даже, что некоторым женщинам с диабетом первого типа сразу после родов вообще не требуется инсулин!

Снова дома: поездка была дикая и сумасшедшая, но она того стоила. Водные горки приводят ошарашенного посетителя к исходной точке, и потребность в инсулине также имеет тенденцию возвращаться к уровню, который был до беременности. Но это не значит, что никаких специальных настроек не потребуется. Уход за новорожденным обычно вызывает незначительное снижение уровня сахара в крови. Лишний вес увеличивает потребность в инсулине. А новый режим сна и бодрствования потребует изменения базального инсулина.

Решение: С шестой по 12-ю неделю обычно необходимо снижение как базального, так и болюсного инсулина для предотвращения частых приступов гипогликемии. На этом этапе обычно наблюдается 25-процентное снижение потребности в инсулине.

В период с 12-й по 36-ю неделю вам нужно будет постоянно и постепенно увеличивать как базальный, так и болюсный инсулин, чтобы не отставать от возрастающих потребностей организма. Как упоминалось ранее, общая потребность в инсулине обычно удваивается или утраивается от наступления беременности до более поздней стадии третьего триместра.

Во время родов из-за физической нагрузки большинству женщин необходимо снижать дозы базального и болюсного инсулина примерно на 50 %. Повышенный уровень сахара в крови во время родов может вызвать гиперсекрецию инсулина и гипогликемию у новорожденного, поэтому вы должны компенсировать любой подъем быстродействующим инсулином, используя 50 % от обычной корректирующей дозы (из-за воздействия физических нагрузок в процессе родов).

После родов дозы инсулина, как правило, возвращают к уровню, которые были до беременности. Однако если возникнет снижение концентрации глюкозы, без колебаний дополнительно снизьте дозу еще на пару дней. Кормление грудью (или сцеживание грудного молока) часто требует небольшого перекуса, чтобы предотвратить снижение сахара в крови. Употребления от 3 до 5 граммов углеводов за один сеанс кормления грудью в течение первых двух недель и от 5 до 10 граммов после обычно достаточно для предотвращения гипогликемии во время кормления.

Основные мысли главы:

• Вторичные факторы, которые имеют тенденцию повышать уровень сахара в крови, включают:

тревогу и стресс

кофеин

прогрессирование заболевания

белок (при отсутствии углеводов)

большое количество пищевых жиров

рост и увеличение веса

болезни и инфекции

снижение физической активности

отскоки от спадов

гипотиреоз

стероидные препараты

другие лекарства

хирургию

• Вторичные факторы, которые, как правило, снижают уровень сахара в крови, включают:

предыдущее тяжелое упражнение

преклонный возраст

потерю веса

тяжелую мозговую работу

алкоголь

жару и влажность

тошноту

другие лекарства

большую высоту

• Факторы, которые могут как повышать, так и понижать уровень сахара в крови, включают:

гастропарез

путешествия

интенсивные и соревновательные упражнения

нерегулярный сон

менструальные циклы

менопаузу

беременность

Глава девятая

Как приручить подъемы и спады

Дорогая, я не знаю, почему впадаю в крайности.

Я взлетаю слишком высоко, падаю слишком низко и не умею быть посередине.

– Билли Джоэл, «I Go to Extremes»

Все это время мы уделяли внимание тому, как подгонять инсулин под конкретные потребности (учились думать как поджелудочная железа!). Но давайте будем реалистами: с таким количеством переменных и факторов, влияющих на уровень сахара в крови, на этом пути неизбежны взлеты и падения. Даже те люди, которые очень тщательно контролируют свое заболевание, проводят иногда до 25 % времени за пределами своего целевого диапазона. В этой главе мы сосредоточимся на том, что происходит, когда инсулин, который мы принимаем, не соответствует потребностям нашего организма. Если в какой-либо момент в организме слишком мало инсулина для удовлетворения его потребностей, то уровень сахара в крови повышается (наступает гипергликемия). Мы можем скорректировать большинство эпизодов гипергликемии с помощью болюсной дозы инсулина. Однако серьезный недостаток инсулина в организме может привести к опасному для жизни состоянию, которое называется диабетическим кетоацидозом (ДКА). Поскольку смерть – это как раз то, чего мы пытаемся избежать, в этой главе я представлю ряд стратегий профилактики и лечения тяжелой гипогликемии и ДКА. Также мы внимательно изучим способы предотвращения скачков глюкозы после еды, которые обычно называют «пиками».

Научное объяснение гипогликемии

Гипогликемия (или «спад») является основным ограничивающим фактором в интенсивном лечении диабета. Без риска спадов мы могли бы просто загрузиться инсулином под завязку и никогда больше не сталкиваться с высокими значениями. Текущие исследования с применением «умного инсулина» (инсулина, который работает только при повышенном уровне сахара в крови) используют этот подход.

Низкий уровень сахара в крови влияет практически на все системы организма, но сильнее всего на головной мозг. Клетки мозга требовательны к источнику «топлива»: они предпочитают сжигать глюкозу для получения энергии. Мозг и нервные клетки имеют еще одну особенность: им не требуется инсулин для поглощения сахара. Вместо этого у них есть специальные встроенные транспортеры, которые перемещают сахар через клеточные мембраны без помощи инсулина.

Гипогликемия обычно определяется как значение глюкозы менее 70 мг/дл (3,9 ммоль/л). Легкие низкие показатели могут прервать ваш день и стать источником дискомфорта и смущения. Их эффект выражается в плохой физической и умственной работоспособности, нарушениях суждений, изменениях настроения, увеличении веса и повышении «рикошетом» уровня сахара в крови. Тяжелые эпизоды могут вызвать судороги, потерю сознания, кому или даже смерть. Повторяющиеся или длительные приступы тяжелой гипогликемии потенциально могут вызвать необратимое психическое расстройство, хотя это наблюдается только в самых крайних случаях.

Вывод: спадов глюкозы следует избегать. От гипогликемии нет никакой пользы. Конечно, частые спады могут снизить A1c и создать видимость «качественного» управления диабетом. Но, как красноречиво время от времени напоминает мне моя жена: «Любой дурак может добиться приличного уровня A1c, если он принимает слишком много инсулина и испытывает эпизоды гипогликемии!»

Легкое снижение уровня сахара

Вскоре после постановки диагноза «диабет» мозг быстро и легко обнаруживает гипогликемию. В некоторых случаях симптомы могут возникать даже при уровне сахара в крови выше 70 (3,9). Концентрация глюкозы в крови в пределах 80 или 90 (4–5) или быстрое снижение с очень высокого уровня до нормы может вызывать симптомы гипогликемии.

Почувствовав, что уровень сахара в крови упал, мозг посылает сигнал надпочечникам, которые выбрасывают адреналин. Адреналин, в свою очередь, противостоит действию инсулина и стимулирует печень выделять дополнительный сахар в кровь. Адреналин также вызывает ряд физиологических симптомов: учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, голод и общее чувство тревоги. (Вы можете распознать в них те же симптомы, которые возникают в состоянии сильного стресса, например, когда родственники звонят сообщить, что собираются к вам в гости и будут через час). Во время легкой гипогликемии люди способны мыслить рационально и заставляют себя съесть углеводы, чтобы поднять уровень сахара в крови.

Умеренное снижение уровня сахара

Если уровень сахара в крови падает до 50 или 40 (3–2 ммоль/л), мозг начинает терять способность нормально функционировать. Обычно наступает спутанность сознания, сопровождающаяся головокружением и слабостью. Речь становится невнятной, зрение теряет остроту и все кажется расплывчатым. Вы можете проявлять необычные эмоции, такие как раздражительность или отчаяние. Становится трудно ясно мыслить и координировать свои движения. В этот момент вы все еще в состоянии сознательно принимать пищу или питье, чтобы справиться с пониженным сахаром, но вам может потребоваться помощь друга или члена семьи.

Сильное снижение уровня сахара

Тяжелая или продолжительная гипогликемия может привести к потере сознания или судорожному приступу. Очень тяжелые, длительные приступы могут привести к коме или смерти. Тяжелые эпизоды гипогликемии без исключения всегда требуют посторонней помощи и обычно вылечиваются инъекцией глюкагона или внутривенным вливанием декстрозы.

Инволюция симптомов

Симптомы гипогликемии не развиваются: они деградируют и исчезают со временем. Головной мозг научился более эффективно извлекать глюкозу из кровотока после того, как у него за плечами остались годы эпизодов гипогликемии. Это адаптивная реакция мозга, похожая на те случаи, когда легкие человека адаптируются к большой высоте после пребывания там какое-то время. В результате мозг перестает обнаруживать умеренно низкий уровень сахара в крови. Адреналина вырабатывается мало или его совсем нет, а физиологические симптомы (дрожь, потливость и так далее) не проявляются. Таким образом, на ранних стадиях может не быть предупредительных сигналов о низком уровне сахара в крови. Первыми проявляются симптомы умеренно низкого уровня сахара в крови (например, спутанность сознания), но они могут не возникать до тех пор, пока уровень сахара в крови не достигнет опасно низкого значения.

Это явление получило название «отсутствие ранних настораживающих проявлений гипогликемии» или «нечувствительность к развитию гипогликемии». Оно поражает большинство людей, страдающих диабетом в течение нескольких лет, и со временем имеет тенденцию к ухудшению. Чем больше у вас спадов глюкозы, тем меньше вероятность того, что вы испытаете какие-либо предупреждающие сигналы в следующий раз, когда произойдет спад. Как это ни странно.

Исследования показали, что первые симптомы низкого уровня сахара в крови могут в некоторой степени восстанавливаться, если не допускать значений ниже 80 (4,4) в течение нескольких недель. Хотя этот процесс может вызвать временное повышение гемоглобина A1c, оно того стоит, ведь у вас появится возможность обнаруживать низкие значения глюкозы и предотвращать тяжелую гипогликемию. Ищите стратегии предотвращения гипогликемии далее в этой главе.

Лечение гипогликемии

Сахарный диабет – коварное заболевание. Низкие значения глюкозы иногда ощущаются как сильные подъемы, а сильно повышенные значения иногда ощущаются как гипогликемия. Если вы подозреваете, что у вас низкий уровень сахара в крови, потратьте несколько секунд, чтобы подтвердить это, взглянув на систему НМГ или сверившись с глюкометром. Я уже не вспомню, сколько раз я думал, что у меня низкий сахар, а потом проверял и с удивлением обнаруживал значения в 200 или 300 (от 11 до 20). Высокий уровень сахара в крови может вызывать симптомы, сходные с теми, которые провоцирует гипогликемия (усталость, голод, нервозность). Если у вас низкий уровень сахара, то получить точные цифры полезно для определения того, сколько углеводов вам нужно для лечения гипогликемии.

Пользователи систем НМГ должны знать, что большинство, но не все, системы НМГ достаточно точны в гипогликемическом диапазоне. Проверьте производительность вашей системы и посмотрите, как часто она находится в пределах 10 мг/дл (0,6 ммоль/л) от лабораторного значения, когда уровень глюкозы находится в диапазоне от нормального до низкого. Обычно эту информацию можно найти в техническом разделе руководства пользователя. Если ваш результат находится в пределах 10 (0,6) менее чем в 90 % случаев, то вам лучше делать прокол пальца каждый раз перед лечением гипогликемии.

Для лечения гипогликемии не существует универсального способа, который подходит всем.

Правильно подобранный способ лечения зависит от ряда факторов:

1. Размеры тела. Чем крупнее человек, тем больше углеводов ему нужно, чтобы поднять уровень сахара в крови. Найти нужное направление вам поможет таблица 9–1.

Таблица 9–1

2. Уровень сахара в крови. Чем ниже уровень сахара в крови, тем больше углеводов вам потребуется, чтобы вернуться к норме. Таблица 9–2 сориентирует вас с нужной точкой входа. Ваша цель состоит в том, чтобы поднять уровень сахара в крови примерно до 120 мг/дл (6,7 ммоль/л). Если конкретная цель концентрации глюкозы в крови больше или меньше 120 (6,7), вы можете использовать следующую формулу, чтобы определить количество необходимых углеводов:

Формула для определения количества углеводов для лечения гипогликемии: (целевой уровень ГК – текущий уровень ГК) / количество, на которое глюкозу повышает один грамм углеводов

Например, если ваша цель – 100 (5,6), ваш текущий уровень ГК – 56 (3,1) и каждый грамм повышает глюкозу на 4 (0,22), то вам потребуется (100 – 56) / 4 или (5,6–3,1) / 0,22, что составляет 11 г углеводов.

3. Скорость изменений. Ее легко определить по системе непрерывного мониторинга глюкозы. Если уровень сахара в крови низкий и падает быстро (одна или несколько прямых стрелок вниз), то вам потребуется на 50 % больше углеводов, чем обычно (смотрите пример на рисунке 9.1). Если вы находитесь на низком уровне и постепенно падаете или выравниваетесь, стандартное количество должно работать нормально (смотрите пример на рисунке 9.2). Быстрое снижение уровня сахара в крови чаще всего происходит, когда вы все еще находитесь в пиковой фазе приема болюсного инсулина во время еды или во время тренировки.

Таблица 9–2. Правильное лечение низкого уровня сахара в крови (в зависимости от массы тела и уровня сахара в крови) при целевом значении ГК 120 (6,7)

Рисунок 9.1. Низкий уровень, который быстро падает

Например, если Ашер весит 57 кг и его уровень сахара в крови составляет 61 (3,4), ему обычно требуется 14 г углеводов, чтобы довести уровень глюкозы до 120 (6,7). Однако если устройство НМГ показывает прямые стрелки вниз, он должен принять 14 x 1,5 или 21 г углеводов. Совет для тех, кто использует гибридные системы с замкнутым циклом, которые уменьшают или отключают базальную подачу инсулина, чтобы предотвратить гипогликемию: вам потребуется меньше углеводов, чем обычно, для лечения гипогликемии. Снижение уровня базального инсулина будет способствовать повышению уровня сахара в крови после лечения гипогликемии, поэтому потребляйте на 25 % меньше углеводов, чтобы предотвратить «рикошет».

Рисунок 9.2. Низкий уровень, который выравнивается

Разновидности пищи

Напомню, что не все углеводы одинаковы. Некоторые из них очень быстро поднимают уровень сахара в крови, в то время как другие не спешат это делать. При низком уровне сахара в крови выбирайте пищу, которая поднимет значения как можно быстрее. В том случае, если дозы базального инсулина установлены правильно, нет причин полагать, что уровень сахара в крови снова упадет сразу после лечения гипогликемии, поэтому, как правило, нет необходимости потреблять жиры, белки или медленно перевариваемые углеводы вместе с быстро усваиваемыми углеводами. Просто посмотрите гликемический индекс и выберите продукты с цифрой не менее 70. Примеры продуктов с высоким гликемическим индексом, которые обладают небольшими объемами, легко поддаются подсчету и эффективно лечат гипогликемию:

декстроза* (ГИ = 102)

сухие хлопья (70–90)

брецели (81)

драже желейные бобы (80)

Gatorade (спортивный напиток) (78)

ванильные вафли (77)

крекеры Грэм (74)

простой хлеб или крекеры (70–75)

Life Savers (леденцы) (70)

* Продукты, содержащие декстрозу, включают таблетки и гели с глюкозой, SweeTarts, Smarties, Spree, AirHeads, Runts, Nerds и Bottle Caps.

Продукты с более низким гликемическим индексом, такие как цельные фрукты, молоко, мороженое и (не люблю это говорить) шоколад – не лучший выбор для лечения низких значений. Им требуется сильно больше времени, чтобы поднять уровень сахара в крови. Многие перебарщивают с лечением гипогликемии с помощью пищи, продолжая есть до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Обычно требуется от десяти до 15 минут для продуктов с высоким гликемическим индексом, чтобы поднять уровень сахара в крови, и от 20 до 60 минут для продуктов с низким гликемическим индексом. Имейте терпение! Если вы подозреваете, что уровень сахара в крови недостаточно высок, проверьте его с помощью анализа крови из пальца. Если ваш уровень сахара в крови все еще ниже 70 (3,9) через 15 минут после лечения, то съешьте еще немного. Системы НМГ, как правило, характеризуются длительными задержками во время гипогликемии, поэтому они демонстрируют ненадежные сведения, пока не пройдет не менее 30 минут. Используйте значения крови из пальца, чтобы убедиться, что уровень сахара в крови повысился после лечения.

Используйте значения крови из пальца (а не данные системы НМГ), чтобы убедиться, что уровень сахара в крови повысился после лечения.

Если вам случится переборщить с лечением гипогликемии (как мы все время от времени делаем – еда чертовски вкусна, когда наступает гипогликемия!), покройте избыток углеводов инсулином. Например, если вы обычно принимаете 1 единицу на каждые 10 граммов углеводов и переборщили с лечением на 40 граммов, введите 4 единицы инсулина, как только уровень сахара в крови поднимется до безопасного уровня. В противном случае уровень сахара в крови значительно превысит целевой диапазон в течение следующих нескольких часов.

Лечение тяжелых эпизодов гипогликемии

Когда человек не хочет или не может сознательно глотать пищу, вы должны воздействовать на тяжелый эпизод иначе, чем на легкий и умеренный. Опасно класть любую пищу в рот человеку с тяжелым приступом. Он может подавиться едой и задохнуться, или инстинктивно укусить и оторвать пальцы у человека, пытающегося его накормить.

Есть две вещи – и только две вещи, которые нужно сделать, чтобы вылечить человека в тяжелом состоянии гипогликемии: вызвать скорую помощь и ввести дозу глюкагона.

Глюкагон – это гормон, который повышает уровень сахара в крови, стимулируя печень высвобождать накопленный сахар в кровь. Обычно он срабатывает через 10–20 минут. В некоторых странах глюкагон доступен в виде удобного для введения назального спрея (Baqsimi, производства Lilly) или предварительно смешанной формы для инъекций (Gvoke, производства Xeris Pharmaceuticals), которая должна появиться в ближайшее время. Традиционный глюкагон продается в наборе, содержащем большой шприц, наполненный жидкостью, небольшой флакон с гормоном глюкагоном в виде порошка и инструкции, написанные как будто бы на иностранном языке. На наборах указан срок годности, поэтому периодически проверяйте их, чтобы убедиться, что ваш еще свежий. Большинство людей считают, что глюкагон по-прежнему отлично работает, если использовать его в течение 6–12 месяцев после истечения срока годности при условии, что он правильно хранится. Если возможно, оставьте набор с истекшим сроком годности и попросите вашего партнера потренироваться с уколом (на подушке или мячике – сами не давайтесь!).

Для введения традиционного глюкагона нужно выполнить несколько шагов, которые бывает трудно точно соблюсти в очень стрессовой ситуации. Но, безусловно, стоит сделать над собой усилие, и оно обязательно окупится.

Процедура введения традиционного глюкагона простыми словами выглядит следующим образом:

1. Позвоните 911. Скорая помощь уже должна быть в пути на случай, если инъекция глюкагона не сработает.

2. Снимите колпачок со шприца и снимите колпачок с флакона.

3. Введите всю жидкость во флакон.

4. Продолжайте нажимать на поршень, чтобы убедиться, что воздух не выходит из флакона обратно в шприц. Удалите иглу из флакона.

5. Аккуратно встряхните или покрутите флакон, пока жидкость не станет однородной (без комков) и почти прозрачной.

6. Удерживая флакон вверх дном, снова введите половину иглы во флакон. Если вы введете всю иглу, то будете втягивать воздух.

7. Наберите жидкость в шприц. Для лечения маленьких детей нужна примерно половина раствора. Подросткам и взрослым давайте большую часть раствора. Точная доза глюкагона не требуется, так что можно оценивать на глаз.

8. Введите иглу прямо (не под углом) в мышцу бедра, ягодицы или плеча. Полностью опорожните содержимое шприца.

9. Удалите иглу из кожи и наложите салфетку, чтобы остановить кровотечение.

10. Переверните пострадавшего на бок, чтобы он не задохнулся (в случае рвоты).

Пострадавший должен прийти в сознание через 10–20 минут. Если он не приходит в себя, дождитесь приезда скорой. Свяжитесь с командой специалистов, которые ведут заболевание пострадавшего, и разработайте план профилактики тяжелых эпизодов гипогликемии в будущем.

В некоторых случаях глюкагон может использоваться для лечения нетяжелых приступов гипогликемии. Например, если пища плохо переваривается из-за тошноты или рвоты, или применения амилина (Симлина). Если нет еды (сценарий «необитаемый остров», где у вас под рукой есть только набор глюкагона) или даже если вы изо всех сил пытаетесь похудеть и не хотите потреблять лишние калории. В этих случаях возможно введение низкой дозы глюкагона (10–20 ЕД) в подкожный слой жира с помощью стандартного инсулинового шприца.

Примечание: Каждый, кто принимает инсулин, подвержен риску тяжелой гипогликемии. Важно всегда носить или иметь при себе медицинскую «визитную карточку». Это может быть карточка в кошельке, браслет и ожерелье, потому что это первое, на что работников скорой помощи учат обращать внимание, когда они прибывают к пострадавшему. В десятой главе вы найдете список компаний, поставляющих различные виды медицинских аксессуаров подобного плана.

Профилактика гипогликемии

Возможность свести к минимуму случаи низкого уровня сахара в крови имеет огромное значение для вашей личной безопасности и предотвращения слишком сильных скачков уровня сахара в крови в результате «рикошетов». Сведение к минимуму эпизодов гипогликемии также помогает вернуть симптомы, которые проявляются, когда уровень сахара в крови падает. Таким образом, вы сможете вылечить гипогликемию до того, как она приобретет серьезный оборот.

Обычно допустимо несколько эпизодов умеренного снижения уровня сахара в крови в неделю. Однако, если гипогликемия возникает чаще или носит тяжелый характер, попробуйте применить стратегии из этого параграфа.

Правильно пользуйтесь системой непрерывного мониторинга глюкозы

При первом издании этой книги систем НМГ еще не существовало. Во втором издании о них упоминалось вскользь как об инструменте для тех, кто пытается избежать гипогликемии. В этом издании они занимают первое место в теме профилактики гипогликемии. НМГ выдают предупреждения, когда уровень глюкозы падает ниже заданного порога. Некоторые системы НМГ также оповещают о скорости изменения, по которым можно судить, когда уровень сахара в крови падает очень быстро, даже если он все еще находится в нормальном диапазоне, чтобы вы могли решить, нужен ли вам перекус для предотвращения гипогликемии.

Как упоминалось ранее, большинство пользователей инсулина не осознают симптомы, указывающие на приближение гипогликемии, и справляются с обнаружением низкого уровня сахара в крови самостоятельно не самым лучшим образом. НМГ эффективно работает, предупреждая пользователя заранее, так что низкие значения глюкозы можно лечить на ранней стадии или предотвращать их появление. Но необходимо использовать систему правильно. Во-первых, нужно включить оповещения о низком уровне глюкозы. Исследования показали, что средняя продолжительность эпизодов низкого уровня сахара в крови сокращается вдвое, когда используются оповещения о низком уровне сахара. Это очень важно, потому что именно продолжительность эпизода, а не его тяжесть, подвергает риску судорог и потери сознания. Оповещения должны быть настроены таким образом, чтобы привлечь внимание пользователя (с помощью вибрации или звуковых сигналов). Во-вторых, порог оповещения должен быть установлен выше точки гипогликемии. Из-за задержки, которая существует в системах НМГ, при спаде уровня глюкозы будут отображаться данные выше, чем фактический уровень сахара в крови. Поэтому, если вы хотите поймать гипогликемию до того, как она достигнет 70 (3,9), вам нужно установить оповещение на уровне 80 (4,4) или 90 (5). В-третьих, каждое предупреждение о низком уровне глюкозы должно обрабатываться быстро и последовательно. Немедленно съешьте соответствующее количество быстродействующих углеводов. И помните, показания НМГ могут быть обманчиво низкими, когда вы выходите из гипогликемии, поэтому используйте глюкометр для измерения уровня сахара в крови в течение следующих 30–60 минут.

Системы НМГ эффективно предупреждают развитие гипогликемии, если сигналы тревоги установлены правильно и вы на них своевременно реагируете.

Пользуйтесь гибридной системой замкнутого цикла

Выводя НМГ на новый уровень, гибридные системы замкнутого цикла автоматически регулируют подачу базального инсулина, чтобы помочь предотвратить гипогликемию. Было показано, что использование гибридных систем снижает частоту гипогликемии, а также тяжесть и продолжительность эпизодов до 50 %. Но не теряйте бдительности: гибридные системы не могут полностью предотвратить гипогликемию. Вы должны обслуживать все компоненты системы и быть начеку, готовясь в любой момент позаботиться о себе самостоятельно.

Приведите инсулин в соответствие со своими потребностями

Первый шаг в предотвращении гипогликемии такой же, как и первый шаг в предотвращении гипергликемии: нужно как можно точнее имитировать действие здоровой поджелудочной железы. Дневные дозы НПХ (или смешанного инсулина), в частности, не соответствуют базальной/болюсной секреции инсулина поджелудочной железой. Инсулин НПХ может достигать пика непоследовательно и в неподходящее время, тем самым увеличивая вероятность снижения уровня сахара в крови. Переход на стабильный базальный инсулин (гларгин, детемир, базаглар) или инсулиновую помпу значительно снизит риск гипогликемии.

Используйте инсулин короткого действия

Обычный инсулин стоит дешевле, чем инсулин короткого действия, но пролонгированное действие обычного инсулина может быть причиной гипогликемии, особенно спустя от четырех до восьми часов после еды. Инсулин быстрого действия обычно выводится в течение четырех часов, поэтому снижается риск гипогликемии спустя продолжительный период после того, как пища переварится.

Правильно выбирайте дозу

Случайная передозировка инсулина является частой причиной гипогликемии. Если вы принимаете относительно низкие дозы (менее 5 единиц на инъекцию), ищите шприцы или шприц-ручки с маркировкой в пол-единицы, чтобы вы могли точнее набирать дозу. Кроме того, рассмотрите вопрос о разбавлении инсулина для более точной дозировки, как описано в четвертой главе. Если вам плохо от вида шприцев, то используйте инсулиновую ручку или приспособление для инъекций (смотрите главу 10). При необходимости попросите кого-нибудь помочь вам со шприцами. И обратите внимание на точность своих расчетов! Всего один неверный результат может привести к спаду уровня сахара в крови. Если вы случайно приняли слишком много инсулина, выпейте или съешьте достаточно углеводов, чтобы компенсировать дополнительную дозу, и ежечасно проверяйте уровень сахара в крови, пока инсулин не перестанет действовать.

Дайте инсулину время подействовать

Как обсуждалось в седьмой главе, болюсы инсулина короткого действия не перестают работать уже через час или два. Обычно им требуется от трех до пяти часов, чтобы закончить свою деятельность. При расчете количества корректирующего инсулина, необходимого для снижения высокого уровня сахара в крови до нормы, важно учитывать неиспользованную часть ваших предыдущих болюсов. Аналогичным образом, при оценке данных для уточнения формул дозирования приемов пищи ориентируйтесь на уровень сахара в крови через три-четыре часа после еды. Если вы установите дозы таким образом, чтобы уровень сахара в крови снизился до нормы через два часа после еды, вы, вероятно, испытаете гипогликемию в течение следующих нескольких часов.

Правильно рассчитывайте время введения болюсов

Очень большие порции, продолжительные приемы пищи, продукты с высоким содержанием жиров и продукты с низким гликемическим индексом обычно требуют до нескольких часов для повышения уровня сахара в крови. Введение болюса быстрого инсулина перед такими приемами пищи может привести к снижению уровня сахара в крови вскоре после еды. Вместо этого вводите болюсы после еды или, если вы используете инсулиновую помпу, запрограммируйте введение болюса в течение длительного периода времени. Обычный инсулин также можно использовать вместо короткого инсулина. Эти варианты полезны для людей с гастропарезом или для тех, кто принимает лекарства, замедляющие опорожнение желудка, такие как агонисты рецепторов ГПП-1 или заместитель гормона амилина.

Ставьте разумные цели

Чем ниже ваш целевой уровень сахара в крови, тем больше у вас шансов на гипогликемию. Целевой уровень сахара в крови 80 или 90 (4,4–5,0) оставляет мало пространства для ошибки. Даже малейшее дополнительное упражнение или незначительный просчет с углеводами, вероятно, приведут к низкому уровню глюкозы. Цель 100 (5,6) или более создает немного больше пространства для маневра. Некоторые люди меняют целевой уровень ГК изо дня в день в зависимости от риска снижения. Если вы пережили эпизод гипогликемии, уровень ГК был очень неустойчивым или вы интенсивно тренировались, то риск гипогликемии увеличивается. Небольшое повышение целевого показателя может спасти вас от спадов глюкозы в такие дни.

Правильно распределяйте по времени приемы пищи и перекусы

При использовании любого типа инсулина промежуточного или длительного действия необходимо принимать пищу и перекусы по постоянному графику. Задержка всего на полчаса (при использовании дневного НПХ) или на пару часов (при использовании гларгина, детемира или базаглара) может вызвать значительное снижение уровня сахара в крови. Если вы ожидаете задержки с приемом пищи, съешьте часть своего обычного пайка в виде углеводосодержащих закусок незадолго до вашего обычного времени приема пищи.

Вычитайте граммы пищевых волокон

Клетчатка включена в общий список углеводов на упаковках пищевых продуктов, но она не повышает уровень сахара в крови. Каждый раз, когда вы употребляете продукт, содержащий пищевые волокна, перед расчетом пищевого болюса вычтите граммы клетчатки из общего количества углеводов.

Делайте поправки на тренировки и активную деятельность

Вне зависимости от того, бегаете ли вы по стадиону или орудуете пылесосом, физическая активность увеличивает поглощение глюкозы мышечными клетками и повышает чувствительность к инсулину. У людей без диабета секреция инсулина снижается, чтобы приспособиться к этим изменениям. Тем, кто принимает инсулин, необходимо вносить поправки, чтобы предотвратить низкий уровень сахара в крови во время и после физической активности. Для деятельности, выполняемой после еды, следует уменьшить дозу болюсного инсулина во время еды. Активность до или между приемами пищи потребует дополнительных углеводов заранее. Длительная или очень напряженная тренировка или активная работа может потребовать снижения как базального, так и болюсного инсулина, а также периодических перекусов. После изнурительных упражнений могут потребоваться дополнительные перекусы или снижение базального инсулина, чтобы предотвратить отсроченное падение уровня сахара в крови. При использовании гибридной системы с замкнутым контуром поднимите целевой уровень глюкозы как минимум за час до начала тренировки.

Делайте поправки на алкоголь

В восьмой главе мы обсуждали, как алкоголь может вызывать отсроченное снижение уровня сахара в крови, подавляя секрецию глюкозы печенью. После употребления алкоголя обязательно либо снизьте базальный уровень инсулина, либо съешьте дополнительные закуски.

Проверяйте, проверяйте, проверяйте – и делайте выводы

Очень немногие из нас умеют точно определять уровень сахара в крови, особенно когда показания не слишком высокие или низкие. Если у вас нет доступа к НМГ, частые проверки уровня сахара в крови позволят вам обнаружить показания ниже целевых, прежде чем они перерастут в гипогликемию. Например, значение 82 (4,6) перед сном может показаться безобидным, но даже незначительный спад ночью приведет к снижению уровня сахара в крови. Узнав, что показания близки к низким, вы можете немного перекусить и тем самым снизить вероятность гипогликемии в ночное время.

Кроме того, время от времени проверяйте данные об уровне сахара в крови. Паттерны спадов не исправляются сами по себе! Если вы обнаружите закономерность появления низких значений, то обратитесь к врачу, чтобы диагностировать причину и вместе найти эффективное решение.

Как разобраться с пиками глюкозы после еды

Хотя в краткосрочной перспективе высокий уровень сахара в крови не так опасен, как низкий, его долгосрочные последствия могут оказаться разрушительными. Неограниченное количество факторов может вызвать скачок глюкозы, но всегда есть возможность предотвратить (и устранить) их с помощью дополнительного инсулина.

Одна разновидность резкого подъема глюкозы, который приводит многих людей в бешенство, возникает вскоре после еды. Мы называем его «пиком после еды». Всплески после еды – это временные скачки уровня сахара в крови, которые возникают примерно через один-два часа после приема пищи. Небольшое повышение уровня сахара в крови после еды считается нормальным явлением даже у людей, не страдающих диабетом. Однако если всплеск слишком высок, это может повлиять на качество жизни сегодня и привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем.

Причина, по которой у многих людей с диабетом резко повышается уровень сахара в крови после еды, заключается в выборе времени. У человека без диабета потребление углеводов приводит к двум важным реакциям: немедленному выбросу инсулина в кровоток и выработке гормона амилина. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, начинает действовать почти сразу и заканчивает свою работу за считанные минуты. Амилин замедляет скорость попадания пищи в кишечник (где питательные вещества всасываются в кровоток). В результате в тот момент, когда уровень сахара в крови начинает повышаться, инсулин запускает лишний сахар в клетки организма. В большинстве случаев повышение уровня сахара в крови после еды едва заметно.

Причина, по которой уровень глюкозы после еды подскакивает у больных диабетом, заключается в том, что еда переваривается быстрее, чем следует, а инсулин работает намного медленнее.

Пациенты же с диабетом похожи на бейсболистов с замедленными рефлексами. Мы находимся в роли отбивающего и состязаемся с питчером, который бросает фастболы со скоростью 98 миль в час (157,71 км/ч). К тому времени, когда мы замахиваемся битой, мяч уже оказывается в рукавице кэтчера. Быстродействующий инсулин, который вводится путем инъекции (или инфузии с помощью помпы), начинает работать примерно через 15 минут, достигает пика за период от 60 до 90 минут и завершает действие через три-пять часов. И не забывайте о нехватке (или дефиците) амилина: пища переваривается даже быстрее, чем обычно. Когда пища попадает в кровь задолго до инсулина, уровень сахара в крови резко возрастает, а затем резко падает, когда инсулин, наконец, начинает действовать.

Почему пик глюкозы представляет проблему?

Несмотря на то что всплеск носит временный характер, несколько всплесков в течение дня могут повысить уровень A1c. Трудно поддерживать уровень A1c ниже 7, не обращая внимания на уровень сахара в крови после еды. Ученые и врачи тщательно изучили долгосрочные эффекты скачков глюкозы после еды. Доказано, что значительные всплески после еды раньше провоцируют начало заболевания почек и ускоряют прогрессирование существующих проблем со зрением (ретинопатии). Вариабельность уровня глюкозы (множество пиков и спадов) связана с долгосрочными когнитивными нарушениями и увеличивает риск развития деменции. Также гипергликемия после еды является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с диабетом второго типа.

Но проблемы не ограничиваются долгосрочной перспективой. Каждый раз, когда уровень сахара в крови поднимается особенно высоко – даже временно – страдает качество жизни. Энергия падает, мозговая деятельность нарушается, физические и спортивные способности снижаются, а настроение меняется. Во время беременности даже незначительное повышение уровня сахара в крови после еды связано с чрезмерным ростом плода.

Измерения и цели

Точное время скачков сахара в крови может варьироваться от человека к человеку и от приема пищи к приему пищи. В среднем пик наступает примерно через час и 15 минут после начала еды. Таким образом, проверка уровня сахара в крови (из пальца) примерно через час после окончания приема пищи должна дать хорошее представление о том, насколько сильно подскочил сахар. Системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые обновляются каждые пару минут и создают графики тенденций, позволяют легко увидеть, что именно происходит после еды. Смотрите пример на рисунке 9.3.

Рисунок 9.3. Отчет системы НМГ, на котором видны пики глюкозы после еды, главным образом после завтрака

Еще один способ оценить контроль сахара в крови после еды – это анализ крови под названием GlycoMark. Точно так же, как HbA1c измеряет средний уровень сахара в крови за последние несколько месяцев, GlycoMark измеряет степень резкого скачка уровня сахара в крови за последние пару недель. GlycoMark измеряет уровень определенной белковой молекулы, которая истощается всякий раз, когда почки выделяют сахар в мочу – обычно, когда уровень ГК превышает 180 (10). Высокий результат GlycoMark (>10) указывает на незначительный подъем уровня сахара после еды. Низкий результат GlycoMark (<10) указывает на пики после еды. Спросите врача, будет ли это исследование полезным для оценки контроля уровня глюкозы.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует поддерживать уровень сахара в крови ниже 180 (10) через один-два часа после еды. Американская ассоциация клинических эндокринологов и Международная диабетическая федерация предлагают держать этот показатель ниже 140 (7,8). Конкретных рекомендаций по диабету 1-го и 2-го типа для лиц, принимающих инсулин, и для лиц, не принимающих инсулин, или для детей и взрослых не предусмотрено.

Мои рекомендации для работы с глюкозой после еды собраны в таблицу 9–3.

Таблица 9–3. Краткое описание целевых показателей уровня сахара в крови после еды

Контроль пиков

Если единственный дежурный ответ вашего врача на вопрос о пиках после еды звучит как: «Просто примите больше инсулина», то не спешите следовать его совету. Увеличение количества инсулина слабо снижает пик сразу после еды, но может вызвать гипогликемию перед следующим приемом пищи. Чтобы уменьшить всплеск глюкозы, можно использовать ряд стратегий, разработанных специально для того, чтобы либо инсулин начал действовать раньше, либо пища появлялась в крови позже. Давайте сначала рассмотрим способы заставить инсулин действовать быстрее.

1. Выберите правильный инсулин (или лекарственный препарат)

Правильная инсулинотерапия или схема приема лекарств способна улучшить или разрушить вашу способность контролировать пик глюкозы после еды. В целом, инсулин и лекарства, которые действуют быстро и в течение короткого периода времени, будут работать лучше, чем те, которые действуют медленно в течение длительного периода времени.

Если вы по-прежнему используете обычный инсулин во время еды (или НПХ для покрытия дневного приема пищи), переключитесь на быстродействующий аналог инсулина (Хумалог, Новолог/НовоРапид или Апидра) или, что еще лучше, на ультрабыстрый инсулин (Фиасп).

Переход на ингаляционный инсулин (Afrezza) помогает эффективно бороться с пиками после еды. Afrezza начинает работать, достигает пика и заканчивает действовать намного быстрее, чем инъекционный инсулин. Так как Afrezza работает намного быстрее, ее нужно принимать во время или после еды, чтобы избежать спада уровня сахара в крови после еды.

Если у вас диабет второго типа и вы принимаете производные сульфонилмочевины (глибурид, глипизид, глимепирид), спросите врача о возможности перехода на меглитинид быстрого (и короткого) действия (репаглинид, натеглинид).

2. Лучший момент для болюса

Как обсуждалось в главе 7, время введения инсулина во время еды имеет огромное значение для постпрандиального контроля глюкозы. Если ввести болюсную дозу слишком поздно и не попасть в соответствие с перевариванием пищи, то могут возникнуть серьезные скачки сахара в крови. Тогда как правильно рассчитанный болюс приводит к отличному контролю глюкозы после еды. В целом, введение быстродействующего инсулина за 15–20 минут до еды вызывает меньший всплеск, чем болюсное введение непосредственно перед едой или во время еды.

3. Болюс для базального инсулина

Чтобы инсулин работал интенсивнее сразу после еды и меньше через несколько часов, пользователь помпы может установить временное снижение базальной дозы на три часа, начиная непосредственно перед едой, и ввести болюс, равный базальному инсулину. Например, если ваша базальная доза утром составляет 0,7 единицы в час, вы можете болюсно ввести 2 единицы перед завтраком, а затем установить временную базальную дозу 10 % (снижение на 90 %) на следующие три часа.

4. Инъекция в мышцу

Введение инсулина в мышцы (а не в жировой слой под кожей) приводит к более быстрому всасыванию и действию инсулина. В целом, быстродействующему инсулину требуется примерно вдвое меньше времени, чтобы достичь пика и закончить работу при введении в мышцу, а не в жир. Потенциальные места инъекции – это предплечье, трицепс, бицепс и икра. Имейте в виду, что внутримышечные инъекции могут вызывать жжение и образование синяков, поскольку потребуется использование шприцев с иглами длиной от 8 до 12 миллиметров или аналогичных игл для шприц-ручек.

5. Разогрейте область введения

Согревание места инъекции или инфузии способствует более быстрому всасыванию инсулина. Просто разотрите или помассируйте участок в течение нескольких минут, накройте участок теплой тканью или примите горячий душ или ванну вскоре после введения болюса.

6. Подвигайтесь

Физическая активность вскоре после введения болюса усиливает кровоток и помогает инсулину всасываться и действовать быстрее. Сколько активности требуется, чтобы ощутить эти преимущества? Немного. 10–15 минут (или больше) умеренной активности обычно достаточно. Главное не сидеть долго после еды. Вместо того, чтобы читать, смотреть телевизор или работать на компьютере, прогуляйтесь, побросайте мяч в кольцо или займитесь домашними делами. Попробуйте запланировать свои активные задачи (работа по дому, работа во дворе, походы по магазинам, выгул домашних животных) после еды.

7. Не курите (в том числе вейпы)

Никотин вызывает сужение сосудов. Когда кровеносные сосуды вблизи кожи сужаются, они медленнее, чем обычно, поглощают инсулин, доставленный под кожу.

Теперь давайте рассмотрим некоторые стратегии для более медленного переваривания пищи.

1. Обратите внимание на низкий ГИ

Как мы обсуждали в седьмой главе, гликемический индекс (ГИ) относится к скорости, с которой пища повышает уровень сахара в крови. Хотя все углеводы (кроме пищевых волокон) со временем превращаются в сахар в крови, некоторые углеводы делают это намного быстрее, чем другие. Как правило, переход на продукты с более низким ГИ помогает уменьшить скачки сахара в крови после еды. В таблице 9–4 приведены некоторые примеры.

Таблица 9–4. Примеры способов замены продуктов с низким ГИ продуктами с высоким ГИ

2. Добавьте чуточку кислоты

Кислотность пищи замедляет скорость пищеварения. Вот почему у хлеба на закваске ГИ гораздо ниже, чем у обычного хлеба. Исследования показали, что добавление кислотности в виде уксуса (самого по себе или в составе заправки или приправы) может снизить повышение уровня сахара в крови в течение часа после еды на целых 50 %.

3. Разделяйте приемы пищи

Если вы едите и не хотите, чтобы уровень сахара в крови сразу поднялся, подумайте о том, чтобы оставить часть еды и перекусить ею через час или два. По-прежнему вводите полный пищевой болюс перед приемом пищи – просто не ешьте всю еду сразу. Например, если у вас на завтрак миска хлопьев и сок, сделайте болюс на весь прием пищи перед едой. Затем съешьте хлопья во время завтрака, а сок отложите до середины утра.

4. Действуйте в правильной последовательности

Исследования показали, что употребление овощной и белковой частей смешанной пищи перед употреблением крахмалистой части приводит к более медленному повышению уровня сахара в крови после еды.

5. Используйте дополнительные препараты

Некоторые инъекционные лекарства от диабета влияют на опорожнение желудка. Симлин (прамлинтид) является самым мощным из них. Принятый перед едой Симлин задерживает переваривание пищи в среднем на 60–90 минут и обеспечивает гораздо более равномерный фон сахара в крови после еды. Агонисты рецепторов ГПП-1, такие как Byetta, Victoza, Bydureon, Trulicity и Ozempic, оказывают более тонкое влияние на опорожнение желудка, но все же могут помочь уменьшить подъемы сахара в крови после еды. Хотя агонисты рецептора ГПП-1 менее эффективны, чем Симлин, они обычно связаны с меньшим количеством побочных эффектов, особенно с тошнотой.

Другой класс лекарств от диабета, которые улучшают контроль за уровнем глюкозы после еды, называется ингибиторами альфа-глюкозидазы. Эти лекарства работают, частично блокируя транспорт сахаров через кишечник в кровоток, тем самым притупляя и задерживая появление глюкозы. Однако имейте в виду, что этот класс лекарств может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта, метеоризм и вздутие живота.

6. Подвигайтесь

Физическая активность после еды помогает уменьшить всплески глюкозы после приема пищи сразу несколькими способами. Помимо помощи инсулину, который начинает всасываться и действовать быстрее, мышечная активность отвлекает кровь от кишечника, что приводит к медленному всасыванию сахаров в кровь.

7. Предупреждайте появление гипогликемии

Низкий уровень сахара в крови проблематичен во многих отношениях. Одна из реакций организма на гипогликемию – ускоренное опорожнение желудка: пища переваривается и поднимает уровень сахара в крови даже быстрее, чем обычно. Это желательный эффект для всех, кто испытывает гипогликемию, но когда он возникает незадолго до еды, то может способствовать чрезмерным всплескам глюкозы после. Предотвращение гипогликемии перед едой и перекусами – еще одна стратегия, позволяющая «ударить по пику».

Как справиться с дежурными повышениями сахара

Каждый человек, страдающий диабетом, время от времени испытывает превышение сахара в крови выше нормы. Отдельные внезапные всплески могут вызывать множество факторов. Прежде чем предположить, что базальные дозы или формулы расчета болюса требуют корректировки, рассмотрите список частых виновников гипергликемии, многие из которых были подробно описаны в восьмой главе:

• недостаточное количество углеводов

• случайная недостаточная доза инсулина

• преднамеренная недостаточная доза инсулина (диабулимия) или тревога из-за возможной гипогликемии

• беспокойство или стресс

• кофеин

• прогрессирование заболевания

• переедание

• белок (при отсутствии углеводов)

• большое количество пищевых жиров

• рост и увеличение веса

• болезнь или инфекция

• снижение физической активности

• «рикошеты» после снижения уровня сахара в крови

• гипотиреоз

• стероидные препараты

• операция

• гастропарез

• путешествие

• интенсивные упражнения или соревнования

• нерегулярный режим сна и бодрствования

• предменструальные гормоны

• менопауза

• поздние сроки беременности

И если среди этого списка так и не нашлось истинной причины вашего состояния, то очень возможно, что Боги Диабета в данный момент просто хотят испытать вас на прочность. Да, и такое бывает.

Когда уровень сахара в крови раз за разом необъяснимо поднимается выше целевого диапазона, то у вас стоит задать себе определенные вопросы, чтобы начать решать эту проблему:

Мой инсулин испорчен?

Я забыл принять инсулин?

Правильно ли усваивается мой инсулин?

Есть ли пропуск в покрытии инсулином?

Для пользователей помпы: неисправна ли моя помпа или инфузионный набор?

Давайте остановимся на каждом из них подробнее.

Испорченный инсулин

Использование испорченного инсулина может привести к повышению уровня сахара в крови и выработке кетонов. Инсулин, который был заморожен или подвергнут сильному нагреванию, может денатурировать или разрушиться, и молекулы инсулина из-за этого перестанут работать. Использование одного и того же флакона или картриджа с инсулином в течение многих месяцев или введение инсулина с истекшим сроком годности также может вызвать серьезные проблемы.

Профилактика: старайтесь не использовать флаконы и картриджи с инсулином с истекшим сроком годности. После того как флакон или картридж будет вскрыт, выбросьте его через пару месяцев (производители инсулина рекомендуют ежемесячно начинать новые флаконы с инсулином и шприц-ручки). Храните неоткрытый инсулин в холодильнике в таком месте, где он не сможет заледенеть, например, на дверце. Перед использованием нового флакона или картриджа с инсулином проверьте наличие сгустков, кристаллов или изменения цвета. Если вы подозреваете, что инсулин испортился, то, скорее всего, так оно и есть. При заказе инсулина по почте попросите отправить его в термоизолированном контейнере и приложить температурную этикетку к посылке. Держите инсулин в ручной клади во время путешествия, так как багаж может подвергаться воздействию экстремальных температур. Если ваш инсулин подвергался воздействию высоких температур (выше 30 градусов по Цельсию) в течение нескольких часов, выбросьте его и начните использовать свежий инсулин. Если он в принципе подвергался воздействию температур выше 38 градусов по Цельсию, немедленно выбросьте его. Это относится к ручкам, флаконам и картриджам.

Когда инсулиновая помпа подвергается воздействию жаркой погоды, держите ее подальше от прямых солнечных лучей и, если возможно, поместите помпу и трубку в охлаждающий пакет. Чаще меняйте инсулиновый картридж и трубку, если помпа подвергается длительному воздействию высоких температур. Держите помпу и трубки подальше от гидромассажных ванн, горячих ванн и саун.

Пропущенная болюсная доза

Пациент забыл или пренебрег введением болюса для приема пищи и перекусов – распространенная проблема, мешающая управлению диабетом. Учитывая резкое повышение концентрации глюкозы, которое может произойти даже при небольшом количестве углеводов, пропущенные болюсы приводят к чрезвычайно высокому уровню сахара в крови. Исследования показали, что на каждые два пропущенных болюса в неделю A1c обычно повышается на целый пункт.

Профилактика. Некоторые помпы, системы НМГ, приложения к ручкам и глюкометры можно запрограммировать на запланированные напоминания о введении болюса. Пользователи новейших инсулиновых помп могут избежать пропущенных болюсов, запрограммировав напоминания о болюсах в ключевое время дня. Тем, кто делает инъекции, легче помнить о болюсе, если они измеряют уровень сахара в крови при каждом приеме пищи и во время перекуса и ведут письменные записи. Те, кто постоянно вводит болюс перед едой, с меньшей вероятностью забывают о нем по сравнению с теми, кто вводит болюс во время или после еды. Некоторые пользователи систем НМГ используют оповещение о росте концентрации глюкозы как сигнал о том, что они, вероятнее всего, забыли ввести болюс на еду.

Допустим, вы понимаете, что пропустили болюс, через некоторое время после того, как съели основной прием пищи или перекусили. Возможно, вы увидели напоминание, или встревоженный партнер спохватывается с криком: «А как же болюс?!» Что нужно сделать в этой ситуации? Покрыть уровень сахара в крови, который сейчас повышен и стремительно растет? Принять дозу на еду, которую вы забыли компенсировать ранее? Сделать и то, и другое? Если вы сделаете и то, и другое, вы удвоите лечебную дозу как для еды, так и для повышения уровня сахара в крови, вызванного едой, и, несомненно, спровоцируете гипогликемию. Наилучший вариант – игнорировать уровень сахара в крови и ввести болюс на пищу, которую вы ели ранее, но забыли ее компенсировать. Однако если вы используете гибридную систему замкнутого цикла, то система уже начала увеличивать базальную подачу инсулина, поэтому вам может потребоваться немного меньше обычного болюса для пропущенных углеводов.

Пропущенная базальная инъекция

Пропущенные базальные инъекции – еще одна потенциальная причина высокого уровня сахара в крови. Пропуск болюсной дозы на еду представляет проблему в краткосрочной перспективе. Но пропуск дозы базального инсулина может привести как к высокому уровню сахара в крови в течение длительного периода времени, так и к возможности кетоацидоза.

Профилактика: планируйте вводить базальный инсулин примерно в одно и то же время каждый день. Если возможно, совместите введение препарата с другой деятельностью, например, с чисткой зубов, приемом пероральных лекарств или определенной пищи. Привыкание к установленному порядку – лучший способ удостовериться, что вы не пропустите важные инъекции базального инсулина. Попробуйте поставить будильник на телефоне или используйте приложение, которое делает напоминания, чтобы вы никогда не пропускали дозы базального инсулина.

Плохая абсорбция

Плохая абсорбция в месте инъекции или инфузии может вызвать дефицит инсулина и повышенный уровень сахара в крови. Помните, что после инъекции или введения инсулина под кожу он должен впитаться в кровь, чтобы начать действовать. Если под кожей появились инсулиновые карманы (липогипертрофия), то он может вообще не подействовать. В некоторых случаях инсулин может всасываться намного позже, чем ожидалось, что приводит к высокому уровню сахара в крови, за которым следует непредвиденный спад. Раздражение или инфекция в месте введения также могут нарушить правильное всасывание.

Профилактика: имейте в виду возможные признаки раздражения и инфекции: покраснение, отек, жар, зуд, боль и молочные выделения (знаю, противно). Избегайте мест для инъекций, которые имеют какие-либо из этих характеристик, и немедленно обратитесь к врачу для лечения.

Точно так же, как нужно менять местами шины, чтобы предотвратить неравномерный износ протектора, вы должны менять места инъекций и инфузий (помпы), чтобы предотвратить неравномерное всасывание инсулина. Многократное введение препарата в одни и те же места может вызвать липодистрофию – разрушение или воспаление жировой ткани под кожей. Когда это происходит, кожа может либо покрыться ямочками, либо стать необычно твердой и бугристой. Один из моих пациентов называет эти области на коже «счастливыми точками», потому что они совсем не болят при уколах или установке инфузионного набора. Проблема со счастливыми точками заключается в том, что к ним подходит гораздо меньше крови, чем к здоровым тканям, и инсулин не всасывается должным образом – если вообще наступает хоть какая-то абсорбция. Избегайте введения инсулина в эти области. Распространите места инъекций и инфузий на большую площадь кожи, и это поможет предотвратить развитие липодистрофии. Лучше не использовать одни и те же места инъекций или инфузий дважды в один и тот же месяц. А в случае с инфузионными наборами избегайте длительного использования: лучше два, максимум три дня.

Попробуйте организованно чередовать места инъекций и инфузий. Многократное перемещение с правой стороны на левую может привести к чрезмерному использованию двух конкретных зон на теле. Вместо этого делайте на одной стороне тела несколько инъекций или смен места установки помпы, каждый раз перемещаясь всего на 4–6 см. Вот пример:

После того как все эти места будут использованы, попробуйте повторить аналогичную схему с другой частью тела или снова начните с той же части тела с места номер 1.

Пропуски

Инсулиновая программа, которая имеет пропуски в покрытии базальным инсулином, может привести к повышению уровня сахара в крови даже в отсутствие пищи. Это относится к инъекционному базальному инсулину (если действие дозы прекращается до того, как будет сделана следующая инъекция) или инсулину из помпы (если помпа приостанавливается или отключается на длительные интервалы).

Профилактика: важно понимать профиль действия вводимого инсулина. Если действие длится менее 24 часов, то обычно необходимо принимать его более одного раза в день. Если эффект длится 24 часа, лучше всего делать инъекции по постоянному графику. Задержка более чем на несколько часов может привести к резкому спаду уровня базального инсулина в организме.

При использовании инсулиновой помпы изредка необходима приостановка, если только вы не используете гибридную систему с замкнутым контуром, которая автоматически приостанавливает работу помпы для предотвращения гипогликемии. Но если вы приостанавливаете работу вручную, старайтесь не оставлять помпу в этом режиме более чем на час. Точно так же при отключении в месте инфузии (для занятий спортом, купания, занятий в воде, физической близости) старайтесь ограничить периоды отключения на период не более часа. На самом деле лучше заменить пропущенный базальный инсулин небольшим болюсом после повторного подключения. Например, если ваша базальная скорость составляет 0,6 единицы в час и вы отключаетесь на 30 минут, чтобы заняться плаванием, введите болюс 0,3 единицы после повторного подключения. Если вам нужно отключиться более чем на час, повторно подключайтесь каждый час и вводите болюс для замены базального инсулина, пропущенного в течение предыдущего часа. Также разумно вернуться к инъекционной терапии в течение дня, если вам нужно (или вы предпочитаете) проводить много времени без подключения. Однократную дозу гларгина, например, можно ввести утром, чтобы заменить большую часть базального инсулина из помпы на следующие 24 часа. Доза гларгина должна быть примерно на 20 % больше, чем общий базальный инсулин из вашей помпы в течение дня.

Неправильная работа инсулиновой помпы

Инсулиновая помпа открывает двери для гипергликемии в случае проблем с доставкой, всасыванием или действием инсулина. При отсутствии в организме инсулина промежуточного или длительного действия люди, пользующиеся помпами, полагаются на доставку базального инсулина в виде крошечных импульсов инсулина короткого действия. Любое прерывание доставки инсулина может привести к резкому повышению уровня сахара в крови и выработке кетонов (описано ниже) уже через три часа после введения последней дозы инсулина. Это может произойти по любой из следующих причин:

• закупорка трубок или инфузионных наборов

• утечки в месте соединения картриджа с трубкой

• воздушные карманы в трубке

• смещение канюли или трубки инфузионного набора с кожи

• неполное присоединение трубки к месту инфузии

• неправильная или недостаточная заправка

• отсутствие абсорбции инсулина или утечка в месте инфузии

Профилактика. Проблемы, связанные с помпой, можно свести к минимуму, если следовать правильным процедурам смены места инфузии, заправки и устранения неполадок.

Проверяйте место инфузии и трубки не реже одного раза в день. Если клейкая часть инфузионного набора отклеивается или вы заметили покраснение или припухлость вокруг места инфузии или кровь в трубке, немедленно переместите и замените инфузионный набор. Перед заполнением трубки убедитесь, что в картридже нет значительных пузырьков воздуха. Если вы обнаружите воздушные карманы в трубке, отсоедините ее и прокачивайте до тех пор, пока воздух не будет полностью удален. И обязательно меняйте места инфузий, чтобы не повторять одно и то же место дважды в месяц.

Если вы почувствуете запах инсулина или обнаружите влагу вокруг любого из соединений трубки или в месте инфузии, немедленно замените набор и трубку. Если инсулин имеет тенденцию просачиваться в этом месте при введении болюса, увеличьте время введения болюса или переключитесь на более длинную канюлю. Если помпа предупреждает вас об окклюзии, немедленно замените картридж, трубку и инфузионный набор. Замените картридж с инсулином как можно скорее после получения предупреждения о низком уровне заряда картриджа. Это минимизирует риск полной разрядки картриджа.

Кетоацидоз: злой близнец гипогликемии

ДКА (диабетический кетоацидоз) – это состояние, при котором кровь становится очень кислой в результате обезвоживания и чрезмерного образования кетонов (кислоты). В состоянии повышенной кислотности некоторые жизненно важные системы организма перестают функционировать должным образом. Это серьезное состояние, которое отравляет организм, создает дискомфорт и может вас убить. Любой, кто самостоятельно вырабатывает мало инсулина или вообще не вырабатывает его (включая почти всех с диабетом первого типа), подвержен риску ДКА. Основной причиной ДКА является недостаток рабочего инсулина в организме. Позвольте мне остановиться на этом чуть подробнее.

Основная причина ДКА – серьезный недостаток инсулина в организме.

Нормальный обмен энергии

Большинство клеток организма сжигают сахар (глюкозу) в качестве основного источника энергии. Многие клетки также сжигают жир, но в гораздо меньших количествах. Глюкоза представляет собой очень чистую форму энергии: когда клетки сжигают ее для получения энергии, практически не остается отходов. Жир, однако, считается «грязным» источником энергии. Когда жир сжигается, клетки производят отходы, которые называются кетонами. Кетоны – это кислотные молекулы, которые загрязняют кровоток и влияют на хрупкий баланс pH в организме, если производятся в больших количествах. К счастью, мы не склонны сжигать огромное количество жира за один раз, а образующиеся кетоны могут расщепляться в процессе метаболизма глюкозы – глюкоза и кетоны могут «прыгать в огонь», взявшись за руки. (Смотрите рисунок 9.4.)

Рисунок 9.4. Нормальный обмен энергии

Очевидно, что наличие достаточного запаса глюкозы внутри клеток организма имеет большое значение. Для обеспечения клеток необходимы две вещи: сахар (глюкоза) в крови и инсулин, чтобы транспортировать сахар из крови в клетки.

Ненормальный обмен энергии

Что было бы, если бы у вас не было инсулина? Я не говорю о незначительной нехватке дозы. Представьте, что его вообще нет. Многое в организме пойдет наперекосяк. Без инсулина глюкоза не может попасть в клетки организма. В результате клетки начнут сжигать большое количество жира для получения энергии. Это приведет к образованию большого количества кетонов. Хотя некоторые из кетонов в итоге попадут в мочу, организм не сможет вывести их в достаточном количестве, чтобы восстановить здоровый баланс pH в крови (смотрите рисунок 9.5).

Рисунок 9.5. Обмен энергии без инсулина

Обезвоживание еще больше усугубляет проблему. Без достаточного количества инсулина, чтобы ингибировать секрецию сахара печенью, в кровь попадет большое количество глюкозы. Поскольку высокий уровень сахара в крови вызывает чрезмерное мочеиспускание, может наступить обезвоживание. Без метаболизма глюкозы, который помогает расщеплять кетоны, и без достаточного количества жидкости, помогающей нейтрализовать кетоны, кровь и ткани организма станут очень кислыми. Это состояние определяют как кетоацидоз.

Причины и профилактика кетоацидоза

Почему может возникнуть внезапная нехватка инсулина в организме? Существует ряд потенциальных причин, некоторые из которых были описаны выше:

• использование испорченного инсулина

• пропущенные инъекции или перерывы в доставке базального инсулина

• неспособность инсулина всасываться после инъекции или инфузии

• неисправность инсулиновой помпы (или места введения)

• неправильное использование ингибиторов SGLT-2

Недостаток инсулина – не единственное, что может вызвать выработку кетонов и привести к ДКА. Болезнь, инфекция, обезвоживание и сильный стресс провоцируют выработку большого количества гормонов стресса, которые противодействуют инсулину. Другими словами, в вашем организме есть инсулин, но он становится практически бесполезным, потому что гормоны стресса блокируют его действие.

Недостаток углеводов в рационе также может вызывать выработку кетонов. В периоды короткого голодания, длительного голодания или резкого ограничения потребления углеводов клетки организма вынуждены прибегать к сжиганию альтернативных источников топлива, а именно жира. При повышенном метаболизме жиров и ограниченном метаболизме глюкозы выработка кетонов может превышать способность организма их выводить. Пищевой кетоз отличается от диабетического кетоацидоза тем, что уровень кетонов не становится опасно высоким, не происходит обезвоживание, а рН жидкостей организма остается близким к норме. Однако у пищевого кетоза есть свои недостатки, особенно в первые пару недель после начала кетогенной диеты. К ним относятся головные боли, легкая тошнота и общая нехватка энергии.

Поддержание хотя бы умеренного уровня потребления углеводов в течение дня должно предотвратить кетоз. Если вам необходимо голодать в течение коротких периодов времени, поговорите со своим врачом, чтобы убедиться, что это не повлияет на какие-либо другие аспекты вашего здоровья или лекарства, которые вы принимаете. Обычно можно безопасно голодать, принимая только базальный инсулин с инсулином быстрого действия в качестве коррекции при высоком уровне сахара в крови. Если вы принимаете инсулин средней продолжительности действия (НПХ) утром, то принимайте половину своей обычной дозы. Обязательно регулярно проверяйте уровень сахара в крови во время голодания. Если уровень сахара в крови падает ниже 70 (3,9), вы должны есть углеводы, чтобы восстановить уровень сахара в крови.

Использование ингибиторов SGLT-2 также может вызывать ДКА у людей с диабетом первого типа. Это связано с особенностями работы ингибиторов SGLT-2: они вызывают потерю глюкозы с мочой, что вызывает излишнее мочеиспускание и снижение потребности в инсулине. Люди при обезвоживании потребляют недостаточно углеводов и слишком сильно снижают дозы инсулина, подвергают себя риску ДКА. Тем не менее этот риск можно практически устранить, потребляя достаточное количество углеводов, выпивая много воды и следя за тем, чтобы дозы инсулина не были пропущены или уменьшены больше, чем это необходимо для поддержания здорового уровня сахара в крови. Также полезно регулярно контролировать уровень кетонов (желательно с помощью устройства, которое измеряет кетоны) и сообщать о любых повышениях лечащему врачу.

Первым и наиболее важным шагом в предотвращении кетоацидоза является раннее выявление проблемы. Нужно начинать с частого мониторинга уровня глюкозы (с помощью НМГ или анализа крови из пальца), за которым следует проверка кетонов при необычно высоком уровне сахара в крови. Отсутствие кетонов указывает на то, что высокие показания, вероятно, связаны с недостаточным покрытием инсулином недавно съеденной пищи. Наличие кетонов указывает либо на тяжелую резистентность к инсулину (вызванную болезнью, инфекцией или стрессом), либо на серьезную нехватку инсулина в организме (вызванную испорченным инсулином, пропущенными дозами, плохой абсорбцией или неисправностью помпы). Если предположить, что вы не испытываете непривычного стресса или болезни, то процесс устранения неполадок показан на рисунке 9.6.

Рисунок 9.6. Процесс обнаружения на ранней стадии и профилактика ДКА

Если в организме присутствуют кетоны, проблема решается в три шага.

1. Сделайте инъекцию быстродействующего инсулина из нового флакона, исходя из вашей обычной корректирующей дозы. Инъекция в мышцу поможет быстрее снизить уровень сахара в крови и обеспечить его полное всасывание.

2. Выпейте несколько стаканов воды.

3. Если вы используете инсулиновую помпу, замените картридж, трубки и инфузионный набор помпы, используя свежий флакон с инсулином.

Неспособность исправить проблему может привести к кетоацидозу всего за несколько часов.

Симптомы и лечение ДКА

Каждый больной диабетом, использующий инсулин, должен иметь возможность провериться на кетоны. Вы можете выполнить тест на кетоны с помощью тест-полоски для анализа мочи или взять образец крови из пальца. (Смотрите главу 10 для получения информации о вариантах тестов на кетоны.) Положительные кетоны выявляются либо анализом мочи, который указывает на небольшое или большее количество кетонов (>15 мг/дл), либо анализом крови, который указывает на присутствие β-гидроксибутирата (>0,5 ммоль/л). Обязательно имейте под рукой свежие материалы для тестирования кетонов, в том числе во время путешествий.

Наличие кетонов в крови называется кетозом; наличие кетонов в моче – кетонурией. Кетоз и кетонурия обычно, но не всегда, сопровождаются повышенным уровнем сахара в крови, жаждой и обильным мочеиспусканием. Это предвестники более тяжелого состояния – ДКА. Симптомы ДКА более выражены. При ДКА у вас, вероятно, будет тошнота или рвота. Дыхание становится очень глубоким, появляется неприятный фруктовый запах изо рта, поскольку легкие пытаются вывести кетоны с выдыхаемым воздухом. Вы будете страдать от обезвоживания из-за мочеиспускания, которое будет бесконечно вас преследовать по причине очень высокого уровня сахара в крови. Кожа станет сухой, появится сильная жажда и сухость во рту. Зрение станет размытым, появятся головная боль и боли в мышцах.

Немедленно позвоните врачу, если у вас обнаружились кетоны в крови или моче, или если вы испытываете вышеперечисленные симптомы. Хотя жидкости и инсулин являются предпочтительной формой лечения кетоза, ДКА – это не то состояние, которое вы сможете вылечить самостоятельно. Сильное обезвоживание, которое сопровождает ДКА, обычно препятствует правильному всасыванию инсулина из-под кожи, а рвота может ограничить способность потреблять и поглощать жидкости. Лечение ДКА почти всегда требует посещения отделения неотложной помощи для внутривенного введения инсулина, воды и электролитов. Кислотность крови необходимо очень тщательно контролировать в больничных условиях, чтобы предотвратить кому или смерть. Продолжительность пребывания в больнице будет варьироваться в зависимости от тяжести ДКА, но рассчитывайте провести там не менее дня или двух.

Есть несколько пунктов, которые можно выполнить самостоятельно до госпитализации. Старайтесь есть легкие, легко усваиваемые углеводы и выпивать не менее 240 мл жидкости в час. Разбавленный апельсиновый сок – хороший выбор, потому что он восполняет жидкость, а также калий, который теряется при избыточном мочеиспускании. Проверяйте уровень сахара и кетонов в крови каждые пару часов и сообщайте об этом своему врачу.

Помните: не зря нашу болезнь называют «инсулинозависимым» диабетом. Мы зависим от инсулина, без него нам не выжить. ДКА является причиной более 80 % госпитализаций людей с диабетом первого типа. Применяйте профилактические меры, описанные выше, и оставайтесь на связи с лечащим врачом при первых признаках неприятностей. Лечение диабета – это действительно командная работа!

КАК ПОХУДЕТЬ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НА ИНСУЛИНЕ

Есть хорошие и не очень хорошие способы добиться чего угодно. Любой человек с диабетом может похудеть, если перестанет принимать инсулин (или будет принимать меньше, чем следует), но это приведет к серьезным проблемам со здоровьем, которые намного хуже, чем любые другие, вызванные ношением нескольких нежелательных килограммов. Диабулимия, форма булимии, при которой человек принимает меньшие дозы инсулина, чем предписано, чтобы похудеть, чрезвычайно опасна и обычно требует вмешательства квалифицированного специалиста по психическому здоровью.

Кроме того, нет ничего волшебного в диетах с очень низким содержанием углеводов, когда речь идет о потере веса. Диеты с очень низким содержанием углеводов сложно соблюдать в течение длительного времени, и они также имеют свои недостатки: нехватка энергии, снижение выносливости, потенциал нездорового уровня холестерина и повышение уровня сахара в крови из-за потребления белка – вот крайне неполный список. Исследования показали, что почти любой разумный план диеты может привести к некоторой потере веса, если вы будете уделять больше внимания тому, что вы едите, и соблюдать благоприятный баланс калорий. Главное – найти план питания, которому вы сможете следовать в долгосрочной перспективе.

Для тех, кто принимает инсулин, есть еще одно предостережение: вы должны найти способ снизить дозы инсулина, не жертвуя контролем уровня сахара в крови, если вы хотите похудеть и сохранить здоровье. Помните: инсулин способствует поглощению «топлива» клетками организма, в том числе жировыми клетками. Меньше инсулина означает меньше жировых запасов.

Способы сократить дозы базального инсулина

• снизить общий уровень стресса

• свести к минимуму продукты с высоким содержанием жира

• увеличить ежедневную ходьбу или другую физическую активность

• увеличить мышечную массу

• принимать метформин

• принимать ингибитор SGLT-2

Способы сократить дозы болюсного инсулина

• уменьшить порции углеводов

• увеличить потребление клетчатки

• выполнять упражнения после еды

• уменьшить частоту перекусов

• используйте симлин или агонист рецептора ГПП-1

Гипогликемия может помешать вашим усилиям по снижению веса. Спад глюкозы выступает признаком того, что вы ввели больше инсулина, чем нужно. Большинство спадов вынуждают нас потреблять калории, которых в противном случае мы бы не получили, а чрезмерное лечение низких значений сахара в крови может серьезно увеличить потребление калорий. Если вы работаете над снижением веса и испытываете спады сахара в крови более одного раза в неделю примерно в одно и то же время дня, уменьшите дозу инсулина, которая работает в это время.

Основные мысли главы:

• Гипогликемия является основным ограничивающим фактором в интенсивном управлении диабетом.

• Легкие и умеренные спады уровня глюкозы должны поддаваться самолечению. Тяжелая гипогликемия требует глюкагона или внутривенного введения декстрозы.

• Надлежащее лечение гипогликемии должно быть адаптировано к человеку и ситуации.

• Потерю способности ощущать симптомы гипогликемии (неспособность распознать симптомы приближающегося гипогликемического эпизода) можно обратить вспять путем предотвращения гипогликемии в течение нескольких недель.

• Применяйте стратегии предотвращения гипогликемии, если вы испытываете более нескольких спадов уровня глюкозы в неделю.

• Ранний прием болюсного инсулина и/или применение стратегий замедления переваривания пищи может помочь свести к минимуму скачки сахара в крови после еды.

• Полное отсутствие инсулина в организме может привести к диабетическому кетоацидозу (ДКА).

• Проверка на кетоны при первых признаках необъяснимо высокого уровня сахара в крови и введение инсулина и жидкости при наличии кетонов может помочь предотвратить ДКА.

Глава десятая

Все, что вам пригодится для управления диабетом

Нужны разные люди, чтобы понять, в чем смысл жизни.

Нужны разные люди, чтобы жизнь шла своим чередом.

– Роберт Палмер, «Every Kinda People».

Оказать поддержку, получить поддержку

Нам приходится раскачиваться на качелях от гипогликемии до гипергликемии и обратно. Справляться с колоссальной ответственностью за управление хроническим заболеванием. Пытаться осмыслить далеко не совершенный научный подход. И сталкиваться с мрачной реальностью, где, несмотря на все усилия, в будущем могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Жизнь с диабетом расстраивает, пугает и иногда отчуждает от остальных. Если вы когда-нибудь чувствовали потребность поговорить с кем-то, кто понимает ваши чувства (кто знает, каково быть в вашей шкуре), то попробуйте вступить в группы поддержки для больных. Если вы прекрасно справляетесь и без поддержки окружающих, то ваше желание поддержать других представляет огромную ценность. Ничто так не порадует вас и не обогатит жизнь, как помощь ближнему.

Возможности оказания и получения поддержки широко распространены: пообщаться можно как лично, так и онлайн. И прелесть этого общения в том, что вы можете найти самые разные группы – обобщенные или узкоспециализированные, адаптированные к вашим конкретным интересам.

Группу поддержки с личным присутствием можно поискать в больнице вашего города или центре лечения диабета. Если рядом с вами есть офис диабетической ассоциации, то у них вы найдете список групп поддержки в вашем городе. Если рядом с вами ничего нет или то, что есть, не соответствует вашим потребностям, рассмотрите возможность создания собственной группы. Если встречи лицом к лицу невозможны из-за местности, расстояния или вашего стремления к конфиденциальности, попробуйте присоединиться к онлайн-чату или группе, или организовать ее самостоятельно. Чтобы справиться с диабетом, нужна поддержка целого сообщества, так что не стесняйтесь сделать первый шаг!

Ресурсы управления диабетом не ограничиваются программами взаимной поддержки. Существует целый ассортимент клиник, приложений, ассоциаций, веб-сайтов, блогов и производителей продуктов, готовых облегчить вам жизнь. Ниже приведен список некоторых ресурсов, которые мы сочли очень полезными. Они организованы по следующим категориям:

Ассоциации и организации

Потрясные приложения

Специалисты по лечению сахарного диабета

Финансовые ресурсы

Обалденные приборы и сопутствующие товары

Полезные сайты и блоги

Список рекомендованной литературы

(Примечание: все номера телефонов указаны для Северной Америки, если не указано иное.)

Ассоциации и организации[1]

Academy of Nutrition and Dietetics

800–877–1600; eatright.org

American Association of Diabetes Educators (AADE)

800–338–3633; diabeteseducator.org/living-with-diabetes

American Association of Kidney Patients

800–749–\2257; aakp.org

American Chronic Pain Association

800–533–3231; theacpa.org

American Diabetes Association

800–342–2383; diabetes.org

Bolus and Barbells (для больных диабетом, которых интересуют силовые тренировки)

bolusandbarbells.org

Celiac Society

celiacsociety.com

National Celiac Association

888–423–5422; nationalceliac.org

Diabetes Sisters (программы поддержки женщин-диабетиков)

diabetessisters.org

Diabetes Training Camps (спорт и управление диабетом для подростков и взрослых)

diabetestrainingcamp.com

Gluten Intolerance Group of North America

253–833–6675; gluten.org

International Association for Medical Assistance to Travellers (IAMAT)

716–754-4883; iamat.org

Jewish Diabetes Association

718–303–5955; jewishdiabetes.org

Juvenile Diabetes Research Foundation

800–533–2873; jdrf.org

National Diabetes Education Program

800–860–8747; niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/ndep

National Federation of the Blind

410–659–9314; nfb.org

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

301–496–3583; niddk.nih.gov

National Kidney Foundation

800–622–9010; kidney.org

National Library Service for the Blind and Print Disabled

800–424–8567; loc.gov/nls

RidingonInsulin (активные занятия спортом при диабете первого типа)

406–214–3266; ridingoninsulin.org

Taking Control of Your Diabetes (конференции и образовательные встречи для больных диабетом)

800–998–2693; tcoyd.org

We Are Diabetes (поддержка больных диабетом первого типа и людей с расстройствами пищевого поведения)

wearediabetes.org

WeAreOne (общение со специалистами-диабетиками со всего мира)

858–755–5683; weareonediabetes.org

Поддержка больных диабетом в России

1. Российская диабетическая ассоциация. https://diabetrda.ru/; +7 (499) 124-41-10

2. ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ. https://vspru.ru/; +7 (495) 612-20-53

3. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». https://волонтеры-медики. рф

4. «Дело в собаке» – благотворительный проект. https://dev.delovdogs.ru/ (Собаки-помощники). ВК: https://vk.com/delovdogs

5. ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. https://www.endocrincentr.ru/; +7 (495) 500-00-90. ВК: https://vk.com/endocrincentr

6. Фонд поддержки пациентских инициатив. https://patientinitiatives.ru/ (С помощью данного ресурса осуществляется контроль за реализацией льготного лекарственного обеспечения (обеспечения населения льготными лекарственными препаратами в рамках государственной социальной помощи)). https://www.lekarstvavsem.ru/ (заявки на юридическую помощь). ВК: https://vk.com/lekarstvavsem

7. Министерство здравоохранения Российской Федерации. https://minzdrav.gov.ru/; +7 (495) 627-29-44

8. Здоровое питание. https://здоровое-питание. рф/; +7 (499) 973-26-90. ВК: https://vk.com/rpnzdorovoepitanie (образовательный проект Роспотребнадзора)

9. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». https://ion.ru/ (выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии, а также обоснование принципов оптимального питания человека).

10. Объединение людей с сахарным диабетом Республики Татарстан. https://diabet.tatar/. ВК: https://vk.com/ano.diabet

11. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». https://www.vos.org.ru/; +7 (495) 132 74 53

12. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Опора». https://oporarus.ru/; +7 (800) 250-26-17

13. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА». https://zhit-vmeste.ru/; +7 (499) 550-09-91

14. Общество кардиологов Российской Федерации. https://scardio.ru/. ВК: https://vk.com/scardio_ru

15. Лига защитников пациентов. https://ligap.ru/; +7 (800) 100-2-765

16. Общероссийская общественная организация нефрологов «Российское диализное общество». http://www.nephro.ru/

17. Нефро-Лига. https://nephroliga.ru/ (Объединение людей с заболеваниями почек, пациентов на диализе и после трансплантации, а также их близких.)

18. «Жизнь без глютена» и общество «Эмилия». https://gfrussia.ru/. ВК: https://vk.com/gfrussia

19. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. https://www.ffoms.gov.ru/; +7 (495) 870-96-80

Потрясные приложения[2]

Скачивание и передача данных

• Accu-Chek Connect

• Contour Diabetes App

• Dario

• Dexcom Clarity

• Glooko

• OneTouch Reveal

• TidepoolMobile

Ведение журнала (дневника) и обмен данными

• Blue Loop

• Diabetes Pal

• MyNetDiary

• MySugr

• OneDrop

• SugarMate

Фитнес

• FitBit

• My Fitness Pal

• Strong

Расчет болюсов

• iBolusCalc

• RapidCalc

Питание

• CalorieKing

• Calorie Mama AI

• MyFitnessPal

Снятие стресса и восстановление психического равновесия

• Breethe

• Headspace

• ThinkUp

Доступные приложения в России

1. Хлебные Единицы, бесплатный калькулятор ХЕ: https://calculatorxe.ru/

2. DiaMeter, мобильный дневник диабета: https://diameterapp.ru/

3. Dia-Life, онлайн система соблюдения диеты и компенсация уровня глюкозы: https://dia-life.ru/

Специалисты по лечению сахарного диабета[3]

Barbara Davis Center for Childhood Diabetes (Aurora, CO)

Лучший исследовательский центр и программа лечения для детей с диабетом; 303–724–2323; barbaradaviscenter.org.

Behavioral Diabetes Institute

Клиника, специализирующаяся на психологических аспектах диабета, под руководством доктора Уильяма Полонски (Dr. WilliamPolonsky); 858–336–8693; behavioraldiabetes.org.

Cecelia Health (formerlyFit4D)

Обучение методам самоконтроля, постановка целей и мотивация от команды сертифицированных инструкторов по диабету; 866–411–0254; ceceliahealth.com.

Поиск образовательных программ по управлению диабетом

Аккредитованные образовательные программы по управлению диабетом, diabeteseducator.org/living-with-diabetes/find-an-education-program.

Помощь при диабулимии

Помощь профессионалов и единомышленников для больных диабетом, страдающих от расстройств пищевого поведения; 425–985–3635; facebook.com/groups/DiabulimiaSupport.

Поиск диетолога

Обратитесь в the Academy of Nutritionand Dietetics по телефону 800–877–1600 или посетите сайт eatright.org (кликнуть на значок «FindanExpert»).

GlucoseZoneотFitscript

Фитнес-коуч для диабетиков; glucosezone.com.

Integrated Diabetes Services (Philadelphia, PA)

Мой центр Integrated Diabetes Services предоставляет услуги коучинга для клиентов по всему миру по телефону и через интернет для детей и взрослых. Все наши специалисты живут с диабетом первого типа, они стремятся улучшить способы контроля за уровнем глюкозы в крови, обучить больных передовым методам самоконтроля и работать совместно с пациентами, чтобы помогать им достигать персональных целей; 610–642–6055; integrateddiabetes.com.

International Diabetes Center (Minneapolis, MN)

Лидер по лечению и уходу за пациентами с диабетом, имеет несколько филиалов;

888–825–6315; international: 1–952–993–3393; internationaldiabetescenter.com.

Dr. Jody Stanislaw’s T1D Academy

Узнайте, как жить полноценной жизнью с диабетом первого типа – видео, курсы, ретриты и многое другое; drjodynd.com.

Joslin Diabetes Center (Boston, MA)

Мировой лидер в области лечения диабета с филиалами во многих городах США; 800-567-5461; 617–309–2400; joslin.org.

Type 1 University

Онлайн-курсы по различным аспектам передовых методов управления диабетом для больных инсулинозависимым диабетом, их родителей и опекунов; type1university.com.

В России найти специалистов можно здесь:

НИИ Диабета

https://www.endocrincentr.ru/structure-of-center/nii-diabeta;

+7 (495) 500-00-90

Финансовые ресурсы[4]

Правительственные программы США для покрытия расходов на лечение диабета

Medicaid – это программа поддержки, которую финансируют из бюджета штата. За подробной информацией нужно обратиться в Department of Human Services.

Medicare – это спонсируемая правительством программа для людей старше 65 лет, а также для молодых людей с серьезными заболеваниями, такими как почечная недостаточность. Для получения информации о соответствии требованиям позвоните в Центры обслуживания Medicare и Medicaid по телефону 1–800–633 4227 или посетите medicare.gov.

CHIP – это программа медицинского страхования детей, предоставляемая регионально. Она для детей, чьи семьи зарабатывают слишком много, чтобы претендовать на Medicaid, но слишком мало, чтобы позволить себе частную медицинскую страховку. Для получения информации звоните по телефону 877–543–7669 или посетите insurekidsnow.gov.

Департамент по делам ветеранов (Вирджиния) управляет больницами и клиниками для ветеранов, нуждающихся в лечении заболеваний, связанных со службой, и тех, кто нуждается в финансовой помощи. Чтобы узнать больше, позвоните по телефону 800–827–1000 или посетите va.gov.

WIC (Женщины, младенцы и дети) – это финансируемая из федерального бюджета программа денежной помощи. Беременные женщины с ранее диагностированным диабетом, а также те, у кого развивается гестационный диабет, имеют право на получение помощи в покрытии расходов на продукты питания, если соблюдены определенные критерии. Для получения дополнительной информации позвоните в WIC по телефону 703–305–2746 или посетите fns.usda.gov/wic.

Программы финансовой помощи от производителей инсулина

Lilly Cares – это программа помощи пациентам, принимающим инсулин Eli Lilly и другие лекарства. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 800–545–6962 или посетите lillycares.com/assistanceprograms.aspx. Также скачайте мобильное приложение Blink Health, чтобы узнать скидки на инсулин Lilly.

NovoNordisk предлагает программу помощи пациентам и бесплатно предоставляет инсулин и другие лекарства тем, кто соответствует требованиям. Для получения дополнительной информации позвоните по телефону 866–310–7549 или посетите novocare.com/psp/PAP.html.

Sanofi Patient Connection может предоставить инсулин бесплатно, если вы соответствуете требованиям программы. Эта программа стала возможной благодаря Sanofi Cares North America. Позвоните по телефону 888-VISITSPC (888–847–4877) или посетите sanofipatientconnection.com/patient-assistance-connection.

Другие программы помощи от фармацевтических компаний

Производители тест-полосок для определения уровня глюкозы часто предоставляют бонусные карты пользователям своих глюкометров. Бонусные карты либо уменьшают, либо исключают расходы, связанные с покупкой тест-полосок. Обычно для них нет ограничений по доходу или страхованию. Для получения подробной информации позвоните по бесплатному номеру, указанному на обратной стороне вашего глюкометра, или обратитесь к лечащему врачу.

AstraZeneca

AZ&Me Prescription Savings Programs; 800-AZandMe (800–292–6363); astrazeneca-us.com

Becton, Dickinson & Company

The BD Insulin Syringe Assist Program; 866–818–6906; bd.com

Bristol-Myers Squibb Company

Bristol-Myers Squibb Patient Assistance Foundation, Inc.; 800–

736–0003; bmspaf.org

GlaxoSmithKline

GSK for You; 866–728–4368; gskforyou.com

Merck and Co., Inc.

The Merck Patient Assistance Program; 800–727–5400; merck.com

Novartis

Novartis Patient Assistance Foundation, Inc.; 800–245–5356;

patientassistancenow.com

Pfizer

Pfizer Friends; 866–706–2400; phahelps.com

Takeda Pharmaceuticals North America

Help At Hand; 800–830–9159; takeda.us

В России действует система ОМС:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. https://www.ffoms.gov.ru/; +7 (495) 870-96-80

Обалденные приборы и сопутствующие товары[5]

Адаптивные устройства

• BD (Magni-Guide): 888–232–2737; bddiabetes.com

• Diagnostic Devices (Prodigy talking meters): 800–243–2636; prodigymeter.com

• LS&SGroup (каталог товаров для слабовидящих, слабослышащих и людей с ограниченной подвижностью): 800–468–4789; lssproducts.com

Системы непрерывного мониторинга глюкозы

• Abbott (FreestyleLibre): 855–632–8658; diabetescare.abbott/products.html

• Dexcom (G5, G6): 877–339–2664; dexcom.com

• Medtronic (Enlite, Guardian, iPro): 800–646–4633; medtronicdiabetes.com/treatments/continuous-glucose-monitoring

• Senseonics (Eversense): 301–515–7260; senseonics.com

Ресурсы для скачивания программ

• Abbott Freestyle AutoAssist и LibreView: myfreestyle.com/data-management

• Dexcom Clarity: clarity.dexcom.com

• Diasend: diasend.com/us

• Glooko: glooko.com

• Lifescan One Touch Reveal: onetouch.com/OneTouchReveal

• Medtronic Carelink: carelink.minimed.com

• Roche Accu-Chek Connect: accu-chek.com/apps-and-software/connect-online-portal

• Tandem t: Connect: tandemdiabetes.com/products/t-connect-application

• Tidepool: tidepool.org

Глюкометры

• Abbott Diabetes Care (Freestyle and Precision meters): 888–522–5226; abbottdiabetescare.com

• AgaMatrix (Wavesense meters): 866–906–4197; agamatrix.com

• Ascensia (Contour Next meters): 800–348–8100; contournext.com

• Dario (Dario meters): 800–895–5921; mydario.com

• LifeScan (OneTouch meters): 800–227–8862; onetouch.com

• Nova Biomedical (Nova Max meters): 800–681–7390; novacares.com

• Prodigy Diabetes Care (Prodigy meters): 800–243–2636; prodigymeter.com

• Roche (Accu-Chek meters): 800–858–8072; accu-chek.com

Инъекционные порты

• Insuflon (IntraPump Infusion Systems): 866–211–7867; intra pump.com/product/insuflon

• i-Port Advance (Medtronic): 800–646–4633; medtronicdiabetes.com/products/i-port-advance

Инсулин и другие инфузионные лекарственные средства

• Eli Lilly and Company: 800–545–5979; lillydiabetes.com

• Novo Nordisk: 800–727–6500; novonordisk-us.com/products/diabetes.html

• Sanofi: 800–981–2491; sanofi.com/en

• Xeris Pharmaceuticals: 844–445–5704; www.xerispharma.com

Инсулиновые ручки и аксессуары

• BD (Ultra-Fine pen needles): 888–232–2737; bddiabetes.com

• Common Sensing (Gocap): 855–310–3377; gocap.me

• Companion Medical (InPen smart pen and app): 844–843–7903;companionmedical.com

• Owen Mumford (Autopen Classic): 770–977–2226; owenmumford.com/us/patients/diabetes-care

• Timesulin (injection timer cap): +44–0200–333–1879; timesulin.com

Инсулиновые помпы и инфузионные системы

• ConvaTec (infusion sets): 800–422–8811; convatec.com/infusion-care/infusion-care-diabetes

• Insulet Corp. (OmniPod): 800–591–3455; myomnipod.com

• Medtronic Diabetes (Medtronic pumps): 800–646–4633; medtronicdiabetes.com/home

• Roche/Disetronic (Accu-Chek and Solo pumps): 800–688–4578; accu-chek.com/support/insulin-pumps

• Tandem Diabetes (t: slim pumps): 877–801–6901; tandemdiabetes.com

• Valeritas (V-Go): 908–927–9920; valeritas.com/Home/default.aspx

• Ypsomed: +41 (0)34 424 41 11; www.ypsomed.com

Определение кетонов

• Abbott Diabetes Care (Precision Xtra blood ketone meter): 888–522–5226; abbottdiabetescare.com

• Nova Biomedical (Nova Max Plus blood ketone meter): 800–681–7390; novacares.com

Скарификаторы

• Genteel: 503–621–2887; mygenteel.com

Медицинские идентификационные браслеты

• Fifty50 Medical (SPORTKids ID): 800–746–7505; fifty50pharmacy.com/product-category/medical-id

• Lauren’s Hope (medical ID bracelets): 800–360–8680; laurenshope.com

• MedicAlert Foundation: 800-432-5378; medicalert.org

Аксессуары для НМГ-систем и помпы

• Funky Pumpers (United Kingdom): 020–8859–1507; funkypumpers.com

• GrifGrips: grifgrips.com

• hipS-sister waist bands: 855–934–4777; hipssister.com

• SPIBelt: 866-966-4440; spibelt.com

• Unique Accessories: 303–618–3152; uniaccs.com

Пеналы для хранения

• Cooler Concept (Frio cooling wallets): 866–690–3746; coolerconcept.com

• Medicool (insulated storage/travel cases): 800–433–2469; medicool.com/pages/diabetes-products

• Myabetic (designer-look pouches and cases): 213–493–4305; myabetic.com

DANA (Diabetes Advanced Network Access) – детище Американской ассоциации инструкторов диабета. Это бесплатный ресурс для пациентов и врачей. Хотя некоторые разделы веб-сайта предназначены только для членов AADE, другие открыты для всех. Ищите экспертную информацию об устройствах для лечения диабета, приложениях, программном обеспечении, онлайн-курсах и многом другом на danatech.org.

Полезные сайты и блоги[6]

ardensday.com/juicebox-podcast

Сотни подкастов, освещающих различные темы о жизни с диабетом первого типа.

asweetlife.org

Диабет рассматривается скорее как образ жизни, чем как болезнь.

beyondtype1.org

Благотворительная группа, объединяющая различные платформы, программы и ресурсы, обслуживающие мировое сообщество диабетиков.

childrenwithdiabetes.com

Неограниченные ресурсы для детей, родителей и специалистов по уходу за больными.

diabetesdaily.com

Новости о диабете, инструменты и ссылки на сообщества.

diabetesincontrol.com

Бесплатные еженедельные новости и информация для специалистов по лечению диабета.

diabetesnet.com

Информация о диабете, результаты исследований и продукты для лечения диабета со скидкой.

diabetesselfmanagement.com

Журнал и веб-сайт с подробными статьями на актуальные темы диабета.

diabetessisters.org

Посвящен женщинам с диабетом и женским проблемам.

diabetesstopshere.org

Новости, обновления и посты приглашенных гостей от Американской диабетической ассоциации.

diabeticmommy.com

Для будущих и молодых мам.

diatribe.org

Осмысление диабета с помощью новостей, историй и инсайтов.

d-mom.com

Лейанн Калентайн исследует жизнь с точки зрения мамы ребенка, больного диабетом.

foodinsession.com

Ваше обучение правильному питанию начинается здесь!

healthcentral.com/diabeteens

Последние истории, новости и советы экспертов для подростков.

insulinnation.com

Последние новости о лечении и научных исследованиях диабета первого типа.

integrateddiabetes.com

Моя компания; предлагает несколько бесплатных инструментов для самоуправления диабетом.

integrateddiabetes.com/blog

Мир диабета с моей уникальной точки зрения и взгляд команды специалистов Integrated Diabetes Services.

integrateddiabetes.com/mealtime-dosage-calculator

Создайте свои собственные схемы расчета болюсов, основанные на уровне сахара в крови, потребляемых углеводах и физической активности.

integrateddiabetes.com/ updated-insulin-pump-comparisons-and-reviews

Сравнения и обзоры инсулиновых помп.

jdrf.org/community/typeonenation/

Центр сообществ по борьбе с диабетом первого типа, созданный Фондом исследований детского диабета.

myglu.org

Онлайн-сообщество по борьбе с диабетом первого типа, которое делится мудростью и поддержкой.

rxlist.com/pill-identification-tool/article.htm

Отличный справочник по действию лекарств, побочным эффектам, взаимодействиям и так далее.

stitcher.com/podcast/diabetesdailygrind/real-life-diabetes

Свежие и иногда противоречивые подкасты.

thegirlsguidetodiabetes.com

Сиси Моралес вдохновляет женщин-диабетиков жить полной жизнью.

typeonerun.org

Мировое интернет-сообщество бегунов с диабетом первого типа.

type1university.com

Онлайн-школа для больных инсулинозависимым диабетом.

Полезные сайты и блоги на русском языке

1. https://diabetoved.ru/. Ресурс Диабетовед. рф создан совместно с ведущими российскими эндокринологами специально для людей с диабетом и их родных и близких, чтобы ответить на основные вопросы и помочь научиться управлять диабетом. Проект реализуется под эгидой ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация».

2. https://t.me/neskuchno_o_diabete. Нескучно о диабете. Полезная и интересная информация о сахарном диабете и его компенсации. Пишите на ae@givingculture.ru

3. https://vk.com/diabet_rda

4. https://t.me/right_to_health. Право на здоровье. Пишут о фармбизнесе и здравоохранении во время санкций – о барьерах, поиске эффективных решений и альтернативных источников финансирования.

5. https://vk.com/o_diabete О диабете: ежедневное обновление материалов о самых актуальных новинках, а также о питании, здоровье и правильном образе жизни при сахарном диабете. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер: ЭЛ ФС 77 – 81140 от 25.05.2021. Почта редакции: info@o-diabete.ru. Телефон редакции: +7 (960) 521-92-92. Адрес: 420061, Татарстан, Казань, Сеченова ул., 5, офис 7.

6. Онлайн-школа диабета: https://vk.com/shkola.diabeta. Знания о компенсации сахарного диабета первого типа, о счастливой и гармоничной жизни с ним, а также решение популярных юридических вопросов.

7. Дневник диабетика. https://vk.com/dnevnik.diabetika. Дневник диабетика – официальное сообщество людей с диабетом, в котором пациенты помогают друг другу, общаются и делятся своими знаниями каждый день.

8. Медицинский портал: статьи и консультации специалистов. https://ru.themedicaltips.com/diabetes/1

9. ДиаСоюз | диабет Москва. https://vk.com/moscowdiabetes

10. Медицинский портал. https://medaboutme.ru/

11. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения». https://cgon.rospotrebnadzor.ru/

Список рекомендованной литературы

Примечание: книги перечислены в алфавитном порядке

Управление диабетом

Bright Spots & Landmines: The Diabetes Guide I Wish Someone Had Handed Me. Brown, Adam. San Francisco: diaTribe Foundation, 2017.

The Discovery of Insulin. Bliss, Michael. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

A First Book for Understanding Diabetes. 13th ed. (aka The Pink Panther Book.) Chase, H. Peter, and David M. Maahs. Denver: Children’s Diabetes Foundation, 2014.

Insulin Pump Therapy Demystified: An Essential Guide for Everyone Pumping Insulin. Kaplan-Mayer, Gabrielle. New York: Marlowe & Company, 2003.

The Joslin Guide to Diabetes: A Program for Managing Your Treatment. Beaser, Richard S. and Amy P. Campbell. New York: Simon & Schuster, 2005.

Not Dead Yet: My Race Against Disease – From Diagnosis to Dominance. Southerland, Phil and John Hanc. New York: Thomas Dunne, 2011.

Practical CGM: A Guide to Improving Outcomes Through Continuous Glucose Monitoring. Scheiner, Gary. Alexandria, VA: AmericanDiabetes Association, 2015.

Pumping Insulin: Everything Success on a Pump and CGM. 6th ed.

Walsh, John and Ruth Roberts. San Diego: Torrey Pines, 2016.

The Savvy Diabetic: A Survival Guide. Milo, Joanne. Corona Del Mar, CA: 3DogArt, 2013.

Sugar Surfing: How to Manage Type 1 Diabetes in a Modern World.

Ponder, Stephen W. and Kevin L. McMahon. Sausalito, CA: Mediself, 2015.

Training Your Diabetic Alert Dog. Martinez, Rita and Susan M. Barns. Self-published, 2013.

Understanding Insulin Pumps, Continuous Glucose Monitors and the Artificial Pancreas. 3rd ed. Chase, H. Peter, and Laurel Messer. Denver: Children’s Diabetes Foundation, 2016.

A Woman’s Guide to Diabetes: A Path to Wellness. Barnes, Brandy and Natalie Strand. Alexandria, VA: American Diabetes Association, 2015.

Women and Diabetes: Staying Healthy in Body, Mind and Spirit. 2nd ed.

Poirier, Laurinda M. and Katharine M. Coburn. Alexandria, VA: American Diabetes Association, 2000.

Your Diabetes Science Experiment: Live Your Life with Diabetes Instead of Letting Diabetes Live Your Life! Vieira, Ginger. CreateSpace, 2012.

Психическое здоровье

The Complete Diabetes Organizer: Your Guide to a Less Stressful and More Manageable Diabetes Life. Weiner, Susan and Leslie Josel. Ann Arbor, MI: Spry Publishing, 2013.

Diabetes Burnout: What to Do When You Can’t Take It Anymore. Polonsky, William H. Alexandria, VA: American Diabetes Association, 1999.

Питание и фитнес

The Athlete’s Guide to Diabetes. Colberg, Sheri R. Champaign, IL: Human Kinetics, 2020.

CalorieKing Calorie, Fat & Carbohydrate Counter. Burushek, Allan. N.p.: Family Health Publications, 2018.

Diabetes Meal Planning Made Easy. 5th ed. Warshaw, Hope. Alexandria, VA: American Diabetes Association, 2016.

Eating Mindfully: How to End Mindless Eating & Enjoy a Balanced Relationship with Food. 2nd ed. Albers, Susan. Oakland, CA: NewHarbinger Publications, 2012.

Guide to Healthy Restaurant Eating. Warshaw, Hope. Alexandria, VA: American Diabetes Association, 2009.

The Ketogenic Diet for Type 1 Diabetes: Reduce Your HbA1c and Avoid

Diabetic Complications. Davis, Ellen and Keith Runyan. Cheyenne, WY: Gutsy Badger Publishing, 2017.

The Low GI Handbook: The New Glucose Revolution Guide to the Long Term Health Benefits of Low GI Eating. Brand-Miller, Jennie. Philadelphia: DaCapo Lifelong, 2010.

The Ultimate Guide to Accurate Carb Counting. Scheiner, Gary. The Marlowe Diabetes Library. Boulder: Da Capo Lifelong, 2006.

Беременность

Balancing Pregnancy with Pre-Existing Diabetes: Healthy Mom, Healthy Baby. Alkon, Cheryl. New York: DemosHealth, 2010.

Pregnancy with Type 1 Diabetes: Your Month-to-Month Guide to Blood Sugar Management. Vieira, Ginger and Jennifer Smith. CreateSpace, 2017.

Помощь больным

Diabetes – How to Help: Your Complete Guide to Caring for a Loved One with Diabetes. Scheiner, Gary and Diane Herbert. Arlington, VA:

American Diabetes Association, 2018. Guide to Raising a Child with Diabetes. 3rd ed. Roemer, Jean Betschart.

Alexandria, VA: American Diabetes Association, 2011.

Parenting Children With Diabetes: A Guide to Understanding and Managing the Issues. Lebow, Eliot. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2019.

Raising Teens with Diabetes: A Survival Guide for Parents. McCarthy,Moira. Ann Arbor, MI: Spry Publishing, 2013.

The Ten Keys to Helping Your Child Grow Up with Diabetes. 2nd ed.

Wysocki, Tim. Alexandria, VA: American Diabetes Association, 2004.

Type 1 Diabetes Caregiver Confidence: A Guide for Caregivers of Children Living with Type 1 Diabetes. Markovitz, Samantha. Vancouver, BC: Prominence Publishing, 2017.

When Diabetes Hits Home: The Whole Family’s Guide to Emotional Health. Rapaport, Wendy. Alexandria, VA: AmericanDiabetes Association, 1998.

Приложение А[7]

Глюкометры

Приборы для измерения уровня глюкозы в крови перечислены по степени точности: в пределах 10 % от лабораторных показателей, когда уровень глюкозы в крови >75 мг/дл (4,2 ммоль/л).

н/д = данные недоступны

* Источник: Вкладыш к упаковке, руководство пользователя и/или сайт компании.

** Источник: Freckmann, G., C. Schmid, A. Baumstark, S. Pleus,et al., “System Accuracy Evaluation of 43 Blood GlucoseMonitoring Systems for Self-Monitoring of Blood GlucoseAccording to DIN EN ISO 15197,” Journal of Diabetes Scienceand Technology 6, no. 5 (Sept. 2012): 1060–1071.

Приложение В

Меры и расчет углеводов

Часто встречающиеся меры

• кулак взрослого = прибл. 1 чашка

• ладонь взрослого = прибл. диаметр 10 см

• раскрытая рука взрослого = прибл. диаметр 20 см

• кулак ребенка = прибл. ½ стакана

• сложенная чашечкой ладонь = прибл. ½ стакана

• большая горсть = прибл. 1 чашка

• банка содовой = 1½ стакана

• теннисный мяч = прибл. ½ стакана

• кончик большого пальца = прибл. 2,6 см в поперечнике

Приблизительный расчет углеводов на порцию стандартного размера

• пирожное/маффин/пирог – 45 г/чашка

• хлопья ≈ 25 г/чашка

• чипсы ≈ 15 г/чашка

• вареные овощи ≈ 10 г/чашка

• печенье ≈ 20 г/диаметр 4 дюйма

• плотный хлеб (бейгл/мягкий брецель) ≈ 50 г/чашка

• фрукты ≈ 20 г/чашка

• мороженое ≈ 35 г/чашка

• сок, газировка ≈ 30 г/стакан

• молоко ≈ 12 г/чашка

• блинчик ≈ 15 г/диаметр 10 см

• макароны (с соусом) ≈ 35 г/чашка

• пицца ≈ 30 г/закрытая ладонь (ломтик)

• пицца ≈ 40 г/диаметр 20 см (круглая)

• попкорн ≈ 5 г/чашка

• картофель ≈ 30 г/чашка

• брецели ≈ 25 г/чашка

• рис (отварной) ≈ 50 г/чашка

• булочки ≈ 25 г/чашка

• салат/свежие овощи ≈ 5 г/чашка

• спортивный напиток ≈ 15 г/чашка

• клейкий рис ≈ 75 г/чашка

• хлеб для сэндвича толщиной 8 г/2,5 см

• тортилья ≈ 15 г/диаметр 20 см

Приложение С

Гликемический индекс продуктов питания

Хлеб / Крекеры

бейгл 72

хрустящий хлеб 81

круассан 67

французский багет 95

крекеры Грэм 74

булочка для гамбургера 61

булочка кайзерка 73

тосты Мельба 70

пита 57

хлеб пумперникель 51

хлеб ржаной, черный 76

соленые крекеры 74

хлеб на закваске 52

пшеничные крекеры Stoned Wheat Thins 67

пшеничный хлеб с высоким содержанием клетчатки 68

белый хлеб 71

Пирожные/маффины / пироги

торт «Еда ангела» 67

банановый хлеб 47

черничный маффин 59

шоколадный торт 38

кукурузный маффин 102

кекс с глазурью 73

пончик 76

маффин с овсяными отрубями 60

овсяное печенье 55

фунтовый кекс 54

песочное печенье 64

ванильные вафли 77

Сладости

шоколад 49

мармеладные бобы 80

Life Savers 70

M & M арахис 33

Nestle Crunch 42

Скитлс 69

Сникерс 40

Твикс 43

Каши / Завтраки

хлопья с отрубями All-Bran 42

Bran Chex 58

Cheerios 74

Corn Flakes 83

каша Cream of Wheat 70

Crispix 87

Golden Grahams 71

Grape Nuts 58

овсянка 49

блинчики 67

Pop-Tarts 70

Puffed Wheat 67

Raisin Bran 73

Rice Krispies 82

Shredded Wheat 69

SpecialK 66

Total 6

вафли 76

Составные блюда

куриные наггетсы 46

рыбные палочки 38

макароны с сыром 64

пицца (сырная) 60

сосиски 28

начинка 74

лепешки для тако 68

Молочные продукты

шоколадное молоко 34

заварной крем 43

мороженое, шоколад 68

мороженое, ваниль 62

молоко, обезжиренное 32

молоко, цельное 27

пудинг 43

йогурт с низким содержанием жира 33

Фрукты и соки

яблоко 38

яблочный сок 41

абрикосы 57

банан 55

дыня 65

вишня 22

клюквенный сок 68

фруктовый коктейль 55

грейпфрут 25

грейпфрутовый сок 48

виноград 46

киви 53

манго 56

апельсин 44

апельсиновый сок 52

персик 42

груша 37

сливы 39

изюм 64

арбуз 72

Бобовые

запеченная фасоль 48

черная фасоль 30

фасоль «Черный глаз» 42

фасоль масляная 30

нут 33

чечевица красная 25

фасоль лима 32

фасоль пинто 45

красная фасоль 19

Паста

капеллини 45

феттучини 32

лингвини 55

макароны 45

спагетти, пшеница 37

спагетти, белые 41

тортеллини 50

Рис / злаки

коричневый рис 55

кускус 65

рис быстрого приготовления 87

длиннозерный рис 56

ризотто 69

Закуски

кукурузные чипсы 74

батончики гранола 61

Батончики с орехами NutriGrain66

арахис 15

попкорн 55

картофельные чипсы 54

брецели 81

рисовые хлебцы 77

Супы

черная фасоль 64

зеленый горошек 66

чечевица 44

минестроне 39

дробленый горошек 60

томат 38

Спортивные батончики / напитки

Gatorade 78

Power Bar 58

Сахар и подсластители

таблетки глюкозы 102

кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы

(обычная газировка) 62

мед 58

клубничный джем 51

сироп 66

столовый сахар (сахароза) 64

Овощи

картофель фри 75

картофель запеченный 85

картофель отварной 88

картофель быстрого приготовления 83

картофель пюре 91

морковь отварная 49

морковь сырая 47

кукуруза 46

сладкий картофель 44

томатный сок 38

Приложение D

Правила для корректировки доз на основании стрелок на экране

Ключ:

ММ = MedtronicGuardian

DEX = Dexcom G4, G5, G6

LIB = Freestyle Libre

EVER = SenseonicsEversense

Приложение Е

Лекарственные препараты, которые поднимают уровень сахара в крови

Международное непатентованное название (торговое название)

Абакавир (Зиаген)

Абакавир + ламивудин, зидовудин (Тризивир)

Ацетазоламид (Диамокс)

Ацитретин (Сориатан)

Альбутерол (Вентолин, Провентил)

Альбутерол + ипратропий (комбинированный препарат)

Хлорид аммония

Амфотерицин В (Амфоцин, фунгизон)

Липидные препараты амфотерицина В IV (Abelcet)

Ампренавир (Агенераза)

Анидулафунгин (Эраксис)

Арипипразол (Абилифай)

Триоксид мышьяка (Трисенокс)

Аспарагиназа (Elspar)

Атазанавир (Реатаз)

Атенолол + хлорталидон (Теноретик)

Аторвастатин (Липитор)

Атоваквоне (Мепрон)

Баклофен (Лиоресал)

Беназеприл + гидрохлоротиазид (Lotension)

Бетаметазон для местного применения (Альфатрекс, Бетатрекс, Бета-Вал, Дипролен, Diprolene AF, Дипроленовый лосьон, Luxiq, Maxivate)

Бетаметазон + клотримазол (Лотризон для местного применения)

Бетаксолол Бетоптические глазные капли (Керлон перорально)

Бексаротин (таргретин)

Бикалутамид (Казодекс)

Бисопролол + гидрохлоротиазид (Ziac)

Буметанид (Бумекс)

Кандесартан + гидрохлоротиазид (Атаканд HCT)

Каптоприл + гидрохлоротиазид (Капозид)

Картеолол (Картрол перорально, Occupress капли для глаз)

Карведилол (Coreg)

Хлоротиазид (Диурил)

Хлорталидон (таблетки хлорталидона, Клорпрес, Теноретик, Талитон)

Салицилат холина (многочисленные торговые названия рецептур аспирина – проверьте этикетку)

Салицилат холина + салицилат магния (CMT, Трикозал, трилизат)

Клобетазол (Clobevate, Cormax, Cormax Scalp Application, Embeline E, Olux, Temovate, Temovate E, Temovate Scalp Application)

Клозапин (Клозарил, FazaClo)

Конъюгированные эстрогены (Эстрас, Эстринг, Фемринг, Премарин, Вагифем, Сенестин, Энджувия, Эстрас, Фемтрас, Гинодиол, Менест, Оген)

Конъюгированные эстрогены + медроксипрогестерон (Премфаз, Премпро)

Кортикостероиды (многочисленные торговые наименования – проверьте этикетку)

Кортикотропин

Кортизон (многочисленные торговые названия – проверьте этикетку)

Циклоспорин (Сандиммун, Неорал, Генграф)

Даклизумаб (Зенапакс)

Децитабин (Дакоген)

Дезонид (DesOwen, Тридесилон)

Дезоксиметазон (Топикорт, Адренокот, Далалон, Декадрон, Декаджект, Декасол, Дексакорт, Дексазон, Дексим, Дексон, Гексадрол, Медидекс, Приметазон, Солюрекс, Дексаметазон, Интенсол)

Декстрометорфан + прометазин (Фенерган с Декстрометорфан, Phen-Tuss DM)

Диазоксид (Проглицем)

Эналаприл + гидрохлоротиазид(Vaseretic)

Энкаинид (Enkaid)

Эфедрин и Гвайфенезин (таблетки Приматен, отпускаемые без рецепта – этот препарат включает эфедрин и гвайфенезин)

Адреналин (EpiPen, EpiPenJr, Primatene Mist, отпускаемые без рецепта)

Этерифицированные эстрогены, эстрон, эстропипат

Этерифицированные эстрогены + метилтестостерон (Эстратест)

Эстрадиол, этинилэстрадиол (Алора, Климара, Конгест, Делэстроген, Депо-Эстрадиол, Депоген, Эстринил, Эстрас, Эстрадерм, Эстрагин 5, Эстрагин LA 5, Эстрасорб, Эстрогель, Estro-L.A., Гинодиол, Кестрон-5, Нео-Эстрон, Менест, Меностар, Оген.625, Оген, Орто-Эст, ремарин, Валерген, Вивель, Vivelle-Dot)

Эстрадиол + норэтиндрон (Активелла)

Эстрадиол + норгестимат (Prefest)

Эстрамустин (Emcyt)

Этакриновая кислота (Эдекрин, Эдекрин натрия)

Эверолимус (Афинитор)

Эверолимус (Зортресс)

Флуоксетин (Прозак, Сарафем)

Флурандренолид (Cordran, Cordran SP, Cordran Tape)

Формотерол (ингалятор Foradil Aerolizer)

Фосампренавир (Lexiva)

Фозиноприл + гидрохлоротиазид (моноприл HCT)

Фуросемид (Лазикс)

Гемтузумабозогамицин (Милотарг)

Глюкозамин

Гидрохлоротиазид (Альдактазид, Алдорил, Капозид, Диазид,

ГидроДИУРИЛ, Индерид, Лопрессор HCT, Макзид, Микрозид, Moduretic, Тимолид, Вазоретик)

Гидрохлоротиазид + ирбесартан (Авалид)

Гидрохлоротиазид + лизиноприл (Принзид, зесторетик)

Гидрохлоротиазид + лозартан (Хизар)

Гидрохлоротиазид + метопролол (Lopressor HCT)

Гидрохлоротиазид + моэксиприл (Uniretic)

Гидрохлоротиазид + квинаприл (диуретик, хинаретик)

Гидрохлоротиазид + телмисартан (Micardis HCT)

Гидрохлоротиазид + валсартан (Диован HCT)

Гидрокортизон (многочисленные торговые названия препаратов гидрокортизона для местного применения – проверьте этикетку)

Индапамид (Лозол)

Индинавир (Криксиван)

Интерферон альфа-n1 (Алферон-N)

Интерферон альфа-2а (Роферон-А)

Интерферон альфа-2b (Интрон-А)

Интерферон альфа-2b + рибавирин (Ребетрон)

Иринотекан (Камптозар)

Изониазид (Ланиазид, Нидразид)

Изотретиноин (Аккутан)

Ламивудин (Эпивир, Эпивир-HBV)

Левальбутерол (Ксопонекс, Ксопенекс HFA)

Левоноргестрел (Plan В, система Норплант)

Левотироксин (синтетроид, Левоксил)

Лопинавир + ритонавир (Калетра)

Салицилат магния (формула для снятия боли в спине Bayer Select, таблетки Доанс, Мобидин, капсулы Нуприн от боли в спине)

Медроксипрогестерон (Провера, Депо-Провера)

Мегестрол (Megace)

Метилпреднизолон (А-Метапред, Аддвантаж, Депо-Медрол, Медрол, ДозепакМедрол, МепролонУнипак, Солу-Медрол)

Метолазон (Зароксолин, Микрокс)

Метопролол (Лопрессор, Lopressor HCT, Toprol XL)

Модафинил (Провигил)

Моксифлоксацин (Авелокс, Avelox I.V.)

Микофенолат (CellCept)

Надолол (Коргард)

Нелфинавир (Вирацепт)

Ниацин, ниацинамид (Ниакор, Ниаспан, Николар, Никотинекс, Slo-Niacin)

Нилотиниб (Тасигна)

Нилутамид (Ниландрон)

Оксид азота (INOmax)

Норэтиндрон (Айгестин, Nor-QD, Микронор)

Норгестрел (Орветта)

Нистатин (Микостатин, Nystat-Rx, Nystop, Pedi-Dri)

Нистатин + триамцинолон (Дермакомб, Мико II, Микобиотик II, Микоген II, Миколог II, Мико-Триацет II, Микацет, Mykacet II, Митрекс, Тристатин II)

Октреотид (Сандостатин, Sandostatin LAR)

Оланзапин (Ципрекса)

Пантопразол (Протоникс, Протоникс I.V.)

Пегаспаргаза (Онкаспар)

Пэгинтерферон альфа-2b (ПЭГ-интрон)

Пентамидин (Пентам 300)

Фенилэфрин (Sudafed PE и другие)

Фенитоин (Дилантин, Дилантин-125, Дилантин Инфатабс, Dilantin Kapseals, Фенитек)

Преднизолон (АК-Pred, Блефамид, Blephamide, Liquifilm, EconopredPlus, Inflamase Forte, Inflamase Mild, Poly-Pred, Liquifilm, Pred Forte, Pred Mild, Pred-G, Pred-G Liquifilm, Delta Cortef, Pediapred, Prelone)

Преднизон (Преднизолон Интенсол, Стерапред, Sterapred DS)

Прогестерон (Prometrium)

Псевдоэфедрин (Кларитин D, Судафед)

Кветиапин (Seroquel)

Рисперидон (Риспердал, Risperdal MTAB)

Ритодрин (Ютопар)

Ритонавир (Норвир)

Ритуксимаб (Ритуксан)

Сальметерол (Серевент, Серевент Дискус)

Сальсалат (Аргезик-СА, Дисальцид, Моногезик, Сальфлекс, Сальситаб)

Саквинавир (Инвираза)

Оксибат натрия (Xyrem)

Соматропин (Генотропин, Genotropin Miniquick, Humatrope,

картриджи с нордитропином, Нордитропин NordiFlex, Нутропин, Nutropin AQ, Сайзен, Серостим, Зорбтив)

Соталол (Бетапейс, Бетапейс АФ, Сорин)

Стрептозоцин (Заносар)

Такролимус (Програф, Протопик)

Темсиролимус (Торизел)

Типранавир (Аптивус)

Толваптан (Samsca)

Торсемид (Демадекс, Демадекс пероральный)

Триамцинолон (Аристокорт, Аристоспан, Астмакорт, Флатекс, Кеналог, Так, Триацет)

Урсодезоксихолевая кислота, урсодиол (Актигалл, Урсо)

Вальпроевая кислота, дивальпроекс натрия (Депакон, Депакен, ДепакененСироп, Депакот, Депакот ЭР, Депакот Sprinkle)

Витамин С (аскорбиновая кислота, аскорбат)

Витамин Е (токоферол, токотриенол)

Зипразидон (Геодон)

Источник:

“Drugs That May Cause Hyperglycemia (High Blood Sugar),” Diabetes in Control: News and Information for Medical Professionals, www.diabetesincontrol.com/drugs-that-can-affect-blood-glucose-levels/#causehyper.

Приложение F

Углеводы для предупреждения гипогликемии во время занятий физическими упражнениями

Примечания

1

Не является рекламой, публикуется в образовательных целях

2

Не является рекламой, публикуется в образовательных целях

3

Не является рекламой, публикуется в образовательных целях

4

Не является рекламой, публикуется в образовательных целях

5

Предлагаемые здесь приборы и ссылки публикуются по требованию правообладателя. Редакция не несет ответственности за достоверность данной информации и не рекомендует к приобретению никакие медицинские приборы или препараты. Данный материал также не носит рекламного характера.

6

Не является рекламой, публикуется в образовательных целях

7

Не является рекламой, публикуется в образовательных целях

Content

Гэри Шайнер
Протокол диабета: методики, позволяющие взять заболевание под контроль

Предисловие

Глава первая Время приоткрыть завесу

Глава вторая Глюкоза. Контроль. Какая от него польза?

Какую пользу самоконтроль приносит сейчас?

Какую пользу самоконтроль приносит в будущем?

Глава третья От основ к сути

Множество имен диабета

Диабет первого типа (ваниль)

Диабет второго типа (шоколад)

Золотой стандарт: отсутствие диабета

Баланс сахара в крови: ключевые игроки

Фактор 1: инсулин

Фактор 2: другие противодиабетические препараты

Фактор 3: еда

Фактор 4: физическая активность

Фактор 5: гормоны стресса

Мелочи

Глава четвертая Три ключа к обретению контроля

Три ключа

Глава пятая Базис-болюсный подход

Базис: рабочая лошадка

Болюсный инсулин

Собираем все вместе

Меняться можно

Глава шестая Подбор дозы базального инсулина

Начальные базальные дозы для тех, кто вводит инсулин инъекционно Начальные базальные дозы

Точная дозировка инъекционного базального инсулина

Феномен Сомоджи

Начальные дозы базального инсулина для тех, кто пользуется инсулиновой помпой

Точная настройка периодичности работы помпы

Особенности базального тестирования

Дополнение к начальным знаниям о базальном режиме

Глава седьмая Теория и практика расчета болюсного инсулина

Часть 1: пищевая доза

Часть 2: корректирующая доза

Часть 3: корректировка скорости изменения (в соответствии с тенденцией)

Часть 4: Остаточный болюсный инсулин

Часть 5: корректировка физической активности

Часть 6: время введения болюса

Глава восьмая Как жить, когда диабет все усложняет

Другие вещества, которые могут повышать уровень сахара в крови

Что еще снижает уровень сахара в крови

Что заставляет уровень сахара расти или падать

Глава девятая Как приручить подъемы и спады

Научное объяснение гипогликемии

Лечение гипогликемии

Лечение тяжелых эпизодов гипогликемии

Профилактика гипогликемии

Как разобраться с пиками глюкозы после еды

Контроль пиков

Как справиться с дежурными повышениями сахара

Кетоацидоз: злой близнец гипогликемии

Симптомы и лечение ДКА

Глава десятая Все, что вам пригодится для управления диабетом

Оказать поддержку, получить поддержку

Ассоциации и организации

Потрясные приложения

Специалисты по лечению сахарного диабета

Финансовые ресурсы

Обалденные приборы и сопутствующие товары

Полезные сайты и блоги

Список рекомендованной литературы

Приложение А Глюкометры

Приложение В Меры и расчет углеводов

Приложение С Гликемический индекс продуктов питания

Приложение D Правила для корректировки доз на основании стрелок на экране

Приложение Е Лекарственные препараты, которые поднимают уровень сахара в крови

Приложение F Углеводы для предупреждения гипогликемии во время занятий физическими упражнениями

Примечания