Таня С. Глейзер, Шарон Фекрат, Хенри Л. Фенг и др

Поговорим о зрении. Всё о наших глазах

ALL ABOUT YOUR EYES

EDITED BY SHARON FEKRAT, MD, FACS HENRY L. FENG, MD TANYA S. GLASER, MD

Предисловие

Эдвард Бакли, дипломированный врач

В стремительно меняющейся сфере здравоохранения при определении оптимальной траектории медицинской помощи пациенты сталкиваются со значительно бо́льшим объемом вызовов и альтернатив, чем когда-либо прежде. Нет ничего удивительного в том, что самые серьезные затруднения в понимании и использовании полного спектра медицинских услуг — от разнообразия программ страхования до комплексных схем лечения — зачастую испытывают пожилые пациенты.

Это особенно важно в случае глазных заболеваний, поскольку вероятность развития нарушений зрения с возрастом увеличивается. К основным причинам ухудшения зрения относятся катаракта, глаукома, макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия — у пожилых людей все эти заболевания встречаются чаще и нередко протекают в более острой форме. К счастью, новые методы лечения многих из перечисленных угрожающих зрению болезней совершенствуются, что позволяет сохранить зрение еще большему количеству людей. Однако по мере роста численности населения медики также столкнулись с увеличивающимся объемом запросов на врачебную помощь, в результате чего стали возникать сложности с приемом большего количества пациентов, и в том числе сократилось время, которое можно посвятить их профилактическому обучению и консультированию.

Ведущие специалисты последовательно признают значимость ориентированной на пациента, интегративной и персонализированной медицины, являющейся неотъемлемой составляющей успешной системы здравоохранения. По сути, пациентам нередко приходится иметь дело с различными решениями в части диагностики и лечения, и во многих из них непросто разобраться. Даже в условиях изобилия информации в интернете многие люди могут испытывать затруднения с пониманием медицинских тем, рассматриваемых на тех или иных веб-сайтах, а еще более проблемный момент заключается в том, насколько гарантированы достоверность и актуальность этих ресурсов. Тем не менее многие пациенты сегодня способны блестяще выступать в роли адвокатов собственного здоровья и зачастую требуют от врачей подробную информацию, как только представляется такая возможность.

У вас в руках — руководство, которое насыщено важной информацией и подробными сведениями, но при этом написано доступным языком. Оно предназначено тем, кто заинтересован в здоровье своих глаз, для лучшего понимания определенных состояний органа зрения и участия в медицинском наблюдении за ними. Редакторы книги — дипломированные медики Шарон Фекрат, Хенри Фенг и Таня Глейзер — организовали и актуализировали ее материал так, чтобы удовлетворить постоянно растущую потребность пациентов в информации. Во втором издании книги для заинтересованного читателя более углубленно рассмотрены самые важные сведения о глазных болезнях в изложении лучших американских офтальмологов; при этом аудитория книги не ограничивается пациентами — в конечном счете она предназначена и для их родственников и друзей.

В первых главах книги приведены базовые сведения об анатомии и функционировании глаз, а также о коррекции рефракционных нарушений. Далее делается акцент на некоторых важнейших глазных заболеваниях в соответствии с классификацией Национального офтальмологического института США и Всемирной организации здравоохранения. В большинстве случаев каждому заболеванию посвящена отдельная глава, а также приводятся дополнительные сведения о новых лекарственных препаратах, методах визуальной диагностики и хирургических процедурах — всё это поможет развеять мифы о наиболее опасных глазных болезнях и доступных методах их лечения.

Эта книга представляет собой впечатляюще подробный, но в то же время доступный для понимания пациентами и членами их семей источник знаний, необходимых для участия в сохранении своего зрения.

Введение

Таня С. Глейзер, дипломированный врач;

Шарон Фекрат, дипломированный врач, член Американской коллегии хирургов;

Хенри Л. Фенг, дипломированный врач

С момента первого издания книги «Поговорим о зрении. Всё о наших глазах», состоявшегося в 2006 году, прошло почти полтора десятилетия. С тех пор в диагностике и лечении глазных заболеваний было достигнуто множество успехов. Чтобы читатель владел актуальной информацией, мы решили — пришло время для второго издания.

Исходная общая структура книги не претерпела изменений, однако были добавлены новые разделы, посвященные передовым методам медицинской визуализации, таким как аутофлюоресценция глазного дна и ОКТ-ангиография. Кроме того, для актуализации ряда разделов в них были включены сведения о новейших медицинских методах, к которым относятся использование фемтосекундного лазера в хирургии катаракты, протезирование сетчатки и многие другие.

От имени всех офтальмологов, прошедших подготовку в Офтальмологическом центре Университета Дюка (Северная Каролина) или в настоящее время работающих в этом учреждении, мы хотим выразить надежду, что содержание этой книги будет полезно и ее непосредственным читателям, и их родственникам и друзьям. Тем не менее, несмотря на то что приведенная в книге информация об органе зрения может дать читателю прикладное понимание того, как устроены глаза, и различных процессов, способных оказывать на них воздействие, в задачи нашей работы не входит пропаганда самостоятельной диагностики. Эта книга не заменит визита к врачу. Точный диагноз и программу лечения офтальмолог сможет представить вам лишь после детального осмотра и проведения всех необходимых исследований.

Глава 1. Анатомия и физиология органа зрения

Веки

Джеймс Х. Пауэрс, дипломированный врач

Веки выполняют две главные функции — защиту и увлажнение глаза. Веки защищают глаз, выступая в качестве физического барьера, препятствующего повреждению глаза от избыточного света или инородных тел, а ресницы задерживают нежелательные для глаза частицы. Веко увлажняет глаз, равномерно распределяя по его поверхности слезную пленку. Расположенные в веке микроскопические железы выделяют липидный секрет, который попадает на слезную пленку и препятствует ее испарению.

Анатомически веко состоит из наружного слоя кожи, мышечного слоя и поддерживающей ткани за ним и, наконец, внутренней конъюнктивы. Мышечный слой помогает контролировать открытие и закрытие века. Конъюнктива века переходит в конъюнктиву глазного яблока. Поражения века могут происходить в результате как приобретенных, так и врожденных заболеваний, таких как инфекции, воспаления, неврологические расстройства, анатомические аномалии и злокачественные новообразования.

Конъюнктива

Таня Глейзер, дипломированный врач

Конъюнктива представляет собой тонкую слизистую оболочку, покрывающую белочную оболочку глаза (склеру) и внутреннюю поверхность верхнего и нижнего век. По мере приближения к роговице (прозрачной передней круглой поверхности глаза) конъюнктива утончается и заканчивается у края (лимба) роговицы. Выступая наружной защитной оболочкой глазного яблока, конъюнктива имеет гладкую поверхность, которая функционирует в координации с веками, обеспечивая комфорт при моргании и движении глаз. Расположенные в конъюнктиве кровеносные сосуды способствуют питанию глаза. Кровь или воспаление конъюнктивы, например при субконъюнктивальном кровоизлиянии или конъюнктивите, могут вызывать ее покраснение либо придавать ей розовую окраску.

Рисунок 1.1. Элементы глазного яблока, расположенные за веками (вид сбоку)

Склера

Николас Рауфи, дипломированный врач

Склера — наружная плотная соединительная ткань белого цвета, образующая стенку глаза. Склера начинается от края прозрачной роговицы, именуемого лимбом, и простирается от него назад к зрительному нерву. «Белая часть» глаза — это и есть склера, покрытая тонким слоем ткани, который называется конъюнктивой. Склера состоит из коллагеновых волокон, обеспечивающих ее прочность и опорную функцию, придавая глазному яблоку его структуру. В заднем отделе глаза к внутренней поверхности склеры прикрепляется пигментированная хориоидея (сосудистая оболочка глаза). Кроме того, к склере крепятся шесть глазных мышц. Их сокращение натягивает склеру и заставляет глаз двигаться. Как и другие части глаза, склера может становиться проблемной зоной; в качестве примеров воспалительных заболеваний склеры можно привести склерит и эписклерит.

Рисунок 1.2. Глазное яблоко (вид спереди)

Роговица

С. Эллис Уайзли, дипломированный врач, магистр делового администрирования

Роговица представляет собой прозрачную круглую куполообразную структуру на передней центральной поверхности глаза — это «окно», через которое в глаз попадает свет. Диаметр нормальной роговицы — 12 миллиметров, толщина — 0,5 миллиметра. Роговица состоит из тонких слоев белков и клеток, сложенных рядами друг на друга. Самый глубокий слой роговицы, или эндотелий, функционирует наподобие насоса, удаляя из нее воду, что позволяет роговице сохранять прозрачность.

В отличие от других частей глаза, роговица не имеет кровоснабжения. Поэтому для получения кислорода и питательных веществ она поглощает вещества, содержащиеся в слезе и водянистой влаге, присутствующей внутри переднего отдела глаза. Роговица относится к наиболее иннервированным тканям нашего организма, поэтому прикосновение к ней или ее повреждение вызывают боль.

Две основные функции роговицы — защита глаза и фокусировка света, попадающего в глаз. Роговица защищает глаз, создавая физический барьер от болезнетворных микроорганизмов наподобие бактерий, скрывая в себе иммунные клетки и посылая болевые сигналы в случае ее повреждения. Куполообразный изгиб роговицы обеспечивает ее способность преломлять и фокусировать свет (этот процесс называется рефракцией) в центре сетчатки, что и обуславливает четкость зрения. Фактически роговица обладает большей преломляющей способностью, чем хрусталик глаза. При изменениях нормальной изогнутой формы роговицы могут возникать астигматизм, близорукость и дальнозоркость. Нарушение слезной пленки может привести к сухости глаз, способной негативно влиять на преломляющую способность роговицы и вызывать нечеткость зрения.

Радужная оболочка и цилиарное тело

Дженнифер Лайра, дипломированный врач

Радужная оболочка — это круглая цветная часть глаза, в центре которой находится зрачок — темное круглое отверстие меньшего размера. Цвет радужной оболочки может варьироваться от голубого до зеленого и коричневого в зависимости от количества содержащегося в ней пигмента (меланина) и толщины ткани этой части глаза. В коричневой радужной оболочке присутствует больше клеток, содержащих меланин, чем в голубой. Цвет радужной оболочки также влияет на продолжительность действия капель для расширения зрачка: светлоокрашенные радужки обычно требуют больше времени для расширения зрачка. Фармакологическое расширение зрачка при помощи специальных капель позволяет офтальмологам исследовать все структуры глаза, находящиеся за радужной оболочкой, смотря сквозь зрачок. Радужная оболочка устроена таким образом, что при более ярком освещении зрачок сужается, а при более тусклом расширяется.

Радужная оболочка структурно разделяет переднюю часть глаза на два отдела — переднюю и заднюю камеры. Передняя камера находится перед радужной оболочкой, задняя — позади нее. Сразу за наружным краем радужной оболочки расположено цилиарное тело — структура, вырабатывающая прозрачную водянистую жидкость (влага в переднем отделе глаза), а также служащая местом прикрепления зонулярных волокон (зонул). Последние представляют собой тонкие волокна, при помощи которых во внутренней части глаза поддерживается и подвешивается хрусталик. Форма хрусталика регулируется при помощи напряжения и расслабления мышц цилиарного тела, что позволяет глазу фокусироваться на ближних или удаленных объектах.

Зрачок

Дженнифер Лайра, дипломированный врач

Зрачок — это отверстие в центре радужной оболочки (цветной части глаза). После того как свет проходит через зрачок и хрусталик, он попадает на сетчатку, которая затем посылает сигналы в мозг для формирования изображения. Размер зрачка контролирует количество света, попадающего в глаз. При ярком освещении зрачок уменьшается, что позволяет уменьшить размытость на периферии и увеличить глубину фокуса. Кроме того, зрачок уменьшается при фокусировке на близких объектах — этот процесс называется аккомодацией. В темноте зрачок, напротив, увеличивается, чтобы пропускать как можно больше света и за счет этого добиться максимального зрительного восприятия.

Радужная оболочка контролирует размер зрачка с помощью двух групп мышц. Одна мышца, ориентированная радиально, вроде спиц велосипедного колеса, расширяет зрачок. Другая мышца, кольцевидная, окружает зрачок, способствуя его сужению. Контроль над этими мышцами осуществляют зрительная и центральная нервные системы организма, что позволяет зрачку пропускать необходимое количество света.

При естественном освещении диаметр зрачка составляет в среднем около 3–4 миллиметров. Поскольку размер зрачка регулируется зрительной системой организма, к которой относится не только глаз, но и мозг, проверка зрачковой реакции на свет является базовым тестом на функционирование мозга. Также офтальмологи проверяют зрачковую реакцию на свет для сравнительной оценки того, как воспринимают свет оба наших глаза.

Камеры глаза

Рави Чандрашехар, дипломированный врач, магистр электротехники

Пространство внутри передней части глазного яблока разделено на две основные области, или камеры. Передняя (фронтальная) представляет собой пространство между роговицей и передней частью радужной оболочки. Задняя (тыльная) расположена между задней частью радужной оболочки и передней частью стекловидного тела. Эти камеры заполнены прозрачной водянистой влагой, вырабатываемой глазом для собственного питания. Отток этой жидкости обычно происходит через угол передней камеры, находящийся на стыке роговицы и радужной оболочки. Равновесие между выработкой и оттоком внутриглазной жидкости позволяет поддерживать здоровый уровень внутриглазного давления.

Хрусталик

Марк Герлиц-Джессен, дипломированный врач

Хрусталик расположен в задней камере глаза, за радужной оболочкой и зрачком и непосредственно перед стекловидным телом. Хрусталик состоит из кристаллинов — прозрачных белков, которые позволяют свету проходить из передней части глаза в заднюю. Проходя через хрусталик, свет преломляется и фокусируется на сетчатке в ходе процесса рефракции. Хрусталик обеспечивает примерно 30 % фокусирующей способности глаза, тогда как оставшиеся 70 % приходятся на роговицу.

Хрусталик находится внутри тонкой капсулы, или капсульного мешка, удерживаемого на месте при помощи зонул. Они соединены с кольцевидной мышцей на стенке глаза, именуемой цилиарным телом. Когда мы рассматриваем какой-либо близкий объект, цилиарное тело и зонулярные волокна изменяют форму хрусталика, что позволяет глазу сохранять фокусировку. Изменение формы хрусталика для фокусировки на близких объектах называется аккомодацией. С годами хрусталик утолщается и утрачивает эластичность, его способность изменять форму снижается, в результате чего ближнее зрение становится расфокусированным. Именно поэтому с возрастом у нас появляется необходимость в очках для чтения.

Со временем хрусталик увеличивается в размерах, становится более плотным и мутным, приобретая желто-коричневый цвет. Эти изменения в хрусталике называются катарактой. Образование катаракты является нормальным возрастным процессом, однако он может привести к ухудшению зрения. Лечение катаракты производится хирургическим способом, предполагающим имплантацию искусственного хрусталика.

Стекловидное тело

Фейт А. Бирнбаум, дипломированный врач

Стекловидное тело представляет собой прозрачный желеобразный материал, заполняющий глазное яблоко позади иридо-хрусталиковой диафрагмы вплоть до сетчатки, к которой он изначально прикреплен. У молодых людей стекловидное тело более плотное и упругое, но с возрастом происходит его разжижение. При нормальном протекании процесса старения задняя часть стекловидного геля может отделяться от сетчатки — этот феномен называется задней отслойкой стекловидного тела, симптомом которой может быть появление мушек перед глазами. В ряде случаев отделение стекловидной субстанции от поверхности сетчатки может вызывать разрыв сетчатки в тех местах, где она была прочно соединена со стекловидным телом.

Сетчатка

Джеймс Х. Пауэрс, дипломированный врач

Сетчатка представляет собой сложно организованный слой нервной ткани, расположенный в задней части глазного яблока и выстилающий внутреннюю поверхность стенки глаза. Сетчатка находится между стекловидным телом (прозрачной желеобразной субстанцией, заполняющей заднюю часть глазного яблока) и хориоидеей — слоем кровеносных сосудов под мембраной Бруха. Крайняя периферия сетчатки расположена у так называемого зубчатого края (ora serrata), а задняя кромка находится у границы зрительного нерва. Особенно важной для зрения частью сетчатки, отвечающей за детализированное центральное зрение, является макула, или желтое пятно. Более мелкая часть в центральной части макулы, где острота зрения максимальна, называется фовеа. Кровообращение в сетчатке осуществляется при помощи центральных ретинальных артерии и вены, по которым доставляются питательные вещества и кислород и удаляются продукты обмена.

Функция сетчатки заключается в преобразовании света в нейрохимические сигналы, которые посылаются в центры обработки визуальной информации в головном мозге, результатом чего становится зрительное восприятие. Эту сложную задачу сетчатка выполняет при помощи десяти слоев клеток. Специализированные клетки, называемые палочковыми фоторецепторами, отвечают за ахроматическое (бесцветное) зрение, а колбочковые фоторецепторы отвечают за хроматическое (цветовое) зрение. Фоторецепторы имеют принципиальное значение для зрения, поскольку именно они являются первым этапом в каскаде преобразований световых лучей в электрические сигналы. Затем эти сигналы передаются в мозг по зрительному нерву. Для макулы, отвечающей за детальное цветное зрение, характерна высокая плотность колбочек, тогда как периферическая сетчатка с более высокой плотностью палочек отвечает за ночное зрение.

Пигментный эпителий сетчатки и мембрана Бруха

Найша Мухерджи, дипломированный врач

Пигментный эпителий сетчатки и мембрана Бруха — это два важных слоя тканей, которые выстилают внутреннюю поверхность глазного яблока, отделяя расположенную внутри него сетчатку от внешней хориоидеи (сосудистой оболочки глаза). Пигментный эпителий сетчатки формируется единым слоем пигментных клеток, расположенных непосредственно под сетчаткой. Эти клетки плотно прилегают друг к другу, формируя барьер между сетчаткой и хориоидеей. Клетки пигментного эпителия сетчатки обеспечивают питательные вещества для расположенных над ней палочковых и колбочковых фоторецепторов, поддерживая их надлежащее функционирование. В случае потери клеток пигментного эпителия сетчатки одновременно происходит и гибель расположенных над ней фоторецепторов, что приводит к утрате зрения. Под пигментным эпителием сетчатки расположена мембрана Бруха. Задача этого слоя ткани заключается в том, чтобы отделить сетчатку и ее пигментный эпителий от лежащего ниже слоя хориоидеи. В мембране Бруха могут образовываться липиды и другие вещества — этот процесс происходит в глазах любого человека. При влажной форме возрастной макулярной дегенерации через разрывы в мембране Бруха могут прорастать аномальные хориоидальные кровеносные сосуды; при этом происходит просачивание жидкости или крови под пигментный эпителий сетчатки и/ или саму сетчатку, что ведет к потере центрального зрения.

Хориоидея

Мелисса Мей-Хся Чан, дипломированный врач, бакалавр медицины и хирургии;

Найша Мухерджи, дипломированный врач

Хориоидея — это слой пигментированной сосудистой ткани, расположенный между сетчаткой и склерой (белой соединительной тканью, формирующей стенку глаза). В хориоидее находится множество кровеносных сосудов, по которым поступают необходимые питательные вещества и кислород. Поскольку метаболические потребности внешней части сетчатки велики, ей необходим значительный объем циркуляции крови, который и обеспечивается хориоидеей, имеющей самую высокую интенсивность кровообращения среди всех тканей организма. Высокая скорость кровотока в хориоидее способствует удалению тепловой энергии, появляющейся в сетчатке при поглощении света. Комплекс, включающий хориоидею, цилиарное тело и радужную оболочку, известен как «увеальный тракт». Помимо снабжения кислородом и питательными веществами, для увеального тракта характерна пигментация меланином, который поглощает избыточный свет, попадающий в глаз, и ограничивает количество света, отражающегося в глазу.

Зрительный нерв

Кейти С. Лю, дипломированный врач

Зрительный нерв представляет собой «провод», соединяющий глаз с мозгом. Подобно оптоволоконному кабелю, зрительный нерв содержит пучок более чем из миллиона нервных волокон, которые передают визуальную информацию от глаза к зрительной зоне коры головного мозга, расположенной в его заднем отделе. Зрительные нервы отходят от каждого глаза и соединяются позади них в так называемой хиазме (зрительном перекресте).

Питание зрительного нерва кровью и кислородом осуществляют несколько кровеносных сосудов, включая центральную артерию сетчатки. Кровь, питающая зрительный нерв, возвращается в организм через центральную вену сетчатки. Зрительный нерв защищен несколькими слоями тонких волокнистых оболочек, называемых meningea, — такие же оболочки окружают остальную часть мозга.

В качестве провода, соединяющего глаз с мозгом, зрительный нерв имеет принципиальное значение для зрения. Причинами повреждения зрительного нерва могут выступать воспаление, ишемия (недостаточное кровообращение), сдавливание (окружающими тканями, очаговыми образованиями или опухолью), травма или повышение внутриглазного давления (глаукома). Повреждение зрительного нерва можно сравнить с «перерезанием шнура», нарушающим передачу визуальной информации в мозг и способным привести к временной или постоянной потере зрения.

Оценка состояния зрительных нервов — важная задача. С заболеваниями зрительного нерва работают специалисты по глаукоме и нейроофтальмологи. При офтальмологическом обследовании с расширением зрачков врач может осмотреть переднюю часть зрительного нерва, входящую в глазное яблоко, на предмет наличия признаков повреждения или заболевания. Однако увидеть остальную часть зрительного нерва при обычном офтальмологическом осмотре невозможно. В случае подозрения на повреждение задней части зрительного нерва для оценки состояния зрительных нервов врач может назначить визуализацию головного мозга — компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Глазница (орбита)

Джейн С. Ким, дипломированный врач

Глазницей (орбитой) называется костная полость в черепе, где расположены глаз и все его придатки, включая внешние глазные мышцы, фасциальные ткани, орбитальный жир, нервы, кровеносные сосуды, слезную железу, слезный мешок и носослезный проток. Четыре стенки глазницы состоят из семи костей, которые выступают в качестве опорной конструкции, необходимой для защиты глаза от прямого повреждения. Основной объем глазницы занимает так называемый орбитальный жир, обеспечивающий амортизирующее действие для глазного яблока и внешних глазных мышц. В глазнице присутствует шесть внешних глазных мышц, которые крепятся к склере и приводят глаз в движение. Кроме того, в глазнице расположены слезная железа, слезный мешок и носослезный проток; в совокупности они отвечают за увлажнение глаз и дренаж слезной жидкости. Кровеносные сосуды и нервы входят в глазницу через несколько отверстий в кости черепа, обеспечивая кровоснабжение и иннервацию глаза и всех внутриорбитальных структур. Наконец, через отверстие в задней части глазницы — так называемый зрительный канал — проходит зрительный нерв, направляющийся к головному мозгу.

Пути от глаза к мозгу

Обинна Умунакве, дипломированный врач, доктор наук

Глаза и мозг выполняют совместную работу, позволяя нам видеть и понимать всё, что происходит вокруг. На начальном этапе зрительного пути в глаз попадает свет из внешнего мира. Роговица и хрусталик фокусируют свет на сетчатке, где специальные нервные клетки, называемые фоторецепторами, преобразуют его в электрохимические сигналы, передающиеся по нервным волокнам. Из волокон нервных клеток состоит зрительный нерв, соединяющий глаз с мозгом.

Отходящие от обоих глаз зрительные нервы входят в череп через зрительные каналы в задней части глазницы, после чего два зрительных нерва встречаются в зрительной хиазме. В этой области примерно половина нервных волокон правого зрительного нерва перемещается на левую сторону, а половина волокон левого зрительного нерва — на правую. После зрительного перекреста нервные волокна продолжают путь к мозгу по правому и левому зрительным трактам. Пересечение нервных волокон в зрительной хиазме означает, что в каждом зрительном тракте присутствуют нервные волокна от обоих глаз. Далее оба зрительных тракта соединяются с частью мозга, именуемой таламусом. Последний посылает сигналы через белое вещество мозга в зрительную зону коры, расположенную в задней части мозга. В зрительной зоне мозг перерабатывает полученные сигналы в изображения.

Для наличия зрительного восприятия необходимо, чтобы весь путь от глаз до зрительной зоны коры головного мозга был непрерывным. Разрыв в любой точке зрительного пути приводит к потере зрения.

Рисунок 1.3. Положение глазного яблока в глазнице и прикрепление к нему глазных мышц

Рисунок 1.4. Зрительный путь, связывающий глазное яблоко с мозгом

Как функционирует глаз

Обинна Умунакве, дипломированный врач, доктор наук

Структуры наших глаз действуют сообща, преобразуя свет из окружающей среды в изображения, интерпретируемые мозгом. Роговица и хрусталик глаза преломляют свет, после чего происходит резкая фокусировка изображения на сетчатке. В свою очередь, сетчатка преобразует изображение в сигналы, передающиеся по зрительному нерву в мозг, где происходит их интерпретация.

Изображения, которые наши глаза отправляют в мозг, несколько отличаются друг от друга — в этом можно убедиться, если закрыть сначала один глаз, а затем другой. Мозг объединяет изображения, полученные от каждого глаза, в единую картину в процессе, который называется слиянием (фузией), — именно он обеспечивает восприятие глубины, то есть способность видеть всё, что нас окружает, в трех измерениях (3D). Если в одном из глаз происходит снижение остроты или полная утрата зрения, исчезает и восприятие глубины.

Фузия (слияние) представляет собой сложный зрительный процесс, формирующийся в детстве. Для правильного формирования слияния в оба глаза должны поступать одинаковые зрительные сигналы, требуется высокое зрение обоих глаз (при необходимости — с использованием очков), а также они должны иметь симметричное расположение. При косоглазии или в случае, если один глаз имеет плохое зрение либо закрыт, изображения, поступающие от каждого глаза, сильно отличаются друг от друга, что препятствует их слиянию. Если в детстве этот процесс не протекал нормально, то восприятие глубины будет неполноценным на протяжении всей жизни.

Глава 2. Профилактический контроль над глазами

Рекомендуемый график проверки зрения

Таня С. Глейзер, дипломированный врач

Для того чтобы обеспечить поддержание здоровья глаз, укрепление и сохранение хорошего зрения, проходить офтальмологические осмотры рекомендуется на протяжении всей жизни. Плановые осмотры дают офтальмологу возможность выявить проблемы, которые могут быть исправлены во избежание потери зрения.

Для новорожденных офтальмологи или педиатры проводят скрининг остроты зрения — процедуру, позволяющую убедиться в отсутствии препятствия на пути света наподобие врожденной катаракты, в хорошем качестве зрения и в отсутствии симптомов косоглазия — положение глаз должно быть правильным и симметричным. Скрининг зрения следует проводить в возрасте от 6 до 12 месяцев, в промежутке от трех до пяти лет, перед поступлением в первый класс, а затем ежегодно. В возрасте пяти лет или в тот момент, когда ребенок идет в школу, рекомендуется пройти офтальмологический осмотр для получения точных данных об остроте (уровне) зрения.

Для взрослых в возрасте от 20 до 39 лет после того, как формирование их зрения завершено, может быть достаточно прохождения полного всестороннего офтальмологического осмотра, включая фармакологическое расширение зрачков, один раз в десять лет. Более частые осмотры необходимы для лиц с уже выявленными проблемами зрения, с имеющимися факторами риска глазных заболеваний (например, при наличии диабета), а также для тех, кто носит очки или контактные линзы. Людям в возрасте от 40 до 64 лет без факторов риска глазных заболеваний следует проходить полный офтальмологический осмотр примерно раз в два года. Начиная примерно с 65 лет офтальмологические осмотры рекомендуются каждые один-два года, поскольку с возрастом возможность возникновения глазных болезней увеличивается. Лицам с выявленными проблемами зрения могут потребоваться и более частые осмотры. Пациенты с различными формами диабета должны проходить осмотр как минимум раз в год, а в отдельных случаях и чаще — в зависимости от выраженности диабетического поражения глаз.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention-list

https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-sion/comprehensive-eye-and-vision-examination/recommended-examination-frequency-for-pediatric-patients-and-adults

Специалисты в области офтальмологии: оптики, оптометристы и дипломированные врачи-офтальмологи, а также вспомогательные медицинские специалисты

Таня С. Глейзер, дипломированный врач

Оптики

Оптики — это специалисты, которые подбирают и назначают корректирующие средства для глаз: очки, контактные линзы, вспомогательные средства для лиц с ослабленным зрением и глазные протезы (искусственные «незрячие» глаза). Таким специалистам необходимо либо пройти шестимесячную программу стажировки на рабочем месте или годичные квалификационные курсы, либо в течение двух лет получить степень младшего специалиста по направлению «Назначение корректирующих офтальмологических устройств». После прохождения этой подготовки оптики могут подавать заявление на получение лицензии или сертификата в зависимости от требований штата, в котором они ведут практику.

Оптометристы

Степень врача-оптометриста (в американской аббревиации — OD) присваивается после профессиональной подготовки в таких областях, как назначение очков и контактных линз, реабилитация лиц с нарушениями зрения, диагностика и терапевтическое лечение ряда глазных болезней. На оптометристов не учат в высших медицинских учебных заведениях, эти специалисты не выполняют хирургические вмешательства, а также, как правило, не проводят лазерные процедуры. Для получения степени врача-оптометриста требуется успешно завершить четырехлетнюю аккредитованную дипломную программу в школе или колледже оптометрии. Часть оптометристов проходят дополнительные курсы повышения квалификации по отдельным направлениям своей практики. В США оптометристам необходимо получить лицензию от штата, в котором они работают. В нескольких штатах оптометристы смогли пролоббировать получение полномочий на хирургические манипуляции, что позволяет им осуществлять ряд соответствующих процедур, однако в большинстве штатов проведение хирургических вмешательств остается за рамками практики оптометристов.

Дипломированные глазные врачи (офтальмологи)

Офтальмология представляет собой раздел медицинской науки, специализирующийся на анатомии, физиологии, заболеваниях, терапевтическом и хирургическом лечении глаз. Офтальмолог может обеспечить полный спектр офтальмологических услуг — от назначения очков и контактных линз до комплексного терапевтического и хирургического лечения любых известных глазных заболеваний. Кроме того, многие офтальмологи участвуют в научных исследованиях болезней глаз. Офтальмолог — это медицинская специальность, предполагающая наличие диплома врача (MD) или, в отдельных случаях, доктора остеопатической медицины (DO). После четырех лет высшего медицинского образования и года терапевтической или хирургической интернатуры все офтальмологи в течение как минимум трех лет проходят курсы повышения квалификации по своей специальности (подготовку на базе стационара). Также офтальмологи нередко проходят дополнительную подготовку, длящуюся один-два года, по какому-либо узкоспециализированному направлению или отдельной области своей профессии, таким как глаукома, терапевтическое и/или хирургическое лечение патологии сетчатки, окулопластика, нейроофтальмология, патология роговицы и аномалии рефракции или детская офтальмология. Почти все офтальмологи — специалисты с профессиональным сертификатом, подтверждающим прохождение строгого письменного и устного экзамена Американского общества офтальмологов, который призван оценить их знания, опыт и навыки. Но поскольку начать собственную практику может в принципе любой дипломированный врач, стоит убедиться, что ваш офтальмолог имеет профессиональный сертификат. Как и все дипломированные врачи в США, офтальмологи должны иметь лицензию от штата, в котором они ведут практику.

Вспомогательные медицинские специалисты в области офтальмологии

В круг специалистов по офтальмологии также входят сертифицированные офтальмологические ассистенты (СОА), сертифицированные офтальмологические лаборанты (СОТ) и сертифицированные офтальмологические медицинские технологи (СОМТ). Для получения соответствующих сертификатов требуется прохождение курсов или обучающих программ, требования которых повышаются от начального уровня СОА до верхнего уровня СОМТ. Взаимодействие пациентов с перечисленными специалистами может происходить во время визита к офтальмологу: зачастую именно они выполняют первичный осмотр, рефрактометрию, дают обучающие рекомендации и проводят диагностическую визуализацию.

Дополнительная информация

https://www.aoa.org/about-the-aoa/what-is-a-doctor-of-optometry

https://www.opticianedu.org/optician-vs-optometrist/

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/what-is-ophthalmologist

https://www.opticiantraining.org/ophthalmic-assistant-technician-technologist-certification/

Офтальмологическое обследование

Таня С. Глейзер, дипломированный врач

Существуют некоторые различия в задачах офтальмологических обследований детей и взрослых. Для детей наиболее важная составляющая обследования заключается в том, чтобы убедиться в развитии нормального бинокулярного зрения, то есть в том, что оба глаза функционируют совместно, обеспечивая восприятие глубины (трехмерное зрение). Для взрослых целью обследования является определение максимального зрительного потенциала и поддержание хорошего уровня зрения. Несмотря на эти различия, многие компоненты офтальмологического обследования остаются одинаковыми для людей любого возраста.

Первая стадия любого глазного обследования — тщательный сбор общемедицинского и офтальмологического анамнеза. Скорее всего, офтальмолог или его ассистент зададут вам несколько вопросов об имеющихся проблемах со зрением или сопутствующих симптомах. Вот список подобных вопросов: носите ли вы очки или контактные линзы? переносили ли вы прежде глазные заболевания, операции на глазах или травмы глаз? Если у ваших родственников имелись или имеются такие заболевания, как глаукома, различные виды диабета и возрастная макулярная дегенерация, эта информация поможет офтальмологу выявить их на ранней стадии. Оценке офтальмологом сопутствующих проблем со здоровьем способствуют данные о наличии у пациента различных других заболеваний и о принимаемых препаратах.

Далее в ходе комплексного обследования офтальмолог оценивает функционирование и особенности анатомического строения каждого глаза. Именно на этом этапе производится проверка остроты (уровня) зрения обоих глаз. Специалист, проводящий тестирование, просит пациента прочитать символы из таблицы проверки зрения одним и другим глазом поочередно (в некоторых случаях этот тест проводится на разных расстояниях от таблицы, зачастую пациент должен оставаться в очках или контактных линзах). Эталонный уровень зрения 20/20 означает, что на расстоянии в 20 футов [6 метров] вы отчетливо видите всё, что обычно должно быть видно с этой дистанции. А если острота зрения составляет, к примеру, 20/200, это значит, что для полноценного визуального восприятия совокупности объектов, которые в норме должны быть видны на расстоянии 200 футов [60 метров], вам необходимо приблизиться на 20 футов. Если при осмотре у офтальмолога выяснится, что острота вашего зрения меньше уровня 20/20, врач может провести рефрактометрию — процедуру, позволяющую определить параметры зрения при коррекции нарушений рефракции с помощью очков или контактных линз. Кроме того, офтальмолог проверит наличие симптомов косоглазия и мотильность (способность к подвижности) глаз с целью убедиться, что оба глаза расположены прямо и двигаются во всех направлениях. Осмотр зрачков выполняется для того, чтобы убедиться в их одинаковом размере и нормальной реакции на свет. Еще один элемент офтальмологического обследования — измерение глазного давления с помощью различных методов. Дополнительно проверяется поле зрения каждого глаза (периферическое зрение). Наружный осмотр глазных яблок и век позволяет судить о том, насколько правильно они расположены, и убедиться в том, что открытие и закрытие глаз в норме. В отдельных случаях оценивается уровень хроматического (цветового) зрения.

Далее офтальмолог осматривает каждый глаз с помощью щелевой лампы (особой разновидности микроскопа), начиная с передней части и продвигаясь к задней части глаза. Врач проверит наличие признаков каких-либо отклонений от нормы в таких частях глаза, как веки, ресницы, конъюнктива, склера, роговица, радужная оболочка и передняя камера. Затем, как правило, проводится расширение зрачков с помощью специальных капель, позволяющих исследовать структуры глаза, находящиеся позади радужной оболочки. Под действием капель, которое начинается примерно через 30 минут, зрачки могут оставаться в расширенном состоянии, а зрение может сохранять нечеткость в течение 4–24 часов, в зависимости от типа используемого препарата. Во время осмотра с расширением зрачков офтальмолог изучает хрусталик, стекловидное тело, сетчатку и головку зрительного нерва, зачастую используя специальные линзы. В том случае, если в ходе описанного комплексного осмотра выявляются те или иные проблемы, офтальмолог может назначить дополнительные исследования. Например, для обнаружения глаукомы и других причин ухудшения зрения обычно проводятся компьютерное тестирование поля зрения и оптическая когерентная томография (ОКТ). Кроме того, могут быть сделаны фотоснимки глаз, а для выяснения, соответствует ли норме внутриглазное кровообращение, — тесты с использованием красителей. При подозрении на патологии зрительных путей, которые расположены за глазным яблоком и не поддаются обнаружению при стандартном офтальмологическом осмотре, проводятся компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) глазниц и головного мозга.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/eye-exams-101

Глава 3. Для чего нужны очки?

Близорукость

Мишель Сай Гоу, дипломированный врач, магистр наук

Что это такое?

Близорукость, или миопия, возникает, когда фокусирующая способность глаза слишком сильна для имеющейся длины глазного яблока. В этом случае изображение формируется на значительном расстоянии перед сетчаткой внутри глаза, в результате чего оно теряет четкость и становится размытым. Это может происходить либо потому, что длина глаза превышает норму (такой случай называется осевой близорукостью), либо потому, что роговица или хрусталик в передней части глаза имеют слишком большую фокусирующую способность (рефракционная близорукость). Люди с близорукостью лучше видят близкие объекты, чем дальние.

Чаще всего близорукость возникает в подростковом возрасте, когда организм и глазное яблоко стремительно меняются. В США она наблюдается более чем у 40 % взрослых трудоспособного возраста, а в странах Восточной Азии, где близорукость сильно распространена, ей подвержены 70–85 % подростков. Причины близорукости до конца не выяснены, но, как правило, она передается по наследству и чаще встречается у детей, родившихся раньше срока. К другим возможным факторам риска относятся длительное чтение и недостаток солнечного света в детстве.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При близорукости обычно удаленные предметы становятся расплывчатыми, а близкие видны четко. Чтобы увидеть какие-либо объекты, близорукому человеку необходимо приблизить их к лицу или прищуриться. У детей могут возникать затруднения в школе из-за того, что они не видят написанное на классной доске или слайдах. Водители могут испытывать трудности с распознаванием дорожных знаков.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Люди с близорукостью обычно лучше видят символы в таблице проверки зрения при использовании точечной диафрагмы и при оптической коррекции зрения — например, с помощью очков или контактных линз. Остальные этапы офтальмологического обследования для большинства пациентов с близорукостью обычно проходят нормально. Однако у лиц с высокой степенью близорукости (более минус 6 коррекционных диоптрий — единиц преломляющей силы) может возникать истончение периферических отделов сетчатки — так называемая решетчатая дегенерация — и появляется риск разрыва сетчатки. В тяжелых случаях, например при патологической близорукости, может наблюдаться расщепление слоев сетчатки (ретиношизис), макулярные разрывы (лаковые трещины) или развитие аномальных кровеносных сосудов (хориоидальная неоваскуляризация).

Что можно сделать самостоятельно?

В настоящее время специалисты продолжают разработку методов предотвращения или замедления прогрессирующей близорукости, в особенности у детей в Восточной Азии, где близорукость широко распространена. По данным исследований, использование глазных капель с незначительной концентрацией атропина и воздействие солнечного света могут снизить частоту возникновения быстро прогрессирующей близорукости или замедлить скорость ее развития у этой группы населения.

Рисунок 3.1. Глаз при нормальном зрении, близорукости и дальнозоркости

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы испытываете затруднения при выполнении действий, связанных с различением предметов на дальнем расстоянии, необходимо обратиться к офтальмологу для планового осмотра. Если вы уже носите корректирующие линзы и ваше зрение стало менее четким (как раньше), то, вероятно, наступил момент для нового обследования, поскольку медицинские назначения со временем могут меняться, либо у вас могло возникнуть новое заболевание, требующее лечения. При появлении более серьезных симптомов, таких как возникновение мушек перед глазами, вспышек света или темной завесы в поле зрения, следует обратиться к офтальмологу незамедлительно.

У детей младше девяти лет при отсутствии коррекции аномалий рефракции, включая неравномерный уровень близорукости на глазах или очень высокую степень близорукости, может развиться амблиопия («ленивый глаз»). Если на приеме у педиатра или при медосмотре в школе у ребенка были выявлены плохие результаты проверки зрения, ему требуется обследование офтальмолога.

Лечение

В большинстве случаев близорукость поддается оптической коррекции при помощи очков или контактных линз. Некоторые пациенты с непереносимостью очков или контактных линз либо недовольные этими методами коррекции могут попробовать лечение при помощи рефракционной хирургии наподобие операций LASIK (см. главу 4). За более подробной информацией по этому вопросу необходимо обратиться к офтальмологу.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

У большинства людей с близорукостью при надлежащей коррекции отличное зрение. Рефракционная амблиопия у детей лечится успешнее при раннем обращении к специалисту.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Myopia

Дальнозоркость

Брайан Стэгг, дипломированный врач; Пратап Чалла, дипломированный врач

Что это такое?

При дальнозоркости (гиперметропии) удаленные предметы обычно видны четко, а близкие — размыты. Точно так же, как в фотоаппарате для правильной фокусировки света на пленке используются линзы, в человеческом глазу для фокусировки изображения на сетчатке существуют роговица и хрусталик. При дальнозоркости изображение, попадающее на сетчатку, размыто, поскольку свет, поступающий в глаз, фокусируется позади сетчатки, а не прямо на ней. Дальнозоркость возникает в ситуациях, когда толщина роговицы превышает норму, хрусталик обладает недостаточной силой либо глазное яблоко короче среднего размера. Дальнозоркость встречается примерно у 25 % людей.

Дальнозоркость присутствует у многих людей при рождении, однако к подростковому возрасту она исчезает. Дети и молодые люди с легкой или средней степенью дальнозоркости зачастую способны к отчетливому зрительному восприятию, поскольку их естественный хрусталик может изменять форму (аккомодировать) для фокусировки на близлежащих объектах. Однако с возрастом у людей с дальнозоркостью способность к аккомодации снижается, потому что хрусталик становится менее эластичным. В дальнейшем для коррекции дальнозоркости могут потребоваться очки или контактные линзы.

Симптомы: что вы можете испытывать?

У взрослых при дальнозоркости присутствует размытость ближнего зрения, однако удаленные объекты могут быть видны более четко. Кроме того, при дальнозоркости иногда отмечается напряжение или усталость глаз, в особенности при чтении. Ребенок с дальнозоркостью, не носящий очки или контактные линзы, может не испытывать каких-либо затруднений с ближним зрением благодаря аккомодации, однако в некоторых случаях у детей при дальнозоркости возникает косоглазие (страбизм).

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

В ходе проверки зрения офтальмолог проведет рефрактометрию, позволяющую выяснить, есть ли необходимость в очках. Кроме того, детям может понадобиться расширение зрачков с помощью глазных капель, чтобы во время рефрактометрии глаза автоматически не аккомодировали. Обратите внимание, что дальнозоркость редко диагностируется при проверке зрения в школе, поскольку во время школьных медосмотров, как правило, проверяется только способность видеть удаленные объекты.

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанных способов предотвращения развития дальнозоркости не существует.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы заметили нечеткость ближнего, а не дальнего зрения, напряжение или утомляемость глаз, необходимо обратиться к офтальмологу. Если у детей наблюдаются косоглазие или затруднения с отслеживанием близких предметов, также следует незамедлительно обратиться к офтальмологу и пройти обследование с расширением зрачков, чтобы исключить другие проблемы со зрением. Даже при отсутствии жалоб на зрение детям в возрасте до шести лет необходимо хотя бы раз пройти офтальмологический осмотр для диагностики дальнозоркости или других глазных заболеваний.

Лечение

Лечение дальнозоркости зависит от нескольких факторов, включая ваш возраст и род занятий. Молодым людям могут потребоваться очки или контактные линзы, однако необходимость в них может и не возникнуть — всё зависит от способности компенсировать дальнозоркость при помощи аккомодации. Пожилым пациентам часто помогают очки или контактные линзы, которые в случае слабой степени дальнозоркости могут потребоваться только для чтения. Еще один вариант лечения дальнозоркости, способный помочь ряду взрослых пациентов с дальнозоркостью, — рефракционная хирургия, например операции типа LASIK (см. главу 4).

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В большинстве случаев полная коррекция дальнозоркости достигается при помощи очков или контактных линз.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Hyperopia

Астигматизм

Оньемаэчи Нванаджи-Энверем, магистр наук;

Прийатхам С. Метту, дипломированный врач

Что это такое?

Астигматизмом называется неравномерная кривизна роговицы — прозрачной части наружной оболочки глаза. В этом случае поверхность роговицы имеет не сферическую форму, как у баскетбольного мяча, а удлиненную по определенным осям, напоминая мяч для игры в американский футбол. При астигматизме попадающие в глаз лучи света фокусируются неравномерно, в результате чего зрение становится нечетким на любой дистанции. В той или иной степени астигматизм характерен для большинства людей, однако его тяжелые случаи могут быть связаны с такими заболеваниями роговицы, как кератоконус или рубцевание роговицы.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Одно из возможных проявлений астигматизма: при взгляде как на близкие, так и на удаленные предметы без очков или контактных линз зрение теряет четкость или искажается. В некоторых случаях астигматизм может способствовать возникновению головных болей или напряжения глаз.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При проверке зрения офтальмолог предложит вам посмотреть через различные линзы разной силы, чтобы определить, какие очки необходимы и будут ли в них присутствовать астигматические линзы. Все эти процедуры выполняются в рамках стандартного комплексного офтальмологического обследования.

Что можно сделать самостоятельно?

В целом каких-либо способов предотвращения астигматизма не существует, однако усугубления астигматизма можно избежать при своевременном лечении заболеваний роговицы наподобие кератоконуса.

Когда следует обращаться к врачу?

Если ваше зрение стало нечетким или искаженным, следует обратиться к офтальмологу, чтобы установить диагноз и исключить близорукость или дальнозоркость, которые могут встречаться в сочетании с астигматизмом.

Лечение

Коррекция астигматизма обычно проводится при помощи очков или контактных линз (включая такие их разновидности, как мягкие торические, газопроницаемые или жесткие). В ряде случаев астигматизм можно исправить при помощи рефракционной хирургии, например операций LASIK (см. главу 4), при которых производится изменение формы роговицы. При неправильном (нерегулярном) астигматизме, вызванном прогрессирующим кератоконусом или рубцовыми изменениями роговицы, может потребоваться более сложная операция, например пересадка роговицы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В большинстве случаев при астигматизме можно достичь полной коррекции при помощи очков и контактных линз, позволяющих добиться четкого зрения.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Physiology_of_Astigmatism

Рисунок 3.2. Аккомодация, или изменение формы хрусталика, помогает фокусировке глаза

Пресбиопия

Оньемаэчи Нванаджи-Энверем, магистр наук;

Прийатхам С. Метту, дипломированный врач

Что это такое?

Пресбиопия — снижение способности глаз фокусироваться на близких объектах (на расстоянии вытянутой руки или ближе) — естественная и предсказуемая составляющая процесса старения. Мышечные волокна, прикрепленные к хрусталику, в нормальном состоянии сокращаются, изменяя его форму, что позволяет фокусировать зрение на близких объектах, — это свойство зрения называется аккомодацией. С возрастом хрусталик утолщается и становится неэластичным, что снижает его способность изменять форму, в связи с чем происходит расфокусировка ближнего зрения. В такой ситуации могут понадобиться очки для чтения.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Люди среднего возраста (примерно 40–48 лет) при попытке прочесть написанное мелким шрифтом могут обнаружить, что их зрение расплывается, а для четкого восприятия текста приходится держать его на большем расстоянии от глаз. Дополнительными симптомами пресбиопии могут выступать напряженность глаз или головные боли.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Пресбиопия легко обнаруживается в ходе стандартного офтальмологического осмотра. Врач может проверить способность каждого глаза к аккомодации для ближнего зрения, поднося какой-нибудь предмет к глазу всё ближе и ближе, пока его зрительное восприятие не утратит четкость.

Что можно сделать самостоятельно?

Поскольку пресбиопия — нормальная составляющая старения организма, ее возникновение можно прогнозировать у любого взрослого человека. Предотвратить данный процесс нельзя, но при этом риск преждевременного развития пресбиопии иногда повышается при наличии некоторых системных заболеваний[1] и употреблении определенных лекарственных препаратов.

Когда следует обращаться к врачу?

Обычно пресбиопия становится наиболее выраженной около 45 лет. У людей с дальнозоркостью она может проявиться в более раннем возрасте, у людей с близорукостью — в более позднем. Если вы замечаете, что вам некомфортно читать или выполнять действия с близко расположенными объектами, необходимо обратиться к офтальмологу.

Лечение

Как правило, пресбиопия корректируется с помощью очков для чтения, бифокальных и прогрессивных дополнительных линз, а также с помощью мультифокальных контактных линз. Люди, которые обычно не носят очки для дистанционного зрения, или те, кто пользуется контактными линзами для дали, могут использовать безрецептурные очки для чтения. При наличии близорукости пациент может столкнуться с ситуацией, когда при чтении и действиях с близкими объектами приходится снимать очки, но при этом для дистанционного зрения очки по-прежнему необходимы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Полная коррекция пресбиопии обычно достигается при помощи очков и контактных линз, однако с возрастом для чтения могут потребоваться более мощные приспособления.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Presbyopia

Глава 4. Возможности коррекции зрения

Очки

Мишель Сай Гоу, дипломированный врач, магистр наук

Очки — наиболее распространенный метод исправления аномалий рефракции. Принцип действия очков заключается в изменении способа преломления света внутри глаза. При близорукости изображение фокусируется на значительном расстоянии перед сетчаткой. Вогнутая (с изгибом внутрь) линза в очках для близорукости уменьшает преломление света при попадании в глаз, в результате чего изображение фокусируется немного дальше, приближаясь к сетчатке. При дальнозоркости и пресбиопии выпуклая (с изгибом наружу) линза увеличивает преломление входящих лучей света, благодаря чему изображение сдвигается вперед, также приближаясь к сетчатке. Глаз с астигматизмом и линзы для его коррекции можно представить в виде цилиндров. Одна плоскость (или ось) цилиндра очень крутая, другая — плоская. Астигматическую линзу можно расположить таким образом, чтобы ее крутая ось совпадала с плоской осью глаза. В результате световые лучи, идущие от объекта со всех направлений, сфокусируются на сетчатке.

В рецепте на очки может указываться от одного до четырех чисел. При отсутствии астигматизма или пресбиопии рецепт может содержать всего одно число. Для примера рассмотрим такой рецепт: «–2,00 +1,00Ч90, добавочно +2,50». Первое число здесь обозначает сферу линзы (–2,00 диоптрии), второе указывает на астигматизм (+1,00 диоптрии), третье обозначает ось астигматизма (90 градусов). Диоптрия является единицей измерения силы рефракции. Для очков с пресбиопией присутствует четвертое число (+2,50 диоптрии в приведенном примере), которое называется «добавочной» силой: это необходимая дополнительная сила линзы, размещаемая в нижней части очков и предназначенная для чтения и ближнего зрения. Важно, чтобы знаки «плюс» и «минус» в рецепте на очки были обозначены четко: замена одного знака на другой может иметь большое значение. Кроме того, для каждого глаза могут быть выписаны разные рецепты.

Если в рецепте на очки указана добавочная сила, пациент может выбирать, какие именно очки необходимы: с обычными (монофокальными), бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. В первом случае предполагается, что вам понадобятся две пары очков: одни — для дистанционного зрения, другие — для ближнего. В остальных случаях рецепт на очки предполагает комбинированную формулу линзы. Бифокальные линзы изготавливаются таким образом, что их верхняя часть предназначается для дистанционного ви́дения, а нижняя — для ближнего. Трифокальная линза имеет дополнительную среднюю линзу для промежуточных расстояний. Прогрессивные линзы устроены таким образом, что их сила постепенно изменяется сверху вниз: верхняя зона предназначена для коррекции дистанционного зрения, нижняя — для коррекции при чтении, причем в такой линзе нет видимых границ при переходе от одной зоны к другой.

Существует множество различных материалов, форм и вариантов обработки линз. Стеклянные линзы, более тяжелые и хрупкие, чем пластиковые, сегодня уже, как правило, не используются — большинство очков в настоящее время изготавливается из пластика. Дополнительными преимуществами обладают высокоиндексные пластиковые линзы: они более тонкие и легкие, а также обеспечивают стопроцентную защиту от ультрафиолета по сравнению с обычными пластиковыми линзами. Для защитных очков рекомендуются линзы из поликарбоната и тривекса, поскольку эти материалы обладают ударопрочностью. Кроме того, они еще более легкие, чем высокоиндексные линзы, и естественным образом блокируют ультрафиолетовое излучение. Если обратиться к форме линз, то одним из вариантов является асферическая линза, более тонкая и плоская в сравнении с обычной. Поскольку при использовании линз с большим количеством диоптрий глаза обычно кажутся крупнее («плюсовые» очки) или меньше («минусовые» очки), асферические линзы позволяют минимизировать этот нежелательный эффект и улучшить оптические свойства. Еще больше возможностей обеспечивают линзы с дополнительными антибликовыми, защищающими от царапин и блокирующими ультрафиолет покрытиями. Популярным вариантом усовершенствованных линз являются так называемые переходные линзы с фотохромным покрытием, у которых при солнечном свете появляется тонировка. Еще один важнейший момент — правильный выбор оправы, поскольку она может влиять на ваш внешний вид, комфорт и качество зрения. Чтобы определить, какие из перечисленных разнообразных вариантов очков лучше всего соответствуют вашим потребностям, необходимо проконсультироваться со специалистом-оптиком.

Рисунок 4.1. Разновидности очков: очки с обычными (монофокальными), бифокальными, трифокальными и прогрессивными линзами

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/glasses

Контактные линзы

Мишель Сай Гоу, дипломированный врач, магистр наук

Контактные линзы — популярная альтернатива очкам и рефракционной хирургии при коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма и даже пресбиопии. Потенциальные преимущества контактных линз могут ощутить люди, занимающиеся спортом, имеющие высокий уровень нарушения рефракции или нерегулярный астигматизм, а также те, кто не хочет зависеть от очков. Кроме того, существуют специальные типы контактных линз для лечения отдельных заболеваний. К ним относятся склеральные контактные линзы для лечения кератоконуса и других болезней роговицы, линзы-протезы для улучшения внешнего вида травмированных глаз или глаз аномальной формы, а также бандажные контактные линзы для устранения дефектов роговицы или кровотечений после хирургических операций. В этой главе мы сосредоточимся на контактных линзах, предназначенных для коррекции нарушений рефракции.

Контактные линзы бывают двух основных типов — мягкие и жесткие (последние также называются жесткими газопроницаемыми контактными линзами). Мягкие линзы, как следует из их названия, изготавливаются из пластичного полимерного материала, легко прилегающего к передней поверхности глаза. В настоящее время такие линзы чаще всего изготавливаются из силикон-гидрогеля, который обеспечивает доступ к роговице большего объема кислорода. Для жестких газопроницаемых линз используется менее эластичный и более долговечный пластик, поэтому к ощущениям от этих линз приходится привыкать дольше по сравнению с мягкими линзами. Однако жесткие линзы позволяют устранять более широкий спектр нарушений рефракции и обеспечивают более высокое качество зрения.

Также контактные линзы различаются по времени их ношения и частоте замены. Контактные линзы для дневного ношения необходимо снимать каждую ночь. Контактные линзы пролонгированного и непрерывного ношения, в соответствии с разрешением Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), можно не снимать ночью либо в период от нескольких дней до месяца в зависимости от их марки. Вам следует соблюдать надлежащий порядок замены контактных лиц. Однодневные линзы необходимо менять каждый день, другие типы мягких линз рассчитаны на использование в течение двух недель, месяца или более продолжительного времени — в соответствии с инструкцией. Наибольшим сроком службы обладают жесткие газопроницаемые линзы, которые могут не нуждаться в замене на протяжении года и более.

Дизайн контактных линз зависит от того, какое нарушение рефракции подлежит коррекции. Сферические мягкие контактные линзы обладают единой оптической силой на всей площади и предназначены для коррекции близорукости или дальнозоркости. Для коррекции астигматизма используются такие разновидности контактных линз, как торические мягкие, жесткие или гибридные. Линзы для коррекции пресбиопии, в которых присутствует дополнительная оптическая сила, называются мультифокальными. Косметические, или декоративные, контактные линзы используются для внешнего вида, а не для коррекции зрения. Покупка таких линз без рецепта в магазинах косметики или модной одежды чревато серьезными осложнениями — глазными инфекциями, потерей зрения или даже целого глаза. Следует приобретать только контактные линзы, одобренные уполномоченными официальными органами и имеющие надежный источник происхождения, а также при наличии надлежащего рецепта на контактные линзы.

Приобретенные вами контактные линзы будут нуждаться в правильном уходе. Контактные линзы для однодневного использования не требуют очистки, поскольку являются одноразовыми. Другие типы линз можно очищать и дезинфицировать при помощи многоцелевых растворов или растворов без консервантов — например, содержащих перекись водорода. Ни в коем случае нельзя промывать контактные линзы физраствором домашнего приготовления, водопроводной водой или слюной. Если при использовании контактных линз у вас возникают неприятные ощущения, покраснение, снижение остроты зрения или боль в глазах, следует прекратить ношение линз и незамедлительно обратиться к офтальмологу.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/contact-lens-types

https://www.allaboutvision.com/contacts/contact_lenses.htm

Рефракционная хирургия

Кассандра С. Брукс, дипломированный врач;

Прийя Гупта, дипломированный врач

Что это такое?

Рефракционной хирургией, или хирургией коррекции зрения, называется комплекс процедур, направленных на сокращение или потенциальное устранение зависимости от очков или контактных линз. Для достижения этой цели используются различные методы, самым распространенным из которых является лазерный. К наиболее часто выполняемым лазерным рефракционным операциям относятся LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis, или лазерный кератомилёз) и PRK (ФРК, фоторефрактивная кератэктомия). Ранее также использовался метод радиальной кератотомии, RK (РК) — процедура, в ходе которой на роговице делались небольшие надрезы, — однако он больше не применяется. Операции LASIK могут использоваться для лечения близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В ходе операции в роговице сначала создается лоскут с помощью одного типа лазера, а затем другим лазером роговице придается новая форма, корректирующая дефект рефракции в соответствии с оптической силой очков, назначенных данному пациенту. Метод ФРК, как и лазерная коррекция, используется для лечения близорукости, дальнозоркости и астигматизма, однако, в отличие от LASIK, здесь не создается роговичный лоскут. Сначала удаляются поверхностные клетки роговицы, а затем при помощи лазера ей придается новая форма, чтобы скорректировать аномалию рефракции. На период заживления поверхностных эпителиальных клеток на глаз надевается контактная линза на пять — семь дней. Реабилитация пациента после ФРК обычно идет дольше, чем после LASIK, хотя конечный зрительный результат обеих операций одинаков.

Кому может быть показана рефракционная хирургия?

Потенциальными кандидатами на проведение операций рефракционной хирургии являются лица, желающие уменьшить или устранить зависимость от очков или контактных линз. Одни люди стремятся повысить качество своей жизни, тогда как другие могут считать очки или контактные линзы потенциально опасными для среды своей деятельности (например, при работе с токсичными химикатами, при наличии грязи или пыли на рабочем месте) или профессии (например, сотрудники правоохранительных органов, пожарные, спортсмены). Если вы рассматриваете возможность проведения рефракционной операции, для выяснения индивидуального соответствия необходимым критериям следует побывать на приеме у офтальмолога. Для определения того, подходит ли вам рефракционная хирургия, офтальмолог учтет такие факторы, как ваш возраст, специфика рецепта на очки, наличие других глазных и системных заболеваний, результаты визуализационного исследования роговицы и цели операции.

В целом для рефракционной хирургии подходят пациенты, имеющие стабильный уровень зрения в течение одного года, а для операции LASIK необходимо быть старше 21 года (в США такие требования выдвигает FDA при отсутствии других особых обстоятельств). Верхний возрастной предел отсутствует, хотя с приближением к середине шестого десятилетия жизни у человека естественным образом начинает развиваться катаракта, которая не поддается лазерной коррекции должным образом. Если в истории болезни пациента присутствуют инфекционный глазной герпес, ревматоидный артрит, системная красная волчанка или другие заболевания, способные препятствовать заживлению роговицы, то рефракционные операции ему противопоказаны. Кроме того, офтальмолог проведет осмотр и измерение роговицы, чтобы установить, достаточна ли ее толщина для безопасного удаления объема ткани, необходимого для коррекции нарушения рефракции. Для получения наиболее точных результатов измерений перед визитом к офтальмологу для исследования роговицы следует отказаться от ношения мягких контактных линз в течение не менее двух недель. Если вы пользуетесь торическими или жесткими газопроницаемыми контактными линзами, то для получения точных результатов измерений роговицы их необходимо перестать носить еще раньше.

Несмотря на множество разновидностей рефракционных операций, ни один из представленных методов не является идеальным для всех. Пациентам, соответствующим критериям на проведение таких операций, необходимо принимать во внимание ограничения послеоперационного периода и потенциальные риски хирургического вмешательства, а также воздержаться от завышенных ожиданий относительно результатов.

На каких принципах основана рефракционная хирургия?

Суть операции LASIK — наиболее распространенной разновидности рефракционной хирургии — заключается в реконструировании формы роговицы (прозрачной передней поверхности глаза), позволяющей изменить фокусирующую способность глаза. Перед проведением рефракционной хирургии выполняются многократные точные измерения глаза, которые позволяют разработать план операции, учитывающий анатомические особенности и аномалии рефракции. В ходе операции используются два отдельных лазера: один — для создания лоскута на поверхности роговицы, другой — для изменения формы основной ткани роговицы. Лазер изменяет форму роговицы, с высокой точностью удаляя тончайшие (измеряемые в микронах) слои ткани. Операция ФРК напоминает LASIK, однако вместо создания роговичного лоскута поверхностные клетки роговицы просто удаляются с дальнейшим заживлением после завершения процедуры.

Одно из последних достижений в области лазерной коррекции зрения — технология волнового фронта. Она предполагает создание карты роговицы, напоминающей отпечаток пальца, что позволяет хирургу адаптировать лазерную процедуру к глазу конкретного пациента и работать со зрительными аберрациями высокого порядка. К таковым относятся крошечные оптические дефекты, искажающие качество зрения и не поддающиеся коррекции с помощью очков или контактных линз. Благодаря технологии волнового фронта эти недостатки можно сгладить во время операции, обеспечив максимально возможное качество зрения.

Если ваша роговица слишком тонка либо ее карта слишком неравномерна, возможен вариант имплантации так называемой факичной интраокулярной линзы. В ходе такой процедуры корректирующая линза помещается в глаз между радужной оболочкой и естественным хрусталиком — иными словами, это имплантируемая контактная линза, обеспечивающая коррекцию зрения. Эта процедура более инвазивна, чем лазерная хирургия, однако является обратимой. В настоящее время в США имплантируемые контактные линзы показаны только для лечения близорукости и астигматизма.

Рисунок 4.2. В ходе операции LASIK создается лоскут роговичной ткани

Каковы риски рефракционной хирургии?

Если пациент соответствует необходимым критериям, то лазерная коррекция зрения является безопасной и эффективной процедурой. Однако важно осознавать, что описанные операции подходят не для всех и ни одна из них не является полностью безопасной. Поэтому во время консультации с офтальмологом следует узнать о рисках, связанных с хирургическим вмешательством. Поскольку лазерные процедуры могут вызвать или усугубить симптомы сухости глаз, пациентам, у которых они уже присутствуют, операция может быть противопоказана. В целом вероятность «незначительных» осложнений после указанных операций составляет 1–2 %; такие осложнения могут замедлить реабилитацию, привести к незначительному нарушению зрения или потребовать проведения дополнительных процедур. Вероятность «серьезных» осложнений, которые могут привести к необратимому ухудшению зрения, составляет до 0,4 %. Для выявления осложнений с целью своевременного устранения возможных проблем чрезвычайно важное значение имеет наблюдение за пациентом в послеоперационный период.

Кроме того, необходимо осознавать, что при помощи рефракционной хирургии нельзя вылечить катаракту, глаукому или возрастную макулярную дегенерацию, в связи с чем рекомендуется продолжать наблюдение за этими заболеваниями.

Как долго сохраняются результаты рефракционной хирургии?

В подавляющем большинстве случаев рефракционная хирургия обеспечивает длительный эффект, причем результаты лазерной коррекции близорукости, как правило, сохраняются дольше, чем при коррекции дальнозоркости. В целом для сохранения отличного уровня зрения примерно 6–8 % пациентам, прошедшим лазерную коррекцию, в дальнейшем требуется дополнительная («усиливающая») коррекция. При возникновении изменений зрения необходимо обратиться к офтальмологу.

Что еще важно знать о рефракционной хирургии?

Если вы планируете прибегнуть к методам рефракционной хирургии, важно пройти обследование и найти квалифицированного опытного офтальмолога и клинику, где проводятся такие операции. Наилучшие долгосрочные результаты глазных операций способны обеспечить клиники с высоким уровнем квалификации персонала, технологий и сервиса.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/treatments/what-is-refractive-surgery

https://eyewiki.aao.org/LASIK_for_Myopia_and_Astigmatism%3A_Safety_and_Efficacy

https://eyewiki.aao.org/Photorefractive_Keratectomy

Защитные очки

Мишель Сай Гоу, дипломированный врач, магистр наук

Бытовые и производственные травмы глаз — явление пугающе распространенное. По имеющимся оценкам, в США глазные травмы на рабочем месте ежедневно получают более двух тысяч человек, причем примерно в 90 % случаев при правильной защите глаз тяжесть этих травм можно было бы снизить или вообще предотвратить. Тип защитных очков должен соответствовать выполняемым вами задачам. При работе в запыленных условиях и с летучими частицами необходимо надевать очки с боковыми щитками. При работе с химикатами или в случае риска травмы при работе с опасными жидкостями используйте закрытые защитные очки («консервы»). Кроме того, при регулярной работе с опасными химическими веществами на рабочем месте должны быть оборудованы точки с возможностью промывания глаз. При работе со сварочными и лазерными аппаратами, испускающими радиоактивное излучение, требуются специальные защитные очки для сварки и разных типов лазера. Обычные защитные очки не обеспечивают достаточной защиты от травм во время сварки и работы с лазерными устройствами.

В соответствии с требованиями Американского национального института стандартов (ANSI) линзы в защитных очках могут относиться к базовому или ударопрочному классу. Базовый уровень воздействия подразумевает, что при падении на линзу стального шара диаметром один дюйм [2,54 сантиметра] с высоты 50 дюймов [1,27 метра] на линзе не образуются трещины и разломы. К ударопрочным относятся линзы и оправы, остающиеся без повреждений при попадании в линзу стального шарика диаметром 1/4 дюйма [0,6 сантиметра] со скоростью 150 футов [45 метров] в секунду. Если на очках присутствует отметка «+», это означает, что они прошли испытание на высокую ударопрочность. На затемненных очках может быть указано число, обозначающее оптическую плотность (степень пропускания света через линзу) от 1,5 до 14: чем выше число, тем темнее линза. Большинство линз изготавливается из поликарбоната, более легкого и ударопрочного, чем стекло.

Оправы защитных очков подвергаются аналогичной оценке, на основании которой выделяются оправы с базовым и ударопрочным уровнем нагрузки; также эта оценка указывает, что оправа прошла испытание на износостойкость. Базовые оправы, соответствующие стандарту ANSI, имеют маркировку Z87, ударопрочные — Z87+. Кроме того, при изготовлении защитных очков базового или ударопрочного уровня нагрузки могут использоваться рецептурные линзы; на соответствующие оправы наносится маркировка Z87-2. При наличии сомнений в том, какие именно защитные очки выбрать, для наибольшей защиты следует отдавать предпочтение линзам и оправам с высокой ударопрочностью.

Защитные очки также важны для занятий спортом. Для таких видов активного отдыха, как охота, стрельба и рыбалка, рекомендуются ударопрочные защитные очки с полностью закрытой оправой. Для уменьшения бликов можно использовать антибликовое покрытие или поляризованную оправу. Во время игры в пейнтбол или гандбол всегда надевайте шлем или защитную маску, когда находитесь на игровом поле. При получении травмы глаза необходимо немедленно обратиться к офтальмологу или в ближайший травмпункт.

Дополнительная информация

https://www.preventblindness.org/eye-safety-work

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/injuries-protective-eyewear

Глава 5. Веки и ресницы

Блефарит

Чарлин Л. Джеймс, врач-оптометрист

Что это такое?

Блефарит — воспаление края века в том месте, где начинаются ресницы, — распространенная причина дискомфорта и раздражения глаз. Обычно это воспаление поражает сразу оба глаза и имеет такие разновидности, как передний блефарит или задний блефарит, хотя нередко они присутствуют одновременно. При переднем блефарите у основания ресниц в качестве реакции на обитающие там бактерии образуются твердые чешуйки и корочки. В хронических случаях это заболевание может привести к выпадению ресниц, их завороту или образованию рубцов у их основания. При заднем блефарите происходит поражение сальных (или так называемых мейбомиевых) желез, расположенных у основания ресниц. При нормальном функционировании они вырабатывают прозрачную легкоподвижную жидкость, которая покрывает переднюю поверхность глаза и помогает сохранять его увлажненность. Однако при воспалении этих желез их маслянистые выделения сначала густеют, а затем полностью прекращаются.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Симптомы переднего и заднего блефарита схожи: и в том и в другом случае возникают раздражение, жжение и чувствительность к свету. Кроме того, часто наблюдаются покраснение и образование корочки у основания ресниц. Как правило, симптомы наиболее выражены по утрам, хотя наблюдать их усиление можно и в течение дня.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Блефарит выявляется офтальмологом по наличию твердых чешуек и корочек, расположенных в основном у основания ресниц. Кроме того, врач может обнаружить аномальные выделения из мейбомиевых желез у основания ресниц, напоминающие масляные пробки, закупоривающие поры желез. Также врач проведет осмотр роговицы и конъюнктивы на предмет признаков раздражения или сухости глаз.

Что можно сделать?

Для размягчения корочек у основания ресниц необходимо дважды в день на несколько минут делать на веки теплые компрессы. Для механического удаления корочек требуется дважды в день очищать веки раствором детского шампуня и воды в соотношении 50:50, нанесенным на мочалку или ватный диск. Мыльные подушечки для очищения век отпускаются без рецепта в обычных магазинах. При симптомах жжения, раздражения и покраснения можно использовать «искусственные слезы» — капли без консервантов, также продающиеся без рецепта. После улучшения состояния век гигиенические процедуры проводятся реже, однако при их полном прекращении симптомы со временем возобновятся.

Когда следует обращаться к врачу?

Если после нескольких недель теплых компрессов и очищения век в домашних условиях улучшения не наблюдается, необходимо проконсультироваться с офтальмологом. Возможно, потребуется назначение дополнительных лекарственных препаратов, которые может выписывать только офтальмолог.

Лечение

В случаях, когда теплые компрессы и очищение век не помогают справиться с симптомами блефарита, сто́ит, вероятно, подключить лечение антибиотиками. При тяжелых случаях блефарита может потребоваться прием антибиотиков (как правило, азитромицина или доксициклина) в течение нескольких недель, а для детей подойдет эритромициновая мазь. Снятию раздражения глаз также зачастую способствуют «искусственные слезы» без консервантов.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

При правильном лечении и уходе вылечить блефарит возможно. Как только режим гигиены век установлен, развитие заболевания удерживается под контролем при помощи регулярного ежедневного ухода. Важная роль гигиены век заключается не только в снятии раздражения, но и в препятствии возникновению других проблем, вызываемых блефаритом, — сухости глаз, ячменя и дискомфорта при ношении контактных линз. Однако важно помнить: при наличии блефарита, чтобы держать его симптомы под контролем, необходимо длительное соблюдение режима гигиены век.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/blepharitis-treatment

https://eyewiki.aao.org/Blepharitis

Офтальморозацеа

Чарлин Л. Джеймс, врач-оптометрист

Что это такое?

Розацеа — воспалительное заболевание кожи, поражающее лицо, грудь и глаза. Точная причина возникновения розацеа неизвестна — не исключено, что это заболевание связано с наследственностью и такими факторами окружающей среды, как чрезмерное пребывание на солнце. Как правило, розацеа поражает людей в возрасте от 30 до 50 лет, причем женщины подвержены этому заболеванию чаще мужчин.

Когда розацеа поражает глаза, она называется термином «офтальморозацеа», или «глазная розацеа». Офтальморозацеа вызывает воспаление сальных желез на веках и может привести к возникновению блефарита, ячменей и раздражению внешней поверхности глаза. Последний случай чреват появлением других воспалительных заболеваний, таких как конъюнктивит, язвы роговицы, эписклерит и увеит. Раздражение поверхности глаза также способно вызывать рост новых аномальных кровеносных сосудов в прозрачной в нормальном состоянии роговице, что приводит к образованию рубцов и даже к снижению остроты зрения.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При офтальморозацеа у вас могут наблюдаться раздражение, жжение и покраснение глаз, а также повышенное слезотечение. Кроме того, может возникать ощущение, что в глаз попал песок или мелкие частицы, проявляться помутнение зрения или учащаться случаи возникновения ячменя. Кожа на лице может становиться румяной, особенно при употреблении алкоголя или горячих напитков. В случае длительного протекания заболевания розацеа может привести к утолщению кожи и увеличению носа.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

К признакам офтальморозацеа относятся покраснение лица, появление аномальных кровеносных сосудов на веках, у взрослых — угревая сыпь. При офтальморозацеа на веках обычно проявляются симптомы блефарита, а также возникают хроническое раздражение или воспаление передней поверхности глаза. Все эти признаки воспаления выявляются при офтальмологическом осмотре.

Что можно сделать самостоятельно?

Проверенного способа предотвратить возникновение или развитие розацеа не существует. Облегчить симптомы заболевания поможет гигиена век, включающая теплые компрессы на закрытые веки, промывание век раствором детского шампуня и воды в соотношении 50:50 два раза в день, а также использование при необходимости «искусственных слез» без консервантов.

Когда следует обращаться к врачу?

Если раздражение глаз не проходит при регулярном соблюдении гигиены век и использовании «искусственных слез», необходимо обратиться к офтальмологу. Точно так же следует поступить при любых признаках аномального покраснения лица или появлении угревой сыпи у взрослых. Снижение остроты зрения или выделения из глаз могут сигнализировать о серьезном заболевании, поэтому в таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.

Лечение

Помимо использования «искусственных слез» и гигиены век, офтальморозацеа обычно лечится с помощью пероральных низкодозированных антибиотиков наподобие доксициклина в течение нескольких недель или месяцев. Эти низкодозированные антибиотики не только обладают антибактериальными свойствами, но и способствуют снижению воспаления сальных желез. Относительно рисков, связанных с длительным приемом антибиотиков, необходимо проконсультироваться с врачом. При сильном раздражении и воспалении поверхности глаза также могут быть назначены глазные капли с топическими стероидами.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Розацеа — хроническое заболевание, требующее постоянного лечения. Целью лечения является контроль над воспалительными процессами кожи и сальных желез, что позволяет уменьшить симптомы заболевания. Сдерживать симптомы розацеа и сохранять комфортное состояние глаза поможет ежедневное применение теплых компрессов и «искусственных слез», использование пероральных антибиотиков или других глазных капель в случае их назначения врачом.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Ocular_Rosacea

Ячмень и халязион (киста мейбомиевой железы)

Кайрин Хан, дипломированный врач

Что это такое?

Ячмень, или гордеолум, — разновидность инфекции века, которая возникает при закупорке одной из сальных (мейбомиевых) желез, расположенных в веке. Инфекцию вызывают бактерии внутри закупоренной железы, в результате чего на веке появляется припухший красный бугорок. Ячмень может возникать как на верхнем, так и на нижнем веке, а также на внешней и внутренней стороне века. Внутренний ячмень, как правило, вызывает больше болевых ощущений.

Халязион возникает в результате полной закупорки одной из желез века. В отличие от ячменя, халязион не провоцируется инфекцией, а является воспалительной реакцией; узелок на веке при этой патологии не такой красный и болезненный. Халязион может развиться вслед за ячменем, когда организм сам очищается от бактерий в закупоренной железе, но железа остается закупоренной. Как правило, халязион сохраняется дольше, чем ячмень. Люди с блефаритом подвержены повышенному риску развития как ячменей, так и халязиона.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Ячмень представляет собой опухшую и болезненную красную шишку на внутренней или внешней стороне века. Инфекция развивается в течение нескольких дней и внешне напоминает прыщ. Иногда инфекция может распространяться за пределы единичного узелка на веке и вызывать покраснение, боль и отек всего века, щеки или других частей лица (так называемая флегмона, или воспаление подкожной клетчатки). К дополнительным симптомам относятся слезотечение из пораженного глаза, ощущение рези, чувствительность к свету и общая болезненная чувствительность век.

Халязион проявляется в виде твердого безболезненного узелка на веке. Халязион развивается и не проходит в течение более длительного периода времени, чем ячмень. По сравнению с ячменем халязион обычно не такой красный и отечный. В редких случаях крупный халязион может давить на поверхность глазного яблока, что приводит к искажению формы глаза — астигматизму, вызывающему нечеткость зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Ячмень и халязион могут быть диагностированы в ходе клинического осмотра, выполняемого офтальмологом. Врач обследует веки на предмет наличия бугорков или узелков, обращая особое внимание на покраснение, припухлость и болезненность. Чтобы легче обнаружить внутренние образования, врачу может потребоваться вывернуть веки и осмотреть их обратную сторону. Специальных исследований для диагностики ячменя и халязиона не требуется.

Что можно сделать самостоятельно?

Профилактика ячменей и халязиона начинается с тщательной гигиены век. Общее правило заключается в том, что к глазам следует прикасаться только чистыми вымытыми руками. Кроме того, снижению вероятности возникновения этих патологий способствуют меры предосторожности при нанесении на глаза макияжа, включая недопустимость использования косметики с истекшим сроком годности и воздержание от совместного использования косметики для глаз с другими людьми. Аналогичные гигиенические меры необходимо соблюдать при обращении с контактными линзами. Лицам с блефаритом или предрасположенным к появлению ячменей и халязиона следует на ночь протирать линию ресниц детским шампунем или очищающими подушечками.

Для лечения ячменей или халязиона в домашних условиях можно использовать теплые компрессы. Для этого необходимо смочить теплой водой чистую салфетку и слегка прижать ее к пораженному веку. Когда салфетка остынет, снова смочите ее теплой водой. Эту процедуру необходимо повторять четыре раза в день в течение 10–15 минут. Во избежание ухудшения ситуации не рекомендуется давить на образование на веке, сжимать или выдавливать его. При возникновении ячменя или халязиона до их полного исчезновения следует отказаться от использования косметики для глаз и контактных линз.

Когда следует обращаться к врачу?

Ячмень, как правило, проходит в течение одной-двух недель после возникновения. Халязион сохраняется дольше, но тоже исчезает в течение месяца после возникновения. Если ячмень или халязион остаются дольше ожидаемого или, несмотря на лечение, картина ухудшается, обратитесь к офтальмологу. Кроме того, следует обращаться к врачу в том случае, если образование на веке вызывает серьезные изменения зрения или если покраснение и отек выходят за пределы отдельного образования и охватывают более обширные области: глаз, всё веко, щеку или другие части лица. Также обращаться за медицинской помощью нужно, если образование на веке начинает кровоточить или если оно сопровождается повышением температуры. Рецидивы образований на веках также требуют внимания офтальмолога, поскольку они могут быть признаком серьезного, хотя и редкого вида рака кожи, возникающего в сальных железах.

Лечение

Первоочередной мерой при лечении ячменей и халязиона являются описанные выше теплые компрессы. Если ячмень не рассасывается, то лечение проводится в офтальмологической клинике путем разреза и дренирования новообразования, что предполагает вскрытие ячменя и удаление его содержимого. Если ячмень вызывает покраснение и отек, распространяющиеся на более значительные участки лица, потребуется прием антибиотиков. После лечения ячменя врач может назначить антибиотики местного действия или мазь для нанесения на веко. Лечение непроходящего халязиона может производиться с помощью инъекции стероидов, которая вводится прямо в новообразование, или путем его хирургического удаления.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Ячмень и халязион прекрасно поддаются лечению. Ячмень при применении уже описанных теплых компрессов в большинстве случаев рассасывается в течение нескольких дней или недель. Халязион, как правило, сохраняется дольше, но вероятность того, что он пройдет без вмешательства врача, также высока. Ячмень и халязион, требующие медицинского вмешательства, также обычно хорошо заживают, не вызывая длительных изменений зрения.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Stye

https://eyewiki.org/Chalazion

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-are-chalazia-styes

Дакриоцистит: инфекция слезоотводящих путей

Леон Рафаилов, дипломированный врач

Что это такое?

Дакриоцистит — инфекционное заболевание системы слезоотведения, расположенной в верхней части носа и внутренней части глаза. В норме слезы вырабатываются слезной железой, расположенной под боковой частью верхнего века. Затем через систему протоков в веке слезы стекают в слезный мешок и попадают в нос (именно поэтому мы хлюпаем носом, когда плачем). При закупорке системы слезоотведения слезам не удается стекать, поэтому внутри протока или слезного мешка могут размножаться бактерии, вызывая дакриоцистит. Это заболевание может проходить или в острой, сопровождающейся быстрым появлением отека и болью в течение нескольких дней, или хронической, длящейся от нескольких недель до нескольких месяцев, формах. Закупорка системы слезоотведения может быть вызвана старением организма, травмой, заболеванием носовых пазух, воспалительным процессом, опухолью в слезной системе или носу, а также рубцами, оставшимися после предыдущих случаев дакриоцистита. В тяжелых случаях инфекция может распространяться на прилегающую кожу и другие части лица или глазницы (так называемая флегмона) — при таком развитии событий следует немедленно обратиться к врачу.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Слезы постоянно выделяются слезной железой, увлажняют поверхность глазного яблока и оттекают через носослезные протоки и слезный мешок в нос. При закупорке слезоотводящей системы может наблюдаться обильное слезотечение. В случае развития инфекции вы можете отмечать покраснение, боль, ощущение тепла и отек кожи под внутренним уголком глаза и в верхней части носа. Также может присутствовать раздражение самого глаза.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог осмотрит область чуть ниже внутреннего уголка глаза, где расположена слезоотводящая система. Чтобы проверить возможное наличие гнойных выделений, врач может надавить на эту область, а также попробует промыть слезоотводящую систему маленьким катетером, чтобы проверить, не закупорена ли она.

Что можно сделать самостоятельно?

Если вы заметили боль, покраснение и/или отек участка кожи под внутренним уголком глаза, почаще прикладывайте к этому месту теплые компрессы и незамедлительно обратитесь к офтальмологу.

Когда следует обращаться к врачу?

При возникновении постоянного обильного слезотечения необходимо показаться врачу, поскольку закупорку слезного канала можно вылечить до развития инфекции. Как только вы замечаете боль, покраснение, тепло и/или отек кожи под внутренним уголком глаза, немедленно обратитесь к офтальмологу, чтобы начать лечение до распространения инфекции.

Лечение

Дакриоцистит в стадии обострения лечится антибиотиками и глазными каплями с антибиотиками. Ускоренному избавлению от инфекции могут способствовать теплые компрессы. Если инфекция уже распространилась на прилегающие участки лица, скорее всего потребуется внутривенное введение антибиотиков и госпитализация. В случае развития абсцесса врач может сделать небольшой разрез на коже для оттока гноя. После того как острая фаза инфекции взята под контроль, а воспалительный процесс снижен, пациенту предложат операцию по восстановлению проходимости слезоотводящей системы с целью предотвращения дальнейшего инфицирования. Эта хирургическая процедура — дакриоцисториностомия — проводится в операционной, нередко под общим наркозом. В ходе операции создается прямой проход для слез между слезным мешком и полостью носа.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В большинстве случаев дакриоцистит излечим при помощи антибиотиков. Поскольку чаще всего инфекцию вызывает закупорка слезного канала, без ее лечения нередко возникают рецидивы дакриоцистита. Хирургическое вмешательство с целью раскрытия слезоотводящей системы позволяет устранить закупорку более чем у 90 % пациентов.

Дополнительная информация

https://www.healthline.com/health/dacryocystitis

https://eyewiki.aao.org/Dacryocystitis

Рисунок 5.1. Слезы вытекают из слезной железы, увлажняют поверхность глазного яблока и через носослезные каналы и слезный мешок стекают в нос

Опущение век

Леон Рафаилов, дипломированный врач

Что это такое?

Опущение верхних век, или птоз, может возникнуть при рождении, но чаще всего появляется в зрелом возрасте. У новорожденных птоз (врожденный птоз) обычно обусловлен недоразвитием мышцы, поднимающей верхнее веко, а у взрослых вызывается различными факторами. Наиболее распространенная причина птоза у взрослых — возрастное ослабление мышцы, поднимающей верхнее веко. Кроме того, причинами птоза могут быть травмы, заболевания мышц или нервов. Птоз часто развивается после операций на глазах, однако это не обязательно свидетельствует о том, что во время операции были допущены ошибки, — возникновению птоза могут способствовать манипуляции с веком, необходимые во время хирургического вмешательства.

Помимо проблем эстетического характера, опущение верхних век может ограничивать верхнее, а в тяжелых случаях даже центральное зрение. Если птоз является следствием проблем нервной системы, это может указывать на наличие более серьезного неврологического заболевания, которое требуется выявить, поскольку оно способно повлиять на общее состояние здоровья. У детей грудного возраста опущенные верхние веки могут спровоцировать амблиопию (недоразвитие зрительной системы), потому что они препятствуют зрительной активности или вызывают астигматизм, искажающий зрение. Детям раннего возраста зачастую требуется осмотр у офтальмолога для определения того, не подвержен ли ребенок риску развития амблиопии.

Симптомы: что вы можете испытывать?

В случае опущения верхних век можно заметить, что веки загораживают обзор, когда вы смотрите вверх или даже прямо вперед. Также вероятны проблемы при чтении, поскольку при взгляде вниз веки могут опускаться еще больше. У некоторых людей от напряжения возникают головные боли, поскольку им всё время приходится поднимать брови, чтобы компенсировать опущение век. Если степень опущения век меняется в течение дня (нередко она значительно усиливается к вечеру), сообщите об этом врачу. Также необходимо проинформировать врача, если у вас двоится в глазах, возникают затруднения с глотанием или дыханием либо изменяется размер зрачка: все эти симптомы могут свидетельствовать о более серьезной причине птоза неврологического характера.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

На приеме врач выяснит, как давно наблюдается опущение верхних век, а в том случае, если уровень опущения варьируется, — нет ли у вас каких-либо мышечных или нервных заболеваний. Далее врач измерит положение век и проверит, насколько сильно вы можете поднять верхние веки и способны ли полностью веки закрыть. Кроме того, будут проверены движения зрачков и глаз, поскольку на эти функции также способно повлиять повреждение нервов, вызывающее опущение век. Для определения, не перекрывают ли опущенные веки верхнее поле зрения, возможно проведение проверки периферического зрения на специальном аппарате; дополнительно для демонстрации положения век могут быть сделаны фотоснимки. Также на осмотре врач закапает вам расширяющие зрачок капли, чтобы выяснить, по-прежнему ли сохраняется активность одной из мышц на внутренней стороне века, поскольку это способствует выбору оптимального вида хирургического вмешательства для исправления патологии.

Что можно сделать самостоятельно?

Методов предотвращения развития птоза не существует — разве что избегать травмирования верхнего века и его мышц. В случае если птоз наблюдается у ребенка, обратитесь к детскому офтальмологу, чтобы убедиться, что данная патология не влияет на зрение на этом важном этапе развития зрительного восприятия. В противном случае у ребенка может развиться амблиопия («ленивый глаз»).

Когда следует обращаться к врачу?

Если опущенные верхние веки загораживают поле зрения, обратитесь к офтальмологу, чтобы узнать о вариантах лечения. К офтальмологу также следует незамедлительно обращаться при наличии птоза у младенца или ребенка более старшего возраста — если это состояние возникло впервые или прогрессирует, сопровождается неравным размером зрачков или двоением в глазах. Если птоз проявляется одновременно с возникновением слабости в других мышцах, затруднениями дыхания, глотания или речи, следует немедленно обратиться в лечебное учреждение, так как всё это может свидетельствовать о серьезном неврологическом заболевании.

Лечение

Лечение птоза обычно предполагает хирургическое вмешательство с целью поднятия век, которое проводится в операционной или процедурном кабинете. Офтальмолог подбирает оптимальную технику операции в зависимости от степени выраженности птоза и состояния мышцы, поднимающей верхнее веко. В большинстве случаев во время операций по устранению птоза используются местные обезболивающие инъекции и седативные средства для обеспечения комфорта пациента, хотя иногда может потребоваться общая анестезия (она почти всегда необходима при операциях у детей младшего возраста). После операции могут возникнуть некоторые временные затруднения с закрытием век, поэтому очень важно часто использовать увлажняющие и антибактериальные глазные капли и мази, назначенные хирургом.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Большинство операций по устранению птоза проходят успешно, хотя добиться идеальной симметрии век зачастую бывает трудно. В редких случаях для полного устранения птоза требуется более одной операции.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-ptosis

https://www.asoprs.org/droopy-eyelids-ptosis

https://eyewiki.aao.org/Blepharoptosis

Эктропион и энтропион: выворот и заворот века

Леон Рафаилов, дипломированный врач

Что это такое?

Термином «эктропион» называется выворот края века (в большинстве случаев — нижнего) наружу, в направлении от глазного яблока. Эктропион обычно возникает из-за того, что с возрастом у человека ткани нижнего века расслабляются под действием силы тяжести. Другими причинами эктропиона могут быть проблемы нервной системы, рубцы от избыточного воздействия солнечного света или предшествующей травмы века, а также аномальные новообразования, оттягивающие веко снаружи. Эктропион может привести к слезотечению, поскольку для нормального оттока слез веко должно быть прижато к глазному яблоку. Кроме того, эктропион способен вызывать сухость поверхности глаза, так как эта патология не позволяет веку правильно закрываться и увлажнять глаз при моргании.

Энтропион, в свою очередь, представляет собой заворот края века внутрь, в направлении глазного яблока. Как и в случае эктропиона, наиболее распространены случаи энтропиона нижнего века. К причинам энтропиона относятся старение, спазмы мышц век, рубцы и врожденные дефекты (у новорожденных). Большинство проблем, причиняемых энтропионом, возникают из-за трения ресниц о поверхность глазного яблока при заворачивании века внутрь.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При эктропионе можно наблюдать, как нижнее веко провисает, вместо того чтобы плотно прилегать к глазному яблоку. Это может привести к слезотечению, сухости, раздражению и покраснению глаза. При энтропионе нижнее веко может загибаться внутрь, в направлении глазного яблока, натирая глаз при моргании. Это царапание глаза может вызывать раздражение и жжение, а в тяжелых случаях — повреждение роговицы, приводящее к ее помутнению, появлению рубцов и возможному занесению инфекции.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для выявления причин эктропиона или энтропиона офтальмолог проводит обследование положения век. Врач также оценит положение слезоотводящих точек на нижнем веке и проверит, нет ли трения ресниц о поверхность глаза. Кроме того, будет проведен осмотр поверхности глаза с целью выявления возможных проблем со слезотечением или повреждений роговицы.

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанного способа избежать развития эктропиона или энтропиона не существует. При появлении энтропиона перед визитом к врачу рекомендуется фиксировать веко к щеке с помощью пластыря, чтобы ресницы не царапали глаз.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращаться к офтальмологу следует, если вы заметили, что веко заворачивается внутрь или наружу, или если вы наблюдаете чрезмерное увлажнение глаза либо слезотечение, покраснение, раздражение или жжение.

Лечение

Лечение эктропиона и энтропиона зависит от причин, вызывающих эти патологии. Если к провисанию или завороту нижнего века привели возрастной фактор и действие гравитации, то в таких случаях показана операция по подтяжке и восстановлению естественного положения века. Такая операция обычно проводится в операционной или в процедурном кабинете глазной клиники с применением седации и местных обезболивающих инъекций. К вре́менным методам лечения относится применение увлажняющих глазных капель и мазей, а также закрепление нижнего века в положении, близком к нормальному. Если эктропион вызван рубцами, хирург может произвести пересадку кожи под веком, помогающую поддерживать положение века относительно глазного яблока.

Методы лечения энтропиона зачастую аналогичны операции по подтягиванию века при эктропионе. К другим возможным способам лечения относятся выщипывание завернувшихся ресниц или их полная ликвидация путем замораживания или нагревания оснований волосяных фолликул (луковиц).

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Конечный результат лечения зависит от конкретной причины заболевания и степени деформации век. Более сложно поддаются лечению эктропион и энтропион, вызванные рубцами, однако в большинстве случаев эти дефекты можно исправить с помощью небольших хирургических вмешательств.

Дополнительная информация

https://www.asoprs.org/ectropion

https://www.asoprs.org/entropion

Раковые заболевания и доброкачественные поражения век

Леон Рафаилов, дипломированный врач

Что это такое?

Новообразования на веках делятся на злокачественные (раковые) и доброкачественные (нераковые). Последние встречаются гораздо чаще — на них приходится около 85 % всех новообразований. Большинство таких новообразований появляются из кожи самого века. Рак век встречается реже, однако его важно распознать на ранней стадии и своевременно провести лечение.

Существует несколько видов раковых заболеваний, возникающих на веках. Наиболее распространенной разновидностью (90–95 % рака век) является базальноклеточная карцинома (базалиома), вырастающая из кожи век. Подобные новообразования могут располагаться на коже любой части тела, но чаще всего встречаются на участках, подверженных воздействию солнечных лучей. Плоскоклеточная карцинома также развивается из кожи век, а карцинома сальных клеток представляет собой редкую разновидность рака сальных желез, расположенных на веках. Наконец, меланомой называется рак пигментных клеток кожи. В целом риск возникновения рака век повышается у людей, подверженных сильному солнечному излучению, иммуносупрессии (угнетению иммунитета), а также из-за уже имеющихся раковых заболеваний кожи, радиационного облучения, курения или светлой кожи.

Многообразные доброкачественные новообразования на веках могут быть эстетически неприглядными или раздражать, но не представлять значительного риска для здоровья. Тем не менее некоторые из них имеют предраковый характер, то есть в будущем способны перейти в рак, поэтому после их лечения может потребоваться более тщательное наблюдение.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Наросты на веке можно увидеть самостоятельно, хотя зачастую пациенты не замечают этих новообразований. Симптомы, указывающие на раковый характер новообразования, — его быстрый рост, плохое заживление, неровные границы, кровоточивость и образование корочки, изменения цвета, перламутровый цвет, изменения формы по краям новообразования или века, выпадение ресниц и появление аномальных кровеносных сосудов на веке.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При осмотре поражения век офтальмолог вынесет решение, существует ли риск того, что оно имеет раковый характер. К наиболее важным вопросам, которые может задать врач, относятся увеличение и длительность существования новообразования. Если у вас есть фотографии, на которых заметно, как новообразование выглядело раньше, возьмите их с собой на прием, чтобы врач мог сравнить их с текущим состоянием.

Что можно сделать самостоятельно?

Появление многих новообразований на веках нельзя предотвратить, однако риск развития рака кожи можно снизить, если пользоваться солнцезащитными кремами, избегать чрезмерного пребывания на солнце и не курить.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращаться к офтальмологу следует при появлении любого новообразовании на веках, которое вас беспокоит. В особенности важно незамедлительно пройти обследование, если новообразование увеличивается, кровоточит, покрывается коркой, деформирует веко, меняет цвет, приводит к выпадению или изменению цвета ресниц, поскольку всё это относится к признакам того, что новообразование может быть раковым.

Лечение

В результате осмотра поражения века офтальмолог примет решение о том, есть ли подозрение на рак. Если новообразование выглядит небольшим и доброкачественным, его обычно можно удалить в кабинете врача после инъекции местного анестетика, чтобы обезболить область поражения. На период заживления может потребоваться наложение швов, а также использование мази, содержащей антибиотики. В случае подозрения на рак века офтальмолог проведет забор образца новообразования и направит его в патоморфологическую лабораторию, где будет определено, присутствует ли рак, и если да, также будет установлен его тип и получены данные о том, имеются ли признаки рака на краях образца. Для получения результатов патоморфологического исследования может потребоваться несколько недель. Если поражение имеет значительный размер или если признаки рака сохраняются по краям образца, основную часть новообразования придется удалить. В связи с этим офтальмолог может направить пациента на консультацию к высококвалифицированному дерматологу — специалисту в области хирургии Моса[2]. Микрографическая хирургия Моса представляет собой специализированный метод удаления раковых клеток, позволяющий сохранить как можно больше здоровой кожи. В зависимости от расположения и размера удаленного новообразования пациент в течение одного-двух дней после операции по методу Моса может быть направлен к окулопластическому хирургу для закрытия и восстановления века.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Многие новообразования на веках — как раковые, так и доброкачественные — легко лечатся путем их хирургического удаления. Более крупные или более глубокие новообразования сложнее поддаются удалению, поскольку они могут распространяться на важные участки века, а в редких случаях даже на само глазное яблоко. Базальноклеточная карцинома — чаще всего встречающаяся разновидность рака век — редко распространяется на другие участки тела и возобновляет рост после удаления. Другие виды рака век могут демонстрировать более агрессивное поведение, в связи с чем, помимо их удаления, может потребоваться проведение химио- или лучевой терапии. После операции необходимо регулярно наблюдаться у врача, чтобы отслеживать рецидивы рака.

Дополнительная информация

https://www.reviewofophthalmology.com/article/eyelid-lesions-diagnosis-and-treatment

Блефароспазм

Леон Рафаилов, дипломированный врач

Что это такое?

Блефароспазм представляет собой патологию, при которой мышцы, расположенные в веках и вокруг глаз, неконтролируемо подергиваются. Как правило, это характерно для обоих глаз, причем спазмы обычно начинаются как легкие подергивания и могут переходить в сильное моргание. Данные симптомы обычно не проявляются во время сна. В большинстве случаев причина блефароспазма неизвестна. Чаще всего с ним сталкиваются пациенты пожилого возраста, причем женщины подвержены этому расстройству чаще мужчин. Тяжелая форма блефароспазма может ограничивать способность читать, водить машину или выполнять другие повседневные действия. Иногда блефароспазм может сопровождаться спазмом других лицевых мышц — это состояние, известное как гемифациальный спазм (односторонний спазм лица), может быть вызвано сдавливанием лицевого нерва кровеносным сосудом и способно проявляться даже во время сна.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Лица с блефароспазмом отмечают частое повторяющееся подергивание век или усиленное моргание обоими глазами. Эти симптомы нельзя контролировать, причем они могут усиливаться при ярком свете, усталости или стрессе.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для выявления блефароспазма офтальмолог пронаблюдает за движениями век, а также проверит, не затронуты ли спазмом другие мышцы лица. Кроме того, врач проверит наличие других возможных причин чрезмерного моргания, например синдрома «сухого глаза». В случае гемифациального спазма врач, скорее всего, назначит диагностическую визуализацию, чтобы определить, не сдавлены ли лицевые нервы.

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанного способа предотвратить развитие блефароспазма не существует. Если блефароспазм вызывает раздражение глаз, можно попробовать воспользоваться каплями типа «искусственные слезы» или увлажняющей мазью.

Когда следует обращаться к врачу?

При обнаружении симптомов блефароспазма нужно обратиться к офтальмологу. В принципе это нарушение, как правило, не опасно, но, избавившись от него, вы почувствуете себя значительно лучше и сможете увереннее справляться с повседневными делами.

Лечение

Основной метод лечения блефароспазма — инъекция ботулотоксина (это вещество наиболее известно под торговой маркой «Ботокс», хотя существуют и другие аналогичные препараты) в мышцы вокруг глаз для их частичного обездвиживания. Процедура введения ботулотоксина через кожу с помощью микроскопической иглы производится в кабинете офтальмолога. Действие ботулотоксина начинается примерно через два-три дня и обычно продолжается в течение двух — четырех месяцев, после чего обычно спазмы возобновляются, поэтому ботулотоксин приходится вводить снова. Побочные эффекты ботулотоксина встречаются редко, однако он может вызывать опущение век, неспособность полностью закрыть веки, сухость глаз, косоглазие либо блуждание (нистагм) одного или двух глаз. Для подбора оптимального индивидуального курса врачу может потребоваться изменить порядок и дозировку инъекций.

В редких ситуациях, если ботулотоксин неэффективен, а блефароспазм имеет чрезвычайно выраженные проявления, рассматривается возможность хирургического вмешательства. В этом случае для полного устранения блефароспазма офтальмолог удаляет и ослабляет некоторые из окружающих глаз мышц, однако после операции еще могут потребоваться инъекции ботулотоксина.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Блефароспазм — устойчивая патология, однако в большинстве случаев с ней можно успешно справиться при помощи повторных инъекций ботулотоксина.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Blepharospasm

Глава 6. Конъюнктива и склера

Конъюнктивит («розовый глаз»)

С. Грейс Пракалапакорн, дипломированный врач, магистр здравоохранения

Что это такое?

Конъюнктивит, или «розовый глаз», — заболевание, вызванное воспалением конъюнктивы — тонкого слоя ткани, покрывающей внутреннюю поверхность век и переднюю белую поверхность глазного яблока (склеру). Конъюнктивит может быть вызван множеством факторов, включая инфекции (чаще всего — бактериальные и вирусные), причины неинфекционного характера, такие как аллергия на пыль, пыльцу, шерсть животных и лекарственные препараты, а также другие заболевания, например иммуноопосредованные.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При конъюнктивите один либо оба глаза способны приобретать розовый или красный цвет. Также встречаются слезотечение или различные выделения, образование корочки на ресницах. К прочим симптомам относятся жжение, зуд или ощущение инородного тела в глазу. При аллергическом конъюнктивите основным признаком заболевания обычно является зуд. При тяжелых формах конъюнктивита может наблюдаться ухудшение зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

В ходе обследования офтальмолог постарается выявить возможные причины конъюнктивита. Для оценки тяжести заболевания и обнаружения признаков, помогающих установить, какой именно причиной (инфекционной или неинфекционной) оно вызвано, проводится осмотр конъюнктивы. Кроме того, врач проверит, не произошло ли поражения прозрачной части глаза (роговицы), способного негативно повлиять на зрение. Если в одном или обоих глазах происходят обильные гнойные выделения, врач может отправить их образец в лабораторию, чтобы установить причину инфекции.

Что можно сделать самостоятельно?

Если у вас конъюнктивит, вызванный бактериальной или вирусной инфекцией, — он заразен. Самое главное, что в данном случае вы можете сделать, — соблюдение правил гигиены. Мытье рук — лучший способ предотвратить распространение инфекции. Старайтесь не прикасаться к глазам, а для того, чтобы не допустить распространения инфекционных форм конъюнктивита, не пользуйтесь совместно с другими людьми салфетками, полотенцами, подушками или одеялами. Для полного излечения от инфекции необходимо применять назначенные лекарственные препараты в течение всего установленного врачом срока.

При аллергическом конъюнктивите и в том случае, если причина аллергии известна, можно попробовать избежать или ограничить контакт с аллергенами. Снижению количества аллергенов, попадающих в глаза, и уменьшению аллергической реакции могут способствовать умывание лица и использование «искусственных слез», отпускаемых без рецепта. Кроме того, постарайтесь не тереть глаза. Уменьшить зуд и отек белков глаз и век можно при помощи холодных компрессов. Аллергический конъюнктивит также лечится с помощью глазных капель. При наличии других симптомов аллергии (например, насморка) можно попробовать использовать рекомендованные врачом препараты от аллергии.

Когда следует обращаться к врачу?

За медицинской помощью важно обратиться, если наряду с «розовым глазом» присутствует любой из следующих симптомов: ухудшение зрения, боль в глазах, сильные выделения из глаз, отсутствие улучшения состояния в течение одной-двух недель или усугубление симптомов.

Лечение

Лечение конъюнктивита зависит от его причины. Бактериальный конъюнктивит можно вылечить с помощью капель или мазей с содержанием антибиотиков. Вирусный конъюнктивит не лечится антибиотиками и обычно проходит сам по себе в течение нескольких недель, хотя в определенных случаях врач назначает тот или иной противовирусный препарат. Облегчить симптомы конъюнктивита способны «искусственные слезы» и холодные компрессы. Аллергический конъюнктивит можно лечить антиаллергическими глазными каплями. Если конъюнктивит вызван каким-либо лекарственным препаратом, после прекращения приема он должен пройти. Если же конъюнктивит вызван иным заболеванием, то лечение этого основного заболевания способно помочь лечению конъюнктивита.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

При отсутствии осложнений или в легких случаях конъюнктивита зрение ухудшиться не должно. При более тяжелых или осложненных формах конъюнктивита зрение может ухудшиться из-за того, что заболевание сопровождается слезотечением и выделениями или распространяется на роговицу. По мере уменьшения слезотечения и выделений должно произойти улучшение зрения. При поражении роговицы офтальмолог представит программу лечения, благодаря которому зрение может улучшиться.

Дополнительная информация

http://eyewiki.org/Conjunctivitis

https://www.aao.org/eye-health/diseases/pink-eye-conjunctivitis

Субконъюнктивиальное кровоизлияние

С. Грейс Пракалапакорн, дипломированный врач, магистр здравоохранения

Что это такое?

Субконъюнктивальным кровоизлиянием называется скопление крови в пространстве между конъюнктивой (тонким слоем ткани, покрывающим глазное яблоко и внутреннюю поверхность век) и склерой (белым наружным слоем глазного яблока). Как правило, субконъюнктивальное кровоизлияние вызывается внезапным повышением давления во внутриглазных венах, возникающим при кашле, чихании, рвоте или натирании глаза. Кроме того, его причиной может быть значительное повышение артериального давления. В большинстве случаев субконъюнктивальные кровоизлияния возникают и у людей с нормальным здоровьем. Более предрасположены к субконъюнктивальным кровоизлияниям могут быть лица с нарушениями свертываемости крови либо принимающие кроверазжижающие препараты вроде аспирина или варфарина.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Как правило, над обычно белой частью глазного яблока внезапно появляется ярко-красная область. Иногда это красное пятно выглядит утолщенным и выпуклым. Субконъюнктивальное кровоизлияние может вызывать ощущение легкого раздражения, но не сильной боли в глазах. Негативного воздействия на зрение это нарушение обычно не оказывает. Нередко субконъюнктивальное кровоизлияние возникает во время сна или после кашля, чихания, рвоты или натирания глаза. В большинстве случаев оно появляется спонтанно и проходит само в течение одной-двух недель. Поскольку пространство между конъюнктивой и склерой окружает цветную часть глаза, нередко можно наблюдать, как в процессе заживления кровоизлияние распространяется или переходит на другие области белой части глаза. Также можно заметить, что по мере исчезновения кровоизлияния оно меняет цвет с красного на желтый или зеленый.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог изучит возможные причины субконъюнктивального кровоизлияния и выяснит, не было ли у вас травмы глаза. При обнаружении субконъюнктивального кровоизлияния (например, после напряжения зрения, натирания или травмы глаза) важно сообщить об этом врачу, если у вас легко появляются гематомы, присутствует расположенность к носовым кровотечениям, если вы принимаете какие-либо разжижающие кровь препараты, такие как аспирин или варфарин, либо если у вас повышенное кровяное давление, диабет или нарушение свертываемости крови.

Что можно сделать самостоятельно?

Чтобы ускорить заживление кровоизлияния, постарайтесь не принимать никаких дополнительных разжижающих кровь препаратов вроде нестероидных противовоспалительных средств, таких как ибупрофен или аспирин, и избегать любых глазных травм, включая натирание глаз. Если вы принимаете кроверазжижающие препараты по медицинским показаниям, прекращать их использование не нужно. В случае раздражения глаза для его снятия можно использовать «искусственные слезы», отпускаемые без рецепта.

Когда следует обращаться к врачу?

Субконъюнктивальное кровоизлияние легко заметить. Обычно оно не грозит потерей зрения, но, если субконъюнктивальное кровоизлияние появилось после травмы глаза, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. При повторных субконъюнктивальных кровоизлияниях необходимо обратиться к врачу для обследования на предмет нарушений свертываемости крови или других системных заболеваний.

Лечение

Если субконъюнктивальное кровоизлияние не вызвано травмой глаза, лечение не требуется. Для ускорения рассасывания кровоизлияния постарайтесь отказаться от приема любых вспомогательных препаратов, разжижающих кровь, таких как ибупрофен, напроксен или аспирин. Раздражение глаза можно снимать при помощи безрецептурных «искусственных слез». Если субконъюнктивальные кровоизлияния повторяются, необходимо пройти медицинское обследование для выявления возможных нарушений свертываемости крови или других системных заболеваний.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В большинстве случаев субконъюнктивальное кровоизлияние не влияет на зрение и проходит через одну-две недели.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-subconjunctival-hemorrhage

Пингвекула и птеригиум («глаз серфера»)

Кристен М. Петерсон, дипломированный врач

Что это такое?

Пингвекула — это нарост (как правило, желтого цвета и треугольной формы), развивающийся на конъюнктиве — слое ткани, покрывающем внутреннюю поверхность век и переднюю белую поверхность глазного яблока. Пингвекулы состоят из белка, кальция или жира и чаще всего появляются на стороне глаза, расположенной ближе к носу. Птеригиум — это мясистый клиновидный нарост над конъюнктивой, способный распространяться и на роговицу — прозрачную круглую центральную часть глаза. Обычно птеригиумы вырастают на белой части глазного яблока со стороны носа, однако могут появляться и на части конъюнктивы, расположенной ближе к уху, либо возникать с обеих сторон одновременно.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Пингвекула и птеригиум могут вызывать резкие ощущения в глазах, покраснение, сухость, зуд или нечеткость зрения. У людей с нарушениями остроты зрения птеригиум может привести к необходимости обращаться за новым рецептом на очки или нарушает посадку контактных линз.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При осмотре конъюнктивы и роговицы с помощью щелевой лампы офтальмолог выявит признаки покраснения или воспаления в месте расположения пингвекулы или птеригиума и установит, насколько далеко птеригиум распространился на роговицу. Для выявления нерегулярного астигматизма, вызываемого птеригиумом, может потребоваться отдельная визуализация роговицы.

Что можно сделать самостоятельно?

Находясь вне помещений, следует носить солнцезащитные очки, чтобы избежать ультрафиолетового излучения или воздействия солнечного света, пыли и ветра. Если пингвекула или птеригиум вызывают покраснение или раздражение глаз, можно использовать капли типа «искусственные слезы» или увлажняющую глазную мазь.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращайтесь к офтальмологу, если на месте расположения пингвекулы или птеригиума несколько раз появилось покраснение или раздражение. Если при наличии птеригиума отмечается снижение остроты зрения, следует безотлагательно отправиться на прием к офтальмологу.

Лечение

Наличие пингвекулы или птеригиума не опасно (эти новообразования не относятся к раковым), однако во избежание новых случаев покраснения и раздражения можно рассмотреть возможность их хирургического удаления. Такие же меры принимаются, если птеригиум начинает вызывать снижение остроты зрения.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Состояние маленьких пингвекул и статичных птеригиумов небольшого размера зачастую можно отслеживать. При наличии соответствующих рекомендаций пингвекулы и птеригиумы могут быть устранены с поверхности глазного яблока хирургическим путем, что поможет восстановить внешний вид глаза, снять симптомы раздражения и улучшить зрение, ухудшившееся в результате возникшего астигматизма. Данные новообразования могут возникнуть повторно, однако для снижения этого риска во время операции принимаются меры предосторожности.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/pinguecula-pterygium

Эписклерит

Притхви Мратхьюнджайя, дипломированный врач, магистр здравоохранения

Что это такое?

Эписклера — слой соединительной ткани под конъюнктивой, покрывающий белую часть глаза (склеру). Эписклеритом называется воспаление небольших волокон эписклеры. В большинстве случаев эписклерит не вызывается каким-либо системным заболеванием или глазной инфекцией.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При эписклерите чаще всего возникают раздражение, слезотечение, покраснение и зуд в глазах, не сопровождающиеся болевыми ощущениями. В редких случаях эписклерит вызывает сильную боль в глазах, выделения или снижение остроты зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Воспаление эписклеры врач может выявить при помощи щелевой лампы, причем в процессе обследования должны быть исключены инфекция, глаукома или воспаление внутри глазного яблока (увеит). Подтверждение диагноза «эписклерит» офтальмолог сможет дать после расширения зрачков с помощью одной из разновидностей глазных капель. Покраснение при эписклерите, как правило, локализуется в одном из секторов поверхности глаза и обычно не распространяется дальше.

Что можно сделать самостоятельно?

Предотвратить возникновение эписклерита невозможно.

Когда следует обращаться к врачу?

При обнаружении покраснения глаза, сопровождающегося выделениями, болью или ухудшением зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу. Если покраснение глаза сохраняется, но не сопровождается прочими симптомами, срочный визит к офтальмологу не требуется.

Лечение

Обычно эписклерит проходит в течение недели без какого-либо лечения. Для комфортного состояния глаза при эписклерите используют «искусственные слезы». Не следует применять лекарственные капли, предназначенные для уменьшения покраснения глаз, поскольку они могут ухудшить состояние в дальнейшем. В тяжелых случаях для контроля над воспалением врач назначает короткий курс стероидных глазных капель. При рецидивах эписклерита также может быть назначен прием противовоспалительных препаратов вроде ибупрофена.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Обычно эписклерит быстро проходит без устойчивых последствий, однако возможны его рецидивы. При возобновлении перечисленных выше симптомов важно сообщить об этом офтальмологу, поскольку в этом случае могут быть показаны дополнительные лабораторные или другие исследования.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Episcleritis

Склерит

Притхви Мратхьюнджайя, дипломированный врач, магистр здравоохранения

Что это такое?

Склерит, или воспаление склеры — белой наружной оболочки глазного яблока, — редкое заболевание, способное поражать либо переднюю (передний склерит), либо, чаще всего, заднюю (задний склерит) часть глаза. От других случаев покраснения глаз склерит отличается тем, что он может сопровождать различные инфекции, а также ряд системных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка (болезнь Либмана — Сакса).

Симптомы: что вы можете испытывать?

Склерит нередко вызывает сильную боль в глазу, а иногда и ухудшение зрения. При переднем склерите в обычно белой части глазного яблока на незначительном участке либо на большей площади появляется покраснение. Иногда участки покраснения могут иметь серо-голубой оттенок из-за того, что над ними располагается истончение белой склеры, возникшее в результате воспаления. При заднем склерите возможно резкое ухудшение зрения, хотя на передней поверхности глаза покраснение может быть незначительным или вообще отсутствовать.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Передний склерит диагностируется офтальмологом при осмотре с помощью щелевой лампы. Классифицировать склерит помогает характер покраснения, а истончение склеры или роговицы указывает на более острый характер заболевания. Для обнаружения заднего склерита или других воспалительных процессов в задней части глаза может потребоваться расширение зрачка. Иногда диагностике заднего склерита помогают ультразвуковое исследование, флюоресцентная ангиография (исследование с применением фотографической пробы с красителем) или компьютерная томография (КТ). Также офтальмолог может направить пациента на анализ крови, чтобы определить, не связан ли склерит с каким-либо более значительным системным воспалением или инфекцией, и рекомендовать обследование у основного лечащего врача.

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанных способов предотвратить развитие склерита не существует.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы заметили покраснение глаза, сопровождающееся выделениями, болью или ухудшением зрения, немедленно обратитесь к офтальмологу. В дальнейшем вас могут направить на прием к офтальмологу, специализирующемуся на лечении увеита.

Лечение

Первоочередное средство лечения склерита — прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как индометацин и ибупрофен. В некоторых случаях врач также назначает стероидные глазные капли. В более тяжелых случаях иногда применяются стероиды и другие системные иммуносупрессивные средства, такие как высокие дозы стероидов, циклоспорин или метотрексат. Кроме того, часто применяются иммуномодулирующие препараты нового поколения. Такие осложнения склерита, как истончение стенки глаза, отслоение сетчатки или перфорация (прорыв стенки глаза, вызванный ее ослаблением из-за склерита), могут потребовать экстренного хирургического вмешательства.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

При склерите легкой и средней степени тяжести возможно сохранение или восстановление стопроцентного зрения. В более тяжелых случаях масштаб улучшений зависит от типа склерита, длительности воспалительного периода и осложнений, вызванных как самим заболеванием, так и его лечением. При наличии каких-либо сопутствующих системных заболеваний после обращения к офтальмологу необходимо побывать на приеме у основного лечащего врача.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-scleritis

https://eyewiki.aao.org/Scleritis

Глава 7. Роговица

Синдром «сухого глаза»

Джулия Сонг, дипломированный врач

Что это такое?

Синдром «сухого глаза» — чрезвычайно распространенная патология, при которой нарушается слезная пленка, увлажняющая поверхность глаза. Обычно это связано либо с уменьшением слезоотделения, либо с увеличением испарения слезной пленки. К распространенным причинам снижения слезоотделения относятся синдром Шёгрена (аутоиммунное заболевание, при котором нарушается работа слезной железы), заболевания слезной железы и снижение чувствительности роговицы. Повышенному испарению слезной пленки чаще всего способствует блефарит, при котором происходит закупорка сальных желез вокруг ресниц, а также затруднения с морганием и закрытием век. К другим причинам синдрома «сухого глаза» относятся системные заболевания, такие как саркоидоз, прием определенных лекарственных препаратов (например, антигистаминных средств, антиконгестантов, препаратов для снижения артериального давления и антипсихотических средств), использование глазных капель от глаукомы, длительное ношение контактных линз. Особая предрасположенность к возникновению синдрома «сухого глаза» присутствует у женщин после менопаузы. В большинстве случаев синдром «сухого глаза» не связан с каким-либо соматическим заболеванием или серьезными проблемами со зрением.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Возможны ощущения жжения в одном или обоих глазах, сухости, присутствия в глазу инородного тела, нечеткость зрения и светочувствительность. Эти симптомы зачастую усиливаются к концу дня или в те промежутки времени, когда глаз реже моргает: например, во время просмотра телевизора, чтения или работы за компьютером.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Врач может обнаружить покраснение или припухлость на белой части глаза, уменьшение слезной пленки, инородные вещества в слезной пленке, неровность поверхности роговицы или слабый мигательный рефлекс. Для обнаружения тех или иных проявлений окрашивания роговицы или конъюнктивы могут потребоваться глазные капли. При более тяжелой картине могут наблюдаться нити и слизистые комочки, способные вызывать довольно болезненные ощущения. В особо тяжелых случаях может происходить истончение, а иногда и прорыв роговицы.

Что можно сделать самостоятельно?

Вероятность возникновения синдрома «сухого глаза» можно снизить, избегая приема лекарств, способных вызвать сухость глаз (например, антигистаминных препаратов и антиконгестантов), а также сократив промежутки ношения контактных линз.

Когда следует обращаться к врачу?

Необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу, если вы испытываете постоянное жжение и сухость в глазах, при наличии любых признаков ухудшения зрения, при покраснении, сильной боли или наличии белого пятна на передней поверхности глаза, которая в нормальном состоянии является прозрачной. В отдельных случаях причины, провоцирующие синдром «сухого глаза», могут привести к повышенному риску инфекций роговицы.

Лечение

Легкая разновидность синдрома «сухого глаза» лечится при помощи «искусственных слез» (капель, отпускаемых без рецепта и не содержащих консервантов), которые закапываются до четырех раз в день, а на ночь применяется увлажняющая мазь. Кроме того, можно использовать такие отпускаемые по рецепту увлажняющие глазные капли, как «Рестасис» (действующее вещество — циклоспорин 0,05 %) и «Ксиидра» (действующее вещество — лифитеграст), а также новейший препарат Cequa (циклоспорин 0,09 %). Эти рецептурные увлажняющие глазные капли не содержат консерванта — бензалкония хлорида, способного в отдельных случаях вызывать усугубление сухости глаз. «Искусственные слезы» при умеренной сухости глаз в случае необходимости допустимо использовать чаще (вплоть до одного раза в час) вместе с мазью на ночь.

«Искусственные слезы» могут иметь разную степень вязкости. Более жидкие капли (например, разновидности Refresh Plus) содержат больше воды — они действуют эффективно, но непродолжительно: всего три-четыре минуты. Более плотные капли (например, Refresh Celluvisc или Systane Ultra без консервантов) действуют дольше. Подобные капли представлены в ассортименте в обычной аптеке. Более густые капли могут оказаться эффективнее, однако их липкость и вязкость способны вызывать временную нечеткость зрения. Кроме того, от таких капель на ресницах образуется твердая корка, а из-за клейкости к слезной пленке могут приклеиваться аллергены и другие вещества. Иными словами, при использовании «искусственных слез» нужно искать компромиссные решения.

Еще одна разновидность глазных капель — аутологическая сыворотка (другое название — «кровяная слеза»). Она вырабатывается из вашей сыворотки крови. Для ее приготовления врач или лаборант при помощи центрифуги производят осаждение вашей крови из нескольких пробирок, что позволяет удалить из лабораторного материала кровяные клетки и оставить лишь верхнюю жидкую часть (сыворотку). В ней содержится множество важных факторов роста[3] и питательных веществ, присутствующих, как правило, в слезе здорового человека. Для регулировки концентрации сыворотки ее можно разводить стерильным раствором, не содержащим консервантов. Из-за отсутствия консервантов такие капли до момента употребления нужно хранить в морозильной камере. Кроме того, их использование может не покрываться медицинской страховкой.

Если вам не хочется использовать глазные капли или мази, офтальмолог может установить заглушки в слезные каналы, чтобы слезы дольше задерживались в глазах. Однако такие заглушки, сделанные из коллагена, — временное решение, поскольку они рассасываются через две недели. К постоянным методам коррекции относятся установка пластиковых (силиконовых) заглушек или так называемая пунктальная каутеризация, при которой слезные каналы закрываются при помощи прижигания. Эта процедура может быть выполнена в офтальмологическом кабинете.

Еще один метод лечения сухости глаз — использование препарата «Лакрисерт», который представляет собой небольшой (масса — 5 мг) стерильный прозрачный вкладыш, растворимый в воде и не содержащий консервантов. Он ежедневно помещается в нижний карман (мешочек) на нижнем веке, заменяя применение глазных капель несколько раз в день. Однако следует учесть, что «Лакрисерт» может вызывать временную нечеткость зрения.

Для лечения синдрома «сухого глаза» также используется электронное устройство LipiFlow, одобренное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Принцип его действия выглядит так: на глаза надевается специальное устройство, которое подвергает внутреннюю сторону век воздействию тепла, а одновременно осуществляет легкий массаж, направленный на устранение закупорки мейбомиевых желез. Цель этих манипуляций — восстановление притока естественной маслянистой жидкости к слезной пленке, покрывающей поверхность глаза, и предотвращение ее испарения. Длительность процедуры составляет 12 минут, а ее результаты можно ощутить через 6–8 недель. Кроме того, для лечения сухости глаз может использоваться интенсивный импульсный свет. Если сухость глаз вызвана блефаритом, врач может назначить прием доксициклина (50 мг дважды в день). Наконец, при синдроме «сухого глаза» помогает использование увлажнителей воздуха, употребление рыбьего жира или семян льна.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Использование таких консервативных методов лечения, как «искусственные слезы» и увлажняющие мази, позволяет сохранить стопроцентное зрение у большинства пациентов.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-dry-eye

https://eyewiki.aao.org/Dry_Eye_Syndrome

Инфекционный кератит

Джулия Сонг, дипломированный врач

Что это такое?

Причинами кератита — воспаления роговицы (круглой прозрачной центральной части передней поверхности глаза) — могут быть занесение инфекции, синдром «сухого глаза», блефарит и аутоиммунные заболевания. Инфекционный кератит — специфическая разновидность этой болезни, вызываемой бактериальной, вирусной или грибковой инфекцией. Тяжелую и трудно поддающуюся лечению форму кератита может спровоцировать паразитарная амебная инфекция — так называемая акантамеба. Заражение акантамебой чаще всего происходит в тех случаях, когда пользователи контактных линз не снимают их, находясь в бассейне или джакузи, либо промывают их водой. Особая подверженность инфекционному кератиту присутствует именно у тех, кто использует контактные линзы, причем риск заражения возрастает по мере увеличения продолжительности их ношения. При тяжелом протекании инфекционный кератит может перерасти в язву роговицы.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При кератите могут появляться боль в глазах, покраснение, ухудшение зрения и светочувствительность. Тяжесть симптомов может зависеть от того, какой разновидностью бактерий, вирусов или грибков вызвана инфекция.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог устанавливает наличие инфекции в передней части глаза при помощи щелевой лампы. Признаки инфекции: покраснение конъюнктивы, окрашивание обычно прозрачной роговицы в белый цвет, отек роговицы, аномальный рост новых кровеносных сосудов и появление воспалительных клеток в роговице или передней части глаза. Офтальмолог может взять соскоб с поверхности роговицы для лабораторного исследования, при котором будет установлено, какой разновидностью бактерий, вирусов, грибков или паразитов вызвана инфекция.

Что можно сделать самостоятельно?

Следует избегать глазных травм и не допускать попадания в глаза грязи или посторонних предметов. Перед тем как прикасаться к глазам или пользоваться контактными линзами, тщательно мойте руки. Не следует спать в контактных линзах.

Когда следует обращаться к врачу?

При любом ухудшении зрения, покраснении глаз, сильной боли или появлении белого пятна на передней поверхности глаза, в норме прозрачной, следует немедленно обратиться к офтальмологу. При наличии любой из перечисленных проблем необходимо воздержаться от ношения контактных линз.

Лечение

Лечение зависит от того, какой причиной вызван инфекционный кератит. Скорее всего, врач назначит подходящие для конкретного случая противомикробные глазные капли (антибактериальные, противовирусные или противогрибковые препараты соответственно) для частого применения; при тяжелых случаях инфекции их необходимо закапывать каждые 30–60 минут. В некоторых случаях для лечения инфекции также могут быть назначены антибиотики.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

При лечении основной инфекции нередко происходит улучшение зрения. Однако после курса лечения на роговице может остаться рубец той или иной формы, из-за которого в длительной перспективе вероятно изменение зрения, хотя этого может и не произойти. Если рубец расположен в центре роговицы, где он воздействует на поле зрения, для улучшения зрения в конечном счете может потребоваться пересадка роговицы.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Bacterial_Keratitis

https://eyewiki.aao.org/Fungal_Keratitis

Эрозия роговицы

Джулия Сонг, дипломированный врач

Что это такое?

Эрозией роговицы, или дефектом эпителия роговицы, называется царапина на роговице — прозрачной центральной поверхности глаза. Причинами эрозии могут выступать различные травмы глаза, нанесенные, например, ногтем, краем листа бумаги, инородным телом или контактной линзой.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При эрозии роговицы могут возникать боль, ощущение инородного тела (как будто в глаз попала песчинка или пылинка), слезоотделение или дискомфорт при моргании. Эрозии роговицы могут быть чрезвычайно болезненными, поскольку в этой части глаза расположено множество чувствительных нервов.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При осмотре врач чаще всего использует глазные капли со специальным красителем, который выделит зону, где отсутствует верхний слой роговицы (эпителий). Кроме того, врач может заметить покраснение и воспаление глаза.

Что можно сделать самостоятельно?

Не допускайте глазных травм, а при выполнении действий, связанных с риском попадания в глаза инородных тел (например, при хозяйственных работах в саду), надевайте защитные очки. Сократите время ношения контактных линз и соблюдайте осторожность, когда надеваете и снимаете их.

Когда следует обращаться к врачу?

При любом ухудшении зрения, покраснении глаз, сильной боли, появлении выделений или белого пятна на центральной поверхности глаза, в норме являющейся прозрачной, следует немедленно обратиться к офтальмологу.

Лечение

Лечение обычно зависит от размера эрозии и причины ее возникновения. Небольшие царапины на роговице можно заживить при помощи глазных капель или мази с содержанием антибиотиков. Для более крупных эрозий подойдут антибиотические капли, некоторые типы капель для расширения зрачков, использование защитной контактной линзы и/или (в редких случаях) давящая повязка. Если эрозия не исчезает, можно прибегнуть к имплантации так называемой амниотической мембраны, обеспечивающей роговицу питательными веществами. Если эрозия вызвана органической субстанцией наподобие травы, растений или древесины, то царапина на роговице считается загрязненной, в связи с чем требуется более частый осмотр глаза на предмет возможной вторичной инфекции. При эрозиях, вызванных органическими субстанциями или контактными линзами, не рекомендуется наложение давящей повязки.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Эрозия роговицы, как правило, заживает в течение семи дней, при этом зрение возвращается к норме. Однако вторичная инфекция может осложнить лечение и увеличить вероятность образования рубцов на роговице, способных повлиять на восстановление зрения. Больше времени для заживления эрозии роговицы может потребоваться в случае пациентов с диабетом.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-corneal-abrasion

https://eyewiki.aao.org/Corneal_Epithelial_Defect

Синдром рецидивирующей эрозии роговицы

Джулия Сонг, дипломированный врач

Что это такое?

Данный синдром представляет собой рецидивирующие эрозии роговицы, обусловленные снижением плотности ее верхнего слоя (эпителия). В этом случае текущему эпизоду эрозии роговицы может предшествовать эрозия, возникшая несколькими неделями, месяцами или годами ранее. В процессе заживления эпителий роговицы плохо соединяется с расположенной ниже мембраной и остается менее плотным, чем в нормальном состоянии, из-за чего повышается вероятность появления новых эрозий. Подверженность риску развития рецидивирующих эрозий роговицы, возникающих спонтанно или при небольшой травме, имеется у лиц с дистрофией базальной мембраны эпителия роговицы. К другим предрасполагающим состояниям относятся дисфункция мейбомиевых желез (закупорка сальных желез вокруг ресниц), различные виды диабета, предшествующая инфекция роговицы, прочие виды дистрофии роговицы или перенесенные операции рефракционной хирургии наподобие LASIK.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Возможны ощущение инородного тела в глазу, сильная боль в глазу или слезотечение. Эти симптомы часто возникают при пробуждении.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Врач может использовать желтые глазные капли, чтобы при помощи ультрафиолетовой лампы обнаружить на роговице участок зеленого цвета, где отсутствует эпителий. Кроме того, врач может обнаружить, что верхний слой роговицы выглядит шероховатым и неровным. Если причиной рецидивирующей эрозии роговицы служит дистрофия базальной мембраны эпителия роговицы, врач может заметить нарушения и в роговице другого глаза.

Что можно сделать самостоятельно?

По возможности следует избегать глазных травм и стараться не тереть глаза.

Когда следует обращаться к врачу?

При ухудшении зрения, покраснении глаз, сильной боли, появлении выделений или белого пятна на передней прозрачной поверхности глаза следует немедленно обратиться к офтальмологу.

Лечение

Консервативное лечение острых рецидивирующих эрозий роговицы зачастую предполагает частую обработку глаза мазью, содержащей антибиотик. Кроме того, можно использовать глазные капли с гипертоническим солевым раствором (5 % хлорида натрия). В более тяжелых случаях врач может назначить ношение бандажной контактной линзы. При наличии сопутствующего воспаления лечение может быть дополнено стероидными глазными каплями.

Если консервативное лечение не дает результатов, может быть проведена так называемая передняя стромальная пункция. В ходе этой проводимой в клинике процедуры врач делает иглой крошечные проколы в пораженных участках роговицы, в результате чего ее верхний слой начнет заживать и будет плотнее прилегать к расположенной ниже мембране. Еще один вариант лечения — деэпителизация — предполагает отслаивание эпителия роговицы. После этой процедуры в течение нескольких дней, пока эпителий не восстановится, используется бандажная контактная линза. В редких случаях показана такая лазерная процедура, как фототерапевтическая кератэктомия.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

После заживления эрозии зрение часто возвращается к норме, однако полному восстановлению зрения может помешать вторичная инфекция. В некоторых случаях после лечения на роговице может образоваться рубец, способный препятствовать восстановлению зрения, в особенности если он появился в центре роговицы.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Recurrent_Corneal_Erosion

Язва роговицы

Розанна П. Бахадур, дипломированный врач;

Натали А. Афшари, дипломированный врач

Что это такое?

Язва роговицы — глубокое инфицирование роговицы (прозрачной передней поверхности глаза). Обычно инфекция развивается после травмы роговицы наподобие эрозии и зачастую связана с ношением контактных линз. Возбудителями инфекции, как правило, выступают бактерия или грибок. Без лечения на ранней стадии под наблюдением квалифицированного офтальмолога (обычно этим занимается специалист по заболеваниям роговицы) язвы роговицы могут быть чрезвычайно агрессивными и опасными.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При возникновении язвы роговицы отмечаются ухудшение зрения, слезоотделение, выделения из глаз, боль или покраснение глаз, чувствительность к свету. Глядя в зеркало, вы можете увидеть на обычно прозрачной роговице белое пятно.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для обнаружения царапины на роговице и любых вызывающих ее инфекций врач осматривает роговицу с помощью щелевой лампы, а также на предмет инфекции и воспаления обследуются ткани, окружающие роговицу и расположенные внутри глаза. Если язва имеет большой размер или расположена в центре роговицы, врач может провести бактериологическое исследование для обнаружения отдельных бактерий или грибков, вызывающих инфицирование. Для отслеживания размеров и прогрессирующего развития язвы при последующих визитах к врачу проводится ее измерение.

Что можно сделать самостоятельно?

Во избежание эрозии роговицы необходимо пользоваться средствами защиты глаз и стараться не тереть глаза. Если вы полагаете, что поцарапали глаз, не носите контактные линзы. Не ложитесь спать, не сняв контактные линзы, и никогда не используйте для их очистки водопроводную воду или слюну.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы подозреваете, что на глазу могла появиться царапина, либо в случае ухудшения зрения, появления слезоотделения, выделений из глаза, боли или покраснения, светочувствительности, немедленно обратитесь к офтальмологу. Если вы когда-либо носили контактные линзы или получали глазную травму, не забудьте сообщить об этом врачу.

Лечение

Для воздействия на бактерии или грибки, вызывающие инфекцию, офтальмолог может назначить глазные капли с антибиотиками, которыми, вероятно, придется пользоваться каждые 30 минут. Для снижения боли в глазах врач также может назначить глазные капли, расширяющие зрачки, а в дальнейшем — стероидные капли, уменьшающие воспалительный процесс. В период лечения язвы роговицы, скорее всего, потребуется проходить частые осмотры у офтальмолога (иногда ежедневно или через день). В редких случаях, когда после заживления язвы на роговице образуется значительный рубец, может потребоваться пересадка роговицы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Во многих случаях после заживления язвы роговицы зрение улучшается. При образовании на роговице рубцов, негативно влияющих на зрение, для его восстановления может потребоваться пересадка роговицы.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/corneal-ulcer

https://eyewiki.aao.org/Bacterial_Keratitis

Кератоконус

Розанна П. Бахадур, дипломированный врач;

Натали А. Афшари, дипломированный врач

Что это такое?

Роговица представляет собой прозрачную куполообразную поверхность, которая покрывает переднюю центральную часть глазного яблока и фокусирует свет на сетчатке. При кератоконусе роговица имеет аномальную форму: ее средняя часть истончается и выпирает, в результате чего роговица становится не плавно изогнутой, а конусообразной. В легких случаях такая деформация роговицы может приводить к искажению зрения. При кератоконусе средней или высокой сложности в истонченной роговице могут появляться мелкие трещины, приводящие к отеку роговицы и боли в глазах. Кроме того, на роговице могут возникнуть рубцы.

В США кератоконус встречается примерно у одного из двух тысяч человек, причем у большинства людей с этой патологией она диагностируется в подростковом возрасте или после двадцати. По достижении зрелого возраста форма роговицы при кератоконусе, как правило, стабилизируется. Кератоконус почти всегда обнаруживается в обоих глазах, при этом в одном глазу он может быть выражен больше, чем в другом. Причина этого заболевания неизвестна, хотя кератоконус бывает характерен для нескольких членов одной семьи, а его возникновение связывали с привычкой тереть глаза, длительным использованием контактных линз, синдромом Дауна и другими редкими заболеваниями.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При кератоконусе могут возникать проблемы с четкостью зрения — даже в случае, если вам совсем недавно подобрали очки. С течением времени, в особенности между плановыми офтальмологическими осмотрами, качество зрения может существенно измениться, что потребует повторного подбора очков. У людей, носящих контактные линзы, они могут легко выпадать из глаз.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

С помощью щелевой лампы офтальмолог исследует форму роговицы, чтобы обнаружить на ней тонкие или наклонные участки. Для замера крутизны и формы роговицы может быть проведена ее топография — специальные фотоснимки этой части глаза.

Что можно сделать самостоятельно?

Сократите время ношения контактных линз и воздержитесь от привычки слишком часто тереть глаза. При соблюдении графика офтальмологических осмотров врач может заметить, что ему часто приходится подбирать вам новые очки.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вскоре после того, как вам подобрали очки, вы замечаете ухудшение зрения, следует обратиться к офтальмологу. Если при наличии уже диагностированного кератоконуса вы испытываете боль в глазах, чрезмерное слезоотделение или ухудшение зрения, необходимо обратиться к офтальмологу, поскольку эти симптомы могут означать, что роговица достигла определенного уровня истончения и нуждается в лечении.

Лечение

При легких случаях кератоконуса улучшить зрение обычно удается при помощи правильного подбора очков или, чаще всего, жестких контактных линз, нивелирующих крутизну роговицы. При внезапных отеках роговицы лечение осуществляется с помощью глазных капель или мягких контактных линз. Кроме того, в относительно легких случаях кератоконуса может применяться кросслинкинг роговицы — недавно одобренный метод укрепления роговичной ткани (данная процедура выполняется в кабинете офтальмолога). При кератоконусе средней или высокой сложности в конечном счете может потребоваться пересадка роговицы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Большинство пациентов с кератоконусом хорошо переносят жесткие контактные линзы. При необходимости пересадки роговицы реабилитация, как правило, проходит успешно; у многих перенесших эту операцию людей впоследствии хорошее зрение.

Дополнительная информация

https://www.nkcf.org/understanding-kc/

https://eyewiki.aao.org/Keratoconus

Эндотелиальная дистрофия роговицы (дистрофия Фукса)

Брентон Д. Финкли, дипломированный врач

Что это такое?

Эндотелиальная дистрофия роговицы, или дистрофия Фукса, — генетическое заболевание, обусловленное аномалиями клеток внутреннего слоя роговицы (роговичного эндотелия). Симптомы этого заболевания обычно начинают проявляться у людей старше 50 лет. По мере его прогрессирования нездоровые эндотелиальные клетки вызывают отек (набухание) роговицы, в нормальном состоянии прозрачной, что может привести к ухудшению зрения. Эндотелиальная дистрофия роговицы представляет собой относительно распространенное заболевание, обнаруживающееся при осмотре у офтальмолога почти у 4 % пациентов. Поскольку дистрофия Фукса обладает широким диапазоном тяжести проявлений, не всем пациентам для улучшения зрения требуется медикаментозное или хирургическое лечение.

Симптомы: что вы можете испытывать?

На ранних стадиях заболевания симптомы или дискомфорт отсутствуют, зрение остается четким. Однако по мере прогрессирования дистрофии Фукса могут наблюдаться постепенное помутнение зрения, появление ореолов вокруг источников света и тумана перед глазами. Зачастую помутнение или затуманивание зрения наиболее выражены по утрам, а в течение дня эти симптомы уходят. Отек роговицы может привести к появлению раздражения. Эрозии на поверхности глаза, возникающие в результате прогрессирующего отека, способны вызывать внезапную резкую боль или ощущение инородного тела в глазу. Такие приступы боли могут сопровождаться чувствительностью к свету.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Еще до появления у вас каких-либо заметных изменений офтальмолог при внимательном осмотре задней поверхности роговицы может обнаружить «каплевидные выросты» (гуттаты) — небольшие бугорки, служащие явным признаком нездорового эндотелия роговицы. На более поздних стадиях заболевания отек роговицы приводит к тому, что она теряет свою обычную прозрачность, становясь слегка матовой, мутной и утолщенной.

Что можно сделать самостоятельно?

Поскольку дистрофия Фукса имеет генетическую природу, в настоящее время существует только один способ ее излечения — хирургическое вмешательство с целью удаления нарушенных клеток роговицы. С ранними заметными проявлениями дистрофии Фукса можно справляться при помощи фена: осторожно и тщательно направляйте поток воздуха в сторону глаз и лица по утрам, чтобы скопившиеся за ночь в роговице излишки жидкости и влаги (отек) легче испарялись. Для снятия раздражения можно использовать «искусственные слезы». Для наблюдения за дистрофией Фукса необходимо регулярно проходить офтальмологические осмотры, по результатам которых врач определит, какие способы лечения могут оказаться эффективными и есть ли необходимость в операции.

Когда следует обращаться к врачу?

За исключением наиболее запущенных случаев дистрофии Фукса со значительным отеком роговицы, это заболевание редко вызывает боли. Признаками прогрессирующей дистрофии Фукса могут выступать такие проявления ухудшения зрения, как туман или дымка перед глазами, помутнение визуального восприятия. При появлении этих прогрессирующих симптомов следует обратиться к офтальмологу, который проведет диагностику степени развития заболевания. Немедленно обращайтесь к врачу при появлении внезапной боли, светочувствительности, покраснении глаза или резком ухудшении зрения. Значительный отек на роговице может приводить к появлению царапин, или эрозий, способных в отдельных случаях подвергаться инфицированию.

Лечение

Необходимость в лечении дистрофии Фукса возникает в тот момент, когда зрение ухудшается из-за отека роговицы или рассеивания света, вызванного нарушениями эндотелия. Слабый отек роговицы можно снимать при помощи гипертонических капель с хлоридом натрия. Если отек усиливается, может потребоваться хирургическое вмешательство. При частичной трансплантации роговицы нездоровый эндотелий заменяется здоровым участком ткани от умершего донора[4]. Существует два типа таких операций: эндотелиальная кератопластика с десцеметорексисом (DSEK) и эндотелиальная кератопластика десцеметовой мембраны (DMEK).

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Эндотелиальная дистрофия роговицы имеет прекрасные перспективы лечения, поскольку это заболевание зачастую прогрессирует очень медленно, причем на разных его стадиях существует множество вариантов лечения. Залогом долгосрочного положительного результата для вашего зрения является тщательное наблюдение у офтальмолога.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Fuchs_Endothelial_Dystrophy

Трансплантация роговицы

Розанна П. Бахадур, дипломированный врач;

Натали А. Афшари, дипломированный врач

Почему проводится трансплантация роговицы?

Помутнение роговицы, в нормальном состоянии прозрачной, блокирует доступ света к сетчатке, в результате чего происходит снижение остроты зрения. В этой ситуации офтальмолог может принять решение, что для улучшения зрения пациента необходима трансплантация роговицы — операция, при которой на место больной роговицы пересаживается прозрачная здоровая роговица донора. Иногда проводится полная трансплантация роговицы, в других случаях пересаживается только ее часть, например внутренний слой роговицы (эндотелий).

Откуда берется донорская роговица?

Донорские роговицы получают от людей, согласившихся предоставить свои глазные ткани после смерти, чтобы помочь другим вернуть зрение. После смерти донора извлеченные из его тела роговицы помещаются в глазной банк, где проводится исследование, подтверждающее, что в данном материале отсутствуют патологические изменения. Уникальность роговицы состоит в том, что, в отличие от других пересаживаемых органов, для нее не требуется иммунологическая совместимость с пациентом, получающим трансплантат. В глазном банке донорские роговицы хранятся до тех пор, пока они не потребуются для операции по пересадке роговицы.

Что происходит во время операции по пересадке роговицы?

Трансплантация роговицы — амбулаторная операция, проводящаяся в операционной. Пациенту вводится внутривенно седативное средство, для безболезненного протекания операции вокруг глаза применяется местная анестезия. Больная роговица удаляется при помощи трепана — инструмента, напоминающего нож для резки печенья. Затем здоровая донорская роговица обрезается до необходимого размера и прикрепляется с помощью микроскопических швов. При частичной трансплантации роговицы иногда вместо наложения швов для удержания роговицы в нужном месте используется воздушный или газовый пузырек. Обычно такая операция длится 60–90 минут, за ней следует короткий реабилитационный период.

Чего следует ожидать после операции по пересадке роговицы?

Хирург, проводивший трансплантацию роговицы, осмотрит глаза на следующий день после операции, назначит антибиотики и стероидные глазные капли, которые необходимо использовать в период заживления трансплантата. После пересадки роговицы пациент может возвращаться к привычным занятиям, соблюдая некоторые ограничения. В послеоперационный период не следует поднимать тяжести, лучше не наклоняться, а также необходимо избегать перегрузок, пока эти ограничения не отменит хирург. Кроме того, после операции следует постоянно использовать те или иные средства защиты глаз. Ощущение инородного тела и раздражения в глазу — распространенный симптом в течение некоторого времени после операции.

Рисунок 7.1. Роговичный трансплантат

Улучшится ли зрение после трансплантации роговицы?

Улучшение зрения после пересадки роговицы у всех пациентов происходит по-разному, однако для достижения оптимального качества зрения обычно требуется 6–12 месяцев. Если во время операции накладывались швы, хирург может снимать их по очереди в ходе серии контрольных осмотров. Эта безболезненная процедура выполняется в кабинете врача и позволяет уменьшить искажения зрения, вызываемые астигматизмом. Наилучшего качества зрения после пересадки роговицы можно добиться при ношении жестких контактных линз. Кроме того, во избежание отторжения организмом донорской роговицы и ее утраты, скорее всего, на протяжении длительного времени придется использовать стероидные глазные капли.

Трансплантация роговицы, как и любое хирургическое вмешательство, имеет собственные риски вроде инфицирования и кровотечения, о которых офтальмолог сообщит вам перед операцией. После операции максимальные шансы на улучшение зрения с новой роговицей дает использование назначенных врачом глазных капель и соблюдение графика контрольных осмотров.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Penetrating_Keratoplasty

https://restoresight.org/

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003008.htm

Глава 8. Хрусталик и катаракта

Катаракта

Терри Семчишин, дипломированный врач

Что это такое?

Катарактой называется естественное помутнение хрусталика глаза (в нормальном состоянии прозрачного), которое может приводить к утрате четкости зрения. Хрусталик расположен внутри глаза, сразу за радужной оболочкой и зрачком; через него должен пройти свет, чтобы попасть на сетчатку. Катаракта представляет собой одно из проявлений естественного процесса старения организма — она встречается более чем у 75 % людей старше 70 лет. При рождении человека хрусталик прозрачен, но со временем он мутнеет и приобретает желтую или коричневую окраску.

Катаракта — одна из наиболее распространенных причин обратимой и поддающейся лечению утраты зрения. Наиболее распространенный ее вид — возрастная катаракта. Гораздо реже встречается врожденная катаракта; также катаракта может возникнуть в результате травмы глаза (такая ее разновидность называется травматической катарактой). Ускоренное помутнение зрения при катаракте может быть вызвано некоторыми заболеваниями, такими как диабет, и отдельными лекарственными препаратами (например, стероидами), однако прогнозировать, как быстро будет прогрессировать катаракта, невозможно. В большинстве случаев катаракта не приводит к необратимому ущербу для глаза, однако оказывает негативное воздействие на зрение до того момента, пока не будет проведено лечение. Тем не менее в очень редких случаях катаракта особой сложности может вызывать воспалительные процессы или приводить к повышению внутриглазного давления.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При развитии катаракты вероятна постепенная потеря четкости зрения на протяжении нескольких месяцев или лет, а также возможно возникновение чувствительности к свету или появление бликов (вспышки света или ореолы вокруг источников света). Распространенные симптомы катаракты: плохое зрение в темноте, затруднения при вождении автомобиля и потребность в более ярком освещении. У некоторых людей также наблюдается двоение в одном из глаз, цвета воспринимаются блеклыми с желтоватым оттенком, приходится часто менять очки, в особенности после длительного периода стабильного состояния зрения. Но бывают и такие случаи, когда человеку с катарактой очки больше не требуются, поскольку при катаракте изменяется способ рефракции (преломления) света в глазу — этот феномен известен как «второе зрение». Как правило, катаракта протекает безболезненно.

Слово «катаракта» означает «водопад» — такое название это заболевание получило потому, что при катаракте у человека может создаваться ощущение, будто он смотрит сквозь туман или дымку от водопада.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При осмотре офтальмолог должен убедиться в том, что добиться четкого зрения невозможно даже при оптимальном подборе очков. Врач также может провести так называемый тест на блики, направив яркий свет вам в глаза в момент чтения таблицы для проверки зрения. Этот тест имитирует блики от солнечного света или автомобильных фар. Кроме того, может быть проведено расширение зрачков, позволяющее врачу лучше увидеть хрусталик и проверить наличие других потенциальных причин нечеткого зрения.

Рисунок 8.1. Состояние хрусталика в норме и при катаракте

Что можно сделать самостоятельно?

Лекарств, витаминных комплексов или упражнений, способных предотвратить или вылечить катаракту, не существует. Замедлить развитие катаракты может ношение солнцезащитных очков для предохранения от избыточного ультрафиолетового излучения.

Когда следует обращаться к врачу?

Обратитесь к врачу, если вы стали замечать не сопровождаемую болью нечеткость зрения, блики, чувствительность к свету или плохое зрение при тусклом освещении. В большинстве случаев катаракта не наносит вреда глазам, однако со временем зрение становится менее четким. Другими основаниями для обращения к офтальмологу могут стать сложности с вождением автомобиля, особенно в ночное время, и необходимость использовать более яркое освещение для комфортного чтения. Иногда нечеткость зрения связана не с катарактой, а с какими-то иными заболеваниями глаз, поэтому при наличии явных изменений зрения важно обратиться к офтальмологу.

Лечение

Если катаракта вызывает помутнение зрения, мешающее привычным занятиям, следует рассмотреть возможность хирургического вмешательства. Единственный известный способ лечения катаракты — операция, благодаря которой зрение может улучшиться, а восприятие цветов стать более ярким. Если зрение при катаракте лишь слегка утрачивает четкость и вы не испытываете при этом дискомфорта, то прежде, чем будет принято решение о необходимости операции по удалению катаракты, врач может порекомендовать повторный осмотр через несколько месяцев или через год.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Хирургия катаракты является одной из наиболее распространенных и успешных операций, проводимых в США в настоящее время. Если основной причиной нечеткого зрения служит именно катаракта, то шансы на улучшение зрения после операции по ее удалению весьма высоки.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Cataract

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-are-cataracts

https://nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/cataracts

Хирургия катаракты

Терри Семчишин, дипломированный врач

Что это такое?

Если врач диагностировал катаракту, оказывающую негативное влияние на зрение, единственный способ ее лечения — хирургическая операция по удалению помутневшего хрусталика. Во время этой операции, относящейся к малоинвазивной хирургии, в глазу делается маленькое отверстие диаметром 1/8 дюйма [3 миллиметра], а затем при помощи специального инструмента, в котором используется ультразвуковая энергия, катаракта дробится на мелкие кусочки и удаляется, — весь этот процесс называется факоэмульсификацией. Далее вместо естественного хрусталика в глаз вставляется перманентный прозрачный имплантат — искусственная линза, помогающая фокусировать свет. В конце операции на небольшое отверстие в глазу может быть наложен шов (хотя необходимость в нем не обязательно возникнет). Эту чрезвычайно тонкую операцию хирург выполняет с помощью микроскопа с большой увеличительной силой. Существуют различные виды искусственных хрусталиков, некоторые из них способны повышать качество дальнего и ближнего зрения, а также корректировать астигматизм. Кроме того, возможно (но не обязательно) выполнение операции по удалению катаракты при помощи лазера.

Что может ощущать пациент?

После того как пациент и врач принимают решение о проведении операции по удалению катаракты, в кабинете офтальмолога глаз измеряется для подготовки имплантата — нового искусственного хрусталика. Сама операция обычно амбулаторная, то есть вы прибываете в больницу на операцию и возвращаетесь домой в один день.

Удаление катаракты проводится натощак: начиная с ночи перед процедурой необходимо воздержаться от еды и питья, чтобы избежать расстройства желудка во время операции.

Для большинства пациентов во время операции по удалению катаракты не требуется общий наркоз — для расслабления организма достаточно внутривенного введения седативного препарата, а также используются обезболивающие глазные капли или обезболивающая инъекция вокруг глаза. Во время операции слышно, что говорит хирург, или звук работающих инструментов, виден яркий свет и меняющиеся цвета, но увидеть детали самой операции не получится. Ближе к концу операции, в момент, когда в глаз вставляется искусственный хрусталик, свет микроскопа может стать очень ярким. Иногда после этого накладывается рассасывающийся шов. По окончании хирургических процедур врач чаще всего накладывает на глаз небольшую повязку для его защиты.

После отдыха в послеоперационной палате и обеда вы, как правило, можете отправляться домой. После операции, вероятно, врач назначит глазные капли. На следующее утро обычно вам нужно прийти на прием в кабинет офтальмолога, а затем проводится еще несколько осмотров. Через несколько недель после операции врач, скорее всего, выпишет новые очки. При двусторонней катаракте сначала делается операция на одном глазу, а катаракта на втором обычно удаляется через несколько недель или несколько месяцев.

Рисунок 8.2. Удаление катаракты при помощи инструмента, проникающего в глазное яблоко

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При осмотре глаза после операции по удалению катаракты офтальмолог проверит, не произошло ли воспаления и инфицирования, а также оценит правильность положения искусственного хрусталика. Большинство пациентов после операции не испытывают сколько-нибудь существенной боли или дискомфорта, поэтому обезболивающие препараты, как правило, не требуются.

Что можно сделать самостоятельно?

Убедитесь, что все назначенные лекарства и глазные капли вы применяете в соответствии с инструкциями. После операции врач может порекомендовать ношение очков днем и использование защитной повязки во время сна, чтобы защитить глаз. Постарайтесь не находиться в пыльных и загрязненных местах и не сгибаться в пояснице. Уточните у врача, когда можно будет снова водить автомобиль (зачастую это разрешается уже во второй половине следующего дня после операции) и вернуться к привычной физической активности.

Когда следует обращаться к врачу?

Несмотря на то что операции по удалению катаракты обычно проходят крайне успешно, любое хирургическое вмешательство сопряжено с риском осложнений. К возможным осложнениям после операции по удалению катаракты относятся кровотечения, инфекции, необходимость в повторной операции, плохой косметический результат, отслоение сетчатки, повышенное глазное давление, а в очень редких случаях даже потеря зрения или глаза. Если после операции ваше зрение стало хуже, появились боль в глазу и рвота, если вы травмировали глаз или ощущаете другие признаки ухудшения состояния, следует немедленно сообщить об этом офтальмологу.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Хирургия катаракты относится к наиболее успешным проводимым в настоящее время операциям и зачастую дает отличные результаты в улучшении зрения. Ограничивать ее потенциальный эффект для зрения иногда могут другие заболевания глаз, такие как глаукома, диабетическая ретинопатия или макулярная дегенерация. Однако даже в этих случаях операция по удалению катаракты способна сделать зрение ярче или улучшить боковое зрение.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-cataract-surgery

https://eyewiki.aao.org/Cataract

Помутнение задней капсулы хрусталика (вторичная катаракта)

Терри Семчишин, дипломированный врач

Что это такое?

В отдельных случаях после операции по удалению катаракты позади искусственного хрусталика может образовываться тонкая пленка либо пятно, именуемое послеоперационным помутнением задней капсулы хрусталика, или вторичной катарактой. Появление этой пленки вызывается оставшимися после операции микроскопическими клетками хрусталика, которые продолжают расти на естественной прозрачной капсуле, удерживающей искусственный хрусталик на месте внутри глаза. Обычно такое помутнение развивается через несколько месяцев после операции по удалению катаракты, но может появиться и раньше. Оно безболезненно и безвредно для глаза, однако со временем приводит к тому, что зрение становится менее четким.

Симптомы: что вы можете испытывать?

В течение нескольких месяцев после операции по удалению катаракты вероятно постепенное помутнение зрения, в ночное время могут появляться блики при ярком свете. Иными словами, возможны изменения зрения, напоминающие те, которые имели место при исходной катаракте.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог может обнаружить помутнение задней капсулы хрусталика, представляющее собой мутную пленку на капсуле позади искусственного хрусталика, во время одного из послеоперационных осмотров. Если врач посчитает, что помутнение достаточно плотное и способно негативно повлиять на зрение, вам может быть рекомендовано лазерное лечение.

Что можно сделать самостоятельно?

Предотвратить образование помутнения задней капсулы хрусталика невозможно. Улучшить зрение при помощи новых очков не удастся, поскольку свет в любом случае, прежде чем попасть на сетчатку глаза, будет проходить через помутнение.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы заметили, что после операции по удалению катаракты зрение теряет четкость и становится расплывчатым, необходимо обратиться к офтальмологу. Если вы недавно проходили лазерные процедуры и замечаете вспышки света, появление множества мушек или темную завесу, нужно срочно обратиться к хирургу. Эти изменения могут быть признаками отслоения сетчатки, требующего безотлагательного лечения.

Лечение

Примерно в 50 % случаях возникновения помутнения задней капсулы хрусталика для улучшения зрения требуется лечение при помощи лазера. Обычно эти процедуры проводятся в кабинете хирурга, а не в операционной. Для наведения лазера врач может надеть на ваш глаз специальную контактную линзу. Сама процедура, как правило, занимает несколько минут. При помощи лазера в пятне на задней капсуле хрусталика делается отверстие, чтобы свет мог проникать прямо в глаз. Размер этого отверстия соответствует размеру зрачка. Далее врач может проверить глазное давление и назначить прием стероидных глазных капель в течение нескольких дней, чтобы воспрепятствовать воспалению после лазерной процедуры. В целом лазерное лечение помутнения задней капсулы не представляет особого риска. Тем не менее в редких случаях после лазерных процедур возможны такие осложнения, как повышение внутриглазного давления, воспаления, отслоение сетчатки и смещение искусственного хрусталика.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В целом помутнение задней капсулы хрусталика можно устранить при помощи лазерной хирургии, зачастую — с улучшением зрения. После того как помутнение проходит обработку лазером, оно не появляется снова.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/treatments/what-is-posterior-capsulotomy

https://eyewiki.aao.org/Posterior_capsule_opacification

Дислокация хрусталика

Терри Семчишин, дипломированный врач

Что это такое?

Термином «дислокация хрусталика» — как естественного, так и искусственного, имплантатированного во время операции по удалению катаракты, — обозначается смещение хрусталика с его правильного положения в глазу. Если это смещение достаточно велико, оно может вызывать нечеткость зрения, похожую на то, как вы видите со съехавшими на кончик носа очками. Дислокация естественного хрусталика может произойти после травмы глаза или спонтанно, в связи с некоторыми медицинскими патологиями.

Кроме того, дислокация искусственного хрусталика случается после операции по удалению катаракты. Во время этой операции в глаз для улучшения зрения зачастую устанавливается постоянный имплантат в виде искусственной линзы. Обычно имплантат хрусталика поддерживается той же капсульной сумкой, что поддерживала исходный естественный хрусталик. Как правило, эта сумка правильно поддерживает и новый, искусственный хрусталик, однако она может смещаться, либо в ней могут возникать отверстия, что способно привести к смещению имплантата.

Если естественный или искусственный хрусталик при смещении остается в пределах капсульной сумки, такое состояние называется подвывихом хрусталика. Полный же вывих хрусталика происходит в том случае, если естественный или искусственный хрусталик выходит за пределы сумки либо если и сумка, и хрусталик перестают занимать нормальное положение. И подвывих, и вывих хрусталика или хрусталикового имплантата могут привести к нечеткости зрения.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Вы можете испытывать нечеткость зрения или двоение в глазах, причем и в том, и в другом случае ситуация может ухудшаться со временем. Ношение очков, как правило, не помогает.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог проверит положение хрусталика или хрусталикового имплантата с помощью микроскопа (щелевой лампы).

Что можно сделать самостоятельно?

Единственный способ, иногда помогающий предотвратить вывих хрусталика, — избегать глазных травм. После операции по удалению катаракты необходимо следовать указаниям врача по защите глаз.

Когда следует обращаться к врачу?

В случае появления двоения в глазах, от которого не избавляют очки, или при внезапном ухудшении зрения нужно обратиться к офтальмологу.

Лечение

Незначительное смещение естественного или искусственного хрусталика может не оказывать настолько негативного воздействия на зрение, чтобы требовалось лечение, либо хрусталик может занимать такое положение, которое не требует его удаления. При подвывихе или вывихе естественного хрусталика часто требуется его хирургическое удаление. Подвывихнутый или вывихнутый искусственный хрусталик возвращают на свое место при помощи операции либо заменяют на другой имплантат с иным способом закрепления в глазу.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Хирургическое вмешательство при подвывихе или вывихе хрусталика часто вполне эффективно улучшает зрение. В редких случаях смещенный естественный или искусственный хрусталик способен повредить сетчатку или другие важные части глаза, что в дальнейшем приводит к ухудшению зрения.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Ectopia_Lentis

https://www.asrs.org/patients/retinal-diseases/27/intraocular-lens-dislocation

Глава 9. Возрастная макулярная дегенерация

Анкур Мехра, дипломированный врач; Рамиро С. Малдонадо, дипломированный врач

Что это такое?

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — распространенное дегенеративное заболевание сетчатки глаза. При ВМД происходит поражение макулы — зоны сетчатки, отвечающей за центральное зрение и позволяющей нам читать, водить машину, смотреть на экран компьютера или телефона и видеть лица людей. Точная причина ВМД неизвестна, однако это заболевание тесно связано с процессом старения, выступающим самым значительным фактором риска. Определенную роль играют также генетические и наследственные факторы, такие как семейный анамнез (наличие заболевания у родственников) и этническая принадлежность человека. Эти факторы не поддаются изменению, однако возможно повлиять на другие. Уменьшить риски возникновения ВМД помогут отказ от курения, снижение уровня холестерина, борьба с повышенным артериальным давлением, избегание ультрафиолетового облучения.

При классификации ВМД обычно выделяют два типа заболевания: неэкссудативная ВМД, часто также именуемая «сухой», и экссудативная, или «влажная», ВМД. При «сухой» разновидности ВМД под сетчаткой образуются скопления продуктов жизнедеятельности клеток, друзы. Со временем они могут приводить к повреждению клеток центральной части сетчатки, в результате чего происходит медленно прогрессирующая утрата зрения. В зависимости от количества и размера друз, а также наличия или отсутствия атрофии поддерживающих клеток сетчатки, называемых пигментным эпителием сетчатки (ПЭС), выделяются начальная, промежуточная и поздняя стадии ВМД. В некоторых случаях «сухая» ВМД переходит во «влажную» — последняя разновидность встречается реже, но способна прогрессировать гораздо быстрее. Характерный признак «влажной» ВМД — хориоидальная неоваскуляризация, или рост под сетчаткой аномальных новых кровеносных сосудов. Этой форме заболевания свойственны кровотечения, потеря жидкости сетчаткой, появление отеков и рубцевание сетчатки, — всё это может привести к ухудшению зрения. «Влажная» разновидность ВМД всегда относится к поздней стадии заболевания.

Рисунок 9.1. Сетка Амслера: нормальная, с искажениями и слепым пятном

Симптомы: что вы можете испытывать?

На начальной стадии «сухой» ВМД изменения зрения незначительны или вообще отсутствуют, но по мере старения организма могут отмечаться постепенная утрата четкости зрения и всё бо́льшие трудности при переходе от более яркой среды к темной; глаза при этом дольше адаптируются. На поздней стадии «сухой» разновидности ВМД может наблюдаться заметное ухудшение центрального зрения, хотя обычно это происходит постепенно с течением времени. Однако при «влажной» разновидности ВМД изменения зрения могут происходить очень резко, выражаясь в быстром появлении размытых, искаженных или отсутствующих участков центрального зрения. ВМД протекает безболезненно.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для выявления ВМД необходимо регулярно проходить офтальмологические осмотры с расширением зрачков, в ходе которых врач исследует сетчатку с помощью света и увеличительных линз. Нередко для оценки отложений на сетчатке (друз) и обнаружения аномальных кровеносных сосудов проводится визуализация слоев сетчатки при помощи оптической когерентной томографии (ОКТ) — сканирования задней части глаза. Широко применяются и другие методы тестирования: цветные фотографии, аутофлюоресценция глазного дна, ОКТ-ангиография и флюоресцентная ангиография. В последнем случае для выявления «влажной» разновидности ВМД проводится внутривенная инъекция специального красителя (потенциально вызывающего аллергию всего в одном случае из 225 тысяч).

Что можно сделать самостоятельно?

Способов предотвратить развитие ВМД не существует. Факторами риска возникновения этого заболевания служат: курение, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, ультрафиолетовое излучение и сердечно-сосудистые заболевания. Снижению рисков может способствовать контроль над этими факторами, в особенности отказ от курения.

При наличии «сухой» формы ВМД на ранней стадии показано ежедневно или раз в несколько дней рассматривать так называемую сетку Амслера[5] обоими глазами поочередно — это позволит выявить изменения зрения и при необходимости провести более быстрое лечение. Если при рассматривании сетки вы заметили искажения или слепые зоны, нужно немедленно обратиться к офтальмологу.

Помимо сетки Амслера, можно проконсультироваться с офтальмологом по поводу приобретения домашнего устройства телемониторинга, которое выполняет картографирование поля зрения, выявляя даже небольшие изменения, и автоматически отправляет результаты в дата-центр для их интерпретации. В случае обнаружения каких-либо изменений дата-центр свяжется с офтальмологом, который назначит вам срочный прием, чтобы определить, требуется ли лечение.

Лечение

Для пациентов с ВМД на промежуточной стадии или ВМД одного глаза на поздней стадии риск перехода к поздней стадии заболевания может быть умеренно снижен при помощи поливитаминного комплекса AREDS2 (Age Related Eye Disease Study 2 — «Возрастные глазные заболевания», проект № 2). Витамины комплекса AREDS2 содержат определенные дозы витамина С, витамина Е, меди, цинка, лютеина и зеаксантина. Если вы планируете принимать какую-то другую комбинацию «витаминов для глаз», предварительно проконсультируйтесь с врачом. Других доказанных методов лечения, способных предотвратить или обратить вспять потерю зрения при «сухой» форме ВМД, в настоящее время не существует, однако масштабные исследования в этой области продолжаются.

При «влажной» форме ВМД применяется особый класс лекарственных препаратов, известных как агенты анти-VEGF[6], которые действуют против белка, способствующего росту аномальных кровеносных сосудов в глазу. Эти препараты вводятся путем инъекции в стекловидное тело глаза; такая процедура обычно выполняется в кабинете врача. Как правило, инъекции проводятся многократно (не реже одного раза в месяц), чтобы аномальные кровеносные сосуды уменьшились и прекратилось просачивание из них жидкости и крови. Такое лечение обычно стабилизирует состояние зрения, а также может привести к его улучшению. К препаратам группы анти-VEGF относятся ранибизумаб (торговая марка «Луцентис»), афлиберцепт («Эйлеа»), бевацизумаб («Авастин») и бролуцизумаб («Беову»). Выбор конкретного препарата зависит от разнообразных факторов, поэтому лучше всего обсудить это с врачом.

Если вас пугает сама мысль об инъекции в глаз, не переживайте: это распространенная и относительно безопасная процедура, которая часто проводится в кабинете врача. Для анестезии глаза используются специальные капли, иногда — обезболивающая инъекция, а также закапываются очищающие капли. Для удержания век открытыми может использоваться специальное устройство. Далее через белую часть глаза (склеру) при помощи очень тонкой короткой иглы в стекловидное тело в центральной части глаза вводится небольшая доза препарата, после чего держатель век, если он использовался, снимается. Вся процедура обычно занимает мало времени и хорошо переносится пациентами при минимуме дискомфорта. К сопутствующим рискам относятся воспаления, кровотечения, занесение инфекции и разрыв/отслоение сетчатки, однако их вероятность составляет менее 1 %. В некоторых случаях при очень сильном кровотечении из аномальных кровеносных сосудов могут быть рекомендованы лазерные процедуры или хирургическое вмешательство.

В случае необратимой утраты центрального зрения существует множество вспомогательных средств и устройств, разработанных для максимального использования зрительного потенциала и повышения качества жизни. К ним относятся увеличительные линзы, телескопические приборы, электронные лупы и программы преобразования текста в речь. Зачастую эти приспособления сопровождают реабилитацию слабовидящих: врачи обучают пациентов, как ими пользоваться, а также адаптации к изменениям зрения, позволяющей сохранить сложившийся образ жизни и независимость. Для изучения соответствующих возможностей и устройств офтальмолог может направить вас на консультацию к специалисту по реабилитации слабовидящих.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

ВМД — распространенное сложное заболевание, способное вызывать значительные изменения центрального зрения, негативно влияющие на повседневную деятельность. У многих людей с ВМД зрение не утрачивается, но тем, кто столкнулся с этой проблемой, необходимо активно взаимодействовать с офтальмологом, чтобы разработать оптимальный индивидуальный план ухода. Наилучшие шансы на сохранение зрения дает регулярное прохождение офтальмологических осмотров (как правило, у специалиста по сетчатке). Хотя ВМД может привести к значительному ухудшению четкости центрального зрения, причем зачастую обоих глаз, периферическое зрение это заболевание обычно не затрагивает.

Дополнительные источники

https://www.aao.org/eye-health/diseases/amd-macular-degeneration

https://eyewiki.aao.org/Age-related_macular_degeneration

Глава 10. Диабетическая ретинопатия

Обинна Умунакве, дипломированный врач, доктор наук

Что это такое?

Диабетическая ретинопатия — глазное заболевание, способное развиваться при любом типе диабета, в особенности если диабет присутствует длительное время или плохо контролируется. В той или иной степени диабетическая ретинопатия присутствует почти у 30 % людей с диабетом в возрасте старше 40 лет. При диабете может происходить повреждение мелких кровеносных сосудов в любом месте организма, и когда это случается в сетчатке глаза, возникает диабетическая ретинопатия. У этого заболевания различаются две стадии — непролиферативная и пролиферативная (более тяжелая). При непролиферативной диабетической ретинопатии происходит разрыв мелких поврежденных кровеносных сосудов, в результате чего внутри сетчатки появляются небольшие пятна крови. В отдельных случаях из поврежденных сосудов вытекают жидкость и другие вещества, провоцируя отек сетчатки. Если отек возникает в макуле сетчатки (так называемый диабетический макулярный отек), вероятно нарушение центрального зрения.

По мере того как в отдельных участках сетчатки возникает ишемия, то есть они лишаются доступа крови и кислорода, развивается пролиферативная диабетическая ретинопатия. Ишемическая ткань сетчатки подает сигналы о потребности в питании (фактор роста сосудистого эндотелия, или VEGF), после чего начинается процесс неоваскуляризации — появляются новые аномальные кровеносные сосуды сетчатки, которые растут и кровоточат. Кровоизлияние в стекловидное тело может привести к внезапной потере зрения. Рубцовая ткань, растущая вместе с новыми кровеносными сосудами, может способствовать натяжению и отслоению сетчатки, что увеличивает риск необратимой потери зрения. В отдельных случаях неоваскуляризация возникает и в передней части глаза и становится возможной причиной глаукомы (неоваскулярная глаукома).

Рисунок 10.1. Сетчатка в норме и при поражении диабетической ретинопатией

Симптомы: что вы можете испытывать?

Следует учесть, что при колебаниях уровня сахара в крови качество зрения способно меняться из-за отека хрусталика глаза, однако такой случай не будет диабетической ретинопатией. На ранних стадиях диабетическая ретинопатия, как правило, не сопровождается симптомами изменения уровня зрения. Поэтому для ее выявления людям с диабетом чрезвычайно важно регулярно проходить офтальмологический осмотр с расширением зрачков. Со временем могут появляться нечеткость или искажения зрения. На пролиферативной стадии у вас могут возникать темные мушки перед глазами либо происходит потеря зрения из-за кровоизлияния в стекловидное тело или отслоения сетчатки, но иногда заболевание протекает бессимптомно. При развитии неоваскулярной глаукомы у вас может появиться боль в глазах, нечеткость зрения, головные боли и тошнота из-за повышенного внутриглазного давления.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Результаты обследования зависят от стадии заболевания. При непролиферативной диабетической ретинопатии в сетчатке могут обнаружиться пятна крови (несколько или много), отечные участки, включая отек макулы, отложения липидов, изменения внешнего вида вен и артерий сетчатки. Для пролиферативной диабетической ретинопатии характерна неоваскуляризация — наличие новых аномальных кровеносных сосудов, отличающихся хрупкостью. К другим возможным результатам обследования при пролиферативной диабетической ретинопатии относится обнаружение кровоизлияния в стекловидное тело и тракционного отслоения сетчатки.

Кроме того, врач может провести такие визуализационные исследования, как получение фотографического изображения сетчатки, оптическая когерентная томография (ОКТ) или флюоресцентная ангиография. ОКТ позволяет более детально изучить отек макулы или ишемию, а флюоресцентная ангиография — выявить негерметичные кровеносные сосуды или участки неоваскуляризации.

Что можно сделать самостоятельно?

Наиболее эффективно снизить риск развития диабетической ретинопатии можно при поддержании надлежащего контроля над течением диабета. Это подразумевает постоянное взаимодействие с вашим лечащим диабет врачом, направленное на поддержание необходимого уровня сахара в крови. Кроме того, требуется контролировать уровень кровяного давления и уровень холестерина. Для выявления и наблюдения диабетической ретинопатии необходимо посещать офтальмолога не реже одного раза в год, а при более тяжелых формах заболевания требуются более частые осмотры.

Когда следует обращаться к врачу?

Помимо регулярных глазных осмотров, следует обращаться к офтальмологу при снижении остроты или потере зрения, появлении мушек перед глазами, боли в глазах или любых других симптомах, связанных со зрением.

Лечение

Ключевое значение имеет профилактика. Принципиально важно выявить диабетическую ретинопатию на ранней стадии. В обязательном порядке следует проходить регулярные обследования у офтальмолога с расширением зрачков. Непролиферативная диабетическая ретинопатия, как правило, не требует непосредственного лечения в дополнение к лечению собственно диабета, а также устранения повышенного артериального давления и холестерина. При наличии диабетического макулярного отека, вызывающего изменения зрения, лечение предполагает инъекции препаратов группы анти-VEGF или стероидов в глаз, а также проведение лазерных процедур на сетчатке. Пролиферативная диабетическая ретинопатия лечится с помощью лазерной терапии, позволяющей сократить объем ишемической ткани сетчатки, что, в свою очередь, снижает объем выработки VEGF. Кровоизлияния в стекловидное тело обычно заживают без медицинского вмешательства, но, если этого не происходит, может быть показана операция по удалению стекловидного тела (витрэктомия). При тракционной отслойке сетчатки проводится хирургическая операция. В случае возникновения неоваскулярной глаукомы в зависимости от степени ее тяжести лечение проводится при помощи глазных капель, снижающих давление, инъекций препаратов класса анти-VEGF или антиглаукомной операции.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Прогноз зависит от тяжести заболевания и причины снижения зрения. При диабетической ретинопатии снижение зрения происходит вследствие диабетического макулярного отека, ишемии сетчатки, кровоизлияния в стекловидное тело и/или отслоения сетчатки. После того как диабетический макулярный отек или кровоизлияние в стекловидное тело проходят, зрение может улучшиться, однако потеря зрения в результате ишемии сетчатки может быть необратимой. Восстановление зрения после хирургической коррекции отслоения сетчатки зависит от степени и продолжительности отслоения.

Дополнительные источники

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-diabetic-retinopathy

https://eyewiki.aao.org/Diabetic_Retinopathy

Глава 11. Прочие заболевания сетчатки и сосудистой оболочки глаза

Гипертоническая ретинопатия

Дайанна Л. Селдомридж, дипломированный врач, магистр делового администрирования

Что это такое?

Термином «гипертоническая ретинопатия» называются изменения, возникающие в кровеносных сосудах сетчатки и в самой сетчатке в результате гипертонии (повышенного артериального давления). Пациенты с гипертонической ретинопатией подвержены рискам развития других глазных заболеваний, наиболее распространенным из которых является окклюзия вен сетчатки. Реже может возникать макроаневризма артерий сетчатки.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Гипертоническая ретинопатия имеет различные степени. В легкой степени это заболевание может не оказывать заметного влияния на зрение. При средней и высокой степени гипертонической ретинопатии способны возникать нечеткость зрения либо утрата зрения одного или обоих глаз из-за кровоизлияния, отека или ишемии (недостатка кровообращения и кислорода).

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При осмотре офтальмолог постарается выявить сужение артерий сетчатки, сдавливание вен сетчатки в местах перекреста артерий и вен, кровотечение или отек внутри сетчатки, отек зрительного нерва, ослабление артерий сетчатки и признаки закупорки артерий сетчатки.

Что можно сделать самостоятельно?

Самая главная профилактическая мера — контроль над артериальным давлением при помощи питания с низким содержанием соли, аэробных упражнений и приема лекарственных препаратов, назначенных основным лечащим врачом. Также можно проконсультироваться у врача по поводу того, какой уровень физической нагрузки будет для вас безопасным.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращаться к офтальмологу следует при любых изменениях зрения.

Лечение

Лучшим способом лечения при возникновении гипертонической ретинопатии служит контроль над артериальным давлением с целью предотвращения дальнейшего ущерба для здоровья. Устранение симптомов гипертонической ретинопатии не достигается при помощи глазных капель, лазерных процедур, операций на глазах или очков.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Ухудшение зрения в результате гипертонической ретинопатии может быть частично обратимым, однако негативные последствия способны принять постоянный характер, поэтому их следует предотвращать, контролируя кровяное давление.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Hypertensive_retinopathy

Окклюзия артерии сетчатки

Мьюдж Р. Кисен, дипломированный врач

Что это такое?

Кровоснабжение внутренних слоев сетчатки осуществляется при помощи расположенной в задней части глаза единственной артерии — центральной артерии сетчатки. Ее закупорка или любого из ее ответвлений в сетчатке, приводящая к нарушению притока крови к сетчатке, называется окклюзией артерии (центральной или ее ветви) сетчатки.

Окклюзия артерии сетчатки может быть вызвана различными причинами. В наиболее распространенном случае артерия закупоривается небольшим инородным телом, попавшим в кровоток. Нередко это могут быть фрагменты стенок пораженных кровеносных сосудов в других частях тела. Также инородным телом служит тромб — сгусток крови, состоящий из тромбоцитов, или эмбол — субстанция из холестерина или талька. В редких случаях к окклюзии артерии может приводить ее непосредственное воспаление и отек.

При закупорке артерии сетчатки наступает ишемия: пораженная сетчатка перестает получать кислород и питание, необходимые для ее жизнедеятельности. Если кровоснабжение не будет восстановлено в течение примерно 90 минут, сетчатка в этой области начнет отмирать, что может привести к необратимой потере зрения в обозначенной части глаза.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При возникновении окклюзии артерии сетчатки человек испытывает внезапное, зачастую значительное ухудшение зрения. Потеря зрения обычно происходит безболезненно в течение нескольких секунд или минут.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При осмотре врач проверит остроту зрения, при окклюзии артерии сетчатки зачастую сниженную. Кроме того, врач проведет обследование с расширением зрачков, чтобы осмотреть сетчатку, способную приобрести белый цвет из-за изменений, происходящих после закупорки артерии. Для обнаружения участка, в котором произошла окклюзия, может быть проведена флюоресцентная ангиография (тест с фотографическим красителем).

Что можно сделать самостоятельно?

Определенных методов предотвращения окклюзии артерии сетчатки не существует. Тем не менее, поскольку она нередко выступает следствием атеросклеротических (холестериновых) заболеваний сосудов в других частях организма, риск повторного возникновения окклюзии в том же или в другом глазу можно снизить, следуя рекомендациям основного лечащего врача по контролю над артериальным давлением, уровнем сахара в крови, холестерином и весом.

Когда следует обращаться к врачу?

При внезапном ухудшении зрения следует обратиться к офтальмологу как можно скорее.

Лечение

Ни один из существующих методов лечения не продемонстрировал эффективность в восстановлении зрения после окклюзии артерии сетчатки, однако некоторые из них иногда способны помочь пациенту. Офтальмолог может попытаться снизить внутриглазное давление, что в отдельных случаях способствует продвижению окклюзирующего материала по ходу пораженной артерии и увеличению притока крови к определенным участкам сетчатки. Такого же результата можно достичь при помощи легкого массирования глаза, использования глазных капель, а в ряде случаев и удаления небольшого количества жидкости из передней части глаза с использованием иглы. Если во время обследования в глазу обнаруживается эмбол, специалист по сетчатке иногда может раздробить его лазером на мелкие фрагменты, чтобы попытаться улучшить кровообращение в поврежденной артерии сетчатки.

После обнаружения окклюзии артерии сетчатки офтальмолог проводит периодическое наблюдение за ходом заболевания, чтобы исключить возникновение дальнейших осложнений, таких как рост аномальных кровеносных сосудов, способный привести к повышению глазного давления или кровотечению внутри глаза. Пациентам с такими осложнениями может потребоваться лечение при помощи инъекций лекарственных препаратов в глаз или лазерных процедур.

Очень важно обнаружить причину окклюзии артерии сетчатки. Дополнительные исследования — например, УЗИ артерий шеи (допплерографию сонной артерии) или эхокардиограмму сердца — для обнаружения источника эмбола или тромба, способных закупорить артерию, может проводить терапевт. Пожилым пациентам или людям с аутоиммунными заболеваниями могут потребоваться анализы крови, чтобы исключить воспаление закупоренной артерии. Основной лечащий врач может также назначить препараты, разжижающие кровь, чтобы снизить будущий риск развития окклюзии артерии сетчатки или артерий в других частях организма, включая мозг и сердце.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

После окклюзии артерии сетчатки зрение обычно не улучшается, в особенности если кровоснабжение было утрачено в значительной части сетчатки. Однако в некоторых случаях может произойти незначительное улучшение зрения.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Retinal_Artery_Occlusion

Окклюзия ветви вены сетчатки (ОВВС)

Кайрин Хан, дипломированный врач

Что это такое?

Сетчатка — структура в задней части глаза, отвечающая за преобразование света в сигналы, которые могут быть интерпретированы мозгом для формирования изображений. Кровь поступает в сетчатку, как и в любую другую часть организма человека, через артерию (центральную артерию сетчатки) — по ней к сетчатке доставляются кислород и другие питательные вещества. После того как сетчатка получила из крови всё необходимое, кровь возвращается к сердцу по ее венам. Центральная вена сетчатки образуется в результате слияния более мелких кровеносных сосудов — ветвей вены сетчатки.

Окклюзия ветви вены сетчатки (ОВВС) возникает при закупорке одной из ветвей вены сетчатки, которая может произойти из-за тромба в вене или из-за ее сдавливания при аномальном утолщении расположенной по соседству артерии сетчатки. Закупорка вен сетчатки препятствует нормальному кровообращению, что чревато двумя последствиями. Во-первых, у сетчатки ухудшается доступ к крови и доставляемым с ней жизненно важным питательным веществам, таким как кислород. Во-вторых, подвергшиеся окклюзии ветви вены сетчатки могут пропускать жидкость и кровь, что приводит к отеку и кровоизлиянию внутри сетчатки. В отдельных случаях ухудшение кровообращения в сетчатке может привести к неоваскуляризации — росту новых аномальных кровеносных сосудов. Эти кровеносные сосуды имеют аномальную структуру и могут пропускать жидкость или кровоточить, что вызывает дальнейшее повреждение сетчатки и потерю зрения.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Центральная часть сетчатки, на которой фокусируется свет, что в конечном счете обеспечивает четкое и детализированное зрение, называется макулой. Если закупоренной ветви вены сетчатки не удается отводить кровь от макулы, в ней может образоваться скопление жидкости и появиться отек (макулярный отек), а также развиваться ишемия или недостаток кровообращения вокруг этой области.

Всё это способно привести к утрате четкости зрения без болевых симптомов, окрашиванию предметов в серый или потере зрения в пораженной области. Изменения зрения могут происходить внезапно, за несколько минут, или более постепенно, в течение нескольких часов или дней. Если окклюзии подверглась не снабжающая макулу ветвь вены сетчатки, симптомов может не быть, поскольку макула не была поражена. Обычно ОВВС развивается в одном глазу, однако возможно возникновение заболевания обоих глаз.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Чтобы обнаружить набухание (отек) сетчатки, кровоизлияние внутри сетчатки или рост новых аномальных кровеносных сосудов (неоваскуляризацию), офтальмолог может провести обследование с расширением зрачков и, кроме того, такие процедуры диагностической визуализации, как флюоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография (ОКТ) или ОКТ-ангиография (ОКТ-А). При выполнении флюоресцентной ангиографии в вену на руке пациента вводится краситель, который затем транспортируется в глаз, и в момент прохождения красителя через сетчатку ее изображение фиксирует специальная камера. Такое исследование может продемонстрировать наличие окклюзии вен, отека сетчатки или ее неоваскуляризации. ОКТ — неинвазивное сканирование, которое может быть использовано для более точной оценки наличия отека сетчатки путем детальной визуализации различных ее слоев. Метод ОКТ-А позволяет получать изображение кровеносных сосудов сетчатки без внутривенного введения красителя.

Если вы моложе пятидесяти и ваше кровяное давление не повышено, врач может назначить анализ крови для выявления других причин ОВВС.

Что можно сделать самостоятельно?

Как правило, ОВВС развивается у пациентов старше 50 лет с повышенным артериальным давлением, диабетом, глаукомой или артериосклерозом (утолщением стенок артерий). Для снижения риска возникновения ОВВС необходимо контролировать артериальное давление под наблюдением основного лечащего врача, придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься физическими упражнениями и не курить, так как курение повышает риск артериосклероза. Кроме того, важно регулярно проверять глазное давление, поскольку его повышение — потенциальный признак глаукомы — может способствовать развитию ОВВС. Выявлению бессимптомного ОВВС также помогают регулярные офтальмологические осмотры с расширением зрачков и проверка остроты зрения.

Пациентам с диагнозом ОВВС следует и дальше наблюдать за перечисленными выше факторами, поскольку вероятность риска развития окклюзии вен сетчатки в другом глазу в течение трех лет составляет 10 %.

Когда следует обращаться к врачу?

При любом ухудшении или изменении зрения требуется срочно обратиться к врачу. Пациентам с выявленной ОВВС следует обратиться за помощью врача при ухудшении зрения или появлении в любом глазу каких-либо симптомов, связанных с качеством зрения.

Лечение

Лечение ОВВС сосредоточено на снижении побочных эффектов закупорки вены сетчатки, а не на устранении самой закупорки. В том случае, если при ОВВС не возникает макулярного отека, может оказаться достаточным тщательное наблюдение без лечения. При ОВВС с сопутствующим макулярным отеком могут проводиться лазерные процедуры или инъекции препаратов класса анти-VEGF (анти-фактор роста эндотелия сосудов), таких как бевацизумаб («Авастин»), ранибизумаб («Луцентис») и афлиберцепт («Эйлеа»). Перечисленные препараты вводятся в полость стекловидного тела, или витреальную полость, в задней части глаза (обычно с частотой раз в месяц), чтобы уменьшить отек и кровотечение в сетчатке, поскольку данные осложнения могут ухудшать зрение. Эти инъекции обладают высокой степенью безопасности: риск инфицирования и кровотечения составляет менее 1 %, риск отслоения сетчатки еще ниже. Если препараты группы анти-VEGF неэффективны, могут быть назначены инъекции стероидов без содержания консервантов наподобие триамцинолона (препарат Triesence — «Триенс»). Однако при введении стероидов в глаз или прилегающие к нему участки может увеличиваться риск развития катаракты, а также повышения глазного давления. В связи с этим, если у пациента есть глаукома, стероиды зачастую используются с осторожностью.

В некоторых случаях при ОВВС может развиваться неоваскуляризация сетчатки. Появляющиеся аномальные кровеносные сосуды могут пропускать свое содержимое (то есть имеют место кровоизлияния), что вызывает дальнейшее повреждение сетчатки и потерю зрения. Для лечения и предотвращения дальнейшей неоваскуляризации могут применяться лазерные процедуры, в отдельных случаях — инъекции препаратов группы анти-VEGF.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Без лечения ОВВС у одной трети пациентов происходит улучшение состояния, у второй оно остается на прежнем уровне, а еще у трети пациентов состояние ухудшается. Предсказать, в каких случаях состояние способно улучшиться, невозможно, однако у большинства пациентов со временем наступает некоторое улучшение зрения (хотя у других этого может не произойти). Нередко более успешные для зрения результаты достигаются при более раннем начале лечения.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Branch_retinal_vein_occlusion

https://www.aao.org/eye-health/diseases/branch-retinal-vein-occlusion-treatment

https://www.asrs.org/patients/retinal-diseases/24/branch-retinal-vein-occlusion

Окклюзия центральной вены сетчатки (ОЦВС)

Кайрин Хан, дипломированный врач

Что это такое?

Сетчатка — структура в задней части глаза, отвечающая за преобразование света в сигналы, которые могут интерпретироваться мозгом при формировании изображений. У сетчатки имеется одна главная артерия, центральная артерия сетчатки, по ней поступают кровь и питательные вещества. Аналогичным образом центральная вена сетчатки отводит от нее кровь обратно к сердцу. При окклюзии центральной вены сетчатки (ОЦВС) происходит ее закупорка, ограничивающая отток венозной крови. Это может привести к недостаточному поступлению питательных веществ в сетчатку, а также к просачиванию жидкости и крови, результатом чего становятся отек и кровоизлияние внутри сетчатки. В отдельных случаях снижение кровообращение в сетчатке может привести к неоваскуляризации — росту новых кровеносных сосудов, которые имеют аномальную структуру и способны пропускать жидкость или кровь, вызывая дальнейшее повреждение сетчатки и потерю зрения.

Существует несколько гипотез относительно того, какие процессы приводят к образованию тромба в центральной вене сетчатки. Согласно первой из них, при сдавливании центральной вены сетчатки происходит изменение кровообращения, способствующее образованию блокирующего вену тромба. Согласно другой гипотезе, центральная вена сетчатки может подвергаться непосредственному сдавливанию прилегающей к ней центральной артерией сетчатки, когда та теряет эластичность из-за скопления холестериновых бляшек на стенке. Наконец, нормальное кровообращение в центральной вене сетчатки бывает затруднено у пациентов с повышенным внутриглазным давлением, которое может быть связано с глаукомой.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Изменения зрения в одном из глаз могут происходить внезапно, за несколько минут, или более постепенно, в течение нескольких часов или дней. В отличие от ОВВС, которая может протекать бессимптомно, пациенты с ОЦВС обычно отмечают, что их зрение изменилось в той или иной степени. Как правило, ОЦВС возникает в одном глазу, однако в 1 % случаев это заболевание может поражать оба глаза. Закупорка центральной вены сетчатки приводит к утечке жидкости и крови из вены, следствием чего становятся отек и кровоизлияние внутри сетчатки. При поражении макулы (центральной части сетчатки) могут возникать безболезненная утрата четкости зрения, окрашивание предметов в серый цвет или потеря зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Чтобы обнаружить набухание (отек) сетчатки, кровоизлияние внутри нее или рост новых аномальных кровеносных сосудов (неоваскуляризацию), офтальмолог может провести обследование с расширением зрачков. Кроме того, на приеме возможны такие процедуры диагностической визуализации, как флюоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография (ОКТ) или ОКТ-ангиография (ОКТ-А). При выполнении флюоресцентной ангиографии в вену на руке пациента вводится краситель, затем транспортирующийся в глаз, и в момент прохождения красителя через сетчатку ее изображение фиксирует специальная камера (аллергию на флюоресцеиновый краситель испытывает один человек из 225 тысяч). Такое исследование может продемонстрировать наличие окклюзии вен, отека сетчатки или неоваскуляризации сетчатки. ОКТ представляет собой неинвазивное сканирование, используемое для более точной оценки наличия отека сетчатки путем детальной визуализации различных ее слоев. Метод ОКТ-А позволяет получать изображение кровеносных сосудов сетчатки без внутривенного введения красителя.

Пациенты с ОЦВС младше 50 лет, в особенности если у них отсутствуют повышенное кровяное давление или глаукома, могут быть направлены на анализ показателей свертываемости крови и генетических нарушений в системе свертывания крови.

Что можно сделать самостоятельно?

Возникновению ОЦВС может способствовать ряд заболеваний. К ним, в частности, относятся повышенное кровяное давление, повышенный уровень холестерина, диабет и повышенное внутриглазное давление (глаукома). Для раннего выявления этих заболеваний рекомендуется регулярно проходить осмотры у терапевта и офтальмолога. Кроме того, предотвращению развития заболеваний, способствующих возникновению ОЦВС, могут помочь здоровое питание и регулярная физическая нагрузка.

Пациенты с уже диагностированной ОЦВС должны продолжать наблюдение за своим артериальным давлением, уровнем холестерина, диабетом и/или глаукомой, поскольку эти факторы способствуют возникновению ОЦВС в другом глазу с риском 1 % в год.

Когда следует обращаться к врачу?

При любых изменениях зрения или потере зрения необходимо срочно обратиться к офтальмологу. Пациентам с уже диагностированной ОЦВС следует обращаться к врачу при ухудшении зрения или возникновении боли в глазу.

Лечение

Лечение ОЦВС сосредоточено на снижении побочных эффектов закупорки вены сетчатки, а не на устранении самой закупорки. В том случае, если при ОЦВС не возникает макулярного отека, может оказаться достаточным тщательное наблюдение без лечения. При ОЦВС с сопутствующим макулярным отеком могут проводиться инъекции в стекловидное тело препаратов класса анти-VEGF, таких как бевацизумаб («Авастин»), ранибизумаб («Луцентис») и афлиберцепт («Эйлеа»). Перечисленные препараты вводятся в стекловидное тело обычно с частотой раз в месяц, чтобы уменьшить отек и кровоизлияния в сетчатку, поскольку данные осложнения могут ухудшать зрение. Если препараты группы анти-VEGF неэффективны, то могут быть назначены инъекции стероидов в глаз или вокруг него.

В некоторых случаях при ОЦВС может развиваться неоваскуляризация. Очень важно обнаружить появление этих аномальных кровеносных сосудов на раннем этапе, поскольку они могут пропускать свое содержимое (кровь и жидкость), что вызывает дальнейшее повреждение сетчатки и потерю зрения. Аномальные новые кровеносные сосуды на радужной оболочке и в углу глаза могут привести к повышению внутриглазного давления (неоваскулярной глаукоме). Для лечения и предотвращения дальнейшей неоваскуляризации могут потребоваться лазерные процедуры и инъекции препаратов группы анти-VEGF.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Без лечения ОЦВС улучшение происходит редко, а в некоторых случаях зрение может ухудшаться. При лечении ОЦВС в большинстве случаев зрение улучшается, однако прогнозировать степень этого улучшения невозможно. Лечение ОЦВС рекомендуется начинать на ранней стадии.

Дополнительные источники

https://www.aao.org/eye-health/diseases/central-retinal-vein-occlusion-diagnosis

https://www.asrs.org/patients/retinal-diseases/22/central-retinal-vein-occlusion

https://eyewiki.aao.org/Central_Retinal_Vein_OcclusionА89

Кистозный отек макулы (КОМ)

Кейсон Роббинс, бакалавр медицинских наук

Что это такое?

Кистозный отек макулы (КОМ) представляет собой патологию, при которой жидкость из кровеносных сосудов сетчатки просачивается в ее центральную часть — макулу. Эта жидкость скапливается в так называемых кистозных пространствах — небольших «карманах» внутри сетчатки — и вызывает ее отек, что может ухудшить зрение в пораженном глазу. КОМ не является самостоятельным заболеванием, однако может сопровождать разнообразные болезни глаз. Распространены случаи, когда КОМ появляется после операции по удалению катаракты, прошедшей без осложнений, однако такая патология может возникать и при других заболеваниях, таких как диабетическая ретинопатия, окклюзия вен сетчатки, воспалительные процессы в глазах, а также после других операций на глазах, помимо удаления катаракты.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При КОМ вы можете отмечать помутнение зрения, не сопровождающееся болевыми ощущениями, окрашивание предметов в серый цвет или искажение зрения (например, прямые линии могут казаться волнистыми). При возникновении КОМ в связи с операцией по удалению катаракты у пациентов может первоначально наблюдаться улучшение зрения сразу после хирургического вмешательства, а затем в течение нескольких недель происходит медленное ухудшение зрения. Некоторые пациенты с КОМ не отмечают значительного снижения уровня зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог проведет осмотр с расширением зрачков, чтобы обследовать сетчатку на наличие любых проявлений набухания в макуле. Для подтверждения наличия КОМ могут использоваться другие тесты визуализации, такие как флюоресцентная ангиография или оптическая когерентная томография (ОКТ). Врач может также поискать признаки других глазных заболеваний, способных вызывать КОМ, и выполнить для этого соответствующие тесты.

Что можно сделать самостоятельно?

Лучший способ предотвращения развития КОМ — последовательный контроль над другими заболеваниями, способными оказать негативное воздействие на глаза, такими как диабет и повышенное кровяное давление, для чего необходимо следовать рекомендациям основного врача, ведущего лечение этих заболеваний. В некоторых случаях хирург, проводящий удаление катаракты, может предложить до и после операции принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), чтобы снизить риск развития КОМ.

Когда следует обращаться к врачу?

При нечетком или искаженном зрении следует обратиться к офтальмологу. Причиной этих изменений может быть КОМ, однако врач заодно проверит наличие других, потенциально серьезных причин ухудшения или искажения зрения.

Лечение

Методы лечения зависят от причин, вызвавших появление КОМ. После операций на глазах зачастую используются глазные капли наподобие стероидов или препаратов группы НПВП. Чтобы ощутить эффективность таких капель, их необходимо использовать не менее трех месяцев. Стероидные глазные капли иногда могут вызывать повышение глазного давления. В других случаях врач может порекомендовать одну или несколько инъекций лекарственных препаратов, например стероидов или анти-VEGF (анти-фактор роста эндотелия сосудов), в полость стекловидного тела или вокруг глаза. В редких случаях в ходе лечения КОМ могут потребоваться лазерная терапия или хирургическое вмешательство.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Прогноз улучшения зрения зависит от причины и степени тяжести КОМ. При возникновении КОМ после операции по удалению катаракты имеются отличные шансы на то, что зрение улучшится самостоятельно или с помощью лекарств. Если же КОМ вызван другими причинами, то успех лечения может быть переменным, хотя при уменьшении отека в макуле стоит ожидать некоторого улучшения зрения. Зачастую это улучшение происходит постепенно и занимает несколько месяцев. Продолжительное присутствие КОМ может приводить к устойчивому ухудшению зрения, которое иногда не становится лучше даже после исчезновения отека.

Центральная серозная хориоретинопатия

Абхилаш Гудуру, дипломированный врач

Что это такое?

Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХР) — патология, при которой происходит просачивание и накопление жидкости под макулой, центральной частью сетчатки. Как правило, она возникает в возрасте от 20 до 50 лет и у мужчин встречается в десять раз чаще, чем у женщин. Причина возникновения ЦСХР неизвестна, однако ее часто связывают со стрессом, особенностями «личности типа А»[7], высоким артериальным давлением, беременностью и употреблением любых стероидных препаратов, включая тестостерон. В большинстве случаев ЦСХР в течение нескольких недель или месяцев происходит спонтанная реабсорбция жидкости, поэтому зрение улучшается. Обычно поражается только один глаз, но в дальнейшем может возникнуть рецидив заболевания в том же глазу или поражение другого глаза. В редких случаях ЦСХР может быть связана с хориоидальной неоваскуляризацией — более серьезным заболеванием, при котором под сетчаткой растут аномальные кровеносные сосуды.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При возникновении ЦСХР вы можете отмечать внезапную или постепенную безболезненную утрату четкости зрения или появление слепого пятна в центральном зрении. К другим симптомам относятся снижение насыщенности цветового восприятия или такие искажения зрения, при которых предметы кажутся меньше, чем обычно, либо прямые линии выглядят волнистыми.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При офтальмологическом осмотре с расширением зрачков нередко обнаруживается утолщенный участок сетчатки, связанный с просачиванием жидкости. Для подтверждения наличия ЦСХР и исключения других заболеваний могут быть проведены флюоресцентная ангиография — фотографическое исследование с использованием красителя — или оптическая когерентная томография (сканирование сетчатки).

Что можно сделать самостоятельно?

Ускорить регрессирование ЦСХР сложно, однако для предотвращения его появления следует избегать приема любых стероидов. Если вы используете ингаляционные, наружные или системные стероидные препараты, проконсультируйтесь с врачом, возможно ли заменить их другими лекарствами. Не исключено, что попытки снизить уровень стресса могут помочь, однако это предположение не доказано.

Когда следует обращаться к врачу?

При ухудшении или искажении зрения следует обратиться к офтальмологу. Причиной этого может быть не только ЦСХР, но и множество других потенциально серьезных причин.

Лечение

Как правило, ЦСХР проходит самостоятельно и не требует специального лечения. Если этого не случилось, то при повторном возникновении или двустороннем ЦСХР чаще всего назначается лечение. В отдельных случаях ускорить реабсорбцию жидкости можно при помощи приема ацетазоламида (500 мг два раза в день). Согласно ряду исследований, выздоровлению могут способствовать некоторые препараты, снижающие артериальное давление, такие как эплеренон для внутреннего применения и спиронолактон. В случае назначения этих препаратов важно, чтобы офтальмолог или терапевт контролировали уровень калия в крови пациента. Если при помощи флюоресцентной ангиографии было обнаружено специфическое просачивание, то в случае хронической ЦСХР проводится лечение при помощи фокального лазерного воздействия, хотя оно сопряжено с потенциальными рисками и в итоге не обязательно приводит к улучшению зрения. Иногда может быть использована другая разновидность лазерных процедур — так называемая фотодинамическая терапия (ФДТ) с внутривенным введением вертепорфина, специального препарата, активирующегося лазером. В этом случае в течение определенного времени (до пяти дней) необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В 80–90 % случаев практически полное восстановление зрения происходит в течение нескольких месяцев, хотя могут наблюдаться слабые остаточные симптомы. У небольшого количества пациентов наблюдаются множественные рецидивы, что со временем может привести к устойчивому ухудшению центрального зрения.

Задняя отслойка стекловидного тела (ЗОСТ) / вспышки и мушки

Парамджит К. Бхаллар, дипломированный врач

Что это такое?

Человеческий глаз состоит из двух основных отделов — переднего (передняя часть глаза) и заднего (задняя часть глаза). Стекловидным телом называется прозрачная субстанция, заполняющая значительный объем задней части глаза. Изначально стекловидное тело прикреплено к сетчатке — нейросенсорной ткани, выстилающей заднюю стенку глаза. Однако с возрастом стекловидное тело разжижается, разрушается и отделяется от сетчатки — этот процесс называется задней отслойкой стекловидного тела (ЗОСТ). Это нормальный возрастной процесс, однако у людей с близорукостью, после операций на глазах или травм, а также вследствие других глазных заболеваний он может случаться раньше. ЗОСТ происходит постепенно, зачастую развиваясь в течение нескольких недель или месяцев, и может возникать как в одном глазу, так и в обоих одновременно.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Нередко отделение стекловидного тела от сетчатки происходит без выраженных проблем: в этом случае может вообще не наблюдаться никаких симптомов либо перед глазами появляются одна или несколько мушек. Причиной тому нередко выступают тени, отбрасываемые участками уплотненного стекловидного тела, а визуально они могут выглядеть как нити, линии, точки или нечеткие частицы, плавающие в поле зрения. Кроме того, отслоение стекловидного тела способно привести к натяжению сетчатки, в особенности в местах ее прочного прикрепления: в этом случае наблюдаются вспышки света, причем даже если глаз закрыт. При достаточно сильном натяжении сетчатки возможен ее разрыв, и в случае проникновения в него (а также под сетчатку) жидкости это способно привести к отслоению сетчатки от стенки глаза. При разрыве сетчатки с отслоением часто наблюдается увеличение количества мушек, появление вспышек света либо ощущение завесы или пелены, застилающей зрение в этом глазу в любом направлении.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог проведет полное обследование, включая проверку зрения и расширение зрачков. При осмотре стекловидного тела будет установлено, не произошло ли отделение сетчатки, а также врач проверит наличие любых признаков разрыва или отслоения сетчатки. В отдельных случаях для того, чтобы увидеть всю сетчатку, врачу придется надавить на веко или глаз ватной палочкой или другим инструментом. Также могут быть назначены определенные визуализационные исследования, например оптическая когерентная томография (ОКТ), способная продемонстрировать, как расположены друг относительно друга стекловидное тело и сетчатка.

Что можно сделать самостоятельно?

Предотвратить или замедлить развитие ЗОСТ невозможно — ее возникновение считается нормальной составляющей процесса старения. Некоторым лицам, подверженным повышенному риску отслоения сетчатки — например, людям с высокой степенью близорукости (минус 6 диоптрий и более) или при наличии родственников, перенесших отслоение сетчатки, — требуется знать симптомы, связанные с разрывом или отслоением сетчатки. При появлении этих симптомов очень важно срочно обратиться за офтальмологической помощью, поскольку своевременное лечение или хирургическое вмешательство при разрыве или отслоении сетчатки может предотвратить значительную потерю зрения.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы замечаете усиливающиеся вспышки света в глазах, появление мушек, застилающую зрение завесу или пелену, а также любые другие изменения зрения, необходимо срочно обратиться к офтальмологу.

Лечение

В случае разрыва (разрывов) сетчатки без ее отслоения для того, чтобы укрепить сетчатку и предотвратить ее отслоение, может потребоваться проведение лазерных процедур или криотерапия (обработка холодом). При возникновении отслоения сетчатки для ее восстановления может возникнуть необходимость в экстренном хирургическом вмешательстве. При отсутствии разрывов или отслоений сетчатки операция не требуется, однако пациенты с развивающейся ЗОСТ в любом случае подвержены высокому риску развития разрыва или отслоения сетчатки, поэтому после появления первых симптомов они должны находиться под тщательным наблюдением врача.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Со временем мушки, являющиеся симптомом ЗОСТ, протекающего без осложнений, обычно исчезают из поля зрения, уменьшаются и становятся не столь заметными; острота центрального зрения в целом не страдает. Своевременное лечение при наличии разрыва (разрывов) или отслоения сетчатки способно помочь предотвратить серьезную потерю зрения.

Дополнительные источники

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-are-symptoms-of-pvd

https://eyewiki.aao.org/Posterior_vitreous_detachment

Витреомакулярная адгезия и витреомакулярная тракция

Кристофер Сан, бакалавр медицины и хирургии;

Дэниел С. У. Тинг, дипломированный врач, доктор наук

Что это такое?

Витреомакулярная адгезия (ВМА) и витреомакулярная тракция (ВМТ) представляют собой патологии, которые возникают из-за неправильного прикрепления стекловидного тела к сетчатке, покрывающей заднюю поверхность глаза. При рождении стекловидное тело плотно прилегает к сетчатке, однако с возрастом оно разжижается и уменьшается в объеме, нередко отделяясь от сетчатки (происходит так называемая задняя отслойка стекловидного тела). Тем не менее иногда стекловидное тело остается прикрепленным к макуле — центральной части сетчатки — и может нарушать нормальную анатомию сетчатки. При ВМА стекловидное тело и сетчатка по-прежнему примыкают друг к другу, но тракции (растяжения) сетчатки не происходит. Для ВМТ, напротив, характерно неполное отделение стекловидного тела от сетчатки при наличии тракции и деформации сетчатки; иногда эта аномальная тракция может прогрессировать с образованием разрыва в сетчатке — так называемого макулярного отверстия.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Если степень деформации сетчатки незначительна, то ВМА и ВМТ способны протекать полностью бессимптомно. При более явной деформации сетчатки или образовании макулярного отверстия могут наблюдаться помутнение зрения без болевых ощущений, появление слепых пятен или метаморфопсия (искажение, при котором прямые линии кажутся волнистыми). Симптомы развиваются постепенно, обычно поражается только один глаз.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

После расширения зрачков врач проведет тщательный осмотр сетчатки, в ходе которого над макулой может обнаружиться целлофаноподобная перегородка — так называемая эпиретинальная мембрана. Для более отчетливой визуализации неправильного прикрепления стекловидного тела и степени деформации сетчатки может использоваться такой неинвазивный метод исследования, как оптическая когерентная томография (ОКТ).

Что можно сделать самостоятельно?

Предотвратить развитие ВМА или ВМТ невозможно. При легкой степени этих патологий никаких действий со стороны офтальмолога обычно не требуется. При более тяжелой форме ВМТ или при появлении макулярного отверстия врач зачастую предлагает различные варианты лечения.

Когда следует обращаться к врачу?

При снижении остроты зрения, появлении слепых пятен или визуальных искажений следует немедленно обратиться к офтальмологу.

Лечение

При ВМА или легкой форме ВМТ обычно рекомендуется наблюдать за развитием картины, поскольку примерно в трети случаев эти патологии проходят сами собой. При тяжелой форме ВМТ применяется несколько методов лечения, в том числе введение пузырька газа в полость стекловидного тела или операция по удалению стекловидного геля (витрэктомия). Лечение обычно дает существенный эффект, в особенности в случае витрэктомии, однако указанные методы сопровождаются риском осложнений, вероятность которых оценивается в 1 %. В редких случаях, когда симптомы ВМА и ВМТ беспокоят пациента, для их снятия может быть рассмотрена однократная инъекция окриплазмина (препарат «Джетреа»), однако эффективность этого метода низка, причем имеется риск краткосрочной, зачастую быстрой потери зрения. Оценку наиболее подходящего вам метода лечения дает специалист по патологиям сетчатки.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В большинстве случаев при отсутствии других заболеваний сетчатки лечение приводит к некоторому улучшению зрения и ослаблению таких симптомов, как искажение центрального зрения. Однако существует вероятность — правда, очень небольшая, — что зрение может не стать лучше или вообще ухудшится, несмотря на лечение. Кроме того, на конечный зрительный результат могут оказывать влияние различные осложнения, возникающие в ходе лечения.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Vitreomacular_Traction_Syndrome

Макулярное отверстие

Мьюдж Р. Кисен, дипломированный врач-офтальмолог

Что это такое?

Макула — центральная часть сетчатки — отвечает за детальное центральное зрение. Макулярным отверстием (макулярной дырой) называется небольшой сквозной разрыв в центральной части сетчатки в пределах макулы. Макулярные отверстия обычно появляются с возрастом, возникая у относительно здоровых пациентов старше 60 лет. Впрочем, они могут образовываться и в результате травм или других глазных заболеваний. Как правило, макулярное отверстие возникает только в одном глазу, однако примерно у 10–15 % пациентов на протяжении жизни может появляться макулярное отверстие и в другом глазу.

Симптомы: что вы можете испытывать?

На ранних стадиях развития макулярного отверстия могут отмечаться небольшое искажение или нечеткость центрального зрения. На более поздних стадиях (когда отверстие проходит через все слои макулы), скорее всего, будет наблюдаться круглое слепое пятно по центру.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Вероятно, офтальмолог предложит вам рассмотреть сетку Амслера с жирной точкой в середине и описать ее видимые и невидимые элементы. При наличии макулярного отверстия вы можете не видеть или воспринимать искаженно некоторые линии сетки, а при сквозном отверстии в макуле вам может быть не видна центральная точка. Для того чтобы непосредственно увидеть макулярное отверстие, офтальмолог проводит обследование с расширением зрачков. Кроме того, для визуализации макулярного отверстия в поперечном сечении может быть проведено такое неинвазивное визуализационное исследование, как оптическая когерентная томография (ОКТ).

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанных способов предотвратить возникновение макулярного отверстия не существует. Однако следует знать о симптомах этого заболевания, чтобы в случае его появления своевременно обратиться к офтальмологу и при необходимости пройти курс лечения.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы стали замечать искажения центрального зрения одного из глаз или прямые линии стали казаться волнистыми, необходимо обратиться к офтальмологу для обследования. Некоторые пациенты, у которых уже выявлено макулярное отверстие в одном глазу, периодически проверяют второй глаз самостоятельно в домашних условиях с помощью сетки Амслера, полученной у офтальмолога.

Лечение

В редких случаях макулярные отверстия могут исчезать спонтанно, однако почти все случаи такой патологии требуют лечения. При этом никаких вариантов лечения при помощи глазных капель, таблеток, инъекций или лазерных процедур не существует. В том случае, если макулярное отверстие небольшого размера, причем к нему по-прежнему прикреплено стекловидное тело, иногда для лечения может использоваться инъекция окриплазмина (препарат «Джетреа»). Однако эффективность этого метода невысока, к тому же он несет значительный, пусть и редко возникающий риск для зрения. Наиболее распространенный метод лечения сквозных макулярных отверстий — витрэктомия, особая операция на сетчатке, при которой из внутренней части глаза удаляется стекловидное тело, что позволяет ослабить тракцию и тем самым закрыть отверстие. Во время операции хирург также может ввести в глаз газовый пузырек, после чего на протяжении нескольких дней (вплоть до недели) вам будет рекомендовано находиться в положении лицом вниз, чтобы пузырек располагался напротив макулярного отверстия и способствовал его исчезновению. В определенный момент пузырек рассосется, а на смену ему придет жидкость, вырабатываемая самим глазом.

Пока пузырек газа находится в глазу, качество зрения зачастую бывает слабым. Кроме того, принципиально важно соблюдать следующие ограничения: не совершать авиаперелетов, не бывать в местах с большой высотой над уровнем моря и не лежать в горизонтальном положении на спине. Кроме того, если пациенту предстоит другая операция, то при наличии в глазу газового пузырька очень важно, чтобы об этом знали анестезиолог, лечащий врач или стоматолог: эта информация позволит подобрать подходящий обезболивающий препарат. Также вам может быть выдан браслет, напоминающий о том, что в глазу находится пузырек газа, который рекомендуется носить до тех пор, пока офтальмолог не сообщит, что пузырек рассосался и исчез. Иногда хирург может использовать пузырек с силиконовым маслом, позволяющий находиться на большой высоте над уровнем моря и использовать любые виды анестезии. Однако силиконовое масло используется реже, поскольку для его удаления потребуется еще одна операция на глазу, а его эффективность для закрытия макулярного отверстия может оказаться ниже.

Рисунок 11.1. После некоторых операций на сетчатке пациенту нужно несколько дней находиться в положении лицом вниз

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Без хирургического вмешательства какого-либо улучшения зрения, скорее всего, не произойдет. Витрэктомия позволяет полностью ликвидировать макулярное отверстие более чем в 90 % случаев. После этого у большинства пациентов наблюдается стабилизация или улучшение центрального зрения. Шансы на восстановление зрения могут быть выше, если макулярное отверстие присутствует менее шести месяцев, чем при более длительных сроках заболевания.

Если ранее вы не переносили операцию по удалению катаракты, то в течение нескольких месяцев или лет после операции по ликвидации макулярного отверстия вероятно развитие прогрессирующей катаракты, в связи с чем в конечном счете для полного восстановления зрения потребуется хирургическое вмешательство по ее устранению.

Дополнительные источники

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-macular-hole

https://eyewiki.aao.org/Macular_Hole

Эпиретинальная мембрана

Джеймс Х. Пауэрс, дипломированный врач

Что это такое?

Эпиретинальная мембрана — это тонкий слой фиброзной ткани, образованный над центральной частью сетчатки, макулой. Эта тонкая пленка, известная также под названиями «макулярная складка», «целлофановая ретинопатия» или «преретинальный глиоз», иногда может вызывать искажение зрения. Образование эпиретинальной мембраны происходит, когда глиальные клетки[8] на поверхности сетчатки превращаются в перепончатую поверхность. Возникновение эпиретинальной мембраны, как правило, связано с задней отслойкой стекловидного тела или разрывом сетчатки, однако нередки случаи, когда установить конкретную причину невозможно. Иногда эпиретинальная мембрана может появляться после отслоения сетчатки, глазных травм, воспалений/инфекций или аномалий кровеносных сосудов сетчатки.

Симптомы: что вы можете испытывать?

В легких формах эпиретинальная мембрана зачастую не вызывает симптомов. Однако если она имеет достаточную толщину или нарушает анатомию макулы сетчатки, могут возникать нечеткость или искажение зрения без болезненных ощущений, а также часто прямые линии кажутся волнистыми. У 10 % пациентов со временем могут наблюдаться прогрессирующие изменения зрения, хотя полностью ослепнуть из-за наличия эпиретинальной мембраны невозможно.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При проверке зрения офтальмолог проведет расширение зрачков, чтобы исследовать сетчатку на наличие эпиретинальной мембраны. Нередко постановке соответствующего диагноза помогает оптическая когерентная томография (ОКТ) — неинвазивный метод визуализации сетчатки. Кроме того, может быть проведена флюоресцентная ангиография — исследование с использованием фотографического красителя (аллергия на внутривенное введение флюоресцентного красителя фиксируется в одном из 225 тысяч случаев).

Что можно сделать самостоятельно?

Способы предотвращения возникновения эпиретинальной мембраны неизвестны.

Когда следует обращаться к врачу?

Эпиретинальная мембрана часто диагностируется случайно. В случае ухудшения или искажения зрения необходимо обратиться к офтальмологу для проведения комплексного обследования.

Лечение

Если при наличии эпиретинальной мембраны не происходит ухудшения зрения или существенного воздействия на зрение, то в большинстве случаев достаточно простого наблюдения у офтальмолога. Однако в отдельных случаях может потребоваться специальная операция на сетчатке, предполагающая удаление стекловидного геля (витрэктомия) и пилинг эпиретинальной мембраны. Эта операция может привести к развитию катаракты на пораженном глазу. Риск других осложнений, таких как кровотечение, инфекция и отслоение сетчатки, составляет около 1 %.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Если хирургического вмешательства не требуется, то эпиретинальная мембрана, скорее всего, выражена в легкой форме и не оказывает существенного воздействия на зрение. В случае более тяжелых проявлений эпиретинальной мембраны операция витрэктомии может привести к некоторому восстановлению зрения в последующие месяцы. Улучшения могут продолжаться в течение года после операции, однако, скорее всего, зрение до нормы не восстановится.

Дополнительные источники

https://www.asrs.org/patients/retinal-diseases/19/epiretinal-membranes

https://eyewiki.aao.org/Epiretinal_Membrane

Отслоение сетчатки

Ким Джирамонгколчаи, дипломированный врач

Что это такое?

Сетчатка — светочувствительная ткань, выстилающая заднюю часть глазного яблока и транслирующая визуальную информацию на соединенный с мозгом зрительный нерв. Отслоением сетчатки называется нарушение ее нормального положения в задней части глаза, не позволяющее нормально функционировать. В зависимости от того, какой участок сетчатки отслоился, может происходить частичная потеря зрения или утрата центрального зрения, а без своевременного лечения потеря зрения может оказаться необратимой.

Наиболее частая причина отслоения сетчатки — появление в ней разрыва или отверстия, куда поступает находящаяся в полости стекловидного тела жидкость, которая проникает под сетчатку и приводит к ее отделению. Менее распространены такие разновидности отслоения сетчатки, как тракционная, возникающая в результате сокращения рубцовой ткани на поверхности сетчатки и механического отрыва сетчатки от стенки глаза, и экссудативная, появляющаяся в результате воспаления, которое приводит к скоплению жидкости под сетчаткой без ее разрыва.

Рисунок 11.2. Отслоение сетчатки

Отслоение сетчатки с большей вероятностью происходит у людей с близорукостью (миопией), у лиц, которые ранее переносили разрывы или отслоения сетчатки на одном из глаз, после операций на глазах, глазных травм или при наличии родственников с отслоением сетчатки.

Симптомы: что вы можете испытывать?

К симптомам разрыва сетчатки могут относиться внезапное или постепенное нарастание вспышек света в глазах или появление мушек, напоминающих фейерверк, а также «паутинок» или пятен, плавающих в поле зрения. Дополнительными симптомами при отслоении сетчатки служат темная завеса или тень, она как будто надвигается с любой стороны. Разрыв или отслоение сетчатки не сопровождаются болевыми ощущениями.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для выявления любых разрывов или отслоений сетчатки офтальмолог проверит центральное и периферическое зрение и проведет полный осмотр глаза с расширением зрачков.

Что можно сделать самостоятельно?

Способов предотвращения разрыва или отслоения сетчатки не существует, однако следует избегать глазных травм и знать связанные с ними факторы риска и симптомы, чтобы своевременно обратиться за офтальмологической помощью.

Когда следует обращаться к врачу?

Важно незамедлительно обратиться к офтальмологу, если вы замечаете появление в глазах вспышек света и мушек, снижение остроты зрения, темную завесу или тень, застилающую любую часть поля зрения с любого направления. Раннее лечение разрыва сетчатки может предотвратить ее отслоение. При безотлагательном лечении отслоения сетчатки можно избежать значительной потери зрения.

Лечение

Лечение разрывов сетчатки без отслоения может проводить офтальмолог, специализирующийся на болезнях сетчатки, в амбулаторных условиях при помощи лазерной терапии или криотерапии (примораживания). Лечение отслоения сетчатки обычно проводится либо в кабинете офтальмолога, либо в операционной в зависимости от типа, локализации и степени тяжести отслоения сетчатки. Если отслоение сетчатки не затронуло центральное зрение (макулу), зачастую восстановление сетчатки происходит в течение примерно суток. Если отслоение сетчатки всё же коснулось центрального зрения, то сетчатка нередко восстанавливается в течение семи дней с соответствующего момента. Если центральное зрение затронуто отслоением сетчатки более семи дней, то сетчатка может быть восстановлена в день, на который назначена операция. Ниже представлены различные методы, которые могут быть использованы для восстановления отдельных типов отслоения сетчатки.

Пневматическая ретинопексия. По краям разрыва сетчатки проводится криотерапия, после чего в полость стекловидного тела вводится пузырек газа. Для того чтобы этот пузырек максимально покрывал зону разрыва сетчатки, вам может потребоваться придать определенное положение голове. Данная процедура применяется для отдельных пациентов при некоторых типах отслоения сетчатки и проводится в кабинете офтальмолога.

Круговое склеральное пломбирование. Во время этой операции вокруг белой части глаза накладывается жесткая силиконовая лента: она вдавливается в стенку глаза и поддерживает место разрыва сетчатки. Эту ленту — так называемую склеральную пломбу — невозможно увидеть в зеркале или в поле зрения. В результате такой операции, скорее всего, произойдет небольшое увеличение близорукости, зачастую поддающееся коррекции при помощи подбора новых очков или контактных линз. При установке склеральной пломбы также присутствует небольшой риск возникновения двоения в глазах, которое обычно проходит в течение нескольких недель. Жесткая силиконовая лента, не имеющая магнитных свойств, остается в глазу навсегда. Хирургическое вмешательство проводится в операционной. Иногда для удержания сетчатки на месте в послеоперационный период используется газовый пузырек. Пока он не рассосался, важно не совершать авиаперелетов и не принимать некоторые виды анестетиков.

Витрэктомия. В ходе этой операции после удаления жидкости, находящейся под сетчаткой, и лечения ее разрывов производится удаление стекловидного тела и повторное прикрепление сетчатки. Для удержания сетчатки на месте во время операции используется пузырек газа или силиконового масла. В случае использования газа вам может быть рекомендовано сохранять определенное положение головы, чтобы пузырек максимально покрывал разрыв сетчатки. Кроме того, на то время, пока газовый пузырек будет находиться в глазу, вам потребуется воздержаться от авиаперелетов и нахождения на большой высоте над уровнем моря. Если в данный период необходимо проведение еще одной операции, вам следует сообщить об этом анестезиологу, поскольку некоторые обезболивающие средства могут препятствовать действию газового пузырька. В дальнейшем он постепенно самостоятельно рассосется и будет замещен вырабатываемой глазом жидкостью. При отдельных видах отслоения сетчатки, а также в том случае, когда пациент не способен занять правильное положение после введения газового пузырька, может применяться силиконовое масло, однако для его удаления потребуется отдельная операция. В 85–90 % случаев после первой операции восстановление прикрепления сетчатки проходит успешно, однако в 10–15 % случаев могут потребоваться дополнительные операции из-за образования рубцовой ткани (так называемая пролиферативная витреоретинопатия), приводящего к повторному отслоению сетчатки. В течение последующих нескольких месяцев или лет после проведения витрэктомии обычно происходит прогрессирование катаракты, в связи с чем в дальнейшем, скорее всего, потребуется операция по ее удалению.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

После восстановления прикрепления сетчатки у большинства пациентов наблюдается существенное улучшение зрения. Однако исходная его острота может и не вернуться, в особенности если произошло отслоение макулы — центральной части сетчатки.

Дополнительные источники

https://nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/retinal-detachment

https://www.aao.org/eye-health/diseases/detached-torn-retina

https://eyewiki.aao.org/Retinal_Detachment

Пролиферативная витреоретинопатия (ПВР)

Анант Састри, дипломированный врач

Что это такое?

Пролиферативная витреоретинопатия (ПВР) — образование рубцовой ткани на сетчатке или под ней. ПВР возникает в результате сквозного разрыва сетчатки при наличии ее отслоения. Клетки и пигмент, которые в нормальном состоянии находятся позади сетчатки, из-за разрыва могут перемещаться в стекловидное тело. В результате возникает сложная воспалительная реакция, способствующая формированию рубцовой ткани.

ПВР возникает примерно в 10 % случаев отслоения сетчатки, причем вероятность ее появления выше, если отслоение сетчатки произошло за несколько недель или месяцев до ее устранения. К другим факторам риска развития ПВР относятся молодой возраст, кровоизлияния, глазные травмы, предшествующие операции на глазах или перенесенные глазные инфекции.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Иногда ПВР протекает бессимптомно. В других случаях рубцовая ткань, образующаяся при ПВР, может сжиматься и тянуть за собой сетчатку, следствием чего становятся утрата четкости или искажение зрения. Кроме того, ПВР может провоцировать повторное отслоение сетчатки после ее хирургического восстановления и сопровождаться вспышками света, мушками или ощущением «занавеса», опускающегося на поле зрения с любой стороны.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Чтобы выявить зоны с аномальной рубцовой тканью, разрывы или отслоение сетчатки, офтальмолог проведет полное обследование глаз, включая осмотр с расширением зрачков. Кроме того, врач проверит остроту зрения и внутриглазное давление, поскольку ПВР также может приводить к повреждению цилиарного тела — структуры, отвечающей за выделение поддерживающей уровень давления в глазу жидкости.

Что можно сделать самостоятельно?

Несмотря на известность факторов риска развития ПВР, описанных выше, для активного предотвращения этого заболевания не существует никаких мер.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращаться к офтальмологу необходимо при возникновении вспышек света и мушек, изменениях зрения или боли в глазах.

Лечение

Единственный способ удаления мембран ПВР — витрэктомия, операция, которую проводит специалист по сетчатке. Он извлекает из глаза стекловидное тело, отделяет рубцовую ткань, вызывающую тракцию сетчатки, а в тяжелых случаях может даже сделать ослабляющие разрезы на сетчатке, чтобы минимизировать тракцию и вероятность ее повторного отслоения. Кроме того, хирург может установить жесткую силиконовую пломбу вокруг белой части глаза (склеры) для обеспечения большей устойчивости сетчатки.

Помимо указанных процедур, для повторного прикрепления сетчатки часто требуется удаление хрусталика и помещение в глаз пузырька с силиконовым маслом. В зависимости от степени тяжести отслоения сетчатки этот пузырек может оставаться в глазу от нескольких месяцев до нескольких лет, после чего удаляется в ходе отдельной операции. После витрэктомии вам, скорее всего, будет предписано держать голову определенным образом, чтобы сетчатка могла заново прикрепиться.

После операции по удалению мембран ПВР и повторному прикреплению сетчатки некоторые хирурги для снижения риска повторного возникновения ПВР также рассматривают возможность инъекции метотрексата в полость стекловидного тела, заполненную силиконовым маслом. Дозировка этого препарата составляет около 0,1 миллилитра (400 микрограммов) еженедельно в течение примерно 8–12 недель, а затем инъекции проводятся раз в две недели в течение четырех недель. При назначении инъекций метотрексата важно следить за достаточным увлажнением поверхности глаза.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

После удаления рубцовой ткани ПВР и восстановления сетчатки возможно некоторое улучшение зрения, однако, скорее всего, оно будет иметь ограниченный характер, и вряд ли зрение вернется к прежнему уровню.

Дополнительные источники

https://en.wikipedia.org/wiki/Proliferative_vitreoretinopathy

Пигментный ретинит (ПР) и другие разновидности наследственной дегенерации сетчатки

Алессандро Ианнаконе, дипломированный врач, магистр наук, член Ассоциации исследований в области зрения и офтальмологии (ARVO)

Что это такое?

К прогрессирующему повреждению сетчатки может приводить множество наследственных глазных заболеваний. Наследственный характер этих патологий заключается в том, что они передаются детям через генетические изменения, носителем которых является один или оба родителя. Поскольку модели наследования отличаются друг от друга, у родителей пациента с тем или иным заболеванием его симптомы могут проявляться, а могут и не проявляться, а также заболевания могут обнаруживать себя не в каждом поколении. К двум основным типам дегенерации сетчатки относятся пигментный ретинит (ПР) и дистрофия колбочек (ДК). В случае если эти заболевания воздействуют преимущественно на макулу, они принадлежат к так называемым макулярным дистрофиям. Некоторые виды дистрофии сетчатки могут сочетаться с другими системными проблемами организма, такими как потеря слуха, ожирение и заболевания почек. Когда эти отклонения или патологии встречаются одновременно, их квалифицируют как «синдромы». В силу сложного характера дегенераций сетчатки в диагностике и лечении этих патологий, скорее всего, будет участвовать специалист по сетчатке.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Первый симптом, обычно отмечаемый при ПР, — зрительные затруднения при слабом освещении. При утрате четкости или потемнении зрительного восприятия могут возникать пятна неправильной формы или кольца — так называемые скотомы. Как правило, эти дефекты сначала поражают дальнее или среднее периферическое зрение, но со временем они охватывают всё больший объем поля периферического зрения, в результате чего возникает феномен, часто именуемый «туннельным зрением». Центральное зрение обычно не затрагивается до наступления поздних стадий заболевания. Напротив, при возникновении ДК сначала могут отмечаться ухудшение центрального зрения и затруднения при чтении, в отдельных случаях — светобоязнь (фотофобия). Полная потеря зрения в результате наследственной дегенерации сетчатки происходит редко, однако распространенным случаем при ПР является наступление «юридической слепоты»[9] из-за потери периферического зрения, а при ДК или других видах макулярной дистрофии «юридическая слепота» может возникнуть из-за ухудшения центрального зрения (острота менее 20/200).

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для обнаружения изменений в сетчатке, характерных для ПР, КД или макулярной дистрофии, офтальмолог проведет осмотр задней стенки глаза. На ранних стадиях этих заболеваний сетчатка может выглядеть относительно нормально, однако в дальнейшем в ней обычно появляются темные пигментные отложения. Кроме того, может побледнеть зрительный нерв, произойти сужение кровеносных сосудов сетчатки, а на третьем или четвертом десятилетии жизни может возникнуть катаракта. У пациентов с ПР также способен развиться отек сетчатки — так называемый кистозный отек макулы.

Для подтверждения диагноза и наблюдения за течением заболевания офтальмологу потребуется провести различные исследования. Как правило, выполняется проверка поля зрения, позволяющая картографировать качество центрального и периферического зрения. Также могут быть проведены электроретинограмма или электроокулография — неинвазивные исследования, позволяющие определить состояние здоровья глаза при помощи измерения электрических сигналов сетчатки при освещении и в темноте. Наконец, могут быть выполнены молекулярно-генетическое исследования. В общей сложности насчитывается около 350 различных генетических причин ПР и многих связанных с ним наследственных дегенераций сетчатки.

Что можно сделать самостоятельно?

В настоящее время не существует методов, способных остановить или предотвратить развитие наследственной дегенерации сетчатки, однако для контроля состояния и оптимизации зрительной функции важно регулярное наблюдение у офтальмолога.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращаться к офтальмологу необходимо, как только вы замечаете изменения в центральном или периферическом зрении, при устойчивых проблемах со зрением при тусклом свете или при возникновении повышенной чувствительности к свету. Важно регулярно проходить осмотры у офтальмолога, а по возможности и у специалиста по дегенерации сетчатки, — эти врачи смогут провести молекулярные генетические исследования, отслеживать осложнения и при необходимости назначать лечение.

Лечение

В настоящее время каких-либо способов полностью предотвратить или остановить развитие ПР или других наследственных дегенераций сетчатки не существует. Однако многочисленные исследования показали, что замедлить прогрессирующее развитие ПР можно при помощи пищевых добавок с различными витаминами и другими питательными веществами. Эти добавки позволяют дольше сохранять хорошее зрение и выиграть дополнительное время до того момента, пока не появятся доступные методы генной терапии и другие возможности лечения. При этом важно отметить, что лицам с определенными типами наследственной дегенерации сетчатки некоторые добавки не рекомендуются и даже могут навредить, а потому следует употреблять только рекомендованные офтальмологом добавки. В случае возникновения таких осложнений, как кистозный отек макулы и катаракта, они поддаются лечению с возможностью улучшения зрения.

Рисунок 11.3. При задней отслойке стекловидного тела оно отделяется от сетчатки

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже одобрило одну из разновидностей генной терапии, а в ближайшем будущем, вероятно, получат одобрение и другие подобные методы. По мере продолжения исследований появляется всё больше информации о генетических причинах и скрытых механизмах различных видов дистрофии сетчатки. Это позволяет офтальмологам внедрять и разрабатывать гораздо более эффективные и детализированные подходы к лечению. Одним из новых впечатляющих методов лечения прогрессирующей ПР стала хирургическая имплантация искусственной сетчатки Argus II, получившая одобрение FDA и доступная для пациентов с терминальной стадией заболевания. Вероятно, ваш офтальмолог также следит за новыми клиническими испытаниями и методами лечения.

Помощь в осуществлении жизнедеятельности на максимально возможном уровне, несмотря на снижение зрения, и достижении частичной зрительной реабилитации могут оказать специалисты по помощи слабовидящим и реабилитационной терапии. Кроме того, справляться с перечисленными выше симптомами помогают общественные организации пациентов и группы поддержки.

Пациентам с более сложными синдромами для помощи в решении других проблем со здоровьем обычно необходимо участие целой группы врачей. Кроме того, при употреблении некоторых пищевых добавок рекомендован периодический контроль — сдача анализов крови, назначаемых основным лечащим врачом. Например, если пациент принимает витамин А, то примерно раз в год может потребоваться контроль функций печени, а принимающим эти добавки женщинам с остеопорозом необходимо проходить проверку плотности костной ткани.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Как правило, ПР и другие виды наследственной дегенерации сетчатки с возрастом вызывают прогрессирующее ухудшение зрения. Однако большинство пациентов с наследственными дегенерациями сетчатки сохраняют хорошее центральное или периферическое зрение до наступления среднего возраста или дольше. При успешном и своевременном лечении осложнений, а также при реализации стратегии восстановительного лечения может произойти улучшение зрения.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Retinitis_Pigmentosa

Цветовая слепота (дальтонизм)

Брайан Стэгг, дипломированный врач;

Пратап Чалла, дипломированный врач

Что это такое?

Цветовой слепотой (дальтонизмом) называются дефекты хроматического восприятия, когда человек с трудом различает определенные цвета — например, красный и зеленый или синий и желтый. Наиболее распространенная на сегодняшний день форма дальтонизма — смешение красного и зеленого цветов; реже встречается сине-желтая цветовая недостаточность. За наше хроматическое (цветовое) зрение отвечают колбочковые клетки сетчатки. Каждая такая колбочка содержит определенный пигмент — красный, зеленый или синий. При отсутствии или недостатке одного из этих цветовых пигментов возникает цветовая слепота. Такой дефект может быть частичным (нарушение восприятия лишь некоторых оттенков цвета) или полным (нарушение восприятия всех оттенков цвета). Обычно проблемы цветового восприятия являются врожденными, при этом дальтонизм чаще встречается у мужчин, чем у женщин, что связано со способом наследования дефектного гена. Как минимум отдельные проблемы с цветовосприятием имеет примерно каждый двенадцатый мужчина. Полное неразличение цветов (ахроматопсия) встречается крайне редко и обычно сопровождается другими серьезными расстройствами зрения.

Существует ряд других заболеваний, способных привести к дальтонизму. В этот список входят пигментная дистрофия сетчатки, нейропатия зрительного нерва, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, глаукома, лейкемия, заболевания печени, хронический алкоголизм, возрастная макулярная дегенерация, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, серповидноклеточная анемия. К цветовой слепоте также могут привести травмы или ишемические нарушения, повреждающие сетчатку, зрительный нерв или отдельные участки головного мозга. Кроме того, изменение хроматического зрения могут вызывать некоторые лекарственные препараты, такие как антибиотики, барбитураты, противотуберкулезные средства, лекарства от повышенного кровяного давления, а также ряд препаратов, применяемых для лечения аутоиммунных и психических заболеваний.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Некоторые цвета могут казаться серыми, либо возможно неразличение двух цветов, при отсутствии патологии воспринимаемых как разные. Люди с врожденными нарушениями хроматического зрения в молодом возрасте могут не испытывать затруднений с различением определенных цветов.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для выявления дальтонизма офтальмологи проводят разнообразные тесты на цветовосприятие. В одних таких тестах требуется найти цветную фигуру или цифру на определенном фоне, в других — определить и сгруппировать похожие цвета.

Что можно сделать самостоятельно?

О способах профилактики цветовой слепоты ничего не известно. Поскольку данное заболевание часто передается по наследству, при наличии имеющих его родственников сообщите об этом офтальмологу. Терапевт при назначении лекарств, способных вызвать изменения хроматического зрения, порекомендует периодически проверять зрение.

Когда следует обращаться к врачу?

Обратитесь к офтальмологу, если вы заметили затруднения с различением цветов. Вновь возникшие проблемы с хроматическим зрением, отсутствовавшие при рождении, могут быть признаком какого-либо другого заболевания или вызываться лекарствами, которые вы принимаете. Кроме того, родителям следует обращать внимание на симптомы дальтонизма у детей.

Лечение

Наследственная цветовая слепота в настоящее время не поддается лечению. Для большинства людей, имеющих проблемы с хроматическим зрением, их можно успешно нивелировать при помощи цветовых подсказок и деталей либо с использованием адаптивного оборудования. Пациентам с ахроматопсией, также испытывающим чувствительность к яркому свету, иногда помогает ношение очков с тонированными линзами. Ненаследственная цветовая слепота с установленной конкретной причиной лечится путем выявления и устранения лежащей в ее основе проблемы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Наследственный дальтонизм обычно не исчезает в течение всей жизни. Если заболевание не является врожденным, то перспективы зависят от вызывающей его проблемы. Например, если дальтонизм возникает в результате приема лекарственных препаратов, то восстановлению нормального хроматического зрения чаще всего может способствовать прекращение их приема под наблюдением лечащего врача.

Дополнительные источники

https://www.preventblindness.org/color-blindness

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-color-blindness

Лазерное лечение заболеваний сетчатки

Анантх Састри, дипломированный врач

Лечение различных заболеваний сетчатки может проводиться в кабинете офтальмолога при помощи специализированных лазерных процедур. Их можно выполнять в один день с плановым офтальмологическим обследованием без воздержания от еды, необходимого перед хирургическими операциями.

Как проводится лазерная хирургия сетчатки?

Лазерные процедуры проводятся в специализированных кабинетах клиник. Сначала выполняется анестезия при помощи глазных капель или инъекции вокруг глаза, затем офтальмолог чаще всего кладет на ваш глаз специальную контактную линзу. Ваш подбородок должен быть помещен на упор лазерного аппарата, либо вы расположитесь на откинутом процедурном кресле — в таком случае офтальмолог проводит манипуляции при помощи прикрепленного к голове лазера с подсветкой. Во время процедуры можно увидеть яркую вспышку света, а также почувствовать легкое жжение, сопровождающее каждый цикл воздействия лазера. Если вас это беспокоит, то для снятия легкого дискомфорта рекомендовано использование обезболивающих глазных капель или инъекция анестетика. Лазерная терапия обычно предполагает два или более сеансов, которые проводятся в разные дни. После завершения процедуры иногда наблюдается временная нечеткость зрения, проходящая через несколько минут или часов. Иногда во время процедуры в лазерном кабинете разрешается присутствие вашего родственника или друга — им потребуется надеть очки, защищающие от лазерного воздействия, чтобы предотвратить любое потенциальное повреждение глаз. Для лечения различных заболеваний сетчатки используется несколько типов лазерных процедур.

Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПЛКС). Любое заболевание, вызывающее недостаток кислорода в сетчатке (например, диабетическая ретинопатия или окклюзия вен сетчатки), способно спровоцировать неоваскуляризацию — рост новых аномальных кровеносных сосудов в глазу. Неоваскуляризация в задней части глаза может привести к кровоизлиянию внутри глаза или тракционной отслойке сетчатки — значительным факторам ухудшения зрения; неоваскуляризация в радужной оболочке — к неоваскулярной глаукоме, способной вызывать сильные боли и необратимую утрату зрения из-за неконтролируемого высокого внутриглазного давления. В ходе процедуры ПЛКС проводится лазерное воздействие на периферическую сетчатку с целью вызвать сужение аномальных кровеносных сосудов. В дальнейшем это снизит вероятность кровотечения или тракционной отслойки сетчатки. Иными словами, задача ПЛКС — защита от дальнейшего ухудшения состояния глаза, а не улучшение зрения.

Рисунок 11.4. Лазерная хирургия может замедлить прогрессирующее развитие диабетической ретинопатии

В редких случаях отмечаются ухудшение зрения при тусклом освещении, ухудшение бокового зрения или нечеткость центрального зрения, вызванные отеком сетчатки после применения лазера в ходе ПЛКС. К другим редким побочным эффектам относятся появление пятна в центральном поле зрения, незначительные нарушения хроматического зрения или контрастности, небольшое снижение способности фокусироваться на близких объектах или увеличение зрачка в глазу, на котором проходила процедура. Эти нежелательные осложнения в целом менее серьезны в сравнении с потерей зрения, которая может произойти без лечения неоваскуляризации.

Фокальная лазерная коагуляция при макулярном отеке. Фокальная лазерная коагуляция проводится при отеке макулы (центральной части сетчатки), чаще всего вызванном диабетом или окклюзией ветвей вены сетчатки. Отек возникает из-за вытекания жидкости из кровеносных сосудов сетчатки в окружающие ткани. Он может привести к искажению или утрате четкости зрения. Кроме того, без лечения в течение длительного времени отек способен повлечь за собой необратимые повреждения сетчатки: точно так же, если долго не вытирать лужу на деревянном полу, со временем вода его повредит. Фокальная лазерная коагуляция направлена не на улучшение зрения, а на предотвращение его ухудшения, однако после процедуры зрение может стать лучше. В еще более редких случаях происходит ухудшение зрения, либо у пациента возникает пятно в центральном поле зрения. Как правило, процедура фокальной коагуляции безболезненна.

Лазерная ретинопексия. Лазерная ретинопексия — неинвазивная процедура, применяемая для лечения разрыва сетчатки или отдельных случаев отслоения сетчатки, локализованных на ее дальней периферии. Эта процедура проводится с целью предотвращения дальнейшего прогрессирования разрыва или отслоения сетчатки. В ходе нее вокруг разрыва сетчатки наносятся лазерные коагуляты, «подтягивающие» окружающую ткань сетчатки. Рубцы, образующиеся под воздействием лазера, формируются примерно в течение недели, поэтому лазерная ретинопексия не дает немедленного эффекта, а также не избавляет от мушек, которые могут наблюдаться в результате разрыва сетчатки. Поскольку лазерная ретинопексия не приводит к моментальному результату, важно помнить о симптомах отслоения сетчатки даже после проведения этой процедуры. К ним могут относиться вспышки света, новое появление мушек или такой дефект поля зрения, часто описываемый пациентами, как темная завеса или тень, надвигающаяся на поле зрения с любого направления. При обнаружении этих симптомов следует немедленно обратиться к офтальмологу. Для устранения прогрессирующего отслоения сетчатки часто требуется хирургическое вмешательство; его проводят в операционной.

Фотодинамическая терапия при хориоидальной неоваскуляризации. При некоторых разновидностях хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ), поражающей центр макулы, может быть применена фотодинамическая терапия (ФДТ). При данной процедуре через вену на руке в течение 10 минут вводится активируемый светом краситель (вертепорфин). Через пять минут на область ХНВ, где концентрируется краситель, воздействуют лазерным излучением. Специальный краситель и свет предотвращают повреждение нормальной сетчатки вокруг этого места. Для полного устранения ХНВ может потребоваться несколько процедур ФДТ в течение нескольких лет.

Один из редких потенциальных побочных эффектов использования красителя вертепорфина — временное появление болей в пояснице, причина которых неизвестна. Они возникают примерно у 2 % пациентов, причем только в момент введения красителя. Кроме того, в течение пяти дней после процедуры следует избегать воздействия прямых солнечных лучей, чтобы не допустить ожогов кожи и повреждения глаз.

Субпороговая микроимпульсная лазерная терапия. Эта уже доступная пациентам новейшая разновидность лазерных процедур используется для лечения некоторых заболеваний сетчатки, таких как диабетический макулярный отек, макулярный отек при окклюзии вен сетчатки и центральная серозная хориоретинопатия. В ходе этой процедуры на макулу — участок сетчатки, отвечающий за центральное зрение, — производится очень мягкое воздействие лазерными пучками с целью вызвать микроскопические изменения в клетках сетчатки, не повреждая их. Процедура проводится аналогично описанной выше фокальной лазерной коагуляции. Субпороговая микроимпульсная лазерная терапия несет меньший риск повреждения сетчатки по сравнению с фокальной лазерной терапией, однако может оказаться не столь эффективной, а в случае неудачного результата может потребоваться повторная лазерная процедура или другие виды лечения.

Дополнительные ресурсы

https://eyewiki.aao.org/Lasers_(surgery)

https://eyewiki.aao.org/Panretinal_Photocoagulation

https://eyewiki.aao.org/Sub-threshold_Laser

https://eyewiki.aao.org/Photodynamic_Therapy_(PDT)

Хирургия сетчатки

Винсент А. Дерамо, дипломированный врач

За последние годы глазная хирургия добилась заметных успехов. При помощи хирургического вмешательства сегодня возможно успешно лечить большое количество глазных заболеваний и патологий. Многие глазные операции, такие как хирургия катаракты и пересадка роговицы, проводятся на передней части глаза, тогда как операции на сетчатке относятся к задней части глаза. Установить, поможет ли пациенту операция на сетчатке, способен только офтальмолог. В целом существует два основных вида операций на сетчатке — витрэктомия и пломбирование склеры (установка склеральной пломбы).

Витрэктомия. В задней части глаза содержится желеобразная субстанция — так называемое стекловидное тело, на которое приходится более 80 % объема глаза. Хирургическое удаление стекловидного геля называется витрэктомией. Стекловидное тело для хорошего зрения не обязательно, поэтому при необходимости его можно удалить. Поскольку желеобразное вещество стекловидного тела имеет отношение ко многим заболеваниям сетчатки, таким как диабетическая ретинопатия, отслоение сетчатки, макулярное отверстие, эпиретинальная мембрана и т. п., витрэктомия может помочь некоторым пациентам с этими патологиями.

Как и любая другая медицинская процедура, витрэктомия сопряжена с определенными рисками (их вероятность составляет 1 %), о которых вам должен рассказать хирург. Она проводится в операционной с использованием местной или общей анестезии. При местной анестезии вы останетесь в сознании, находясь под воздействием седативных средств, также будет проведено обезболивание зоны вокруг глаза. Увидеть ход операции вы не сможете. Во время хирургического вмешательства большинство пациентов чувствуют себя комфортно и не испытывают значительных болевых ощущений. В других случаях, в особенности для пациентов в молодом возрасте, применяется общий наркоз, который позволяет вам спать во время операции.

Витрэктомия выполняется с использованием хирургического микроскопа. Зрачок глаза, на котором проводится операция, расширяется, чтобы хирург мог видеть сетчатку. После очистки глаза стерилизующим мыльным раствором в склере (белом наружном слое глазного яблока) делаются три крошечных разреза. Через один из них вводится инфузионная система, по которой в глаз поступает сбалансированный солевой раствор, замещающий стекловидное тело во время операции. Для удаления стекловидного геля без повреждения сетчатки используются очень маленькие специальные инструменты. Нередко вместе с витрэктомией выполняются другие манипуляции с сетчаткой: лазерные процедуры, пилинг мембраны (удаление рубцовой ткани), удаление остатков катаракты, повторное прикрепление сетчатки и введение некоторых лекарственных препаратов в полость стекловидного тела.

В заключительной части витрэктомии в полость стекловидного тела иногда требуется поместить воздушный или газовый пузырек, помогающий удерживать сетчатку на месте, пока она заживает. В зависимости от типа используемого газа пузырек будет находиться в глазу от нескольких дней до нескольких недель — пока полностью не рассосется. На время присутствия пузырька в глазу хирург может порекомендовать вам держать голову в определенном положении — например, вниз лицом либо правой или левой стороной. При наличии пузырька в глазу очень важно избегать авиаперелетов, нахождения на большой высоте над уровнем моря или анестезии при помощи закиси азота, поскольку всё это может привести к увеличению пузырька и травме глаза. Кроме того, о присутствии газового пузырька в глазу следует предупредить других врачей, если в этот период вам требуется операция на других органах. Если для заполнения полости стекловидного тела вместо газа используется силиконовое масло, то ограничения на полеты, нахождение на большой высоте и анестезию закисью азота отсутствуют. Однако, в отличие от газа, силиконовое масло не растворяется и не исчезает самостоятельно, поэтому для его удаления в дальнейшем может потребоваться еще одна операция.

Рисунок 11.5. Инструменты, используемые при витрэктомии для проникновения в глазное яблоко

После витрэктомии глаз обычно краснеет, несколько дней может казаться, что он «поцарапан» или раздражен. Также после операции хирург назначит прием глазных капель. Обычно осмотр глаза проводится на следующий день после операции, далее следуют контрольные осмотры с определенными промежутками. Полное восстановление может занять до года.

Склеральное круговое пломбирование. В этом типе операций используется несъемная прочная силиконовая лента без магнитных свойств — так называемая склеральная пломба, размещенная для поддержки сетчатки вокруг глазного яблока, подобно ремню. Такие пломбы безопасно служат на протяжении многих лет и хорошо переносятся глазом. В отличие от витрэктомии, используемой для лечения сразу нескольких заболеваний сетчатки, склеральная пломба применяется в основном для устранения отслоения сетчатки. Установка склеральной пломбы сопряжена с определенными рисками (их вероятность составляет 1 %), о которых вам расскажет хирург. Операция проводится в операционной под местной или общей анестезией.

Во время операции глаз сначала промывается стерилизующим мыльным раствором, затем хирург осматривает сетчатку, определяя места ее разрывов и отслоения. Разрывы сетчатки поддаются лечению с помощью криотерапии — замораживания, помогающего сетчатке оставаться в правильном положении, — или с помощью лазерных процедур. После этого на глазное яблоко накладывается склеральная пломба, представляющая собой несъемный массив неэластичного материала — зачастую твердого силикона или, реже, силиконовой губки. Пломба прикрепляется к склере под конъюнктивой, поддерживая сетчатку и ликвидируя ее отслоение. После операции пломба незаметна, так как располагается глубоко в задней части глаза, за веками.

Иногда при установке склеральной пломбы, как и при витрэктомии, используется пузырек воздуха или газа, в связи с чем хирург может порекомендовать вам держать голову в определенном положении — например, вниз лицом либо правой или левой стороной. В течение нескольких недель после операции глаз обычно краснеет, несколько дней может казаться, что он «поцарапан» или раздражен. После операции вам будет необходимо использовать глазные капли. Первый контрольный осмотр обычно проводится на следующий день после операции, далее — с определенными промежутками.

Перед операцией на сетчатке у вас, скорее всего, возникнут дополнительные вопросы, их следует обсудить с хирургом. Во многих случаях операция на сетчатке — исключительно ценный метод восстановления зрения, утраченного в результате тяжелых заболеваний сетчатки, еще недавно не поддававшихся лечению.

Дополнительные источники

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-vitrectomy

https://www.healthline.com/health/scleral-buckling

Глава 12. Глазные инфекции и воспаления

Увеит

Притхви Мратхьюнджайя, дипломированный врач, магистр здравоохранения

Что это такое?

Увеитом называется воспаление увеального тракта — пигментированной части глазного яблока, состоящей из радужной оболочки, цилиарного тела и хориоидеи (сосудистой оболочки). В эти структуры поступает большой объем крови, в связи с чем они становятся восприимчивыми к воспалению и инфекциям других частей тела. Важным фактором того, как будет развиваться воспалительный процесс и насколько он окажется тяжелым, выступает индивидуальная иммунная система, в связи с чем проявления увеита у каждого человека будут выглядеть по-разному.

Наиболее распространенная классификация увеитов основана на том, какие структуры глаза подвергаются воспалению. Передний увеит, также известный как ирит или иридоциклит, представляет собой воспаление передней части глаза — передней камеры и радужной оболочки. При промежуточном увеите (другое название — парспланит) происходит воспаление передней и средней частей глаза, передней камеры, радужной оболочки и части полости стекловидного тела. При заднем увеите воспаляется задняя часть глаза в области сетчатки и стекловидного тела, а при панувеите — все структуры глаза, от передней до задней части глазного яблока.

Увеит может быть вызван или усугублен глазной травмой или различными системными заболеваниями, в том числе инфекциями и аутоиммунными заболеваниями (в последнем случае иммунная система организма начинает атаковать собственные увеальные тракты). Часто установить конкретную причину заболевания не удается, несмотря на тщательное медицинское обследование и лабораторные анализы. Тем не менее врач в любом случае попытается выявить точную причину возникновения увеита, чтобы лечение можно было направить как на само воспаление, так и на лежащие в его основе факторы.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При увеите могут возникать боль в глазах, их покраснение, светочувствительность и нечеткость зрения. При заднем увеите и панувеите более высока вероятность ухудшения зрения, поскольку поражается хориоидея (сосудистая оболочка), расположенная в задней части глаза.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Прежде всего офтальмолог запросит у вас информацию о ранее перенесенных заболеваниях. Поскольку увеит может поражать все структуры глаза, для оценки уровня воспаления в различных частях глаза проводится полный офтальмологический осмотр с расширением зрачков. Особое внимание офтальмолог уделит обнаружению воспаленных клеток внутри глазного яблока. Также проводится измерение глазного давления, поскольку увеит в отдельных случаях способен привести к глаукоме. Кроме того, могут быть выполнены дополнительные визуальные исследования, включая флюоресцентную ангиографию и УЗИ. В некоторых случаях врач назначит лабораторные анализы, способные помочь выявить основную причину заболевания. Также может потребоваться заключение основного лечащего врача. В очень тяжелых случаях увеита проводится операция витрэктомии, при которой удаляется глазная жидкость, а ее образец берется для исследования, позволяющего установить точную причину воспаления.

Что можно сделать самостоятельно?

Предотвратить увеит помогает избегание глазных травм. При наличии какого-либо базового системного аутоиммунного заболевания контроль над ним под наблюдением основного лечащего врача может способствовать предотвращению возникновения увеита.

Когда следует обращаться к врачу?

При появлении боли и покраснения глаз, помутнении зрения или возникновении светочувствительности необходимо обратиться к офтальмологу.

Лечение

Как правило, лечение увеита начинается с частого (до одного раза в час во время бодрствования) применения стероидных глазных капель, дозировка которых постепенно уменьшается на протяжении нескольких недель или месяцев. Иногда при сильном воспалении (обычно при заднем увеите или панувеите) могут потребоваться прием стероидов или инъекции стероидов вокруг глазного яблока. Врач проследит за возможными негативными побочными эффектами для глаз, такими как катаракта или глаукома, и организма в целом, которые может вызвать прием стероидных препаратов. В наиболее тяжелых случаях назначаются пероральные или инъекционные иммуносупрессивные препараты (как правило, при участии основного лечащего врача или ревматолога). Одновременно будет проводиться лечение любых других инфекций или заболеваний, связанных с увеитом.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Увеит, как воспалительное заболевание, может протекать длительное время и иметь рецидивы. Степень улучшения состояния пациента определяется тяжестью и масштабом воспалительного процесса. Своевременная диагностика и лечение при помощи стероидов чаще всего позволяют восстановить зрение до хорошего уровня. Если у вас увеит, необходимо следовать указаниям вашего врача по приему назначенных лекарств и незамедлительно сообщать ему о любых изменениях зрения.

Дополнительные источники

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-uveitis

https://eyewiki.aao.org/Acute_Anterior_Uveitis

https://eyewiki.aao.org/Treatment_of_Uveitis

Эндофтальмит

Хенри Л. Фенг, дипломированный врач

Что это такое?

Эндофтальмит представляет собой серьезную воспалительную реакцию внутри глазного яблока, чаще всего вызванную бактериальной, грибковой или вирусной инфекцией. Микробы могут попасть в глаз после травмы, глазной операции или инъекции (экзогенный эндофтальмит) либо переместиться в глаз посредством кровообращения из других частей тела (эндогенный эндофтальмит). После операций по удалению катаракты или других видов глазной хирургии эндофтальмит чаще всего возникает в течение двух — семи дней, однако в некоторых случаях это заболевание может появиться спустя несколько месяцев или даже лет, в особенности после операций по удалению глаукомы.

Симптомы: что вы можете испытывать?

К возможным симптомам эндофтальмита относятся ухудшение зрения, боль в глазах, выделения из них, покраснение. В некоторых случаях эти симптомы могут развиваться стремительно.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Врач проведет полное обследование, включающее проверку зрения, внутриглазного давления, реакции зрачка на свет, а также расширение зрачков в целях поиска признаков инфекции внутри глаза. В некоторых случаях может быть проведено ультразвуковое исследование глазного яблока.

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанных методов профилактики эндофтальмита не существует. Однако распространение микробов можно сократить при тщательном соблюдении правил гигиены, включая мытье рук с мылом перед прикосновением к лицу или глазам и поддержание в чистоте кончиков флаконов с глазными каплями. Эти правила особенно важно соблюдать после глазных операций или инъекций.

Когда следует обращаться к врачу?

Если после перенесенной операции на глазах у вас появились сильные боли, выделения из глаза, его покраснение или потеря зрения, в тот же день сообщите об этом хирургу, проводившему операцию, или обратитесь в отделение неотложной помощи для незамедлительного осмотра офтальмологом. Своевременная диагностика и лечение эндофтальмита имеют принципиальное значение для того, чтобы свести к минимуму вероятность значительного ухудшения зрения.

Лечение

Эндофтальмит лечится путем прямой инъекции антибиотиков в глаз (в большинстве случаев эту процедуру можно проводить в кабинете офтальмолога). Врач может взять небольшой образец жидкости из глаза для анализа, позволяющего определить наличие инфекции и ее разновидность, и затем ввести антибиотик. В более серьезных случаях в дополнение к этому для удаления инфекции из глаза может потребоваться срочная операция витрэктомии.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

При своевременном лечении эндофтальмита в легкой форме возможно восстановить отличное зрение. Данный процесс займет от нескольких недель до нескольких месяцев, при этом иногда требуется несколько инъекций антибиотиков или хирургическое вмешательство. При тяжелой форме эндофтальмита улучшения зрения может не произойти, а в редких случаях даже случается потеря глаза. Вероятность улучшения зрения зависит от тяжести инфекции и от того, как быстро началось лечение.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Endophthalmitis

Вирусный ретинит

Притхви Мратхьюнджайя, дипломированный врач, магистр здравоохранения

Что это такое?

Вирусы — это организмы, живущие за счет инфицирования других живых клеток. Тот или иной вирус может попасть в организм человека различными путями: при вдохе вместе с воздухом (например, так распространяется грипп), при глотании пищи или при контакте с носителем вируса. Попадая в кровеносную систему, вирус способен заражать клетки организма и вызывать нарушение их функционирования. Однако обычно иммунная система организма атакует и контролирует вирусы, поэтому симптомы заболевания не развиваются.

Вирусный ретинит — крайне редкое инфекционное заболевание сетчатки одного или обоих глаз, вызванное попаданием в нее вирусных частиц. Некоторые формы вирусного ретинита в основном поражают людей с системными заболеваниями, ослабляющими иммунную систему, такими как синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) или рак. Кроме того, иммунную систему могут ослаблять некоторые лекарственные препараты, такие как стероиды или химиотерапия, что также повышает риск заболевания вирусным ретинитом.

Как правило, вирусный ретинит возбуждают три вируса: цитомегаловирус (ЦМВ), вирус ветряной оспы (ВВО) и вирус простого герпеса (ВПГ), вызывающий простуды. Вирусами ЦМВ и ВВО большинство людей заражаются в детстве или юности, после чего к ним вырабатывается иммунитет, поэтому эти вирусы обычно поражают сетчатку только у пациентов с ослабленной иммунной системой. Однако вирус ВПГ, являющийся распространенной причиной простуд, в редких случаях способен поражать сетчатку даже у пациентов, в целом здоровых, — соответствующее заболевание называется синдромом острого некроза сетчатки.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Вы можете ощущать чувствительность к свету, видеть мушки перед глазами, а также к вероятным симптомам относятся вспышки света в одном или обоих глазах. Иногда наблюдается быстрое ухудшение зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Врач проведет полный осмотр, включающий расширение зрачков, чтобы проверить наличие кровоизлияний и/ или побеления кровеносных сосудов сетчатки, прозрачной в нормальном состоянии. Врачу также может потребоваться надавить на глаз, чтобы обнаружить разрыв или отслоение сетчатки.

Что можно сделать самостоятельно?

Способов профилактики вирусного ретинита не существует. Поскольку большему риску развития вирусного ретинита подвержены пациенты со СПИДом, особенно важное значение имеет предотвращение распространения ВИЧ. ВИЧ-положительным пациентам со значением маркера CD4<50 для раннего выявления вирусного ретинита необходимо регулярно проходить офтальмологические обследования.

Когда следует обращаться к врачу?

Следует незамедлительно обратиться к офтальмологу при появлении нечеткости зрения и чувствительности к свету, в особенности если у вас ослаблена иммунная система.

Лечение

Офтальмолог выяснит, нет ли у вас базового заболевания, предрасполагающего к возникновению вирусного ретинита. При его наличии офтальмолог даст вам направление к основному лечащему врачу для проведения дополнительного лечения. Инфекция сетчатки обычно лечится в течение нескольких недель при помощи комбинированного курса пероральных, внутривенных и внутриглазных противовирусных препаратов, таких как ганцикловир, ацикловир или фоскарнет, в зависимости от того, какой именно вирус стал предполагаемой причиной заболевания. В случае ретинита, вызванного ЦМВ, эффективно используется такая хирургическая процедура, как введение в стекловидное тело гранулы ганцикловира длительного действия для непосредственного лечения инфекции сетчатки.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Препараты, используемые для лечения вирусного ретинита, совершенствуются, однако степень улучшения зрения, которой можно достичь после того, как инфекция поставлена под контроль, зависит от тяжести поражения сетчатки, вызванного вирусом, а также от того, насколько рано была диагностирована инфекция и как быстро было начато лечение.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/CMV_Retinitis

https://eyewiki.aao.org/Acute_retinal_necrosis

Глава 13. Опухоли глаза и глазницы

Ретинобластома

Энн Шью, дипломированный врач

Что это такое?

Ретинобластома — серьезное онкологическое заболевание, развивающееся внутри глаза и возникающее в первую очередь у детей. Обычно ретинобластома представляет собой новообразование белого или кремового цвета, начинающееся от внутренней оболочки стенки глаза (сетчатки) и способное увеличиваться в размерах, заполняя собой глазное яблоко и/или распространяясь на другие органы. Целями лечения ретинобластомы являются, во-первых, спасение жизни пациента, а во-вторых, сохранение как можно большего объема зрения. Ретинобластома встречается редко — в США она выявлена примерно у четверых из каждого миллиона детей в возрасте до 15 лет. На ретинобластому приходится около 3 % всех онкологических заболеваний у детей в возрасте до 15 лет, примерно у двух третей из них диагноз ставится в возрасте до двух лет. Ретинобластома может одновременно присутствовать в обоих глазах, особенно если она диагностирована на первом году жизни.

Что вызывает ретинобластому?

Когда ребенок находится в утробе матери, идет процесс размножения эмбриональных или незрелых клеток сетчатки, за счет которых происходит формирование этой части глаза. В норме эмбриональные клетки сетчатки в дальнейшем перестают размножаться и становятся зрелыми. У каждого человека присутствует так называемый ген RB1, сдерживающий чрезмерное размножение клеток нашего организма. Когда данный ген мутирует, он больше не может функционировать, а потому организм теряет контроль над некоторыми клетками. При этом со стороны мутировавшего гена RB1 эмбриональные клетки сетчатки продолжают размножаться без остановки. Примерно у 25–30 % пациентов мутация данного гена присутствует во всех клетках организма (герминальная мутация, наследственная форма), поскольку они унаследовали ее от одного из родителей либо мутация произошла случайно на ранних сроках беременности (большинство наследственных форм обусловлено случайной мутацией на ранних стадиях развития). В остальных 70–75 % случаев мутировавший ген (ненаследственная форма) случайно появляется всего из одной клетки, которая затем начинает делиться, образуя опухоль. Научные данные о том, что именно вызывает эти случайные мутации, пока отсутствуют.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог (как правило, детский офтальмолог или специалист по сетчатке) проведет полный осмотр с расширением зрачков с целью обнаружить в задней части глаза какие-либо аномальные образования или наросты. Для нахождения этих новообразований или такого потенциально связанного с ретинобластомой признака, как кальцификация (отвердение тканей), может быть использовано ультразвуковое исследование. Если ребенок еще слишком мал, чтобы понимать, что от него требуется при обследовании, может возникнуть необходимость в обследовании под наркозом. Кроме того, может быть назначено рентгенографическое исследование головы для оценки состояния глаз, глазниц и головного мозга. Рекомендуемый метод визуализации — магнитно-резонансная томография.

Когда следует обращаться к врачу?

Поводом для обращения к офтальмологу для проведения полного обследования с расширением зрачков служат следующие симптомы: белый зрачковый рефлекс (лейкокория), часто заметный на фото со вспышкой, различные проявления косоглазия (страбизма), ухудшение зрения, покраснение и боль в глазах, разные размеры зрачков или любые изменения, заметные в передней части глаза или в его расположении.

Лечение

Для выработки оптимальной программы лечения необходимо участие многих специалистов; при этом важную роль играют люди, ухаживающие за ребенком (как правило, родители). В мировых центрах компетенций по лечению ретинобластомы (см. http://www.1rbw.org) перед началом курса лечения по возможности рекомендуется провести обследование пациента. Программа лечения зависит от того, поражены ли заболеванием один или оба глаза, а также от количества очагов ретинобластомы, их размера и расположения. Устранение из глаза только очагов поражения невозможно без риска распространения опухоли. В отдельных случаях наилучшим способом устранения очага поражения и лечения ретинобластомы служит удаление всего глаза и замена его протезом. В других случаях для сокращения очагов ретинобластомы проводится химиотерапия (всего организма или через кровеносные сосуды глаза), после чего все оставшиеся очаги можно удалить лазером или подвергнуть заморозке (криотерапии). Еще один метод лечения — радиационная терапия, однако она может увеличить риск образования новых опухолей на более поздних этапах жизни ребенка. Новые радиационные методы, такие как протонная терапия, более точны и способны снизить риск развития вторичных опухолей. Наведение облучения на опухоль также может проводиться с помощью пластины, помещенной непосредственно над новообразованием (брахитерапия).

Прогноз: каков уровень выживаемости при ретинобластоме?

Более совершенные методы диагностики и лечения ретинобластомы позволили значительно улучшить прогноз. В течение трех лет после проведения лечения около 96 % пациентов с ретинобластомой одного или обоих глаз живы, однако у них имеется предрасположенность к последующему возникновению других онкологических заболеваний, таких как рак костей, крови, легких или мочевого пузыря, способных угрожать жизни. При поражении ретинобластомой одного глаза сохраняются отличные перспективы для зрения, поскольку второй глаз остается в норме. Если же поражены оба глаза, то исход заболевания для зрения зависит от размера и расположения очага (очагов) ретинобластомы на момент их выявления. Наиболее важные факторы, способствующие более оптимистичным результатам, — повышение осведомленности об этом заболевании, раннее обнаружение семьей и врачами тревожных симптомов, а также своевременная диагностика и лечение.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Retinoblastoma

https://www.cancer.org/cancer/retinoblastoma/about/what-is-retinoblastoma.html

Gallie, Brenda L., and Soliman, Sameh E. «Retinoblastoma». Taylor and Hoyt’s Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Ed. Scott R. Lambert and Christopher J. Lyons. 5th ed. Edinburgh: Elsevier, 2017.

Внутриглазная меланома

Ваджиха Джурди Хейр, дипломированный врач

Что это такое?

Внутриглазная, или увеальная, меланома представляет собой раковую опухоль, возникающую из увеальной оболочки глаза, которую составляют пигментированные ткани — радужная оболочка, цилиарное тело и хориоидея. Это наиболее распространенная разновидность первичных (а не распространившихся из других частей тела) внутриглазных опухолей у взрослых, лечение которой зачастую проводится глазным онкологом — специалистом по раковым заболеваниям глаз. В отличие от меланомы кожи, возникновение внутриглазной меланомы не связано с воздействием солнечного света или других источников ультрафиолетового излучения. Более высокая частота появления хориоидальной меланомы отмечается у людей, происходящих из Северной Европы, или представителей европеоидной расы, а также ей способствуют некоторые генетические факторы и наличие родственников с этим заболеванием.

Симптомы: что вы можете испытывать?

За меланому иногда ошибочно принимают невусы — доброкачественные хориоидальные пигментные образования наподобие веснушек или родинок на коже, которые могут присутствовать в глазу. Тем не менее в редких случаях со временем они превращаются в меланому. Еще одно доброкачественное пигментированное новообразование в глазу — меланоцитома, отличающаяся глубокой пигментацией и возникающая очень близко к зрительному нерву. Зачастую отличить эти заболевания друг от друга трудно, поэтому для постановки правильного диагноза важна консультация специалиста по сетчатке или глазной онкологии.

Увеальные меланомы обычно не имеют симптомов, пока не увеличиваются в размерах настолько, что нарушают зрение. Если опухоль происходит из радужной оболочки или цилиарного тела, ее можно увидеть при осмотре глаза без расширения зрачка, а иногда и при взгляде в зеркало. Однако более распространенный хориоидальный тип меланомы может быть обнаружен только при осмотре с расширением зрачков. Если опухоль расположена близко к центру зрения (макуле) или зрительному нерву либо если она разрастается настолько, что происходит утечка жидкости, вызывающая отслоение сетчатки, могут наблюдаться нечеткость зрения, вспышки света, мушки и темные участки в поле зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог проведет тщательный осмотр переднего и заднего отделов глаза с расширением зрачков, чтобы определить местоположение опухоли, степень ее близости к зрительному нерву, наличие таких признаков, как выделение сукровицы, оранжевого пигмента и жидкости, а также диаметр и толщину новообразования. Также может потребоваться проведение ряда визуализационных исследований, таких как снимки глазного дна, аутофлюоресценция, оптическая когерентная томография, флюоресцентная ангиография и ультразвуковая эхография.

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанного способа предотвратить развитие внутриглазной меланомы не существует. Поскольку меланомы часто прогрессируют без каких-либо симптомов, необходимо соблюдать график регулярных осмотров у офтальмолога. Если на глазу обнаруживаются веснушка или невус, обязательно соблюдайте рекомендации врача и периодически делайте снимки этого новообразования, чтобы отслеживать его возможный рост.

Когда следует обращаться к врачу?

При появлении таких новых симптомов, как нечеткость зрения, мушки, вспышки света или дефекты поля зрения, следует немедленно обратиться к офтальмологу.

Лечение

Существует несколько сценариев лечения в зависимости от размера опухоли и возможностей глазного центра или больницы. В случае если опухоль слишком большого размера или слишком большой толщины и это препятствует безопасному локальному лечению, один из вариантов — энуклеация, удаление глаза. К методам лечения, позволяющим сохранить глаз, относятся местная лучевая терапия (радиоактивная терапия бляшек, или брахитерапия), протонная терапия или внешняя лучевая терапия. В дополнение к облучению могут применяться лазерные процедуры. Глазной онколог также назначит проведение обследования на метастазы (распространение опухоли в другие части тела), которое необходимо проводить регулярно в течение как минимум десяти лет после постановки диагноза внутриглазной меланомы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Приоритет в лечении увеальной меланомы — сохранение жизни пациента и предотвращение распространения опухоли, поэтому необходимо постоянно проходить обследования на наличие метастазов. Если при лечении выбор сделан в пользу метода, позволяющего сохранить зрение, то соответствующий результат будет зависеть от того, где располагалась первоначальная опухоль, а также от разновидности и объема облучения. Со временем в результате лучевой терапии может произойти нарушение функционирования сетчатки, способное привести к ее отеку или кровотечениям. Эти осложнения поддаются лечению с помощью лазерного воздействия на сетчатку, а также инъекций в глаз и вокруг него. Однако гарантировать функциональное зрение[10] в пораженном глазу невозможно.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Uveal_Melanoma

Прочие типы опухолей сетчатки и хориоидеи

Ваджиха Джурди Хейр, дипломированный врач

Какие существуют разновидности опухолей сетчатки и хориоидеи?

Для отдельных возрастных групп характерны собственные наиболее часто диагностируемые и подвергаемые лечению внутриглазные опухоли. Например, самая распространенная разновидность внутриглазной опухоли, возникающей непосредственно в глазу, у детей — ретинобластома. У взрослых в этом качестве выступает увеальная меланома. Кроме того, существуют и другие виды опухоли сетчатки и хориоидеи, описанные ниже.

Опухоли сетчатки. Существует несколько типов опухолей сетчатки. Сосудистые опухоли вроде гемангиобластомы сетчатки относятся к доброкачественным, однако могут вызывать осложнения в виде кровотечений или затекания жидкости под сетчатку. Они могут быть связаны с таким наследственным заболеванием, как болезнь фон Гиппеля-Линдау (VHL-синдром). Приобретенные сосудистые (вазопролиферативные) опухоли обычно возникают у пожилых людей с повышенным артериальным давлением. Они доброкачественные и поддаются лечению при возникновении таких осложнений, как кровотечение или отслоение сетчатки.

Другие опухоли могут возникать из нервных клеток и поддерживающих их структур. В частности, астроцитарная гамартома, один из типов доброкачественной опухоли, обычно возникает в детском возрасте и связана с таким заболеванием, как туберозный склероз (эпилойя). Обычно эти новообразования стабильны, но иногда могут демонстрировать быстрый рост и вызывать отслоение сетчатки или глаукому. Астроцитомы, появляющиеся во взрослом возрасте, также имеют доброкачественный характер, но обычно прогрессируют и оказывают повреждающее воздействие. Кроме того, опухоли могут возникать из так называемого пигментного эпителия сетчатки — слоя клеток, расположенного между сетчаткой и хориоидеей. Врожденная гипертрофия пигментного эпителия сетчатки (ВГПЭС) представляет собой доброкачественное разрастание этих клеток. Из них могут возникать и такие виды опухолей, как аденомы (доброкачественные) и аденокарциномы (злокачественные), однако они встречаются крайне редко.

Лимфома может возникать в сетчатке и стекловидном теле и зачастую связана с лимфомой центральной нервной системы. Из-за скопления лимфоцитов в стекловидном теле и под сетчаткой может утрачиваться четкость зрения.

Хориоидальные опухоли. Хориоидеей называется часть увеального тракта, расположенная между сетчаткой и склерой. Хориоидальные гемангиомы — доброкачественные сосудистые опухоли, обычно возникающие вблизи от зрительного нерва и макулы и способные вызывать нарушения зрения, если жидкость просачивается под сетчатку. Хориоидальные остеомы — доброкачественные новообразования костной ткани, возникающие, как правило, у женщин в молодом возрасте; они могут быть связаны с ростом аномальных негерметичных кровеносных сосудов и приводить к потере четкости зрения. Внутри хориоидеи также может происходить разрастание лимфатической ткани. Такую патологию, именуемую доброкачественной лимфоидной гиперплазией, порой трудно отличить от злокачественной увеальной лимфомы, часто связанной с лимфомами в других частях тела.

Метастатические опухоли. Наиболее распространенный тип глазных опухолей, обнаруживаемый у взрослых пациентов, — метастатические раковые опухоли, проникающие из других частей организма. Соответствующие раковые клетки попадают через кровеносную систему в хориоидею и сетчатку, а наиболее распространенные виды онкологических заболеваний, метастазирующие в глаз, — рак молочной железы и рак легкого. Метастазы могут поражать один глаз в множественных областях или оба глаза. У некоторых пациентов метастатическая опухоль в глазу — первый распознаваемый признак рака. Как уже отмечалось, системная лимфома нередко может затрагивать глаза и поражать хориоидею.

Что можно сделать самостоятельно?

Поскольку опухоль в глазу чаще всего возникает от раковых новообразований, расположенных в других частях организма, необходимо предпринимать профилактические меры по сохранению здоровья. Следует регулярно проходить первичные медицинские осмотры, рекомендованные диагностические исследования и ежегодные проверки зрения с расширением зрачков.

Когда следует обращаться к врачу?

При появлении нечеткости зрения, мушек, вспышек или темных участков в поле зрения следует незамедлительно обратиться к офтальмологу.

Лечение

Доступные методы лечения опухолей сетчатки и хориоидеи весьма разнообразны. Они подбираются в зависимости от типа, размера и расположения опухоли: от тщательного периодического наблюдения до лазерных процедур, криотерапии, облучения, химиотерапии, внутриглазных инъекций и даже хирургического вмешательства. Подходящий индивидуальный план лечения вам поможет составить офтальмолог. Если опухоль распространилась (метастазировала) в глаз из другой части организма, активное участие в разработке программы лечения также будет принимать онколог.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

При большинстве доброкачественных опухолей цель лечения — улучшение или сохранение зрения. Если опухоль расположена в участках сетчатки или хориоидеи, отвечающих за центральное зрение, после терапии зрение может оказаться хуже нормы. Однако благодаря усовершенствованию методов лечения офтальмологам удается сохранять функциональное зрение у многих пациентов.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Intraocular_Vascular_Tumors

https://eyewiki.aao.org/Choroidal_Osteoma

https://www.aao.org/eyenet/article/retinal-astrocytoma

Опухоли глазницы

Рошни Ранджит-Ривз, дипломированный врач

Что такое глазница?

Глазница — костная полость в черепе, в которой расположены глаз и окружающий его комплекс тканей. Она имеет грушевидную форму и объем около 30 миллилитров, состоит из семи костей и обеспечивает защиту глаза, кровеносных сосудов, периорбитальных мышц (мышц века), экстраокулярных мышц (мышц глаза), нервов, лимфатических сосудов, жировой ткани, черепно-мозговых нервов, слезной железы и системы слезных протоков. Любая из перечисленных структур может демонстрировать аномальный рост с образованием опухолей.

Какие опухоли возникают в глазнице?

Опухоли глазницы могут быть как доброкачественными, так и злокачественными (раковыми). К распространенным доброкачественным опухолям глазницы относятся гемангиомы (опухоли кровеносных сосудов), лимфангиомы (опухоли лимфатических путей), липомы (опухоли жировых клеток), а также нейрофибромы и шванномы, или невриномы (опухоли нервной ткани). Однако у некоторых пациентов рост этих типов клеток также может приводить к появлению злокачественных опухолей. Ангиосаркомы и гемангиоперицитомы представляют собой злокачественные опухоли кровеносных сосудов, а липосаркомы — жировой ткани. Злокачественные опухоли оболочки периферического нерва могут возникать из изначально доброкачественных нейрофибром у пациентов с такими заболеваниями, как нейрофиброматоз. Кроме того, поскольку в глазнице присутствуют лимфатические ткани, в ней также могут появляться лимфомы. Из слезной железы способны возникать опухоли в латеральной (боковой) части глазницы. Обычно они имеют доброкачественный характер (например, плеоморфная аденома), однако могут быть чрезвычайно агрессивными и злокачественными — в качестве примера можно привести аденоидную кистозную карциному, способную распространяться на прилегающие области и вдоль нервов.

К злокачественным новообразованиям глазницы относятся также злокачественные опухоли мышц и менингов (тканевой оболочки, покрывающей зрительный нерв и головной мозг). Рабдомиосаркомой называется злокачественная опухоль, чаще всего возникающая из клеток скелетных (произвольных) мышц у детей, а лейомиосаркома представляет собой злокачественную опухоль, развивающуюся из клеток гладких (непроизвольных) мышц, и чаще встречается у взрослых. Менингиомы глазницы — доброкачественные опухоли менингов (защитной оболочки мозга и зрительного нерва) — могут обволакивать зрительный нерв и проникать в мозг.

Опухоли внутри глаза могут прорастать наружу, в глазницу, а также распространяться в мозг. В свою очередь, опухоли в головном мозге также могут расти в направлении глазницы и поражать глаз. Опухоли глазницы способны приводить к нарушениям зрения, сдавливая зрительный и окружающие его нервы и мышцы, что, в свою очередь, может воздействовать на мышцы глазного яблока, иногда приводя к двоению в глазах.

У взрослых также может происходить распространение (метастазирование) в глазницу раковых клеток из других частей организма. Такие метастатические опухоли глазницы вообще могут выступать первым признаком рака в других органах. Наиболее часто метастатические опухоли в глазнице возникают при раке легкого или молочной железы, однако могут распространяться практически из любого другого места.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Orbital_masses

http://www.eyecancer.com/

http://www.eyecancerinfo.com

Глава 14. Зрительный нерв

Оптическая нейропатия

Джеймс Х. Пауэрс, дипломированный врач

Что это такое?

Под оптической нейропатией в широком смысле понимается любое заболевание, патология или нарушение функционирования зрительного нерва — структуры, соединяющей глаз с мозгом. Зрительный нерв передает информацию от глаза к мозгу, где она обрабатывается в процессе формирования изображений, которые мы видим.

Оптическая нейропатия может быть обусловлена множеством причин, включая плохое кровоснабжение, воспаление, инфекцию, наследственные заболевания, опухоли, сдавливающие зрительный нерв, глаукому, травмы, токсины, недостаток питательных веществ и радиоактивное облучение. У молодых людей наиболее частой причиной оптической нейропатии служит воспалительное заболевание — оптический неврит; у пожилых людей наиболее распространена ишемическая нейропатия зрительного нерва — сокращение его кровоснабжения.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Наиболее распространенный симптом оптической нейропатии — возникновение в одном из глаз проблем со зрением, проявляющихся в виде нечеткости зрения, «пленки» перед глазами, затруднений с различением цветов или наличия темных участков в поле зрения. Некоторые причины заболевания способны вызывать боль в глазах. Изменения зрения и боль в глазах могут появляться быстро, но бывает, что они нарастают в течение нескольких недель или месяцев. Поражение обоих глаз происходит в редких случаях. О любых прочих ощущаемых симптомах, даже в других частях тела, следует сообщать офтальмологу, поскольку эта информация помогает наиболее точно определить причину оптической нейропатии.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог проверит уровень зрения, периферическое зрение, зрачки и глазное давление, а также проведет расширение зрачков, чтобы увидеть зрительный нерв и выявить какие-либо признаки его отека или побледнения. Для оценки состояния зрительного нерва и структур, окружающих глаза, врач может также назначить визуализацию головного мозга — чаще всего это магнитно-резонансная томография (МРТ). В некоторых случаях для установления основной причины оптической нейропатии могут проводиться анализы крови, люмбальная (спинномозговая) пункция, или поясничный прокол — анализ, позволяющий определить состав жидкости, окружающей головной мозг, спинной мозг и зрительный нерв, — и другие специализированные исследования.

Что можно сделать самостоятельно?

Лишь некоторые причины оптической нейропатии возможно предотвратить. Для профилактики травматической нейропатии зрительного нерва необходимо использовать защитные очки, позволяющие избежать глазных травм. Для профилактики оптической нейропатии, вызываемой нарушениями кровоснабжения, нужно следить за общим состоянием здоровья, включая уровень холестерина, кровяное давление и уровень сахара в крови при наличии диабета. Для профилактики пищевых и токсических нейропатий зрительного нерва следует избегать чрезмерного употребления алкоголя, курения и других токсичных воздействий на организм.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы стали ощущать частичную потерю или нечеткость зрения, затруднения при различении цветов, боль в глазах или любые другие изменения зрения, необходимо обратиться к офтальмологу. Своевременное обращение к врачу — лучший способ обеспечить оптимальный результат лечения.

Лечение

Способов, позволяющих полностью восстановить функции зрительного нерва после появления оптической нейропатии, не существует. Лечение зависит от конкретной причины заболевания и может привести к некоторому улучшению состояния пациента. При оптической нейропатии, вызванной проблемами кровообращения в одном из глаз, прием разжижающих кровь препаратов вроде аспирина может способствовать предотвращению возникновения оптической нейропатии во втором глазу. Также может пойти на пользу контроль над уровнем холестерина, сахара в крови и артериального давления с помощью лекарств, диеты и физической нагрузки. При лечении оптической нейропатии, вызванной воспалением или травмой, офтальмолог может отдать предпочтение противовоспалительным или стероидным препаратам. Если оптическая нейропатия вызвана бактериальной инфекцией, необходимо лечение антибиотиками. Оптическую нейропатию, вызванную глаукомой, можно лечить препаратами, снижающими внутриглазное давление. Если оптическую нейропатию вызывает опухоль, сдавливающая зрительный нерв, может потребоваться медикаментозное и хирургическое лечение, направленное на уменьшение размеров опухоли.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Некоторые разновидности оптической нейропатии могут поддаваться успешной терапии, тогда как лечение других может быть затруднено или невозможно. Результат зависит от причины, тяжести и продолжительности заболевания. Если повреждение зрительного нерва уже произошло, обратить ситуацию вспять тяжело. В таких случаях целью лечения становится предотвращение дальнейшей потери зрения или возникновения аналогичной оптической нейропатии в другом глазу.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Optic_Atrophy

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-ischemic-optic-neuropathy

Глаукома

Майкл С. Куист, дипломированный врач;

Клаудиа С. Коэн, дипломированный врач

Что это такое?

Глаукома служит одной из основных причин полной утраты зрения в США и второй по значимости причиной слепоты во всем мире. Глаукома развивается постепенно и незаметно: обычно человек с глаукомой совершенно не подозревает о своем состоянии, пока оно не оказывается достаточно запущенным. Однако при достаточно раннем выявлении глаукомы она поддается лечению.

Глаукома в четыре — шесть раз чаще встречается у чернокожих, хотя риску этого заболевания подвержены люди любого этнического происхождения. Важным фактором риска выступает наследственность: если у кого-то в вашей семье была глаукома или хотя бы подозрение на нее, сообщите об этом офтальмологу. Как правило, глаукома ассоциируется с повышенным внутриглазным давлением, однако может присутствовать и при нормальном глазном давлении.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Термин «глаукома» объединяет группу заболеваний, связанных с повреждением зрительного нерва. Наиболее распространенная их разновидность — первичная открытоугольная глаукома — обычно протекает бессимптомно: вы можете не подозревать о ее наличии, пока не произойдет значительного ухудшения зрения. Это связано с тем, что глаукома прогрессирует постепенно, причем в типовом случае сначала страдает периферическое зрение, а затем центральное. В тот момент, когда начинается утрата зрения, зрительный нерв уже необратимо поврежден примерно на 30–50 %. Методов лечения, позволяющих восстановить потерянное в результате глаукомы зрение, не существует, поэтому ключевое значение имеет профилактика. Некоторые разновидности глаукомы (например, закрытоугольная глаукома) могут сопровождаться болью в глазах (как правило, довольно сильной) — в этом случае следует незамедлительно обратиться к офтальмологу, желательно в тот же день, когда появилась боль.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмологи обучены выявлять признаки глаукомы до появления симптомов. Важный компонент офтальмологического обследования — измерение внутриглазного давления. Его нормальный уровень находится в диапазоне от 9 до 21 мм ртутного столба. У одних людей с глаукомой внутриглазное давление превышает нормальный диапазон, однако у других глаукома может присутствовать даже при нормальном глазном давлении (так называемая глаукома нормального давления). Если у вас повышенное внутриглазное давление, врач измерит толщину вашей роговицы с помощью специального прибора — пахиметра. В глазу с утолщенной роговицей давление будет более высоким, а в глазу с более тонкой — более низким. Таким образом, внутриглазное давление и толщина роговицы служат показателями, используемыми для оценки риска возникновения глаукомы и определения, как будет вести себя глазное давление в длительной перспективе. Оба эти показателя способны изменяться со временем, а глазное давление к тому же может меняться в течение дня. Что касается роговицы, то с возрастом она, как правило, становится тоньше.

Рисунок 14.1. Зрительный нерв в нормальном состоянии, при умеренно выраженной глаукоме и при тяжелой глаукоме

Для оценки состояния зрительного нерва офтальмолог также проведет расширение зрачков. При подозрении на глаукому он может сделать фотоснимки или сканированные изображения зрительных нервов обоих глаз для сравнения при дальнейших обследованиях. Кроме того, врач может выполнить компьютерный тест поля зрения для оценки периферического зрения. Тест проводится в слабо освещенной комнате, где перед вами помещается большая белая чаша. Во время теста необходимо смотреть в точку, расположенную в центре чаши, а одновременно на периферии зрения у края чаши будут появляться вспышки света — каждый раз, когда вы видите свет, необходимо нажимать на кнопку. Этот тест способен быть довольно напряженным и утомительным, а потому для его повторения может потребоваться еще один визит к офтальмологу.

Что можно сделать самостоятельно?

При наличии глаукомы необходимо пользоваться глазными каплями в соответствии с назначением врача и проходить регулярные осмотры у офтальмолога, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания. Регулярно наблюдаться у офтальмолога необходимо даже в том случае, если глаукома не выявлена. Поскольку глаукома — медленно прогрессирующее заболевание, небольшие изменения могут появляться со временем. Кроме того, существует генетический фактор развития глаукомы, а потому при наличии родственников с этим заболеванием вероятность его появления и у вас может быть выше.

Когда следует обращаться к врачу?

Глаукома может развиваться в течение многих лет. Поскольку в большинстве случаев симптомы заболевания практически отсутствуют, необходимость в срочном обращении к офтальмологу вряд ли возникнет. Но если вы обнаружили какие-либо изменения зрения или подозреваете, что у вас может быть глаукома, следует записаться на прием к офтальмологу для проведения комплексного обследования глаз. При появлении внезапной интенсивной боли в глазу, длящейся более нескольких секунд, следует немедленно обратиться к офтальмологу, поскольку некоторые виды глаукомы могут вызывать боль.

Лечение

После диагностирования глаукомы вам, скорее всего, будут назначены глазные капли для снижения внутриглазного давления. Такие капли существуют во множестве разновидностей; наиболее подходящий тип капель для конкретного пациента подбирает врач. Как правило, через несколько недель нужно будет снова прийти на прием, чтобы выяснить, насколько эффективно они действуют. Если лечение идет успешно, то следующие визиты к офтальмологу для проверки стабильности состояния зрения обычно происходят раз в несколько месяцев. Если внутриглазное давление остается слишком высоким, могут быть дополнительно назначены другие глазные капли либо врач предложит иные методы лечения — с использованием лазера или хирургическое вмешательство.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

После того как зрительный нерв оказался поражен глаукомой, его клетки утрачивают способность к восстановлению. Перспективы для зрения зависят от того, на какой стадии было диагностировано заболевание, и сильно различаются у конкретных пациентов. В настоящее время цель лечения глаукомы — предотвращение дальнейшей потери зрения; восстановить уже утраченное зрение при помощи существующих методов лечения невозможно. Ключевое значение имеет профилактика.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Primary_Open-Angle_Glaucoma

Лазерное лечение глаукомы

Сьюзен М. Уакил, дипломированный врач

Что это такое?

Лечение глаукомы лазером осуществляется посредством двух различных типов операций, о которых вам, скорее всего, расскажет офтальмолог. Эти лазерные процедуры выполняются в кабинете врача после местной анестезии с помощью глазных капель.

Лазерная периферическая иридотомия. Если угол глаза закрыт радужной оболочкой, возникает риск внезапного болезненного повышения внутриглазного давления — так называемой острой закрытоугольной глаукомы. Во избежание ее появления требуется провести лазерную периферическую иридотомию, в ходе которой в радужной оболочке (цветной части глаза) при помощи лазера создается небольшое отверстие, обеспечивающее альтернативную траекторию для циркуляции водянистой внутриглазной жидкости.

Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ). Посредством этой процедуры можно снизить внутриглазное давление, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению объема или частоты применения капель для снижения глазного давления. Метод СЛТ стимулирует систему отведения жидкости внутри глаза с помощью низкоэнергетического лазера. Это приводит к увеличению оттока жидкости из глаза и, как следствие, к снижению глазного давления.

Какие ощущения могут быть во время лечения?

Каждая из описанных процедур обычно занимает 10–15 минут и выполняется с помощью аппарата, аналогичного щелевой лампе, используемой офтальмологом для осмотра глаз в клинике. За полчаса до начала лазерной процедуры врач может закапать в глаза капли, предотвращающие резкое повышение внутриглазного давления после ее завершения, а также специальные капли для сужения зрачка. Перед началом процедуры в глаз закапывается обезболивающее средство, а для увеличения поверхности, которую затронет процедура, может использоваться линза, касающаяся поверхности глаза. Болевые ощущения должны быть минимальными, хотя вы можете ощущать некоторое давление или небольшое пощипывание. На протяжении всей процедуры важно оставаться в неподвижном положении и следовать инструкциям офтальмолога.

Возможные осложнения

После завершения описанных процедур офтальмолог назначит глазные капли на короткий период, чтобы минимизировать вероятность возникновения любых воспалений, вызванных лазерным лечением. На какое-то время у вас могут появиться та или иная степень чувствительности к свету или тупая боль в глазу — эти ощущения в дальнейшем пройдут. В редких случаях после процедуры происходит временное повышение внутриглазного давления, в связи с чем офтальмолог назначит прием глазных капель или лекарств в клинике. При сохранении светочувствительности, боли и/или ощущения давления в глазу необходимо обратиться к офтальмологу.

Что дальше: произойдет ли улучшение зрения?

Цель описанных лазерных процедур заключается в снижении глазного давления, что в будущем способно помочь предотвратить дальнейшую потерю зрения из-за глаукомы.

Дополнительные ресурсы

https://eyewiki.aao.org/Laser_Peripheral_Iridotomy

https://www.aao.org/eye-health/diseases/glaucoma-treatment

Хирургия глаукомы

Сьюзен М. Уакил, дипломированный врач

Что это такое?

В зависимости от типа и степени тяжести, а также стадии развития глаукомы могут быть показаны следующие операции.

Малоинвазивная хирургия глаукомы (МИХГ). Это понятие объединяет различные процедуры, воздействующие на тот угол глаза, внутри которого происходит дренаж внутриглазной жидкости. Некоторые из них выполняются вместе с хирургией катаракты. Данная разновидность хирургического вмешательства, как правило, связана с меньшими рисками, чем описанные ниже традиционные операции по удалению глаукомы. Однако это преимущество нивелируется не столь высокой эффективностью методов МИХГ для снижения внутриглазного давления. Более подробное описание различных процедур, относящихся к данному методу, будет приведено в следующей главе.

Трабекулэктомия. Такая операция считается наиболее эффективной для снижения внутриглазного давления, особенно в тех случаях, когда для предотвращения дальнейшего развития глаукомы нужен очень низкий уровень давления либо когда другие нехирургические или менее инвазивные методы не принесли результата. При проведении трабекулэктомии в границах склеры (белой оболочки глаза) формируется лоскут, который будет обеспечивать прохождение жидкости из внутренней части глаза наружу, в область под конъюнктивой (прозрачной тканью, покрывающей белую оболочку глаза). Для сохранения этого лоскута открытым и сокращения рубцевания, способного закрыть лоскут, в ходе операции используются специальные препараты. Выходящая жидкость формирует «фильтрационную подушку» — пузырек под конъюнктивой, который будет находиться под верхним веком и обычно незаметен, если верхнее веко не оттягивать. Некоторые хирурги могут помещать под склеральный лоскут небольшой шунт (так называемый экспресс-шунт), чтобы контролировать течение глазной жидкости. Это общепринятый и эффективный альтернативный способ проведения трабекулэктомии.

Дренаж в хирургии глаукомы (трубчатый шунт). Операция по установке трубчатого шунта при глаукоме может потребоваться для снижения внутриглазного давления в случаях, если медикаментозной или лазерной терапии недостаточно, а также при некоторых видах глаукомы, когда обычная операция почти наверняка не принесет результата. Данный тип операции не следует путать с описанной выше установкой экспресс-шунта, который гораздо меньше и помещается под лоскут склеры при трабекулэктомии. Во время операции по установке трубчатого шунта имплантат помещается над склерой, но под конъюнктивой — обычно в одном из углов между глазными мышцами. Затем через склеру в глаз вводится соединенная с имплантатом и обеспечивающая выход жидкости трубка. Жидкость скапливается в «кармане», сформированном имплантатом, и реабсорбируется близлежащими кровеносными сосудами. После операции имплантат и «карман» для жидкости не ощущаются и обычно, если веки не раскрыты широко, незаметны.

Какие ощущения могут возникнуть во время операции?

Описанная процедура проводится в операционной с участием группы младшего медперсонала и анестезиологов. Перед ее началом вас положат на спину на операционный стол, после чего анестезиологи подключают устройства для контроля частоты сердцебиения, артериального давления и уровня кислорода в крови на протяжении всей операции. Затем внутривенно вводятся обезболивающие препараты для поддержания комфортного седативного состояния (скорее всего, во время операции вы будете в сознании и сможете слышать, как хирург разговаривает с ассистентами). Область вокруг глаза будет подвергнута дезинфекции, а затем всё ваше тело накроют пластиковой хирургической простыней, в которой для хирурга остается только прорезь для глаза, на котором проводится операция. Для поддержания век в открытом состоянии во время операции используется специальное устройство, поэтому вам не надо беспокоиться насчет того, что глаз будет моргать (другим глазом моргать можно). Глаз, на котором проводится операция, также будет обезболен. Во время операции вы можете ощущать определенное давление, но не должны чувствовать боли — при возникновении болевых ощущений необходимо сообщить об этом хирургу. Увидеть ход операции вы не сможете. После завершения хирургических манипуляций покрывающая тело простыня снимается, на прооперированный глаз накладывается повязка. Затем вас доставят в послеоперационную палату, где можно пройти восстановление перед выпиской.

Возможные осложнения

Сразу после большинства операций по удалению глаукомы (в меньшей степени по методике МИХГ) может ощущаться тяжесть в глазу, веки могут быть опухшими. Для комфортного самочувствия обычно достаточно принимать отпускаемые без рецепта обезболивающие препараты вроде ацетаминофена, однако в первые несколько дней после операции вы также можете ощущать присутствие в глазу инородного тела — песка или пылинок. Из-за гематом глаз может болеть, особенно когда вы смотрите им вокруг. Для ускорения заживления глаза после операции вам также назначат глазные капли.

Как и при любой другой глазной операции, присутствуют риски кровотечения, инфицирования, опущения века, отслоения сетчатки, а также вероятность дополнительных операций. Внутриглазное давление после операции бывает слишком низким или слишком высоким, что ведет к ряду осложнений, способных повлиять на зрение и восстановление. Некоторые осложнения, связанные с глазным давлением, могут быть безболезненными, однако при других иногда возникает тупая ноющая боль или ощущение пульсации. Чтобы вернуть внутриглазное давление к безопасному уровню, хирург может изменить порядок приема глазных капель или провести специальные процедуры в клинике, а в некоторых случаях потребуется дополнительное хирургическое вмешательство в операционной. Все эти риски наиболее вероятны вскоре после операции (обычно в течение первых нескольких недель). Со временем чрезмерное рубцевание при заживлении может привести к тому, что операция окажется неэффективной, а внутриглазное давление повысится. В этом случае офтальмолог может скорректировать назначения лекарств, провести ряд процедур в клинике или порекомендовать новую операцию, чтобы восстановить глазное давление до безопасного уровня. При усилении боли в глазу, появлении покраснения, обезвоживании глаза или ухудшении зрения необходимо сообщить об этом хирургу, поскольку потенциально всё это сигнализирует об инфекции, способной возникнуть не только через короткое время, но и даже через несколько лет после операции. Чтобы обеспечить правильную реабилитацию после любых глазных операций, важно регулярно проходить контрольные осмотры.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Цель операции по устранению глаукомы заключается в снижении глазного давления, чтобы предотвратить дальнейшую потерю зрения. Зрение, утраченное из-за глаукомы, не подлежит восстановлению. После операции зрение может некоторое время быть нечетким, пока глаз не заживет.

Дополнительные ресурсы

https://eyewiki.aao.g/Trabeculectomy

https://eyewiki.aao.org/Glaucoma_Drainage_Devices

Минимально инвазивная хирургия глаукомы (МИХГ)

Сьюзен М. Уакил, дипломированный врач

Что это такое?

Понятие «минимально инвазивная хирургия глаукомы» (МИХГ) объединяет разнообразные процедуры по снижению внутриглазного давления. Как правило, для них характерны меньшие хирургические риски в сравнении с традиционными операциями по устранению глаукомы, однако и результаты в части снижения глазного давления оказываются более скромными. Для каждого типа операций МИХГ используются разные способы снижения внутриглазного давления. Вам может хорошо подходить одна из разновидностей, но не обязательно все, также результаты снижения глазного давления у пациентов могут различаться. Установленных рекомендаций по критериям отбора пациентов для каждой из процедур МИХГ не существует. Обо всех плюсах и минусах вам сообщит хирург (некоторые из операций предполагают имплантацию специальных устройств для снижения глазного давления), после чего будет выбрана наиболее подходящая процедура, исходя из вашей стадии глаукомы и предшествующей истории глазных болезней.

Устройство ISTENT (производитель — Glaukos Corp., Лагуна-Хиллз, Калифорния). Этот изготовленный из титана имплантат размером около 1 миллиметра представляет собой самое маленькое официально одобренное имплантируемое устройство, помещающееся в дренажную (трабекулярную) сеть глаза; с его помощью улучшается отток внутриглазной жидкости из глаза. На сегодняшний день применение этого устройства разрешено только в сочетании с хирургическим лечением катаракты.

Устройство HYDRUS MICROSTENT (производитель — Ivantis Inc., Ирвин, Калифорния) состоит из небольшой гибкой пластины размером примерно с ресницу, изготовленной из титана и никеля, и имплантируется по окружности в дренажную сеть глаза. Как и в случае с ISTENT, снижение внутриглазного давления достигается за счет улучшения оттока внутриглазной жидкости, но при этом затрагивается бо́льшая площадь.

Отметим, что оба описанных устройства не вызывают срабатывания сигнализации в аэропорту и безопасны при проведении МРТ.

В отличие от описанных выше устройств, направленных на усиление дренажа внутриглазной жидкости, следующий тип имплантатов предполагает создание нового пути для ее оттока. Принцип их действия аналогичен традиционной трабекулэктомии, но предполагает менее инвазивный подход.

Устройство XEN GEL STENT (производитель — Allergan, Калифорния) представляет собой гелевую трубку-микростент. Как и в случае трабекулэктомии, оно способствует формированию полости под конъюнктивой, но эта процедура менее инвазивна, поскольку предполагает интраокулярный подход.

Устройство INNFOCUS MICROSHUNT / PRESERFLO (производитель — Santen, Осака, Япония) представляет собой стреловидную трубку длиной 8 миллиметров, изготовленную из совместимого с тканями организма материала SIBS (стирол-блок-изобутилен-блок-стирол), помещаемую под конъюнктиву в верхней части глаза. Принцип действия аналогичен XEN GEL STENT и традиционной трабекулэктомии: устройство отводит жидкость из глаза наружу и образует пузырек под веком. Одобрение этой модели шунта находится на рассмотрении в Управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в связи с чем в США она еще не используется.

Перечисленные методики МИХГ предполагают внедрение в глаз того или иного устройства. Однако существует еще одна группа приспособлений: они не остаются в глазу, а используются для расширения естественного дренажного пути глаза, что позволяет улучшить отток водянистой внутриглазной жидкости.

Устройство TRABECTOME (производитель — neoMedix Corp, Тастин, Калифорния) удаляет трабекулярную сеть с помощью электрического импульса и повышает дренажную способность глаза.

Устройство KAHOOK DUAL BLADE (KDB, производитель — New World Medical, Ранчо Кукамонга, Калифорния) также удаляет небольшой участок дренажной (трабекулярной) сети с помощью лезвия, безопасного для использования внутри глаза.

Транслюминальная трабекулотомия с помощью гониоскопии (GATT/OMNI). Такой комплекс процедур предполагает удаление пораженной дренажной (трабекулярной) сети оболочки по всей окружности внутренней поверхности глаза. Во время процедуры GATT по окружности глаза на 360 градусов вдеваются подсвеченный катетер или толстая нить, которые затем медленно вытягиваются обратно, одновременно рассекая трабекулярную сеть. Конечная цель процедуры OMNI аналогична, однако она предполагает другой хирургический подход, также направленный на расширение канала. При проведении этих процедур может происходить более обильное кровотечение, чем при трабекулэктомии и использовании KDB.

В отличие от всех перечисленных выше процедур, задача которых — увеличение оттока водянистой внутриглазной жидкости различными способами, следующая процедура направлена на снижение выработки этой жидкости путем прямого воздействия на цилиарное тело, отвечающее за данный процесс.

Эндоциклофотокоагуляция (ЭЦФ) предполагает использование лазерного зонда, направленного непосредственно на цилиарное тело. Процедура проводится в операционной и требует небольшого разреза в глазу для того, чтобы цилиарное тело находилось в непосредственной видимости и могло подвергаться трансформациям.

Оптический неврит

Джеймс Х. Пауэрс, дипломированный врач

Что это такое?

Оптический неврит — воспалительное заболевание зрительного нерва, передающего визуальную информацию от глаза к мозгу. Его воспаление может привести к потере зрения и сопровождаться болью, в особенности при движении глаз. Оптический неврит чаще всего встречается у молодых женщин и может быть связан с аутоиммунными заболеваниями или некоторыми инфекциями, однако нередко носит идиопатический характер (то есть не имеет конкретной причины).

Оптический неврит часто связан с рассеянным склерозом — заболеванием, при котором происходит воспаление различных отделов центральной нервной системы, включая зрительный нерв. Именно оптический неврит чаще всего выступает первым признаком рассеянного склероза: до 50 % пациентов с данным заболеванием в тот или иной момент могут столкнуться и с этим симптомом. Кроме того, он может сочетаться с таким заболеванием, как оптикомиелит (оптиконевромиелит, или болезнь Девика) — еще одной патологией, сопровождающейся воспалением зрительного нерва и спинного мозга.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Оптический неврит часто приводит к ухудшению зрения, способному проявляться в общей утрате четкости зрения, затруднениях с различением цветов или появлением темных участков в поле зрения. Кроме того, распространенный симптом оптического неврита — боль в глазах, в особенности при их движении.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для оценки состояния зрительного нерва и сетчатки в задней части глаза проводится полное офтальмологическое обследование, включающее расширение зрачков. Проверка остроты зрения, качества хроматического зрения и бокового (периферического) зрения включает в себя отдельные тесты; кроме того, на приеме офтальмолог посмотрит на зрачки и движения глаз. Поскольку оптический неврит может свидетельствовать о более масштабном воспалительном процессе в организме, поэтому врач также направит вас на анализ крови и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга и глазниц. В некоторых случаях назначается даже люмбальная пункция («поясничный прокол»), позволяющая установить наличие воспаления в окружающей головной и спинной мозг жидкости.

Что можно сделать самостоятельно?

Доказанных методик профилактики оптического неврита в настоящее время не существует. Если вы подозреваете у себя это заболевание, обратитесь к офтальмологу и сообщите о любых других симптомах, поскольку они могут указывать на более масштабный воспалительный процесс.

Когда следует обращаться к врачу?

При болевых ощущениях в глазах, ухудшении зрения или плохом различении цветов необходимо немедленно обратиться к офтальмологу для проведения обследования. В том случае, если оптический неврит уже диагностирован, при изменении, ухудшении, сохранении или повторении симптомов также следует обратиться к офтальмологу. Оперативное обращение к врачу — лучший способ обеспечить оптимальные результаты.

Лечение

Чаще всего оптический неврит проходит сам по себе через несколько недель и не требует лечения. В некоторых случаях офтальмолог может порекомендовать внутривенные инъекции стероидных препаратов, способные привести к более быстрому восстановлению зрения. Однако в долговременной перспективе результат в части качества зрения будет одинаковым как при использовании стероидов, так и без них. В редких случаях, когда оптический неврит не проходит, несмотря на время и лечение стероидами, для восстановления зрения может быть применена плазмообменная терапия.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

У большинства людей с оптическим невритом происходит полное или частичное восстановление зрения, хотя в редких случаях некоторые пациенты могут столкнуться с необратимой потерей зрения. Кроме того, у лиц, уже перенесших оптический неврит, может произойти рецидив заболевания в том же или втором глазу.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Demyelinating_Optic_Neuritis

https://www.aao.org/eye-health/diseases/optic-neuritis-diagnosis

Отек диска зрительного нерва (папилледема)

Джеймс Х. Пауэрс, дипломированный врач

Что это такое?

Папилледемой называется отек диска зрительного нерва, соединяющего глаз с мозгом, возникающий из-за повышения внутричерепного давления. Зрительный нерв окружает та же спинномозговая (цереброспинальная) жидкость, что и головной мозг, поэтому повышение давления в ней может негативно воздействовать и на зрительный нерв.

Возникновение папилледемы может быть вызвано любым фактором, повышающим внутричерепное давление, включая опухоль или внутричерепное кровоизлияние, отек мозга, травму, избыточное количество цереброспинальной жидкости, проблемы с кровообращением, побочные эффекты при приеме лекарств и идиопатическую внутричерепную гипертензию (ИВГ). ИВГ — состояние, имеющее признаки и симптомы повышенного внутричерепного давления, но без какой-либо установленной причины.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Больной может столкнуться с кратковременными периодами «выключения» или затемнения зрения. Эти проявления могут касаться одного или обоих глаз, охватывать всё поле зрение или его часть, а продолжительность каждого такого эпизода может составлять всего несколько секунд. К возможным симптомам папилледемы также относятся двоение в глазах, головная боль (особенно сильно ощущаемая в положении лежа и при пробуждении утром), тошнота, рвота, появление в одном или обоих ушах пульсирующего механического «свистящего» звука. В отдельных случаях папилледема обнаруживается при офтальмологическом осмотре еще до появления симптомов. При отсутствии лечения папилледема может привести к необратимой потере зрения, поэтому о любом из перечисленных состояний важно сообщить офтальмологу.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог проведет полное обследование глаз, включая проверку зрения с расширением зрачков. Врач проверит остроту зрения, качество хроматического и бокового (периферического) зрения, движения глаз и зрачки. После расширения зрачков с помощью специальных капель врач осмотрит зрительный нерв и сетчатку в задней части глаза, отдельно проверив наличие любой отечности зрительного нерва. В случае отека зрительных нервов обоих глаз врач назначит магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга и глазниц для установления возможных причин возникновения папилледемы. Кроме того, офтальмолог может назначить проведение люмбальной пункции («поясничного прокола») для измерения давления спинномозговой жидкости и получения ее образца для анализа. В определенных случаях вас также могут направить на анализ крови для изучения других возможных причин папилледемы.

В клинике офтальмолог может назначить проведение визуализационных исследований, таких как оптическая когерентная томография (ОКТ) и цветные фотоснимки, помогающие контролировать и анализировать отек зрительных нервов в качестве реакции на лечение.

Что можно сделать самостоятельно?

Некоторые причины папилледемы и повышения внутричерепного давления трудно предотвратить. Идиопатическая внутричерепная гипертензия часто связана с ожирением, поэтому в качестве профилактики фактора повышения внутричерепного давления можно поддерживать здоровый вес при помощи диеты и физической нагрузки. При любой травме головы, повлекшей потерю зрения, необходимо обратиться за медицинской помощью, поскольку внутричерепное кровотечение может привести к повышению внутричерепного давления.

Когда следует обращаться к врачу?

Следует незамедлительно обратиться к офтальмологу при ухудшении зрения, периодической утрате/потемнении зрения, двоении в глазах, головных болях, усиливающихся по утрам или в положении лежа.

Лечение

Методы лечения папилледемы и повышенного внутричерепного давления зависят от основной причины их возникновения. Если папилледема появилась вследствие идиопатической внутричерепной гипертензии, то, скорее всего, будет применяться такой лекарственный препарат, как ацетазоламид (торговая марка «Диамокс»), и потребуется снижение массы тела. В более тяжелых случаях для предотвращения необратимой потери зрения может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве. В ходе операции могут быть проведены вскрытие оболочки, окружающей зрительный нерв, или установка шунта, помогающего отводить спинномозговую жидкость и снижать внутричерепное давление. Если повышение внутричерепного давления вызвано побочным действием лекарственных препаратов, то офтальмолог, скорее всего, отменит их прием. Если причиной папилледемы стала опухоль, может потребоваться медикаментозное и/или хирургическое воздействие. Так или иначе, при любых случаях папилледемы лечение должно быть начато безотлагательно.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

При своевременном обращении к врачу папилледема нередко поддается успешному лечению. Однако если не начать лечение папилледемы на довольно ранней стадии, может произойти необратимая потеря зрения из-за повреждения зрительного нерва. К факторам, способствующим более негативному прогнозу результатов лечения, относятся пожилой возраст, высокое артериальное давление, анемия (низкое количество кровяных телец) и глаукома. Крайне важно провести диагностирование и начать лечение папилледемы как можно раньше.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Papilledema

Глава 15. Глазные мышцы

Косоглазие (нарушение положения глаз)

Лора Б. Эньеди, дипломированный врач

Что это такое?

При косоглазии (страбизме) глаза смотрят в разных направлениях. Один или оба глаза могут косить внутрь, в направлении носа (эзотропия), наружу, в направлении уха (экзотропия), а также в верхнем (гипертропия) или нижнем (гипотропия) направлении. Это неправильное расположение глаз бывает постоянным либо возникает периодически, изменяясь от одного дня к другому или даже на протяжении одного дня. Смещение оси может быть одинаковым вне зависимости от того, куда направлен взгляд, либо сокращается или усиливается при разных направлениях взгляда либо при взгляде вдаль или вблизи.

Косоглазие возникает в любом возрасте и достаточно распространено — встречается у 2–5 % людей. Зачастую оно наблюдается у детей и может присутствовать в младенческом возрасте или появляться в первые годы жизни. Причина большинства случаев детского косоглазия неизвестна.

В норме движения глаз контролируются шестью мышцами, прикрепленными к каждому глазу. Действия всех этих двенадцати мышц координируются мозгом, что позволяет им функционировать совместно, направляя оба глаза в одну сторону. В детском возрасте вероятность развития косоглазия выше у детей с нарушениями, поражающими мозг, такими как ДЦП, синдром Дауна, гидроцефалия или опухоли мозга. Кроме того, риск развития косоглазия повышен у детей, чьи родственники сталкивались с этим заболеванием, у недоношенных детей или имеющих другие глазные заболевания, такие как катаракта.

Рисунок 15.1. Разновидности косоглазия: эзотропия и экзотропия

Симптомы: что вы можете испытывать?

Правильное расположение глаз имеет принципиальное значение для нормального развития зрения. У детей косоглазие часто отмечается одновременно с плохим зрительным развитием (амблиопией) одного из глаз, которое может иметь постоянный характер. Косоглазие также нарушает способность совместного функционирования глаз и может негативно влиять на восприятие глубины. Маленькие дети обычно не замечают каких-либо проблем со зрением и чаще всего не испытывают никаких симптомов, за исключением того, что один или оба глаза склонны смотреть в неверном направлении. Иногда из-за косоглазия ребенок прищуривает один глаз при ярком солнечном свете либо поворачивает или наклоняет голову. У детей постарше и взрослых косоглазие может вызывать двоение в глазах (диплопию).

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Всем людям с косоглазием требуется полное офтальмологическое обследование — это касается и младенцев, при обследовании которых применяются специальные методики. Врач определит, в какой степени глаза функционируют совместно, насколько велико отклонение, проверит остроту зрения каждого глаза и подберет очки. Кроме того, будет выполнено расширение зрачков с целью полного обследования на предмет других серьезных заболеваний, таких как катаракта или глазные опухоли, способных вызывать косоглазие у детей.

Что можно сделать самостоятельно?

Косоглазие нельзя предотвратить.

Когда следует обращаться к врачу?

Косоглазие у детей важно диагностировать и лечить на ранней стадии. Если вы подозреваете у своего ребенка косоглазие, следует немедленно обратиться к офтальмологу (предпочтительно к детскому) для полного обследования. У новорожденных глаза часто не собираются в общий фокус и могут время от времени блуждать, однако после трехмесячного возраста у ребенка должны появляться фокусировка и выравнивание глаз. Если к этому возрасту глаза не выстраиваются в ровную линию, необходимо пройти офтальмологическое обследование. Если косоглазие или двоение в глазах возникает у взрослых, своевременное обследование у офтальмолога также необходимо для диагностики возможных серьезных заболеваний, таких как опухоль мозга или инсульт, способных вызывать нарушение расположения глаз.

Лечение

Косоглазие не проходит с возрастом, улучшения без лечения обычно не наступают. У детей лечение косоглазия на ранней стадии имеет принципиальное значение для правильного развития зрения. В зависимости от типа и причины косоглазия различные методы лечения могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Чаще всего лечение косоглазия сочетается с лечением амблиопии. При детском косоглазии иногда помогают очки. У взрослых двоение в глазах в отдельных случаях нейтрализуется при помощи призматических очков. Иногда для лечения косоглазия применяются лекарственные препараты — глазные капли или инъекции в глазные мышцы. Нередко как детям, так и взрослым для выравнивания глазных мышц необходимо хирургическое вмешательство. Обычно требуется операция на мышцах обоих глаз, причем для выравнивания положения глаз может потребоваться несколько операций.

Прогноз: улучшится ли мое зрение (или зрение моего ребенка)?

При должном своевременном лечении косоглазие во многих случаях можно исправить или облегчить его симптомы. У детей лечение косоглазия может предотвратить развитие амблиопии.

Дополнительные источники

www.aapos.org

www.preventblindness.org

Амблиопия («ленивый глаз»)

Натан Чеунг, врач-оптометрист, член Американской академии оптометрии

Что это такое?

Амблиопией, или «ленивым глазом», называется ухудшение зрения одного или обоих глаз вследствие неправильного развития зрительного аппарата. Амблиопия развивается в первые семь — девять лет жизни. По мере того как дети начинают проявлять зрительную активность, развивается и отвечающая за зрение область головного мозга. Амблиопия возникает при наличии каких-либо помех правильному развитию зрения ребенка.

Существует три основные причины/разновидности амблиопии. Первый тип — рефракционная амблиопия, при которой для одного или обоих глаз требуются очень сильные очки (для близорукости, дальнозоркости или астигматизма), однако ребенок их не носит. В результате ребенок не может хорошо видеть, поскольку ему требуется серьезная коррекция, а область мозга, отвечающая за зрение, не развивается должным образом.

Второй тип — страбизмическая амблиопия — возникает при неправильном расположении глаз (косоглазии, или страбизме). Из-за косоглазия ребенок бессознательно «отворачивает» или закрывает косящий / неправильно расположенный глаз, в результате чего в нем не происходит развития зрительного пути.

Третий тип — депривационная амблиопия — появляется при наличии какого-либо фактора, блокирующего зрение в одном из глаз. Депривационную амблиопию могут вызывать опущение века, помутнение роговицы или катаракта. Из-за недостаточного поступления визуальных сигналов в глаз с соответствующими дефектами зрительный путь в нем не развивается должным образом.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Взрослые при наличии амблиопии либо видят одним глазом хуже, чем другим, либо плохо обоими глазами. В этом случае зрение невозможно исправить с помощью очков, лекарств или хирургического вмешательства, поскольку проблема связана с неправильным развитием зрительного аппарата мозга.

Дети с амблиопией могут замечать или не замечать плохое зрение в одном из глаз. Родители, в свою очередь, могут обратить внимание на косоглазие или смещение глаз, а также белый цвет зрачка. Однако большинство детей не жалуются на зрение, в связи с чем важно регулярно проходить офтальмологические осмотры.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При оценке состояния глаз врач проверит остроту зрения, установит признаки неправильного расположения глаз и убедится в том, что глаза здоровы. Для исключения других причин ухудшения зрения необходимо полное обследование с расширением зрачков.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы заметили у своего ребенка косоглазие или смещение глаз, побеление зрачка, затруднения с выполнением зрительных задач или любые другие аномалии зрения, необходимо записать ребенка на осмотр у офтальмолога.

Лечение

При достаточно ранней постановке диагноза лечение амблиопии заключается в том, чтобы заставить ребенка использовать «ленивый» глаз. Обычно этого можно добиться при помощи наложения на несколько часов в день на «хороший» глаз, которым ребенок предпочитает пользоваться, повязки. Кроме того, для создания вынужденной нечеткости зрения в «хорошем» глазу, с тем чтобы ребенку приходилось задействовать глаз с амблиопией, можно использовать глазные капли с атропином и специальные очки. При наличии катаракты для появления прогресса в лечении амблиопии может потребоваться ее хирургическое удаление. До или после корректирующей терапии может быть проведена операция на глазных мышцах для исправления неправильного положения глаз. В любом случае для наблюдения за изменениями зрения потребуется часто посещать офтальмолога.

Что дальше: улучшится ли мое зрение (или зрение моего ребенка)?

Успех в лечении амблиопии зависит от двух факторов: насколько значительной была потеря зрения и в каком возрасте начата терапия. Вероятность улучшения зрения тем выше, чем раньше проведена диагностика амблиопии и начато ее лечение. После того как достигнуто улучшение зрения, может потребоваться поддерживающая терапия, пока ребенок не минует возраст, в котором возникает амблиопия (7–9 лет). У взрослых пациентов улучшения зрения, пораженного амблиопией, добиться невозможно.

Дополнительные источники

http://www.preventblindness.org/children/amblyopiaFAQ.html

http://www.nei.nih.gov/health/amblyopia

http://www.aapos.org/

Глава 16. Глазница

Орбитальный целлюлит (флегмона глазницы)

Хенри Л. Фенг, дипломированный врач

Что это такое?

Орбитальный целлюлит (флегмона глазницы) — инфекционное заболевание глазницы (орбиты), способное стать причиной потери зрения, а также серьезных осложнений в других частях организма. Отек, вызываемый инфекцией в глазнице, может привести к увеличению давления на глазное яблоко, кровеносные сосуды и зрительный нерв, что чревато утратой зрения. Орбитальный целлюлит обычно вызывается бактериальной инфекцией, распространяющейся из носовых пазух либо попадающей в глазницу из век. Наиболее распространенной причиной орбитального целлюлита служит заболевание пазух, поскольку многочисленные пазухи, расположенные рядом с глазницей, отделены от нее лишь тонкими костями, через которые в глазницу могут попадать серьезные инфекции пазух. В некоторых случаях при орбитальном целлюлите может возникать абсцесс (скопление гноя).

Еще одной причиной орбитального целлюлита может быть распространение инфекции с век и прилегающей кожи — эта разновидность называется пресептальным (периорбитальным) целлюлитом. Она может протекать в тяжелой форме, однако обычно не угрожает зрению. Тем не менее без своевременного лечения такая инфекция иногда может проникать через орбитальную перегородку — тонкий слой ткани за веками, способствующий, как правило, предотвращению попадания кожных инфекций в глазницу. Но как только инфекция преодолевает этот естественный барьер, появляется возможность развития орбитального целлюлита.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Первичными признаками пресептального или орбитального целлюлита служат отек века, боль, покраснение и выделения из глаза. Возможно, но не обязательно повышение температуры. Двоение в глазах, затруднения или сильная боль при движении глаз, ухудшение зрения или выпячивание глаза чаще всего свидетельствуют о серьезном поражении глазницы.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для выявления признаков инфекции на веках, прилегающем кожном покрове и в глазнице офтальмолог проводит комплексное обследование, включая расширение зрачков. Для определения конкретного типа бактерий, вызывающих инфекцию, может быть взят образец гноевидных выделений. При подозрении на орбитальный целлюлит часто проводятся анализы крови и нейровизуализация (как правило, компьютерная томография) головного мозга и глазницы.

Что можно сделать самостоятельно?

При наличии заболеваний пазух или инфекции век обратитесь к врачу, чтобы убедиться в правильном лечении, поскольку эти заболевания могут распространяться на соседние участки и привести к орбитальному целлюлиту.

Когда следует обращаться к врачу?

При обнаружении припухлости век, боли в глазах или их покраснении необходимо обратиться к офтальмологу для оценки этих состояний. При ухудшении зрения, появлении гнойных выделений из глаз, двоении в глазах, их затрудненных движениях или выпячивании глаза вперед следует немедленно обратиться к офтальмологу или в ближайшее отделение скорой помощи.

Лечение

Лечение орбитального целлюлита обычно проводится с помощью внутривенных инъекций антибиотиков в стационаре. При образовании абсцесса или устойчивости орбитального целлюлита к антибиотикам может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления инфекции с помощью дренажа. Пресептальный целлюлит обычно лечится антибиотиками, решение о госпитализации принимается в зависимости от тяжести инфекции. В период выздоровления важен постоянный контроль за состоянием пациента.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Прогноз исхода орбитального целлюлита зависит от масштаба и тяжести инфекции. Во многих случаях после устранения инфекции при надлежащем лечении зрение, скорее всего, вернется в норму, однако при отсутствии контроля инфекция может распространиться за пределы глазницы и попасть в головной мозг. В очень редких случаях осложнением тяжелого орбитального целлюлита без лечения становится смерть пациента.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Orbital_Cellulitis

Тиреоидная (эндокринная) офтальмопатия

Рошни Рэнджит-Ривз, дипломированный врач

Что это такое?

На передней поверхности шеи расположена имеющая форму бабочки щитовидная железа — жизненно важный орган, контролирующий обмен веществ, рост и развитие организма при помощи выработки так называемого тиреоидного гормона. Чаще всего дисфункции щитовидной железы обнаруживаются при помощи лабораторных анализов, в ходе которых измеряется уровень тиреоидных гормонов в крови. Тиреоидная офтальмопатия, иногда именуемая болезнью Грейвса, представляет собой аутоиммунное воспалительное заболевание, способное возникнуть при избыточной (гипертиреоидной), недостаточной (гипотиреоидной) или нормальной (эутиреоидной) активности щитовидной железы. Она также может быть связана с другим аутоиммунным заболеванием — тяжелой миастенией (миастенией гравис), вызывающей мышечную слабость. Тиреоидная офтальмопатия ежегодно встречается у 16 из 100 тысяч женщин и у 2,9 из 100 тысяч мужчин. Чаще всего она возникает в промежутках 40–50 и 60–70 лет и примерно в 3–5 % случаев угрожает зрению.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Глаза могут выглядеть увеличенными или выпученными. Может возникать затруднение при движении глаз в определенных направлениях, а также ощущаться сухость и двоение в глазах (диплопия), отек глаз и ухудшение зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог проведет комплексное обследование, включая осмотр с расширением зрачков, измерит уровень выпячивания глазного яблока (проптоза) с помощью специальной линейки, проверит остроту зрения, зрачки, движения глаз, глазное давление и цветовосприятие. Также врач проверит наличие сухости глаз, а после расширения зрачков осмотрит сетчатку и зрительные нервы для обнаружения любых признаков их повреждений. При подозрении на заболевание щитовидной железы врач назначит нейровизуализационное исследование (как правило, компьютерную томографию или МРТ головного мозга и глазницы), позволяющее получить изображение глазных мышц и зрительного нерва в глазнице. Кроме того, могут быть проведены дополнительные анализы крови для проверки уровня тиреостимулирующих антител в крови.

Что можно сделать самостоятельно?

Для выявления и лечения любых дисфункций щитовидной железы важно регулярно проходить первичные медицинские осмотры. К ухудшению состояния щитовидной железы может привести курение, поэтому не начинайте курить или откажитесь от курения.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы заметили какие-либо изменения в состоянии здоровья или признаки изменения обмена веществ (например, необъяснимое увеличение или уменьшение веса), важно сообщить об этом терапевту. При наличии изменений зрения, раздражении, двоении в глазах, покраснении и выпученности глаз или трудностей с различением цветов необходимо обратиться к офтальмологу. Своевременное лечение может снизить вероятность необратимого ущерба, возникающего при тяжелой форме тиреоидного заболевания глаз.

Лечение

Сценарии лечения зависят от степени тяжести заболевания. Для лечения и предотвращения симптомов сухого глаза на помощь придут увлажняющие глазные капли или мазь. Для уменьшения воспаления тканей внутри глазницы могут назначаться стероиды. Назначение химиотерапевтических препаратов, радиационной терапии и/или внутривенных инъекций больших доз стероидов обычно происходит при более тяжелых формах заболевания. Если тиреоидная офтальмопатия вызывает двоение в глазах, то в качестве временной меры для коррекции этого состояния можно использовать призматические очки, пока не начнется основное лечение и не наступит стабилизация болезни. Хирургическое лечение может быть рассмотрено в тех случаях, когда заболевание стабилизировалось, что позволяет получить более предсказуемые результаты. К вариантам хирургического вмешательства относятся орбитальная декомпрессия, обеспечивающая больше места для опухших тканей, операция на глазных мышцах для устранения двоения в глазах или неправильного расположения глаз, а также операция для улучшения положения верхнего и нижнего века. Поскольку тиреоидная офтальмопатия может поражать многие органы, важно активно взаимодействовать с офтальмологом, эндокринологом и терапевтом.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Прогноз в целом зависит от тяжести и длительности заболевания. В результате сдавливания зрительного нерва может произойти необратимая потеря зрения, однако это случается редко. Для улучшения зрения, функциональности организма и внешнего вида важно активно взаимодействовать с офтальмологом. Тиреоидная офтальмопатия способна негативно повлиять на качество жизни, однако при своевременном обращении к врачу можно улучшить здоровье глаз и сохранить зрение.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Thyroid_Ophthalmopathy

Глава 17. Глазные травмы

Орбитальный экхимоз («черный глаз»)

Херб Гринман, дипломированный врач

Что это такое?

Орбитальный экхимоз, или синяк, возникает при скоплении жидкости и крови в тканях вокруг глаза (глазницы), приводящем к отеку и нарушению окраски кожной поверхности век. Орбитальный экхимоз можно принять за «синяк» вокруг глаза; обычно он появляется в результате травмы или хирургической операции на глазах, носу или лице. Двусторонний глубокий орбитальный экхимоз («глаза енота») при травме головы может выступать признаком перелома основания черепа. В редких случаях орбитальный экхимоз может быть вызван опухолями, амилоидозом, нарушениями свертываемости крови или приемом разжижающих кровь препаратов.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При орбитальном экхимозе возникает припухлость и красноватое окрашивание век и тканей, окружающих глаз. Эти симптомы способны увеличиваться и затем сходить, а в конечном счете затронутая ими область часто приобретает фиолетовый, желтый, зеленый или черный цвет. Зрение также может ухудшиться, однако появление этого симптома не обязательно.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог расспросит вас о любых глазных травмах, после чего проверит наличие сопутствующих повреждений, таких как проникающее ранение глаза или перелом стенки глазницы. Для выявления повреждений внутри и вокруг глаза будет проведено полное обследование, включая осмотр с расширением зрачков. Для обнаружения переломов или инородных тел могут быть сделаны специальные рентгеновские снимки или компьютерная томография.

Что можно сделать самостоятельно?

Если синяк появился в результате тупой травмы глаза, то в течение первых 24–48 часов после нее для уменьшения отека можно прикладывать лед к закрытым векам на 20 минут каждый час, когда вы не спите. При подозрении, что в глазное яблоко попал или проткнул его инородный предмет, не следует прикладывать к глазу лед или давить на него.

Когда следует обращаться к врачу?

Синяки, как правило, рассасываются самостоятельно, но, если вы полагаете, что глаз проткнул какой-то предмет или если в области глаза имеются значительные порезы, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. К тревожным симптомам, при появлении которых необходимо обратиться за неотложной помощью, относятся ухудшение зрения или двоение в глазах, потеря сознания, выделение крови или прозрачной жидкости из носа или ушей, появление крови на поверхности глаза, постоянная головная боль, сильные боли в глазу, ухудшение симптомов. Кроме того, следует обратиться к врачу вскоре после появления синяка, если отек не проходит в течение нескольких дней, если место травмы инфицировано либо если экхимоз не является результатом травмы. При орбитальном экхимозе, вызванном травмой глаза, необходимо наблюдаться у офтальмолога даже после того, как синяк сойдет, поскольку существует риск развития глаукомы или других глазных заболеваний.

Лечение

Лечение зависит от типа травмы, в результате которой появился «черный глаз». Сам этот симптом обычно лечится при помощи прикладывания льда в течение первых 24–48 часов после получения травмы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

В течение одной-двух недель синяк на коже станет светлее, отек спадет. Синяк обычно не влияет на зрение, однако в зависимости от степени сопутствующих повреждений глаза последствия для зрения могут варьироваться.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/diseases/black-eye

Гифема

Херб Гринман, дипломированный врач

Что это такое?

Гифема — присутствие крови в передней камере глаза, между радужной оболочкой и роговицей, — может быть следствием глазной травмы или операции, но может и возникать спонтанно. В последнем случае причинами ее появления могут служить аномальные кровеносные сосуды, растущие на радужной оболочке, опухоли внутри глаза или нарушения свертываемости крови. Аномальные кровеносные сосуды на радужной оболочке могут возникать из-за недостаточного кровоснабжения глаза, диабета, воспаления или отслоения сетчатки. Гифема способна спровоцировать повышенное внутриглазное давление, а при отсутствии лечения привести к окрашиванию роговицы кровью.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Распространенные симптомы гифемы — нечеткость зрения и боль в глазах. Внутри передней камеры глаза могут быть заметны сгустки крови.

Рисунок 17.1. При гифеме передняя камера глаза заполнена кровью

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Офтальмолог выяснит, не переносили ли вы недавно травму глаза или глазную операцию. Затем проведет полное обследование, включая проверку глазного давления и выявление присутствия крови в передней камере глаза при помощи микроскопа с щелевой лампой. Для пациентов афроамериканского, латиноамериканского и средиземноморского происхождения необходимо провести обследование на наличие серповидноклеточного признака или серповидноклеточной анемии, поскольку у людей с серповидными эритроцитами имеется повышенная вероятность необратимого повреждения глаза в результате гифемы.

Что можно сделать самостоятельно?

Для снижения риска появления гифемы следует избегать глазных травм. Если ваша деятельность связана с повышенным риском травм (например, занятие контактными видами спорта, работа с разлетающимися частицами или различными механизмами), необходимо пользоваться адекватными средствами защиты глаз.

Когда следует обращаться к врачу?

При появлении нечеткости зрения или боли в глазу после перенесенной травмы либо недавней операции нужно как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Лечение

Для снижения воспаления в глазу врач назначит мидриатические (расширяющие зрачки) и стероидные глазные капли; для контроля над внутриглазным давлением могут потребоваться снижающие его капли. Боль можно купировать при помощи ацетаминофена. Однако принимать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, не следует без крайней необходимости, поскольку они способствуют повторному кровотечению. Если у вас присутствует повышенный риск повторного кровотечения, вам назначат наружный или внутренний прием аминокапроновой кислоты (препарат «Амикар»). Также вам может быть рекомендовано спать с приподнятой головой и отказаться от напряженной работы, чтобы кровь осела на дно передней камеры глаза. В редких случаях, в особенности у детей, для тщательного наблюдения за зрением и внутриглазным давлением может потребоваться госпитализация.

Обычно гифема рассасывается естественным образом. Но в тех случаях, когда она имеет значительный размер и сохраняется более 5–10 дней, когда есть риск просачивания крови в роговицу или когда глазное давление не удается контролировать с помощью медикаментов, может быть показана операция по удалению сгустка крови из глаза.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Улучшение зрения происходит во многих случаях. Если при возникновении гифемы глазное давление было очень высоким в течение длительного времени, возможно повреждение зрительного нерва, что способно привести к необратимому ухудшению зрения. При тупых травмах глаза перспективы сохранения зрения обычно зависят от того, насколько серьезным было исходное повреждение.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Hyphema

Перелом глазницы

Кеннет Ниуфелд, дипломированный врач;

Анна Гинтер, дипломированный врач;

Джули А. Вудворд, дипломированный врач

Что это такое?

Переломом глазницы (иногда используется термин «взрывной перелом») называется перелом кости в любой из костных стенок глазницы, или орбиты, — углубления, в котором расположено глазное яблоко. При травме области вокруг глаза импульсы, передающиеся через глазницу, могут привести к перелому костей, — в таком случае они в буквальном смысле «взрываются» в окружающие их пазухи. Наиболее слабые из четырех костных стенок глазницы — медиальная (рядом с носом) и нижняя (так называемое основание орбиты) стенки: именно они чаще всего ломаются при травме глазницы.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При тупой травме глаза или окружающей его области и диагностированном переломе глазницы вероятны боль в лице или в глазу, отек, синяки, а также носовое кровотечение. Движения пострадавшего глаза могут быть ограничены, а при попытке посмотреть вверх, вниз, влево или вправо часто появляется двоение в глазах. Также на пострадавшей стороне головы возможно онемение щеки, верхней губы или зубов. Возникновение этих симптомов связано с тем, что в результате травмы бывают повреждены мышца или нерв. Пострадавший глаз также может выглядеть запавшим по сравнению со здоровым.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Врач проведет проверку зрения и движений глаз, а также выяснит, нет ли повреждений в других частях тела. Кроме того, в ходе осмотра будет установлено, не повреждено ли глазное яблоко. При подозрении на перелом глазницы врач для подтверждения диагноза может назначить исследования по визуализации, например компьютерную томографию (КТ).

Что можно сделать самостоятельно?

Лучший способ избежать перелома глазницы — остерегаться тупых глазных и лицевых травм. В ситуациях, при которых возможна травма глаза, следует использовать подходящие защитные очки.

Когда следует обращаться к врачу?

При получении травмы в виде удара в глаз или область вокруг глаза необходимо срочно обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт.

Лечение

В большинстве случаев перелома глазницы в течение первых 48 часов к лицу и глазу следует прикладывать пакеты со льдом настолько часто, насколько это терпимо. Кроме того, попытайтесь не сморкаться. Для снижения вероятности инфицирования могут быть назначены противоотечный назальный спрей и антибиотики.

Необходимость в безотлагательном хирургическом вмешательстве при переломе глазницы зачастую отсутствует, поскольку отек, кровотечение и двоение в глазах могут пройти спонтанно в промежутке от одной до четырех недель после травмы. Отдельные небольшие переломы вообще не требуют хирургического вмешательства. Во многих случаях лечение может проводиться амбулаторно, хотя чуть более чем в половине случаев требуется госпитализация. К симптомам, способным потребовать быстрого хирургического вмешательства, относятся двоение в глазах при взгляде прямо или вниз, опущение глазного яблока на 2 миллиметра и более по сравнению с другим глазом либо замедление сердцебиения, вызванное травмой глаза, в редких случаях происходящее при защемлении глазной мышцы. Для ликвидации последствий перелома хирург постарается удалить любые ткани, застрявшие в сломанных костях, и заново сформировать стенку глазницы, которая может быть изготовлена из кости или синтетического материала, для поддержки сломанной области. После подобных травм необходимо периодически посещать офтальмолога, чтобы убедиться в правильном заживлении перелома и отсутствии поздних осложнений вроде двоения в глазах или глаукомы.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Перспективы для качества зрения и внешнего вида лица зависят от того, насколько серьезной была исходная травма. Зрение многих пациентов после лечения восстанавливается.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Orbital_Floor_Fractures

https://www.asoprs.org/orbital-blow-out-fractures

Открытая травма глазного яблока

Кассандра С. Брукс, дипломированный врач

Что это такое?

При открытой или рваной травме на глазном яблоке появляется проходящий через все слои разрез или рана, в результате чего оно больше не представляет собой полностью герметичную сферу или полость. В зависимости от степени серьезности такая травма может быть совсем незаметной либо явной. Причин открытых травм глазного яблока множество: ДТП, драки, спортивные столкновения или резкий контакт любого твердого предмета с глазом. Различные предметы могут наносить проникающие ранения (оставляющие только входное отверстие) и затем оставаться в глазу инородным телом, либо сквозные ранения, имеющие входное и выходное отверстия. Открытые травмы глазного яблока могут сопровождаться и другими повреждениями глаза, такими как перелом лицевых костей, катаракта, кровотечение и отслоение сетчатки.

Симптомы: что вы можете испытывать?

При тяжелых открытых повреждениях глазного яблока чаще всего наблюдаются боль в глазу и резкое ухудшение зрения. Глаз может выглядеть деформированным, а также могут случиться кровотечение или выпадение внутренних оболочек глаза.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При подозрении на открытую травму глазного яблока врач проведет детальный осмотр. Для обнаружения прободной раны или отверстия проводятся проверка зрения и осмотр с помощью микроскопа с щелевой лампой. В отдельных случаях врач не проводит оценку состояния глазного дна и движений глаз, поскольку эти действия могут привести к потере большего объема внутриглазных сред. Для определения наличия в глазу инородного тела обычно проводятся компьютерная томография (КТ) или другие виды визуализации глаза и глазницы.

Что можно сделать самостоятельно?

Минимизировать риск получения открытой травмы глазного яблока поможет защита глаз. При выполнении действий с повышенным риском для глаз, например при занятиях спортом или стрижке газона, необходимо надевать защитные очки, способные обезопасить глаза от травмы разлетающимися частицами или ударного контакта с твердыми предметами.

Когда следует обращаться к врачу?

При наличии подозрения на открытую травму глаза следует немедленно обратиться в ближайший травмпункт. Поскольку может потребоваться хирургическое вмешательство, следует воздержаться от еды и питья. По возможности не оказывая чрезмерного давления и не прикасаясь к глазу, прикройте его пластиковым или пенопластовым стаканчиком (дном наверх). Это поможет защитить глаз от дальнейшего повреждения. Приложите максимум усилий, чтобы не сморкаться, не кашлять, не чихать и не нагибаться, так как эти действия могут привести к повышению внутричерепного давления и вытеканию содержимого из глаза с открытой травмой.

Лечение

Для ликвидации открытой травмы глазного яблока и удаления инородных тел обычно проводится экстренное хирургическое вмешательство в течение 24 часов. Задача операции — предотвращение дальнейшего повреждения глаза и снижение риска инфицирования. Но даже при успешном исходе хирургических процедур в дальнейшем может потребоваться дополнительная операция для лечения травматической катаракты, внутриглазного кровотечения или отслоения сетчатки. После операции по ликвидации открытой травмы глаза могут быть назначены глазные капли и препараты для приема внутрь, помогающие уменьшить боль, воспаление и вероятность инфицирования.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Как правило, глазным хирургам удается успешно ликвидировать открытые травмы глазного яблока, однако их последствия для зрения сильно варьируются в зависимости от масштабов повреждения. При достаточно серьезных травмах могут возникать ситуации, когда спасти глаз невозможно, и поэтому его приходится удалять. В таких случаях в глазницу помещается имплантат, а также можно установить протез без зрительной функции, дополняющий зрячий глаз.

Дополнительные источники

https://eyewiki.aao.org/Ocular_penetrating_and_perforating_injuries

https://eyewiki.aao.org/Intraocular_Foreign_Bodies_(IOFB)

Инородное тело

Кассандра С. Брукс, дипломированный врач

Что это такое?

Инородным телом называется любой предмет, который обычно не находится на поверхности или внутри глаза. Различаются поверхностные и внутриглазные (интраокулярные) инородные тела. В этом качестве могут выступать частицы металла, дерева, стекла, а также контактные линзы. Присутствие внутриглазных инородных тел может сопровождать многие другие заболевания, включая эрозии роговицы и открытые травмы глазного яблока.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Инородные тела могут вызывать дискомфорт, степень которого в зависимости от размера и расположения попавшего в глаз предмета варьируется от ощущений зуда или присутствия в глазу пылинки до сильной боли. Кроме того, могут наблюдаться покраснение глаза, слезоотделение, светочувствительность или кровотечение.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для установления присутствия инородного тела и того, находится ли оно на поверхности или внутри глаза, офтальмолог проведет полный осмотр, включающий расширение зрачков. Во время обследования могут быть использованы флюоресцеиновые глазные капли, а также врачу может потребоваться вывернуть веки, чтобы проверить, нет ли под ними каких-либо предметов. При подозрении, что внутриглазное инородное тело осталось незамеченным, возможно проведение компьютерной томографии (КТ) или использование других методов визуализации глаза и глазницы.

Что можно сделать самостоятельно?

Ключевая профилактическая мера, позволяющая минимизировать риск попадания в глаз инородного тела, — защита глаз. Люди, чья деятельность связана с повышенным риском для глаз (например, при наличии разлетающихся частиц, работа с тяжелой техникой или в строительстве), должны при необходимости носить защитные очки. Если вы полагаете, что в глазу присутствует легкое поверхностное инородное тело наподобие ресницы или мелкой песчинки, его можно попытаться удалить, промыв глаз чистой водой или каплями типа «искусственные слезы». Не следует тереть глаз и давить на него, поскольку это может привести к его дальнейшему повреждению. При сохранении симптомов следует обратиться к врачу для проведения полного обследования глаза.

Когда следует обращаться к врачу?

Если не удается вымыть поверхностное инородное тело или если вы подозреваете, что инородное тело находится внутри глаза, немедленно обратитесь к офтальмологу или отправляйтесь в травмпункт.

Лечение

Поверхностные инородные тела зачастую можно удалить в травмпункте под микроскопом щелевой лампы с использованием анестезирующих глазных капель. Для удаления внутриглазного инородного тела потребуется хирургическое вмешательство. После удаления инородного тела врач может выписать глазные капли или мазь, способствующие заживлению и снижающие риск инфицирования.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Перспективы для зрения могут варьироваться и в значительной степени зависят от размера, масштаба и локализации травмы. Небольшие поверхностные инородные тела способны вызывать временную нечеткость зрения и слезоотделение, но при отсутствии инфекций или других сопутствующих повреждений глаза они вряд ли приведут к необратимой потере зрения. Внутриглазные инородные тела, в особенности в случае проникающих глазных травм, могут стать причиной потери зрения и даже самого глаза.

Дополнительная информация

https://eyewiki.org/Removal_of_Corneal_Foreign_Bodies

https://eyewiki.aao.org/Intraocular_Foreign_Bodies_(IOFB)

Химические ожоги

Джеймс Х. Пауэрс, дипломированный врач

Что это такое?

Химические ожоги могут возникать при попадании в глаза химикатов. Чаще всего они возникают при случайном контакте с химикатами на рабочем месте, причем это может произойти даже при использовании защитных очков. Щелочные ожоги (например, каустической содой, средством для удаления засоров, промышленными и бытовыми чистящими средствами, удобрениями, цементом, гипсом), как правило, более серьезны, чем кислотные (например, соляной кислотой или электролитом кислотного аккумулятора), хотя и в том и в другом случае возможны серьезные повреждения глаз.

Симптомы: что вы можете испытывать?

После попадания химического вещества в глаз в нем могут возникнуть боль, покраснение, слезотечение, светочувствительность и ухудшение зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

После попадания химического вещества в глаз врач промоет глаз водным соляным раствором до нормализации уровня кислотности, после чего проведет комплексное обследование, чтобы определить степень и тяжесть химического поражения.

Что можно сделать самостоятельно?

Если вы бываете в местах, где, по вашему мнению, присутствует потенциальный риск химического ожога глаз, убедитесь, что всегда используете адекватные средства защиты. Если вы думаете, что получили химический ожог глаза, незамедлительно промойте его водой, попросите кого-нибудь вызвать скорую помощь и продолжайте промывать глаз до прибытия бригады врачей. При визите к офтальмологу возьмите с собой образец вещества, попавшего в глаз (глаза).

Когда следует обращаться к врачу?

Обращаться к офтальмологу или в скорую помощь следует сразу же после попадания химического вещества в глаз.

Лечение

Первичные меры заключаются в промывании глаза солевым раствором. Дальнейшее лечение зависит от масштаба травмы и может включать использование глазных капель с антибиотиками, увлажняющих капель и даже хирургическое вмешательство.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Дальнейшие перспективы зависят от масштаба поражения, типа химического вещества и длительности его воздействия на глаз. У большинства пациентов заметное улучшение наступает после удаления агрессивного химиката и обильного промывания глаза для нормализации уровня кислотности.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eyenet/article/treating-acute-chemical-injuries-of-cornea

https://eyewiki.aao.org/Chemical_(Alkali_and_Acid)_Injury_of_the_Conjunctiva_and_Cornea

Ранения века

Кассандра С. Брукс, дипломированный врач

Что это такое?

К данной категории травм относятся раны или разрывы века. Повреждения век возникают в результате различных травм, полученных во время драк, автомобильных аварий, занятий спортом, а также при резком соприкосновении острых или тупых предметов с кожей век. Этот вид травмы может сопровождать и другие повреждения глаз, включая открытые травмы глазного яблока и переломы лицевых костей.

Симптомы: что вы можете испытывать?

К общим симптомам разрыва века относятся боль, кровотечение и отек в месте повреждения, способные вызвать ухудшение зрения. В зависимости от масштаба травмы веко может выглядеть деформированным.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Для определения глубины и размера повреждения требуется полное обследование. Офтальмолог выяснит, не затронут ли травмой край века, а также может проверить, не нарушена ли целостность расположенной поблизости системы слезоотведения. Учитывая сложный характер строения и функций века, для разработки оптимальной программы лечения требуется тщательный осмотр. Также важно определить, не было ли других повреждений глаза, таких как открытая травма глазного яблока или наличие внутриглазного инородного тела, требующих неотложного внимания врача.

Что можно сделать самостоятельно?

Для того чтобы минимизировать риск получения ранения века, необходимо использовать защитные средства для глаз. Лица, чья деятельность связана с повышенным риском (работа с разлетающимися частицами, тяжелой техникой и т. д.), должны носить соответствующие защитные очки. При повреждении века или глазного яблока следует избегать прикосновений к нему и немедленно обратиться за медицинской помощью. Если при травме от века отделилась какая-то часть, найдите ее, поместите на лед и доставьте в травмпункт.

Когда следует обращаться к врачу?

При повреждении века необходимо обратиться в отделение неотложной помощи для осмотра.

Лечение

В отделении неотложной помощи могут очистить и устранить простые поверхностные повреждения век с помощью швов и местной анестезии. Однако при более сложных повреждениях требуется хирургическое вмешательство в операционной. Травмы, затрагивающие край века, требуют тщательного лечения, чтобы не допустить смещения и появления деформаций: всё это может препятствовать нормальному смыканию век, что способно вызвать аномальное слезоотделение и раздражение роговицы. Травмы внутреннего угла век часто приводят к повреждению системы слезоотведения и требуют тщательной коррекции при помощи силиконовой трубки, позволяющей предотвратить закрытие слезоотводящего канала рубцами. Силиконовая трубка обычно удаляется в период от трех до шести месяцев после операции. После хирургических процедур также назначается мазь с антибиотиками, чтобы снизить риск инфицирования и способствовать заживлению, но даже при успешной исходной коррекции в дальнейшем могут потребоваться новые операции.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Небольшие разрывы век при отсутствии других травм обычно не приводят к длительным проблемам со зрением, а их коррекция дает удовлетворительный эстетический результат. Чем сложнее повреждение века, тем выше риск образования рубцов. Появление серьезных рубцов способно привести к неправильной ориентации века, результатом чего становятся аномальное слезоотделение или раздражение роговицы. Если при травме повреждена слезоотводящая система, то даже при правильной первичной коррекции может появиться чрезмерное слезотечение, а также возникнуть необходимость в дополнительных операциях на веках.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Eyelid_Laceration

Глазные протезы (искусственный, или «стеклянный», глаз)

Кеннет Ниуфелд, дипломированный врач;

Анна Гинтер, дипломированный врач;

Джули А. Вудворд, дипломированный врач

Что такое глазной протез?

Глазной протез — это медицинский термин для обозначения незрячего искусственного глаза (иногда используется словосочетание «стеклянный глаз»). До 1950-х годов большинство глазных протезов действительно изготавливалось из стекла, однако в настоящее время они чаще всего производятся из акрила. Современные глазные протезы, изготавливаемые специальными мастерами-окуляристами, выглядят почти так же, как и здоровые глаза. Глазной протез лишен зрительной функции, его назначение — обеспечивать сходство с «нормальным» глазом и улучшать внешний вид человека.

Видимая часть глазного протеза — оболочка — может быть установлена на поврежденный, ссохшийся глаз или (чаще всего) на глазничный имплантат. Последний представляет собой сферу из пластика, силикона или гидроксиапатита (материала, получаемого из морских кораллов), которая хирургическим путем помещается в глазницу в момент удаления поврежденного глаза и должна оставаться там постоянно. Имплантат необходим для поддержания объема глазницы. Глазным протезом можно немного двигать, хотя, скорее всего, не настолько легко и полноценно, как нормальным здоровым глазом. Иногда подвижность протеза можно улучшить при помощи вмонтированного в имплантат штифта, соединенного с внешней оболочкой.

Зачем нужны глазные протезы?

У людей бывают разные причины для удаления естественного утратившего зрение глаза и использования вместо него протеза. Наиболее распространенная — облегчение боли: в этом случае на место невидящего и создающего болевые ощущения глаза можно установить протез. В других случаях глаз может не поддаваться восстановлению после тяжелой травмы, и его необходимо удалить, чтобы снизить риск инфекции или возникновения симпатической офтальмии — редко встречающегося аутоиммунного заболевания, способного привести к потере зрения на другом, не пораженном глазу. У некоторых пациентов бывают врожденные аномалии, требующие использования глазных протезов. При обнаружении раковой опухоли в глазу или прилегающей глазнице может быть показано удаление пораженного глаза, чтобы снизить риск распространения рака на другие части организма.

Когда устанавливается глазной протез?

После удаления естественного глаза в силу одной из перечисленных выше причин тканям глазницы требуется определенное время, чтобы зажить и приобрести прочность, достаточную для того, чтобы оболочка протеза удерживалась поверх имплантата. После уверенного заживления тканей и в случае, если имплантат не оказывает никакого негативного воздействия, можно приступать к заказу на изготовление оболочки протеза. Обычно это происходит примерно через шесть недель после того, как хирург установит имплантат.

Жизнь с глазным протезом

После установки оболочки протез требует минимального ухода. Очищать оболочку протеза необходимо примерно раз в неделю в соответствии с инструкциями офтальмолога — это поможет надолго сохранить форму протеза. Периодически офтальмолог будет проводить осмотр глазницы, чтобы убедиться в устойчивом заживлении тканей над имплантатом. Раз в год окуляристу необходимо полировать оболочку протеза. В большинстве случаев пациентов вполне устраивают внешний вид и удобство глазных протезов.

Дополнительная информация

https://ocularist.org/resources_faqs.asp/

https://eyewiki.aao.org/Enucleation18

Глава 18. Системные заболевания, воздействующие на зрение и глаза

Сахарный диабет

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Сахарный диабет — системное заболевание, связанное с нарушением уровня сахара в крови. В норме организм самостоятельно вырабатывает регулирующий количество сахара в крови гормон, инсулин. Однако при диабете организм либо не производит нужный объем инсулина (диабет первого типа), либо становится невосприимчивым к действию инсулина (диабет второго типа). Обе эти проблемы способны вызывать повышение уровня сахара в крови, что может привести к серьезным повреждениям кровеносных сосудов и питаемых ими органов. Глаза относятся к органам, способным пострадать от диабета в первую очередь. Диабетическая ретинопатия (повреждение сетчатки в результате диабета) — основная причина потери зрения у взрослых американцев трудоспособного возраста.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Диабет может воздействовать на зрение по-разному. Например, вы можете отмечать нечеткость зрения или зрительные колебания, связанные с отеком в роговице, хрусталике и сетчатке. Кроме того, при диабете повышается вероятность развития катаракты, способной вызывать ухудшение зрения и блики. У некоторых людей с тяжелой диабетической ретинопатией потеря зрения может быть вызвана кровоизлиянием внутри глаза (кровоизлияние в стекловидное тело), отслоением сетчатки или очень высоким глазным давлением в результате рубцевания дренажной системы глаза (неоваскулярная глаукома).

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Во время офтальмологического осмотра могут быть обнаружены изменения зрения вследствие отека хрусталика при высоком уровне сахара в крови, требующие назначения новых очков. Офтальмолог также проверит наличие катаракты, кровоизлияний или отека в сетчатке. Кроме того, врач выполнит тщательное обследование на предмет аномального роста кровеносных сосудов в передней или задней части глаза, являющегося признаком такого более тяжелого заболевания, как пролиферативная диабетическая ретинопатия. Для полной оценки картины заболевания могут потребоваться специальные фотоснимки и сканирование глаза.

Что можно сделать самостоятельно?

Замедлить негативные изменения, вызванные диабетом, может надлежащий контроль. Для оптимизации уровня сахара в крови, холестерина и артериального давления важно постоянно взаимодействовать с основным лечащим врачом. Регулярные лабораторные исследования и наблюдение за уровнем глюкозы помогут врачу определить, насколько эффективно контролируется уровень сахара в крови. При диабете второго типа улучшению резистентности к инсулину способствуют соблюдение диеты и физическая нагрузка. Кроме того, для контроля уровня сахара в крови может потребоваться прием лекарств или инсулина. Настоятельно рекомендуется прекратить курение, так как оно может привести к повреждению различных частей организма, включая кровеносные сосуды.

Когда следует обращаться к врачу?

Американская диабетическая ассоциация рекомендует пациентам с диабетом первого типа проходить офтальмологическое обследование в течение первых пяти лет после постановки диагноза, а пациентам с диабетом второго типа — вскоре после постановки диагноза. При наблюдении каких-либо нарушений рекомендуется проходить осмотр глаз ежегодно, иногда даже чаще. Кроме того, следует обращаться к офтальмологу при появлении изменений зрения, его потере, боли в глазах, возникновении вспышек света или мушек.

Лечение

Наиболее значимым методом лечения диабета служит контроль уровня сахара в крови. Для этого пациенту одновременно с приемом лекарств может потребоваться изменение образа жизни. Ключевое значение имеет профилактика. Если обратиться к методам лечения глаз, то они зависят от того, каким образом диабет влияет на зрение. На раннем этапе ретинопатии может оказаться достаточно плановых проверок зрения или подбора новых очков, но при более серьезных осложнениях диабета на глаза и сетчатку потребуется проведение серии лазерных процедур, многократных внутриглазных инъекций и/или одной или нескольких глазных операций.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Перспективы для зрения зависят от тяжести диабетических изменений, уже имеющихся в глазу. Большинство людей, которым удается четко контролировать течение диабета, сохраняют хорошее зрение. Выявление изменений на ранних стадиях увеличивает шансы на успешное лечение, однако при необратимых повреждениях сетчатки или зрительного нерва прогноз ухудшается. Если кровеносные сосуды сетчатки закупорились в результате повышения уровня сахара в крови, то методов, позволяющих открыть их заново, не существует. После операций на глазах, связанных с последствиями диабетической ретинопатии, восстановление зрения часто бывает незначительным. Именно поэтому важно следить за протеканием диабета, уровнем артериального давления и холестерина, а также регулярно посещать врача, чтобы предотвратить некоторые осложнения диабета, выявить и подвергнуть лечению отклонения, поддающиеся медицинскому вмешательству, пока ущерб не стал необратимым.

Дополнительная информация

https://nei.nih.gov/health/diabetic/retinopathy

https://eyewiki.aao.org/Diabetic_Retinopathy

http://www.diabetes.org/

Гипертония (высокое артериальное давление)

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Гипертонией называется аномально высокое давление в артериях — сосудах, доставляющих кровь к органам нашего тела. Чрезмерно высокое артериальное давление может привести к повреждению таких важных органов, как сердце, мозг, почки и глаза. В США с гипертонией сталкивается примерно каждый третий взрослый. В большинстве случаев причина такого состояния не установлена — для этого используется понятие «первичная гипертония», — однако в некоторых случаях причину гипертонии можно обнаружить (например, опухоль, выделяющая гормоны, или сужение кровеносных сосудов, идущих к почкам).

При измерении артериального давления используются два показателя: систолическое давление (при сердцебиении) и диастолическое давление (в промежутках между сердечными сокращениями). Нормальное артериальное давление обычно составляет меньше 120/80 мм ртутного столба; о наличии гипертонии, согласно современным медицинским руководствам, свидетельствует повторяющийся уровень артериального давления начиная от 130/80.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Многие люди с гипертонией не испытывают никаких симптомов и поэтому не знают о наличии у них потенциально опасного заболевания. Когда симптомы выражены, они, как правило, проявляются в виде очень частых или внезапных приступов гипертонии — в таких случаях уровень артериального давления может достигать 180/120 мм ртутного столба и выше. К симптомам гипертонии также относятся головные боли, изменения зрения и признаки, напоминающие инсульт: спутанность сознания, речевые затруднения или слабость в одной стороне тела. Кроме того, гипертония может вызывать проблемы с сердцем, выражающиеся в боли в груди и затрудненном дыхании.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Аномалии глаз, вызванные гипертонией, лучше всего видны при осмотре с расширением зрачков. К ним относятся изменения кровеносных сосудов, кровоизлияния в сетчатке, просачивание крови из сосудов, приводящее к отеку сетчатки, и повреждение в ней нервных волокон. Иногда вены в глазу могут закупориваться из-за утолщения артерий, из-за чего возникает окклюзия вен сетчатки. Тяжелая гипертоническая ретинопатия, подобно пролиферирующей диабетической ретинопатии, может привести к аномальному росту новых кровеносных сосудов. Также могут наблюдаться отек зрительного нерва или изменения в хориоидее — слое кровеносных сосудов и соединительной ткани под сетчаткой.

Что можно сделать самостоятельно?

Для начала необходимо проверить артериальное давление. Если оно постоянно повышено, терапевт, скорее всего, порекомендует вам изменить образ жизни — например, принять другую модель питания, ограничить потребление соли, добавить физическую нагрузку и бросить курить. Если же показатели артериального давления выше, чем в указанном случае, или их не удается снизить только при помощи изменения образа жизни, то для их сдерживания может потребоваться медикаментозное лечение.

Когда следует обращаться к врачу?

При наличии гипертонии необходимо регулярно проходить офтальмологические обследования. Записаться на прием к офтальмологу следует при изменениях или ухудшении зрения. В случае любых из указанных выше симптомов инсульта или инфаркта необходимо обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи.

Лечение

Взаимодействие с терапевтом с целью установить контроль над артериальным давлением — наиболее важная часть лечения. При аномальном росте кровеносных сосудов, закупорке вен или отеке в сетчатке, негативно влияющем на центральное зрение, могут потребоваться инъекции в глазное яблоко и/или лазерная терапия.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Длительные изменения в кровеносных сосудах глаза могут необратимо повредить такие важные структуры, как сетчатка и зрительный нерв. Перспективы сохранения зрения выше у пациентов, столкнувшихся с легкими или острыми изменениями при гипертонии, поскольку в таких случаях ситуация обратима.

Дополнительная информация

https://www.cdc.gov/bloodpressure/index.htm

http://eyewiki.aao.org/Hypertensive_retinopathy

Болезнь сонных артерий (глазной ишемический синдром)

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Болезнь сонной артерии — общий термин, обозначающий сужение (стеноз) сонной артерии или ее ветвей. Как правило, оно возникает из-за атеросклероза, или отложений жировых бляшек внутри кровеносного сосуда: аналогичный процесс способен закупоривать артерии в сердце, приводя к инфаркту. В нашем организме имеются правая и левая общие сонные артерии, переносящие кровь от сердца и расположенные по обеим сторонам шеи. Каждая общая сонная артерия разделяется на две ветви — наружную и внутреннюю. Внутренние сонные артерии доставляют кровь к головному мозгу и глазам.

Слабый кровоток в сонной и/или внутренней сонной артерии может привести к такому редкому заболеванию, как глазной ишемический синдром. Оно обусловлено атеросклерозом и обычно возникает у людей старше 50 лет, чаще встречаясь у мужчин. К другим причинам глазного ишемического синдрома относятся множественные операции на мышцах глаза, радиоактивное облучение шеи и воспалительные заболевания наподобие височного (гигантоклеточного) артериита. Тяжесть глазного ишемического синдрома зависит от степени сужения сонной артерии, а также от того, появились ли в организме альтернативные пути кровообращения для обхода закупорки и кровоснабжения глаза.

Симптомы: что вы можете испытывать?

В некоторых случаях стеноз сонной артерии может протекать бессимптомно. Наиболее серьезное его осложнение — инсульт. Стеноз сонной артерии способен привести к «микроинсульту», или транзиторной ишемической атаке (ТИА). Ее симптомы бывают такими же, как и при инсульте, однако имеют временный характер, продолжаясь от нескольких минут до суток. Кроме того, может произойти внезапная потеря зрения в одном глазу — в зависимости от того, насколько быстро удастся восстановить кровообращение, она может иметь временный или постоянный характер. К прочим симптомам относятся появление слепых пятен, затруднения с различением цветов, боль в глазах и чувствительность к свету. При более длительном развитии глазной ишемии потеря зрения происходит медленнее.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

В ходе офтальмологического осмотра могут обнаружиться изменения в задней части глаза, включая нарушения в кровеносных сосудах сетчатки, кровоизлияние в сетчатке, отек зрительного нерва и аномальный рост кровеносных сосудов вроде того, что наблюдается при пролиферативной диабетической ретинопатии. Также могут происходить изменения в передней части глаза: отек роговицы, кровотечение (гифема), аномальный рост кровеносных сосудов, воспаление и катаракта. Если в дренажной системе глаза происходит рост аномальных кровеносных сосудов, глазное давление способно повыситься и вызвать глаукому (неоваскулярную глаукому). Кроме того, офтальмолог может назначить дополнительные исследования — например, флюоресцентную ангиографию, в ходе которой получаются фотографические изображения сетчатки при помощи внутривенной инъекции красителя.

Что можно сделать самостоятельно?

Факторы риска для стеноза сонной артерии схожи с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вам следует бросить курить, а для контроля артериального давления, уровня сахара в крови, массы тела и холестерина необходимо регулярно посещать терапевта.

Когда следует обращаться к врачу?

При появлении симптомов инсульта или внезапной потере зрения необходимо позвонить в скорую помощь. Обратиться за неотложной помощью для обследования следует даже в том случае, если симптомы носят временный характер. Не садитесь за руль. Если с момента последнего посещения офтальмолога прошло более года, запишитесь на прием для планового глазного осмотра.

Лечение

При подозрении на стеноз сонной артерии или глазной ишемический синдром офтальмолог может запросить у терапевта назначение таких визуализационных исследований, как УЗИ, магнитно-резонансная ангиография (МРА) или компьютерная томографическая ангиография (КТА) кровеносных сосудов шеи. Выяснение степени закупорки одной или обеих сонных артерий важно для определения дальнейших действий. Если закупорка незначительная, обычно выбирается медикаментозное, а не хирургическое лечение. В таком случае терапевт, скорее всего, назначит вам курс лекарств и разъяснит, какие изменения в образе жизни следует предпринять, чтобы это помогло контролировать факторы риска инсульта. В случае значительной закупорки сонной артерии и при отсутствии серьезных противопоказаний по здоровью для хирургического вмешательства на помощь может прийти каротидная эндартерэктомия — операция по устранению непроходимости сонной артерии. Некоторым пациентам проведение этой операции противопоказано, однако им вполне может подойти другая процедура по восстановлению кровообращения — так называемая ангиопластика и стентирование сонной артерии, — которая выполняется с помощью катетера, вводимого через кровеносный сосуд в паху.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Стеноз сонной артерии и глазной ишемический синдром могут привести к таким серьезным осложнениям, как инсульт и слепота. При раннем выявлении и лечении описанных заболеваний возможно сохранить функциональное зрение, однако исследования демонстрируют, что около 40 % пациентов с диагностированным глазным ишемическим синдромом умирают в течение пяти лет после постановки диагноза. Поэтому чрезвычайно важно выявить и проработать факторы риска до возникновения одного из этих заболеваний.

Дополнительная информация

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/carotid-artery-disease

http://eyewiki.aao.o

Рассеянный склероз

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Рассеянный склероз (РС) представляет собой воспалительное заболевание, при котором повреждается миелиновая оболочка — жировое внешнее покрытие нервов в головном и спинном мозге. Повреждение этой оболочки при рассеянном склерозе называется демиелинизацией. Рассеянный склероз обычно появляется у молодых людей начиная с третьего-четвертого десятилетия жизни, причем у женщин — примерно в два раза чаще, чем у мужчин. РС вызывает специфические разновидности поражений, например зрительного нерва, спинного мозга, а также участков мозга, отвечающих за функционирование кишечника и мочевого пузыря. При классификации РС выделяются две большие группы: возвратно-ремиттирующий и прогрессирующий РС. Наиболее распространен возвратно-ремиттирующий тип, для которого характерно стабильное протекание заболевания в периоды между приступами или эпизодами ухудшения состояния пациента. При прогрессирующем РС происходит постоянное ухудшение состояния либо в начале болезни, либо после исходного возвратно-рецидивирующего периода. В том случае, когда единичный эпизод демиелинизации возникает у пациента без РС в истории болезни, используется понятие «клинически изолированный синдром».

Симптомы: что вы можете испытывать?

Наиболее распространенный симптом РС, относящийся к глазам, — болезненная потеря зрения из-за неврита (воспаления) зрительного нерва. Это заболевание может привести к ухудшению хроматического зрения, появлению слепых пятен, нечеткости зрения и боли при движениях глаз. Оптический неврит на той или иной стадии РС возникает с высокой частотой — у 75 % пациентов с РС. Еще один общераспространенный симптом — непроизвольные движения, приводящие к двоению в глазах и невозможности перемещать глаза в определенных направлениях. Кроме того, может наблюдаться непроизвольная дрожь в глазах, вызывающая осциллопсию — неприятное ощущение подергивания зрительного восприятия. В редких случаях при РС происходит воспаление стекловидного тела, расположенного на задней стенке глаза, способное приводить к боли в глазах, покраснению, светочувствительности, нечеткости зрения, отеку сетчатки и появлению мушек. К системным симптомам РС также могут относиться непривычные ощущения в теле, затрудненность движений, нарушение координации, чрезмерная усталость, расстройства кишечника и мочевого пузыря, головокружение.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

К нарушениям, связанным с оптическим невритом, относятся снижение остроты зрения, проблемы с различением цветов, слепые пятна, аномальная зрачковая реакция. Только у трети пациентов с оптическим невритом при осмотре обнаруживается отек головки зрительного нерва. Кроме того, в ходе осмотра могут быть выявлены затруднения или боль при взгляде в определенном направлении, замедленное движение одного глаза по сравнению с другим, аномальное движение глаз или неправильное расположение глаз относительно друг друга. Для обнаружения воспаления стекловидного тела проводится обследование с расширением зрачков. Кроме того, офтальмолог может назначить тестирование поля зрения и выполнить снимки зрительного нерва. Иногда для поиска зон воспаления в головном мозге и зрительном нерве требуется сканирование головного мозга (обычно в виде МРТ).

Что можно сделать самостоятельно?

Методов предотвращения или излечения рассеянного склероза не существует. При наличии соответствующего диагноза необходимо продолжать регулярное наблюдение у невролога. Снизить частоту рецидивов и ускорить восстановление после приступов РС могут отдельные лекарственные препараты.

Когда следует обращаться к врачу?

О системных симптомах, свидетельствующих об обострении заболевания или появлении инфекции, необходимо сообщить врачу. При внезапном появлении двоения в глазах, боли при движении глаз и/или потере зрения следует обратиться к офтальмологу или в ближайшее отделение неотложной помощи. Применяемый при РС препарат «Гилениа» (действующее вещество — финголимод), относящийся к модифицирующим течение заболевания средствам, может вызвать отек сетчатки, поэтому до, во время и после его приема необходимо проходить плановые офтальмологические осмотры.

Лечение

Исследования продемонстрировали, что более быстрому восстановлению после обострения оптического неврита могут способствовать внутривенные инъекции стероидов, однако они не оказывают влияния на долгосрочные последствия для зрения в сравнении с пациентами, которым подобные препараты не назначаются. При двоении в глазах или нарушении их движений, не проходящих с течением времени, на помощь могут прийти призматические очки или операция на глазных мышцах. Невролог может порекомендовать прием системных препаратов, модифицирующих течение заболевания и облегчающих состояние пациентов с РС. Также существуют препараты, предназначенные для лечения симптомов РС.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

У большинства пациентов, впервые перенесших оптический неврит, зрение возвращается к исходному уровню, причем при отсутствии других проблем со зрением оно способно снова составлять даже 20/20 (100 %), хотя полное восстановление может занять до года. Примерно у 8 % пациентов после первого случая оптического неврита острота зрения может снизиться до 20/40 или еще меньше. При множественных эпизодах оптического неврита происходит ухудшение зрения. У большинства пациентов, испытывающих нарушения движений глаз, зрение также улучшается в промежутке от нескольких месяцев до года.

Дополнительная информация

https://www.nationalmssociety.org

https://eyewiki.aao.org/Demyelinating_Optic_Neuritis

Аутоиммунные заболевания

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Аутоиммунные заболевания представляют собой обширную группу патологий, при которых иммунная система организма аномально реагирует на собственные клетки и ткани. В США с такими аутоиммунными заболеваниями, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, синдром Шёгрена, болезнь Грейвса и другие, сталкиваются более 50 млн человек. Исходная причина аутоиммунных заболеваний неизвестна, однако, скорее всего, существует множество факторов, способствующих их развитию, в том числе наследственность, окружающая среда и перенесенные инфекции.

Симптомы: что вы можете испытывать?

В зависимости от вида аутоиммунного заболевания могут поражаться различные ткани и системы органов. К некоторым общим их симптомам можно отнести усталость, боль в суставах и их опухание, потерю веса, то появляющуюся, то исчезающую лихорадку и боли в животе. К специфически глазным симптомам относятся боль в глазах, покраснение, ощущение инородного тела, светочувствительность, ухудшение зрения, изменение положения глаза или века, двоение в глазах.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При заболеваниях, способных вызывать воспаление вокруг глаза, важно обращать внимание на положение век, а также на любые признаки выпученности глаз или слезных желез. Чтобы замерить, насколько глаз выступает из глазницы (возможный симптом болезни Грейвса), врач может использовать специальный прибор — так называемый экзофтальмометр Гертеля. Кроме того, офтальмолог проведет оценку движений глаз и правильности их расположения относительно друг друга.

Аутоиммунные заболевания способны также вызывать воспаление на поверхности глаза и внутри него. Глаз может быть сухим, красным или болезненным при прикосновении, либо на его поверхности появляются узелки или участки истончения. Во внутриглазной жидкости могут присутствовать аномальные клетки и белок. В результате воспаления радужная оболочка может прилипнуть к другим структурам глаза, таким как роговица и хрусталик. Кроме того, аутоиммунные заболевания способны вызывать повышение или снижение внутриглазного давления. Если таким заболеванием затронута задняя часть глаза, происходят воспаление кровеносных сосудов сетчатки с просачиванием их содержимого, отек сетчатки, отек зрительного нерва, появление инородных элементов или клеток в стекловидном теле. В сетчатке или расположенных за ней слоях, хориоидее и склере, появляются заметные изменения. В таком случае врачу потребуются дополнительные визуализационные и лабораторные исследования.

Что можно сделать самостоятельно?

В целом большинство случаев возникновения аутоиммунных заболеваний предотвратить невозможно. Немногочисленные исключения составляют аутоиммунные заболевания, относительно которых известна их связь с инфекциями, например болезнь Лайма, а также реактивный артрит, имеющий отношение к диарее и мочеполовым инфекциям. Но даже в этом случае трудно прогнозировать, у какого именно пациента возникнет аутоиммунное заболевание.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращаться к офтальмологу необходимо при обострении уже выявленного аутоиммунного заболевания, появлении инфекции или любых других необычных симптомов в организме. Пациенты, принимающие противовоспалительные препараты для контроля над аутоиммунными заболеваниями, более уязвимы к инфекциям. Некоторые лекарственные препараты, такие как стероиды и «Плаквенил» (действующее вещество — гидроксихлорохин), имеют распространяющиеся на глаза побочные эффекты. Для наблюдения за ними необходимо проходить плановые офтальмологические осмотры.

Лечение

Для координации лечения системного и глазного заболеваний офтальмологу, скорее всего, потребуется взаимодействовать с терапевтом или ревматологом. Общий курс лечения может включать прием таблеток, инъекции или внутривенные инфузии. Действующие вещества лекарств могут доставляться локально прямо в глаз с помощью капель, инъекций или имплантатов. Иногда для лечения или подтверждения диагноза аутоиммунного заболевания необходимо проведение операции на глазу вместе с биопсией (забором клеток или тканей на исследование).

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Степень тяжести болезни и поражения глаз может сильно различаться у разных пациентов в зависимости от типа аутоиммунного заболевания. Задача состоит в том, чтобы контролировать воспаление и стабилизировать заболевание на ранней стадии, до необратимого повреждения важных структур глаза.

Дополнительная информация

https://www.aarda.org

https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/autoimmune-diseases

Мигрень

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Мигрень — распространенный синдром головной боли, связанный с аномальной активностью нервных пучков в головном мозге и верхней части шеи. С этим, как правило наследственным, заболеванием сталкиваются более 37 млн американцев. Мигрень чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и обычно возникает в возрасте 30–39 лет. Типичная последовательность симптомов во время приступа мигрени: продромальный период, мигренозная аура, головная боль, постдром. У большинства людей отсутствует стадия ауры, а у некоторых пациентов может даже не быть головной боли (так называемая ацефалгическая мигрень, или эквивалент мигрени).

Симптомы: что вы можете испытывать?

Примерно у трех из четырех человек с мигренью где-то за день-два до появления головной боли наступает продромальный период. К его симптомам относятся зевота, изменение настроения (оно может быть как хорошим, так и плохим, или раздраженным) и влечение к определенной пище. Далее у четверти пациентов начинается стадия ауры, обычно возникающая вместе с головной болью. Для визуальных эффектов ауры характерно появление перед глазами мигающих огней, зигзагообразных линий, полумесяцев, звезд, слепых пятен, потеря зрения. Зрительная аура длится от нескольких минут до часа и обычно сначала пропадает в центральном поле зрения. К эффектам ауры также относятся появление необычных звуков, ощущений и движений либо утрата данных функций. Головная боль при мигрени обычно бывает односторонней и пульсирующей. Она способна не проходить от нескольких часов до нескольких дней — в этот период обычно ощущается тошнота, беспокоят свет, звуки или запахи. После приступа головной боли вы можете ощущать симптомы продрома — усталость или боль при быстром движении головы.

Мигрень можно спутать с инсультом, в особенности если аура возникает быстро, сопровождается потерей функций, проявляется у пожилых людей или не связана с головной болью. В таких случаях бывает особенно трудно провести различия между мигренью, транзиторной ишемической атакой («микроинсультом») и собственно инсультом.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Основная причина проверки зрения при мигрени — необходимость исключить другие, более серьезные заболевания, такие как глаукома, болезни зрительного нерва, закупорка кровеносных сосудов сетчатки и инсульт. Офтальмологический осмотр пациентов с мигренью обычно дает нормальные результаты, однако при мигрени могут наблюдаться различные нарушения, включая аномалии зрачка, неправильное расположение глаз, слепые пятна. Как правило, со временем они проходят.

Что можно сделать самостоятельно?

Если вы сталкиваетесь с мигренью, то, вероятно, вы знаете, какие факторы ее провоцируют: к ним относятся стресс, нерегулярный режим сна, менструальный цикл (у женщин), употребление некоторых продуктов питания, кофеина и алкоголя. Этих триггеров рекомендуется избегать.

Когда следует обращаться к врачу?

При появлении любых зрительных симптомов следует сообщить об этом офтальмологу. Как уже отмечалось выше, некоторые симптомы мигрени могут в точности напоминать микроинсульт и инсульт. Если сильная головная боль появляется снова, она может быть признаком более серьезных проблем, например кровоизлияния в мозг. При ощущении, что «голова болит как никогда в жизни», или при наличии симптомов инсульта необходимо обратиться в скорую помощь.

Лечение

Помимо исключения факторов, провоцирующих мигрень, снизить количество приступов этого заболевания и облегчить его симптомы можно при помощи некоторых лекарственных препаратов. К ним относятся безрецептурные обезболивающие средства, кофеин и рецептурные препараты. Новейшим классом средств для лечения мигрени становятся антитела, а также в некоторых случаях используются инъекции ботулотоксина. Подходящий индивидуальный тип лечения вам подскажет терапевт или невролог.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Перспективы для зрения при наличии мигрени очень благоприятны: как правило, после нарушений зрение восстанавливается в полном объеме.

Дополнительная информация

https://eyewiki.org/Ophthalmologic_Manifestations_of_Migraines

https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-migraine

Височный (гигантоклеточный) артериит

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Височный (другое название — гигантоклеточный) артериит — воспалительное заболевание, при котором происходит поражение средних и крупных сосудов, доставляющих кровь к глазам, мозгу и другим важным органам тела. Воспаление кровеносных сосудов, так называемый васкулит, может поражать даже аорту — крупный сосуд, соединенный непосредственно с сердцем. В возрасте до 50 лет височным артериитом болеют крайне редко, а более 80 % сталкивающихся с этим заболеванием старше 70 лет. Наиболее часто оно встречается у лиц скандинавского и североевропейского происхождения, а женщины болеют височным артериитом чаще, чем мужчины. Наиболее опасный исход заболевания — полная потеря зрения в обоих глазах.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Классические симптомы височного артериита: головная боль, сильная боль в челюсти во время жевания, чувствительность при прикосновении к коже головы, необъяснимая потеря веса, плохой аппетит, утомляемость, повышенная температура тела. До половины больных могут также встретиться с таким заболеванием, как ревматическая полимиалгия, способным вызывать боль в плечевом и тазобедренном суставах и скованность движений. К симптомам, характерным для глаз, относятся временное или постоянное ухудшение зрения (обычно в одном глазу), появление слепых пятен и двоение в глазах.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При отсутствии симптомов, относящихся к зрению, можно пройти обычный осмотр у офтальмолога, в ходе которого врач обследует височные артерии, проходящие вдоль каждой височной области. Признаками височного артериита служат чувствительность при прикосновении, крупные, волокнистые или уплотненные артерии. Перед тем как перейти к расширению зрачков, врач также проверит остроту зрения, глазное давление, цветовосприятие, зрачки и поле зрения. При височном артериите могут наблюдаться признаки нарушения кровообращения в зрительном нерве и сетчатке, такие как побледнение, наличие кровоточащих участков или рыхлых белых пятен. Причинами двоения в глазах могут выступать неправильное расположение глаз или проблемы с их движением в определенных направлениях. Для уточнения диагноза врач также может назначить анализ крови и проведение визуализационных исследований, однако единственным способом подтверждения диагноза височного артериита служит биопсия височной артерии.

Что можно сделать самостоятельно?

Способов предотвращения височного артериита не существует.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы подозреваете наличие височного артериита, то при ухудшении зрения или двоении в глазах следует немедленно обратиться к офтальмологу. Не нужно медлить, потому что момент начала лечения крайне важен. При усугублении общих симптомов, таких как ломота в теле, усталость или повышение температуры, необходимо сообщить об этом терапевту. Если предварительный диагноз отсутствует, но врач подозревает височный артериит, необходимо начать и продолжать лечение до момента осмотра офтальмологом.

Лечение

Основным методом лечения височного артериита служит прием стероидных препаратов (перорально или внутривенно). После высокой дозы стероидов в начале курса лечения ее можно медленно снижать в течение нескольких месяцев, однако резко прекращать прием стероидов ни в коем случае нельзя. Для снижения необходимой дозы стероидов, в особенности у не переносящих этот тип лекарств пациентов, также можно использовать такие препараты, как метотрексат и «Актемра» (действующее вещество — тоцилизумаб).

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Примерно у 15–20 % пациентов с височным артериитом отмечается та или иная степень устойчивой потери зрения. В 25–50 % случаев потеря зрения в одном глазу приводит к потере зрения и в другом в течение недели, если не начать своевременное лечение. Именно поэтому так важно как можно скорее пройти обследование и приступить к лечению височного артериита. Быстрое и адекватное лечение может предотвратить ухудшение состояния пораженного глаза и потерю зрения в соседнем.

Дополнительная информация

https://www.nanosweb.org/files/Patient%20Brochures/English/Giant%2 °Cell%20Arteritis%202017.pdf

https://eyewiki.aao.org/Giant_Cell_Arteritis

Заболевания, передающиеся половым путем

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), вызываются бактериальными, вирусными или паразитарными инфекциями, переходящими от одного человека к другому при интимном физическом контакте. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в стране ежегодно регистрируется около 20 млн новых случаев ЗППП. К подобным инфекциям, способным поражать глаза, относятся вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилис, гонорея, хламидиоз, контагиозный моллюск и вирус папилломы человека. Генитальный герпес обычно вызывается такой разновидностью вируса простого герпеса, как HSV-2, а герпетические инфекции глаз вызывает вирус HSV-1.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Инфекции глаз, связанные с ЗППП, могут вызывать широкий спектр симптомов, включая ухудшение зрения, покраснение глаз, боль, ощущение инородного тела, зуд, раздражение, чувствительность к свету и выделения из глаз. Некоторые вирусы, например контагиозный моллюск, способны вызывать поражения или наросты на веке или конъюнктиве. При инфекциях, поражающих заднюю часть глаза, могут появляться мушки, слепые пятна и развиваться тяжелая необратимая потеря зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

При наличии ЗППП проводится полное офтальмологическое обследование, поскольку пораженной может оказаться любая часть глаза. Об определенной группе инфекций могут свидетельствовать сыпь на веках, специфический внешний вид конъюнктивы, тип выделений и характер поражения роговицы. Для определения возбудителя может быть взята проба внутриглазной жидкости, в которой потенциально содержатся клетки, останки или частицы микроорганизмов. Более тяжелые инфекции способны привести к поражениям сетчатки, повреждению кровеносных сосудов и зрительного нерва.

Что можно сделать самостоятельно?

Необходимо обладать информацией о способах распространения каждого из указанных выше заболеваний. Риск заражения ЗППП снижается при воздержании от половых связей, использовании презервативов и регулярном прохождении анализов в зависимости от индивидуального уровня риска для таких инфекций. Безопасность сексуальных практик следует обсудить с сексуальным партнером (партнерами). Помните, что некоторые заболевания могут передаваться через зараженные иглы, при контакте с открытыми ранами, а также от матери к ребенку во время беременности и родов. Беременным женщинам необходимо проходить обследование на ЗППП и лечение от венерических заболеваний в соответствии с рекомендациями акушера-гинеколога.

Когда следует обращаться к врачу?

При подозрениях на наличие ЗППП обратитесь к своему основному врачу. При появлении любых изменений зрения или глазных симптомов ЗППП следует сообщить об этом офтальмологу.

Лечение

Лучший метод избежать ЗППП — их профилактика. Некоторые подобные заболевания можно сдерживать или лечить при помощи антибиотических или противовирусных препаратов. Кроме того, могут потребоваться отдельные процедуры для глаз: промывание, использование глазных капель или мазей, инъекции лекарств в глаз или вокруг него. В редких случаях может быть показано хирургическое вмешательство.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Наилучшие перспективы для зрения имеются при ранней диагностике и лечении ЗППП. Одни инфекции протекают агрессивнее или непредсказуемее других, поэтому без их лечения может наступить необратимое и/или тяжелое ухудшение зрения.

Дополнительная информация

https://www.cdc.gov/std/healthcomm/fact_sheets.htm

https://familydoctor.org/condition/sexually-transmitted-infections-stis

Опухоли мозга

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Опухоли представляют собой скопления аномальных клеток, не реагирующих на обычные сигналы, контролирующие рост. Выделяется два основных типа опухолей головного мозга: первичные, то есть возникающие из самого мозга и окружающих его тканей, и метастатические — появляющиеся в другой части организма и затем попадающие в мозг. Согласно имеющимся оценкам, в 2018 году первичные опухоли головного мозга диагностировали примерно у 79 тысяч жителей США, а метастатические опухоли были выявлены у еще большего количества американцев. Опухоли головного мозга также можно разделить на доброкачественные и злокачественные. Доброкачественные опухоли не выходят за пределы мозга и его окружения, тогда как злокачественные (раковые) могут распространяться в другие части тела.

Симптомы: что вы можете испытывать?

Опухоли головного мозга в зависимости от их расположения по-разному влияют на зрение. Поражающие зрительные нервы и зрительную хиазму (перекрест правого и левого зрительных нервов) опухоли могут вызывать ухудшение зрения и появление слепых пятен. Сигналы от зрительных нервов передаются по отдельным путям от передней части мозга к задней. Опухоль, поражающая какой-либо участок этого пути, приводит к появлению специфической разновидности слепых пятен, возникающих, как правило, в обоих глазах. Также могут наблюдаться двоение в глазах, затрудненное движение и аномальное подергивание глаз или опущение века. Кроме того, опухоль способна повлиять на интерпретацию изображений мозгом: в этом случае могут возникать проблемы с распознаванием лиц и предметов, а также с установлением местоположения объектов в окружающей обстановке.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Наличие опухоли головного мозга может негативно воздействовать на зрачки, остроту зрения, движения глаз и их положение относительно друг друга, а также на поле зрения. Для обследования сетчатки и зрительного нерва офтальмолог проведет расширение зрачков. В ряде случаев может наблюдаться отек зрительного нерва из-за высокого внутричерепного давления, вызванного опухолью большого размера. Иногда именно отек зрительного нерва служит первым признаком, обнаруженным еще до того, как диагностирована опухоль мозга.

Что можно сделать самостоятельно?

Следует бросить курение или другие способы употребления табака, поскольку это может привести к раковым заболеваниям, в конечном счете распространяющимся на мозг. При наличии родственников с раковыми заболеваниями об этом необходимо сообщить терапевту, который выдаст направление на прохождение соответствующих онкологических обследований с учетом вашего возраста и факторов риска. Вероятность развития определенных типов рака могут повысить некоторые условия воздействия окружающей среды и перенесенная химио- или лучевая терапия. Эти особые угрозы следует обсудить с терапевтом или онкологом.

Когда следует обращаться к врачу?

Обращайтесь к офтальмологу при появлении любых изменений зрения или каких-либо симптомов в глазах. Опухоли мозга, поражающие глаза, должны находиться под активным наблюдением офтальмолога, а нередко и нейроофтальмолога — врача, специализирующегося на сопряженных заболеваниях глаз и мозга.

Лечение

Методы лечения зависят от таких факторов, как тип, размер и расположение опухоли. В индивидуальную программу лечения могут входить химиотерапия, радиотерапия, хирургическое вмешательство и/или лечение, направленное на снижение симптомов. Двоение в глазах или неправильное расположение глаз иногда можно корректировать с помощью призматических очков или операции на глазных мышцах.

Что дальше: улучшится ли мое зрение?

Перспективы зависят от типа, расположения и размера опухоли. Крупные опухоли, поражающие зрительные нервы, хиазму и пути, могут привести к ухудшению зрения. При наличии более мелких опухолей, остающихся стабильными, не прорастающими в другие ткани и хорошо поддающимися терапевтическим методам лечения, прогноз для зрения обычно более оптимистичный.

Дополнительная информация

https://www.aans.org/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Brain-Tumors

http://braintumor.org/brain-tumor-information/brain-tumor-facts

https://www.cancer.org/cancer/brain-spinal-cord-tumors-adults.html

https://www.cancer.org/cancer/brain-spinal-cord-tumors-children.html

Инсульт и паралич черепных нервов

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Инсульт происходит в тот момент, когда клетки мозга погибают от недостатка крови и кислорода — как правило, в результате закупорки или разрыва артерии. После заболеваний сердца инсульт — вторая наиболее распространенная причина смерти во всем мире. В США инсульт переносят около 800 тысяч человек ежегодно — в среднем один инсульт происходит каждые 40 секунд.

Инсульт может поражать любую часть мозга, включая черепные нервы, контролирующие движения глаз (например, пары черепных нервов III, IV и VI). Пара черепных нервов III отвечает за контроль над четырьмя глазными мышцами, подъем века и сокращение зрачка в качестве реакции на свет. Пары черепных нервов IV и VI контролируют по одной глазной мышце. Повреждение какого-либо черепного нерва и возникающее вследствие этого ослабление глазных мышц называется параличом черепных нервов.

Важная характерная особенность инсульта — микроангиопатия, или микрососудистая дисфункция, при которой нарушается кровообращение в мелких сосудах. Эта патология регулярно встречается при диабете и также может вызывать паралич черепных нервов, хотя обычно он проходит в течение нескольких недель или месяцев.

Симптомы: что вы можете испытывать?

К основным симптомам инсульта могут относиться «обвислое» лицо, слабость или онемение одной или обеих рук, невнятная или затрудненная речь. Эти симптомы и действия, которые необходимо предпринять, можно запомнить с помощью мнемонического правила FAST («быстро»): F (Face) — лицо, A (Arm) — рука, S (Speech) — речь, T (Time to act fast) — время действовать быстро и вызывать скорую помощь. К другим возможным симптомам относятся изменения психического состояния, сильная головная боль, потеря координации, тошнота и рвота, нечеткость зрения и появление слепых пятен. Симптомы паралича черепных нервов III, IV или VI таковы: двоение в глазах, затрудненное движение глаз, необычное положение или наклон головы, опущение века и аномальный вид зрачков. В редких случаях «инсульт», нарушающий основное кровоснабжение глаза, может привести к окклюзии артерии сетчатки и внезапной тяжелой и необратимой потере зрения.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

Паралич черепного нерва III может вызывать аномальную реакцию зрачков и приводить к тому, что они будут разного размера. Пораженное веко может быть опущено, глаз — плохо двигаться вверх, вниз или в направлении носа. В результате возникает классическая для инсульта картина: глаз направлен вниз и в сторону в сравнении с его нормальным положением. При параличе черепного нерва IV перечисленные признаки выражены не так сильно. Для постановки диагноза врачу могут потребоваться специальные манипуляции или очки. При параличе черепного нерва VI пораженный глаз с трудом перемещается в направлении от носа — может возникнуть впечатление, что у пациента косоглазие. Кроме того, при инсульте могут появляться слепые пятна в поле зрения, фиксирующиеся на осмотре врачом или при проведении теста поля зрения.

Что можно сделать самостоятельно?

Примерно в 80 % случаев уже случившийся инсульт можно было предотвратить. Вероятность инсульта снижается при помощи контроля таких факторов риска, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ожирение. Если вы курите, важно избавиться от этой привычки. При наличии заболеваний, подвергающих организм риску инсульта, таких как диабет, фибрилляция предсердий или серповидноклеточная анемия, для достижения оптимального состояния здоровья необходимо постоянно взаимодействовать с терапевтом или более узким специалистом. После уже перенесенного инсульта для восстановления сил и функций организма могут потребоваться прием лекарственных препаратов и регулярные визиты к врачам.

Когда следует обращаться к врачу?

При появлении описанных выше симптомов инсульта следует обратиться за неотложной медицинской помощью. При двоении в глазах, аномальном виде зрачков или век, появлении слепых пятен или внезапной потере зрения необходимо обратиться к офтальмологу. В случае двоения в глазах нужно обратить внимание, исчезает ли оно, если открыт только один глаз. Двоение в глазах, вызванное параличом черепных нервов, появляется только в том случае, если открыты оба глаза.

Лечение

Для системного лечения острого инсульта требуются команда медиков и быстрые действия. Программа лечения обычно зависит от типа инсульта и времени появления симптомов. В первую очередь необходимо как можно скорее восстановить достаточное кровоснабжение для предотвращения дальнейшего повреждения тканей и гибели клеток. После того как с угрозами для жизни удалось справиться, можно приступить к решению глазных проблем. Если двоение в глазах появилось незадолго до начала лечения, для его устранения на один глаз можно временно наложить повязку или закрыть его. Если двоение в глазах не проходит со временем, в дальнейшем рассматривается возможность использования призматических очков или проведения операции на глазных мышцах. К потенциальным методам лечения опущенного века относятся кратковременная фиксация века с помощью пластыря, назначение специальных очков с «костылями» («очки-костыли» для лечения птоза), помогающих поднять веки, и хирургическая операция на веках. Методов устранения слепых пятен, вызванных инсультом, не существует, однако специалисты по реабилитации людей со слабым зрением способны помочь максимально задействовать сохранившийся потенциал зрения.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Восстановление зрения после инсульта может быть неустойчивым. Восстановятся ли движения глаз и функционирование век, станет понятно как минимум через несколько месяцев. Если по истечении этого времени улучшения незначительны или их нет вовсе, шансы на восстановление невелики. Слепые пятна, как правило, не исчезают, хотя в зависимости от восстановления поврежденных тканей мозга могут наблюдаться определенные улучшения.

Дополнительная информация

https://www.strokeassociation.org

http://www.nanosweb.org/files/Patient%20Brochures/English/MicrovascularCranialNervePalsy_English.pdf

https://eyewiki.aao.org/Cranial_Nerve_4_Palsy

https://eyewiki.aao.org/Acquired_Oculomotor_Nerve_Palsy

https://eyewiki.aao.org/Abducens_nerve_palsy

Вирус иммунодефицита человека

Мишель Сай Гоу, магистр наук, дипломированный врач

Что это такое?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) представляет собой микрочастицу, которая атакует иммунные клетки организма, делая его уязвимым для инфекций и некоторых разновидностей рака. ВИЧ может привести к появлению синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), при котором количество иммунных клеток падает до критически низкого уровня либо развиваются заболевания, характерные для пациентов со СПИДом. К ним относятся пневмоцистная пневмония, цитомегаловирусный (ЦМВ) ретинит, токсоплазменная инфекция в головном мозге и некоторые виды лимфом. В 2016 году ВИЧ был диагностирован в США более чем у 39 тысяч человек. Среди лиц с вновь выявленным ВИЧ 68 % составляли гомосексуалы и бисексуалы, 23 % — гетеросексуалы, а 9 % — потребители внутривенных наркотиков. Из 1,1 млн человек с ВИЧ (данные по США за 2015 год) каждый седьмой не знает о наличии этой инфекции. ВИЧ/СПИД остается всемирной проблемой, однако благодаря достижениям в области их лечения и политике здравоохранения в глобальном масштабе количество новых случаев заболевания удалось сократить в США, Африке к югу от Сахары, Азии и Карибском бассейне.

Симптомы: что вы можете испытывать?

На раннем этапе ВИЧ-инфекция может не обнаруживать себя у некоторых пациентов, тогда как другие в течение нескольких дней или недель ощущают симптомы, напоминающие грипп. После этого начального периода симптомы могут отсутствовать в течение многих лет. При появлении СПИДа у пациента обычно наблюдаются выраженные симптомы: лихорадка, озноб, потливость, опухание лимфатических узлов, плохой аппетит, потеря веса, подверженность новым инфекциям. Глазные симптомы ВИЧ/СПИД, как правило, обусловлены иными инфекциями и заболеваниями, возникающими в результате ослабления иммунной системы. К ним относятся поражения век и конъюнктивы, боль в глазах, светочувствительность, ухудшение зрения, появление вспышек света и мушек перед глазами.

Результаты обследования: на что обратит внимание врач?

ВИЧ может вызывать появление рыхлых белых пятен на сетчатке из-за повреждения мелких кровеносных сосудов. Более серьезные проявления обычно обусловлены инфекциями, возникающими у больных ВИЧ/СПИД (например, ЦМВ-ретинит, токсоплазмоз, сифилис и туберкулез). При осмотре могут наблюдаться аномалии век, роговицы и сетчатки. В некоторых случаях тяжелое поражение сетчатки может привести к ее отслоению.

Что можно сделать самостоятельно?

Необходимо владеть информацией о путях распространения ВИЧ. Этот вирус может передаваться через инфицированную кровь и такие жидкости нашего организма, как сперма и вагинальные выделения. Кроме того, ВИЧ способен передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Уменьшить вероятность заражения ВИЧ можно при помощи воздержания от половых контактов, избегания незащищенного секса с несколькими партнерами и использования игл для инъекций вместе с другими лицами. Исследования демонстрируют, что обрезание снижает риск заражения ВИЧ у мужчин на 60 %.

Когда следует обращаться к врачу?

Если вы полагаете, что могли заразиться ВИЧ, или при наличии каких-либо из перечисленных выше симптомов необходимо обратиться к врачу общей практики. Лицам, входящим в группы очень высокого риска заражения ВИЧ, может помочь ежедневный прием препаратов, способствующих предотвращению инфицирования (так называемая доконтактная профилактика). Если вы подозреваете, что в течение последних 72 часов подверглись воздействию ВИЧ, нужно немедленно обратиться к врачу для проведения мер постконтактной профилактики. При ухудшении зрения, появлении боли в глазах, светочувствительности, вспышек и мушек следует обратиться к офтальмологу.

Лечение

Вылечить ВИЧ/СПИД нельзя, ключевую роль играет профилактика инфекции. В случае заражения лечение заключается в проведении высокоактивной антиретровирусной терапии. Этот комплекс лечения предполагает прием трех или более препаратов, воздействующих на вирус различными способами. Для предотвращения серьезных инфекций при ослабленной иммунной системе также необходимо принимать антибиотики.

Прогноз: улучшится ли мое зрение?

Высокоактивная антиретровирусная терапия впечатляюще улучшила жизненные перспективы пациентов с ВИЧ. Примерно у 81 % лиц, проходящих соответствующее лечение, достигается вирусная супрессия, а значит, ВИЧ в крови не обнаруживается. При начале лечения на ранней стадии есть все шансы сохранить здоровье и зрение, однако при поражении зрительного нерва или центральной зоны сетчатки (макулы) перспективы для зрения обычно неблагоприятны.

Дополнительная информация

https://www.cdc.gov/hiv/default.html

https://eyewiki.aao.org/Ocular_Involvement_in_HIV/AIDS

Глава 19. Эстетическая хирургия век

Анна Гинтер, дипломированный врач;

Кеннет Ниуфелд, дипломированный врач;

Джули А. Вудворд, дипломированный врач

Что это такое?

С возрастом в результате естественного процесса старения у человека происходит опущение век. Аналогичные процессы могут наблюдаться на лбу и бровях, что лишь подчеркивает опустившиеся веки. Ткани, прежде обладавшие прочностью, размягчаются, в результате чего естественный жир, окружающий глазные яблоки, выходит за пределы своей полости, выступая вперед и проявляясь в виде мешков под глазами. Они нависают над тонким нижним костным ободком глазницы, что приводит к выраженным темным кругам под глазами.

Морщины, проявляющиеся на лице и глазах, бывают двух типов. Динамические морщины возникают благодаря мимике. В качестве примера таких морщин можно привести область «гусиных лапок» (складок у внешних уголков глаз), которые увеличиваются при улыбке. Причиной появления динамических морщин зачастую бывает происходящее с возрастом утолщение некоторых окружающих глаза мышц век и лица. Утолщенные мышцы нижних век напоминают маленькие мешочки под ресницами, а на лбу — подчеркивают вертикальные нахмуренные линии между бровями. Вторая разновидность морщин — статические — присутствует на неподвижном лице; их причиной служит разрушение коллагена кожи под воздействием солнца.

Существуют и ткани, в отличие от мышц век с возрастом не утолщающиеся, а истончающиеся. Например, кожа над костным ободком глазницы, окружающим каждый глаз, с годами становится тонкой, что также вносит свою лепту в появление темных кругов под глазами. Ниже этой области расположен еще один участок истончения кожи вдоль сухожильной связки в щеке. Эта зона в общих чертах совпадает с так называемым малярным мешком, расположенным между нижним веком и щекой.

Ниже представлено описание типичных операций эстетической (косметической) окулопластики, направленных на снижение эффектов старения век. Окулопластическая хирургия представляет собой подраздел офтальмологии, занимающийся эстетическими и функциональными аспектами глаз и расположенных рядом с ними частей лица.

Блефаропластика верхнего века

Термином «блефаропластика» медики называют подтяжку век. При проведении этой операции хирург может использовать различные инструменты: скальпель, лазер или прижигательный инструмент (термокаутер). Лазер и термокаутер особенно эффективно снижают кровотечение во время процедуры, хотя вне зависимости от используемой техники она дает одинаковые результаты. Блефаропластика — амбулаторная операция, обычно проводимая в большом или малом операционном зале с использованием седативных средств и местных обезболивающих препаратов.

При блефаропластике верхнего века — процедуре по подтяжке тканей верхнего века — сначала производится разрез в складке верхнего века (появляющийся на его месте шрам останется незаметным после операции). В ходе операции офтальмолог тщательно фиксирует объем обвисшей кожи, мышц и жировых отложений на верхнем веке. Это позволяет определить количество удаляемых субстанций над складкой века и одновременно обеспечить пациенту возможность комфортно закрыть глаза после операции. В конце операции на разрез накладываются швы, место операции обрабатывается мазью с антибиотиком примерно на 7–10 дней. Как правило, через неделю после операции швы снимаются в кабинете врача. Риски, связанные с процедурой блефаропластики, следует обсудить с хирургом.

Подтяжка бровей

При опущении бровей, связанном с возрастом и действием силы тяжести, их можно приподнять с помощью операции, именуемой подтяжкой бровей или подтяжкой лба. Эта процедура может сочетаться с блефаропластикой верхнего века. Подтяжка обвисших бровей производится с помощью двух распространенных методов. При прямой подтяжке бровей вдоль верхнего края каждой брови либо по линии роста волос делается разрез, после чего удаляются излишки кожи и мышц. Затем брови приподнимаются, на место разрезов накладываются швы. При эндоскопической подтяжке бровей разрезы делаются по линии роста волос, поскольку так будут менее заметны рубцы. Далее в эти разрезы вводится микроскопическая камера, расположенная на конце зонда с подсветкой, с помощью которой накладываются швы, поднимающие брови вверх. Риски, связанные с данной процедурой, также следует обсудить с хирургом.

Наращивание и подтяжка ресниц

В процессе изменения бровей и ресниц существует возможность укрепить и отчасти восстановить их более тонкие и короткие участки с помощью медикаментозных косметических препаратов, содержащих простагландины[11]. В тех случаях, когда ресницы на верхних веках смотрят вниз, их направление можно изменить с помощью лазерной подтяжки ресниц, улучшив эстетический вид глаз.

Блефаропластика нижних век

Представляет собой операцию по удалению выпирающих жировых мешков под нижними веками. Некоторые хирурги удаляют жировые мешки через кожу под ресницами — такая процедура называется транскутанной (чрескожной) блефаропластикой, в конце которой требуется наложение кожных швов на разрез. Другие хирурги подбираются к жировым мешкам через внутреннюю часть нижнего века, — такой метод, называемый трансконъюнктивальной блефаропластикой, не требует наложения кожных швов.

У некоторых пациентов удаление жировых мешков на нижних веках может привести к появлению дряблой кожи в этой области. Для ее подтяжки при блефаропластике нижнего века, как правило, используются две техники. Первая обычно применяется при транскутанной блефаропластике: дряблая кожа удаляется сразу под разрезом на веке, причем необходимо следить за тем, чтобы не удалить слишком много кожи, из-за чего нижнее веко будет оттянуто вниз и займет неправильное положение. Второй метод подтяжки дряблой кожи — лазерная шлифовка кожи. В ходе этой процедуры верхний слой кожи удаляется при помощи специального лазера, что заставляет дряблую кожу сжиматься. Данную методику можно использовать для сокращения морщин на всем лице. Когда начнется заживление кожи после лазерной шлифовки, врач даст рекомендации часто очищать и увлажнять кожу, а также воздержаться от макияжа в течение как минимум десяти дней после процедуры. Кроме того, в промежутке от четырех до шести месяцев после лазерной шлифовки часто наблюдается легкое покраснение кожи, что, возможно, потребует нанесения скрывающей эту особенность косметики.

Инъекция ботулотоксина (ботокса)

Ботулотоксин (ботокс) представляет собой инъекционный препарат для обездвиживания мышц. Инъекции ботулотоксина в те или иные лицевые мышцы — популярный метод, позволяющий справиться с динамическими морщинами. Как правило, ботулотоксин вводится с помощью микроскопической иглы в лицевые мышцы в области лба и над глазами, процедура проводится в кабинете врача. Эффект от введения препарата обычно проявляется в течение нескольких дней и длится три-четыре месяца, после чего инъекции можно повторить. При длительном применении ботулотоксина может возникнуть необходимость в снижении количества инъекций. В редких случаях слишком частое применение (с интервалом менее 30 дней) ботулотоксина может спровоцировать выработку антител, в результате чего препарат перестает действовать.

Инъекционные имплантаты (филлеры)

Введение пористых наполнителей (филлеров) представляет собой один из методов борьбы преимущественно со статическими морщинами. Существует два типа таких наполнителей: 1) нерастворимые (сегодня они всё менее популярны) и 2) растворимые, основанные на молекулах «гиалуроновой кислоты». Такие инъекционные препараты, выпускаемые под разными марками, имеют различный уровень плотности, что позволяет использовать их для различных целей при увеличении объема отдельных частей лица. Одни из этих препаратов предназначены для заполнения поверхностных морщин (например, вокруг рта и глаз), другие — для придания объема, например щек и губ, и восстановления их внешнего вида. В состав большинства филлеров входят обезболивающие препараты, облегчающие или уменьшающие боль при инъекции, а для еще большего снижения неприятных ощущений непосредственно перед процедурой можно нанести обезболивающий крем. К наиболее распространенным побочным эффектам, возникающим при наращивании объема с помощью филлеров, относятся синяки от инъекций. В очень редких случаях могут возникнуть катастрофические осложнения — в частности, слепота (например, если филлер проникает по сосудам от кожи в систему сосудов глаза). К сожалению, потеря зрения в таких случаях чаще всего бывает необратимой, а экстренная нейтрализация филлера может лишь незначительно улучшить картину. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты неустойчивы — они медленно распадаются в течение примерно двух лет. В таких случаях для сохранения объема требуются инъекции филлеров один-два раза в год, при этом для изменения формы при необходимости возможно частичное расщепление филлеров посредством инъекций гиалуронидазы.

Дополнительная информация

https://www.asoprs.org/eye-and-brow-lift

Глава 20. Жизнь с нарушениями зрения

Влияние нарушений зрения на жизнь

Рини Холберг, магистр в области социальной работы, лицензированный клинический социальный работник

Понимание чувств

Человек может потерять зрение в любом возрасте. Столкнувшись с этим, нормально испытывать печаль, гнев, опустошенность, вину или тревогу. Также часто возникает ощущение потери независимости и самоуважения; появляется страх стать обузой для близких. Спектр реакций родственников на потерю зрения одним из членов семьи также широк: отрицание, принятие, отстраненность, чрезмерная опека или избегание. Нередко признаться себе, что испытываешь подобные чувства, бывает нелегко. Постарайтесь не забывать, что сами по себе все эти чувства — не хороши и не плохи.

У людей, частично или полностью утративших зрение, может наступить период глубокой скорби. Специфика ощущений при этом обычно зависит от того, насколько сильна и необратима потеря зрения, от возраста, культурных и религиозных убеждений, а также от того, какой системой поддержки располагает человек.

Чем можно помочь?

Если вы ухаживаете за человеком, утратившим зрение, очень важно научиться внимательно его слушать и поощрять его независимость и социальное взаимодействие. Не нужно проявлять излишнее сочувствие или оказывать чрезмерную опеку. Кроме того, полезно понимать, что именно способен видеть и делать потерявший зрение человек. Помните: все люди с потерей зрения видят по-разному.

Если потеря зрения случилась с вами, то, возможно, вам тяжело говорить о том, как это обстоятельство влияет на вашу семью и друзей; возможно, вы опасаетесь задеть чувства ухаживающего за вами человека или других членов семьи. Тем не менее, если вы поделитесь с родственниками и друзьями тем, как утрата зрения влияет на вашу повседневную жизнь, другим людям станет проще предложить вам помощь. Попробуйте обсудить важные для вас темы в тот момент, когда все присутствующие сохраняют спокойствие. Откровенный разговор о том, как потеря зрения влияет на жизнь каждого члена семьи, способен помочь почувствовать себя ближе друг к другу. Если же друзей и семьи недостаточно, рассмотрите такую возможность, как посещение группы поддержки — существует множество таких коммьюнити для людей, потерявших зрение в результате различных глазных заболеваний. Участие в группе поддержки поможет вам учиться у других, ощутить связь с теми, кто понимает ваши переживания, и уменьшить чувство тревоги и одиночества. Кроме того, благодаря группам поддержки можно найти выходы из сложных ситуаций и обрести новые представления о том, как жить после потери зрения. В эпоху интернета устанавливать контакты с другими людьми с глазными заболеваниями и делиться своими соображениями и опытом, используя веб-сайты групп поддержки, стало как никогда просто.

Если утрата зрения коснулась лично вас либо вашего друга или родственника, постарайтесь воспользоваться доступными ресурсами социальной помощи. Практически в каждом муниципалитете или городе есть финансируемые из бюджета сервисы, чаще всего бесплатные, для людей с нарушениями зрения. Это могут быть специальные библиотеки с книгами, напечатанными крупным шрифтом, или с аудиоверсиями, а также помощь в поиске и приобретении вспомогательных средств для слабовидящих. Кроме того, людям с ослабленным зрением предоставляются налоговые льготы.

Когда следует обращаться за профессиональной помощью?

Специалисты по поддержке слабовидящих профессионально оказывают помощь в выполнении повседневных задач людям с ослабленным зрением. Во время визита к специалисту по поддержке слабовидящих по месту жительства вы узнаете о различных средствах, помогающих людям со слабым зрением, и получите консультацию по поводу того, какие из них помогут именно вам. К таким инструментам относятся лупы (вмонтированные в очки, ручные, на подставке или электронные), компьютерные устройства для чтения и другие средства, помогающие заниматься привычными делами. Не все эти приспособления могут соответствовать вашим потребностям, но узнать о них — хороший первый шаг к тому, чтобы научиться максимально эффективно использовать остаточное зрение, в каком бы объеме оно ни сохранилось.

Некоторые специалисты по помощи слабовидящим — профессионалы в области зрительной реабилитации. Они часто навещают людей со слабым зрением, чтобы помочь им создать дружественную среду, комфортную для их зрительных потребностей, и освоить специальные приемы, позволяющие выполнять повседневные действия эффективнее и с меньшей фрустрацией.

Человек, утративший зрение, нередко переживает подъемы и спады настроения. Если эмоциональные спады ухудшают дееспособность и не проходят, не исключено, что у вас депрессия. Другими ее признаками могут быть утрата интереса к приносящим удовольствие занятиям, значительная потеря или увеличение веса, бессонница или слишком долгий сон, избегание общения, частые приступы плача, раздражительность, тревожность, ощущения безнадежности и беспомощности, трудности с концентрацией внимания. При депрессии чрезвычайно важно получить профессиональную помощь у квалифицированного лицензированного специалиста. За направлением к лицензированному клиническому социальному работнику, психологу, младшему психиатрическому медперсоналу или психиатру можно обратиться к основному лечащему врачу. Появление явных суицидальных мыслей и планов у вас лично или у ваших знакомых представляет угрозу для жизни: обратитесь за неотложной помощью и отправляйтесь в ближайшую больницу для обследования и лечения либо обеспечьте госпитализацию лица, проявляющего склонность к самоубийству.

Нетривиальные способы борьбы со стрессом

Чтобы жить полноценной жизнью, необходимо заботиться о себе. Подумайте о тех вещах, которые радуют вас, вызывают смех или дают ощущение покоя. Гуляйте, начните заниматься танцами или йогой, обучитесь медитации, послушайте любимую музыку или попробуйте ароматерапию. Возможно, вам захочется посадить цветы и травы, лепить из глины или записать на аудио историю собственной жизни для своей семьи. Проводите время с другими людьми с позитивным настроением и чувством юмора, и вы поймете, что вы не одиноки в своей жизни с нарушенным зрением.

Дополнительная информация

http://www.preventblindness.org/

http://www.afb.org/

http://www.aerbvi.org/

http://www.lighthouse.org/

http://www.loc.gov/nls/

Устройства для слабовидящих и методики, позволяющие максимально улучшить функциональное зрение

Фей Джоуб Трип, магистр, лицензированный специалист по профессиональным заболеваниям, сертифицированный специалист по проблемам слабовидящих, эксперт по оценке инвалидности

Если ухудшение зрения затрудняет выполнение повседневных задач, то повышению уровня функционального зрения даже при тяжелых или необратимых нарушениях могут способствовать простые методики действий и различные адаптивные устройства. Эти методики и приспособления можно использовать для повышения функциональности и эффективности в повседневных занятиях и привычной инструментальной деятельности, что обеспечит бо́льшую независимость и безопасность при выполнении различных задач дома, на работе или на улице. Полезным в этом случае может оказаться взаимодействие со специалистом по потере зрения в сфере офтальмологии, оптометрии, трудовой терапии или ориентации и мобильности.

Компенсационные методики и устройства

Поскольку нарушения зрения по-разному воздействуют на каждого человека, любой отдельный случай требует выработки стратегии, соответствующей индивидуальным потребностям. При этом существует ряд общих подходов, помогающих при нарушении центрального зрения, в особенности при выполнении задач, связанных с ближним зрением (например, чтение, письмо и работа на компьютере). К таким подходам относятся оптимизация освещения, снижение бликов и увеличение изображений.

Освещение. Белый свет полного спектра может снижать блики и повышать контрастность. Направляйте свет на ту область, где планируете работать. Некоторые источники света в зависимости от индивидуальных предпочтений можно регулировать по его температуре: холодный, естественный или теплый. Для выполнения ближних задач желательно использовать более яркие лампы, предусмотрев доступное освещение на столе и в других рабочих зонах. В качестве портативных источников света можно использовать фонарик мобильного телефона или светодиодный фонарик.

Контроль над бликами и повышение контрастности

Для контроля над бликами можно использовать различные светозащитные фильтры, прикрепляющиеся поверх очков. В помещениях или в обстановке с недостаточной освещенностью лучше использовать фильтры светло-желтого оттенка, а на улице или при более ярком освещении — орехового или янтарного. Расположитесь спиной к окну, чтобы избежать бликов от солнечного света. С этой же целью можно поместить подальше от окон монитор компьютера или телевизор. Повышению контрастности способствует размещение светлых предметов на темном фоне, а также инвертирование цветов на мониторе телефона или компьютера, при котором фон становится темным, а не светлым.

Увеличение. Лучше увидеть текст и изображения можно при помощи телевизоров, компьютеров или смартфонов с более крупными экранами или мониторами. Для улучшения видимости мелких предметов можно использовать лупу с подсветкой (ручную или на подставке). При чтении текстов или выполнении мелких задач на помощь могут прийти электронные видеоусилители или замкнутые телевизионные системы. В приложениях для смартфонов и планшетов часто есть возможность увеличить тексты или другие объекты на экране и усилить их контрастность. При чтении, письме и выполнении других близких задач могут быть полезны портативные электронные лупы и настольные электронные видеоусилители. Для наблюдения за удаленными объектами можно использовать ручные бинокли или монокуляры — некоторые из этих устройств, напоминающих телескоп, можно устанавливать на очки. Чтобы лучше видеть окружающее пространство, можно также использовать электронные очки для постоянного ношения.

Методики чтения. Повысить контрастность при чтении можно при помощи более яркого освещения, направленного на текст; для увеличения текста — использовать ручные или электронные лупы. Некоторые электронные устройства для чтения также позволяют инвертировать контрастность. Для минимизации визуальных помех при чтении можно использовать линейку или большую цветную закладку. При двоении в глазах на какое-то время следует попробовать закрыть один глаз повязкой или специальным пластырем, чередуя глаза по мере необходимости. В качестве альтернативы чтению на многих электронных устройствах можно слушать аудиокниги и подкасты.

Функциональная мобильность и предотвращение падений

Нарушения зрения могут оказывать непосредственное воздействие на безопасность перемещения человека в пространстве и доступ к общественной инфраструктуре, а также увеличивают риск падений. К вероятным общим проблемам в данном случае относятся снижение остроты зрения одного или обоих глаз, нарушение восприятия глубины, ухудшение периферического зрения и функционального зрения в связи с бликами в глазах. Риск падения становится еще выше, если наряду с нарушениями зрения присутствуют такие физические ограничения, как снижение мышечной силы, сокращение диапазона подвижности суставов, низкая выносливость, нарушения равновесия тела и чувствительности. Использование при ходьбе вспомогательных средств передвижения наподобие трости или ходунков с колесами способствует получению эффективной сенсорной обратной связи при изменении окружающей местности или маршрутов перемещения в пространстве. Если вы решили обзавестись одним из таких вспомогательных средств, то для выбора оптимального приспособления для передвижения стоит получить профессиональную консультацию физиотерапевта или эрготерапевта (специалиста по профзаболеваниям). При значительных ограничениях по зрению сертифицированный специалист по ориентации и мобильности, наряду с инструкциями по использованию вспомогательного средства передвижения, может предложить методы компенсации нарушений зрения. Некоторые разновидности вспомогательных средств, относящиеся к категории медицинского оборудования длительного пользования, могут покрываться страховкой, но для оценки их эффективности и обучения использованию может потребоваться помощь специалиста по ортопедической и реабилитационной технике. Снижению риска падений способны помочь следующие методики:

• Осветить маршрут перемещения можно при помощи установки дополнительных ламп в темных зонах.

• При ярком освещении или за пределами помещений используйте средства защиты от бликов.

• Носите удобную, поддерживающую и не скользящую обувь.

• Для получения дополнительных сенсорных сигналов или физической устойчивости используйте вспомогательные средства передвижения или трость.

При перемещении по лестнице:

• Используйте хорошее освещение и способы контроля над бликами.

• Держитесь за перила.

• Полагайтесь на собственные ноги для получения сенсорных сигналов восприятия высоты и глубины.

• По краям ступенек можно добавить контрастные цвета или светоотражающие полосы.

• Не перемещайтесь по лестнице, если это сопряжено со значительным риском, вместо лестниц пользуйтесь пандусом или лифтом.

Безопасное вождение автомобиля: методы и дополнительное оборудование

Способность самостоятельно управлять автомобилем служит распространенным критерием автономности действий человека. Управление автомобилем может вызывать затруднения даже при нормальном зрении, хотя зрение в данном случае — это не единственное условие безопасности. Процедуры получения и продления водительских прав предполагают соответствие определенным критериям по зрению. В США заключение от офтальмолога может потребоваться для медицинской контрольной комиссии департамента по регистрации транспортных средств в администрации штата. К требованиям комиссии может относиться комплексная клиническая оценка, включающая проверку зрения, когнитивных и физических способностей, которая проводится эрготерапевтом, имеющим специальную подготовку по оценке навыков вождения (сертификат специалиста по переподготовке водителей). К распространенным нарушениям зрения, способным создавать проблемы при вождении, относятся ухудшение дистанционного зрения, плохое ночное зрение, снижение устойчивости к яркому свету, потеря восприятия глубины и нарушения периферического зрения. Эти изменения зрения могут существенно повлиять на безопасность вождения и потребовать таких мер, как сокращение времени вождения по собственной инициативе, переоборудование автомобиля или использование услуг другого лица с водительскими правами. Администрации отдельных штатов также могут устанавливать собственные ограничения для водительских прав в соответствии с действующими в штате требованиями к вождению. На помощь могут прийти следующие методы адаптации:

• Для компенсации ухудшения периферийного зрения:

— Смотрите по сторонам, поворачивая голову.

— Оснастите зеркала бокового обзора автомобиля зеркалами с расширенным обзором.

— Установите на зеркало заднего вида зеркало панорамного обзора.

• Используйте солнцезащитные очки при вождении в ясную погоду в светлое время суток или для защиты от ослепления светом фар ночью.

• При наличии периодических изменений зрения ограничьте время вождения: в ночное время, на автомагистралях или при повышенной утомляемости можно доверить вождение другому человеку.

• Для помощи в навигации пользуйтесь системой GPS.

• Используйте распространенные функции безопасности автомобилей: датчики предупреждения о лобовом столкновении, о перекрестном движении сзади, о выезде с полосы движения, системы мониторинга слепых зон, помощи при парковке и т. д.

• Если уровень зрения водителя стабилен, но не соответствует требованиям к вождению, предъявляемым властями штата, то для улучшения дистанционного зрения водителю может быть разрешено использование биоптических телескопических очков (системы биоптических линз).

Дополнительная информация

Eschenbach Optik: https://www.eschenbach.com/

Independent Living Aids, Inc.: http://www.independentliving.com/

Maxi-Aids Low Vision: https://www.maxiaids.com/

Ocutech Telescope: s https://ocutech.com/

Optelec Low Vision: https://us.optelec.com/

Протезирование сетчатки (Argus II, или «бионический глаз»)

Энтони Тирэттил, бакалавр;

Лейла Вайзович, дипломированный врач

Что это такое?

Протез сетчатки, или «бионический глаз», точно так же, как протезы рук или ног, предназначен для замены больше не функционирующего или утраченного одного из элементов организма, — в данном случае речь идет о сетчатке (базовый обзор, посвященный этой части глаза, см. в главе 1).

Протез сетчатки, выпускаемый компанией Second Sight под маркой Argus II (второе поколение соответствующей технологии), состоит из трех основных частей:

• очков с мини-камерой;

• небольшого портативного устройства, представляющего собой, по сути, микрокомпьютер, находящийся под рукой у пациента;

• ленты, опоясывающей глаз снаружи и содержащей очень маленький электрод, размещаемый во внутренней части глаза при помощи хирургической операции.

Взаимодействуя друг с другом, три перечисленных компонента превращают визуальные изображения, поступающие с камеры, в градиентные световые сигналы, которые действительно может видеть утративший зрение человек, что позволяет ему распознавать объекты в пространстве.

Кому необходим протез сетчатки?

Описанное устройство потенциально пригодно для лиц с заболеваниями, сопровождающимися дегенерацией сетчатки (их обзор см. в главе 9). У таких пациентов происходит медленное отмирание сетчатки, больше не способной полноценно обрабатывать световые сигналы, в результате чего зрение постепенно ухудшается, а со временем может наступить слепота. Протез Argus II может быть рекомендован в отдельных случаях такой специфической разновидности дегенерации сетчатки, как пигментный ретинит, на последней стадии у взрослых пациентов. Описанная технология одобрена Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, а также в Европе и некоторых странах Азии.

Как действует протез сетчатки?

В нормальном состоянии сетчатка получает свет из окружающей среды и превращает его в электрические сигналы, которые затем отправляются в мозг, где преобразуются в различные формы, цвета и движения, — это позволяет нам видеть всё, что нас окружает. При повреждении сетчатки протез помогает завершить данный процесс. Камера снимает окружающую обстановку на видео и передает изображение в компьютер, где оно преобразуется в уникальный электрический код. Затем этот код отправляется на электрод внутри глаза, стимулирующий небольшой участок сетчатки, еще способный функционировать с определенной помощью. Далее сетчатка передает этот сигнал в мозг, где он обрабатывается, затем формируется изображение, которое видит человек.

Что может видеть человек с протезом сетчатки?

Пациенты с протезом сетчатки могут видеть очертания и формы движущихся предметов / людей, окружающую их обстановку при условии высокой контрастности, а в отдельных случаях и цвета. Люди, пользующиеся протезом сетчатки, утверждают, что способны определять пешеходные дорожки, воспринимать входы в дверные проемы, ориентироваться по световым сигналам, устанавливать, есть ли перед ними какой-то объект, и выполнять другие действия. Протез не восстанавливает нормальное зрение, однако человеку, полностью утратившему зрение, и эти визуальные ощущения могут принести значительные изменения. Этот новый способ видеть может улучшить качество жизни пациента, обеспечив бо́льшую автономию, мобильность и комфорт в ситуациях, требующих взаимодействия с другими людьми.

Как получить дополнительную информацию?

Узнать больше о протезах сетчатки можно у профильных специалистов, а также дополнительная информация содержится на интернет-сайте компании Second Sight. Ориентируясь на эти источники, следует попробовать оценить критерии индивидуального соответствия основным требованиям для установки протеза сетчатки. При соответствии этим требованиям можно обратиться к специалистам, которые ответят на дополнительные вопросы и оценят, насколько эффективным вариантом в конечном счете будет протез.

Как происходит установка протеза?

Протез сетчатки прикрепляется к глазу хирургическим методом. В США такие операции проводятся в нескольких клиниках уровня штатов опытными специалистами по хирургии сетчатки, а другие офтальмологи тем временем продолжают лечение пациента. После проведения операции на восстановление глаза отводится около четырех недель, и только затем можно активировать протез и настроить его параметры под конкретного пациента. Начиная с этого момента с пациентом будут работать специалисты по реабилитации, обучая его пользоваться протезом для выполнения своих задач.

Пациентам, использующим такие устройства, рекомендуется ежегодно проходить контрольные осмотры для корректировки настроек протеза и обследования глазных структур. Как и при любой имплантации инородного тела в организм, наибольший риск в данном случае представляют инфекции. Внешняя часть протеза со временем может подвергнуться воздействию окружающей среды, способствующему занесению инфекций, — именно поэтому важно продолжать прохождение контрольных осмотров. Общая стоимость имплантата и операции составляет около 150 тысяч долларов, причем некоторые программы медицинского страхования покрывают эти расходы для лиц, получивших предварительное одобрение на установку протеза. Информация о том, как долго может прослужить протез сетчатки, в настоящее время отсутствует. У некоторых пациентов такое устройство находится в глазу уже более десяти лет, они продолжают пользоваться имплантатом, обеспечивающим уверенное функциональное состояние.

Глава 21. Какие исследования может назначить врач?

Оптическая когерентная томография

С. Тэмми Хсу, дипломированный врач

Оптическая когерентная томография (ОКТ) представляет собой быстрый неинвазивный и бесконтактный визуализационный тест, позволяющий получать изображения поперечного сечения различных частей глаза — чаще всего сетчатки. Эта технология визуализации основана на том же принципе, что и ультразвуковые исследования (УЗИ), только вместо звуковых волн используются световые. Проведение ОКТ не сопровождается рентгеновским или радиационным излучением. Это исключительно безопасный метод, не несущий каких-либо выявленных рисков для глаз. С помощью ОКТ появляется возможность увидеть едва выраженные признаки патологий глаз, которые могут остаться незамеченными офтальмологом при осмотре с расширением зрачков. ОКТ широко используется для оценки и мониторинга таких заболеваний, как возрастная макулярная дегенерация и диабетический макулярный отек. Кроме того, ОКТ может применяться для измерения толщины слоя нервных волокон сетчатки глаза, позволяющего оценить состояние зрительного нерва при глаукоме или подозрении на глаукому.

Исследования ОКТ могут проводиться как с расширением зрачков, так и без него.

Перед проведением ОКТ специалист по офтальмологической фотографии или ассистент офтальмолога приводит в нужное положение вашу голову: подбородок должен лежать на соответствующем упоре аппарата для тестирования, а лоб — упираться в перекладину. Затем специалист, проводящий тестирование, просит вас посмотреть на зеленую точку внутри ОКТ-аппарата. Если ваше зрение недостаточно острое для того, чтобы увидеть точку, это не препятствует проведению теста, поскольку специалист по фотографированию знает, где именно нужно сделать ОКТ-снимок, исходя из информации, предоставленной офтальмологом. Затем фотограф или ассистент офтальмолога приступают к ОКТ-снимкам или «сканированию» той части глаза, которая интересует врача (чаще всего это сетчатка и/или зрительный нерв). Иногда свет в аппарате может быть ярким, но никаких прикосновений к глазу во время тестирования не происходит. Процедура может занять до 15 минут в зависимости от количества изображений, требующихся офтальмологу. После такого тестирования никаких специальных профилактических мер проводить не нужно.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/treatments/what-is-optical-coherence-tomography

https://www.aao.org/eye-health/treatments/what-does-optical-coherence-tomography-diagnose

Аутофлюоресценция глазного дна

Мелисса Мей-Хся Чан, бакалавр медицины и хирургии

Аутофлюоресценция глазного дна представляет собой метод визуализации, используемый для оценки состояния сетчатки и находящейся под ней поддерживающей ткани — так называемого пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). Этот метод визуализации позволяет обнаружить липофусцин — вещество, представляющее собой отработанную субстанцию, которая накапливается в сетчатке с возрастом и обычно именуется «пигментом старения». В норме светочувствительные клетки сетчатки постоянно обновляются, а их внешние слои отмирают и при распаде образуют липофусцин. Чрезмерное накопление этого вещества может привести к неправильному функционированию и даже гибели клеток сетчатки, что в конечном счете ведет к ухудшению зрения. Аутофлюоресценция глазного дна может способствовать обнаружению поврежденных и погибших клеток при таких заболеваниях, как возрастная макулярная дегенерация или другие наследственные дегенерации сетчатки.

Сам процесс визуализации не инвазивен и занимает всего несколько минут. Вам нужно сесть перед аппаратом и положить голову на подголовник, после чего необходимо сфокусировать взгляд на точке внутри аппарата, пока специалист по фотографированию проводит сканирование сетчатки.

Флюоресцентная ангиография

Майкл П. Келли, член Панамериканской ассоциации здравоохранения

Флюоресцентная ангиография — диагностическая процедура, при которой при помощи специализированной камеры создается серия изображений сетчатки после инъекции небольшого объема красителя в вену на локтевом сгибе или кисти. Краситель быстро попадает в кровеносные сосуды задней части глаза (сетчатки), что позволяет обнаружить участки, не получающие достаточного притока крови, либо выявить аномальные кровеносные сосуды, которые сложно заметить при обычном офтальмологическом осмотре. Такая процедура помогает диагностировать многие заболевания сетчатки, включая диабетическую ретинопатию, макулярную дегенерацию и различные окклюзии сосудов. Чаще всего флюоресцентная ангиография используется для получения изображения сетчатки, однако она может быть полезной и при оценке состояния радужной оболочки и склеры.

Перед началом процедуры обычно проводится расширение зрачков с помощью глазных капель. Когда полное расширение достигнуто, ваши подбородок и лоб располагаются таким образом, чтобы глаза находились прямо перед специализированной камерой, затем делается несколько снимков обоих глаз. После этого в вену на локтевом сгибе или запястье вводится флюоресцентный краситель, а одновременно в течение примерно одной минуты создается серия снимков, на которых фиксируется перемещение красителя по кровеносным сосудам сетчатки. В течение последующих 5–10 минут делается еще несколько снимков обоих глаз через определенные промежутки времени, чтобы вы могли немного отдохнуть между ними. Рентгеновское излучение в этой процедуре не используется.

Контрастный краситель вызывает некоторые общие побочные эффекты и реакции. В течение 36 часов после процедуры моча, пот и кожа могут выглядеть слегка красновато-оранжевыми. Кроме того, может ощущаться металлический привкус во рту, сохраняющийся в течение нескольких часов. Примерно у 5 % пациентов появляется тошнота, а в отдельных случаях и рвота: эти эффекты возникают примерно через минуту после введения красителя и длятся лишь около двух минут. К более редким, но при этом тяжелым реакциям на краситель относятся аллергическая сыпь и зуд, отек дыхательных путей, анафилаксия (системная аллергическая реакция) и остановка сердца. Для пациенток с беременностью большинство офтальмологов не проводят флюоресцентную ангиографию без крайней необходимости, поскольку информация о рисках этой процедуры для эмбриона отсутствует. Кроме того, флюоресцентный краситель способен проникать в грудное молоко. В связи с этим следует заранее предусмотреть возможность сцеживания и сохранения грудного молока для кормления ребенка в течение как минимум 8–12 часов после проведения флюоресцентной ангиографии. Если в ближайшие дни после процедуры планируется проведение анализов крови, об этом необходимо сообщить врачу, поскольку флюоресцентный краситель может помешать проведению некоторых разновидностей лабораторных исследований.

Дополнительная информация

https://eyewiki.aao.org/Fluorescein_Angiography

https://www.aao.org/eye-health/treatments/what-is-fluorescein-angiography

Ангиография с индоцианином зеленым

Майкл П. Келли, член Панамериканской ассоциации здравоохранения

Ангиография с индоцианином зеленым (АИЗ) по методике проведения очень напоминает флюоресцентную ангиографию, отличается только контрастный краситель — индоцианин зеленый. Этот краситель в сочетании с камерой ближнего инфракрасного диапазона позволяет получать более детальные изображения кровеносных сосудов, расположенных позади сетчатки. Если флюоресцентная ангиография обеспечивает изображения сетчатки, то с помощью АИЗ можно заглянуть сквозь сетчатку и получить изображение ее сосудистой оболочки (хориоидеи). В некоторых случаях офтальмологу при осмотре одного и того же пациента могут потребоваться и флюоресцентная ангиография, и АИЗ. Последний метод может быть полезен для обнаружения аномальных кровеносных сосудов, прорастающих из хориоидеи, и применяться при различных патологиях, таких как кровоизлияние под сетчатку, отслоение пигментного эпителия, полипообразная хориоидальная васкулопатия, ангиоматозная ретинальная пролиферация, центральная серозная ретинопатия, увеит и внутриглазные опухоли. Побочные реакции на индоцианин зеленый, к которым относятся тошнота (иногда рвота), зуд и аллергическая сыпь, встречаются редко. От проведения АИЗ следует воздержаться при наличии у вас аллергии на йод или уже имевшихся негативных реакций на краситель индоцианин зеленый. Кроме того, проведение АИЗ не рекомендуется при беременности или подозрении на беременность. Также после проведения АИЗ могут быть получены некорректные результаты некоторых других лабораторных исследований, таких как тест на поглощение радиоактивного йода.

Оптическая когерентная томография-ангиография (ОКТ-А)

С. Тэмми Хсу, дипломированный врач

Оптическая когерентная томография-ангиография (ОКТ-А) представляет собой коммерциализированный неинвазивный метод визуализации, при котором для получения большого количества изображений поперечного сечения используется та же технология, что и при ОКТ. После этого с помощью современного программного обеспечения создается подробная 3D-карта кровообращения в сетчатке. Полученные изображения можно сравнить с обычными ОКТ-снимками, что позволяет врачу выявить нарушения кровообращения в различных слоях сетчатки. Это может быть целесообразным для оценки ранних признаков таких заболеваний сетчатки с поражением кровеносных сосудов, как диабетическая ретинопатия и макулярная дегенерация.

Во время исследования вам нужно смотреть на неподвижную точку в аппарате для проведения ОКТ-А. Процедура бесконтактная и занимает всего несколько минут для каждого снимка. Общее время проведения исследования зависит от того, какое количество снимков требуется врачу, какая часть глаза требует визуализации, а также от движений глаз и степени вашей готовности выполнять инструкции во время процедуры.

В отличие от флюоресцентной ангиографии, ОКТ-А — неинвазивная процедура, для которой не требуются использование внутривенной иглы и контрастного красителя. Однако отдельные аппараты для ОКТ-А могут охватывать меньшее поле зрения, что не позволяет обнаруживать негерметичные кровеносные сосуды или отслеживать динамику прохождения контраста, как при флюоресцентной ангиографии. В некоторых случаях офтальмолог в рамках комплексного обследования глаз может назначить как ОКТ-А, так и флюоресцентную ангиографию.

Специализированные исследования: электроретинография, электроокулография и зрительные вызванные потенциалы

Алессандро Ианнакконе, дипломированный врач, магистр, член Ассоциации исследований в области зрения и офтальмологии

Что такое электроретинография (ЭРГ)?

ЭРГ — неинвазивное объективное исследование, в ходе которого измеряется электрическая активность сетчатки. Сначала ваши глаза должны привыкнуть к темноте, после чего к ним подсоединяются микросенсоры, похожие на контактные линзы или нити: они воспринимают электрическую активность, возникающую в ответ на световое воздействие. ЭРГ с использованием вспышек света очень напоминает «стресс-электрокардиограмму», в ходе которой оценивается работа сердца при нагрузке. При проведении ЭРГ перед пациентом появляются вспышки света различной яркости и скорости, на которые сразу реагирует вся сетчатка, генерируя электрический импульс при каждой вспышке. Это позволяет офтальмологу получить данные о состоянии сетчатки.

У пациентов с пигментным ретинитом в ходе ЭРГ обычно отмечается уменьшение ночных (палочковых) реакций и вариативное уменьшение дневных (колбочковых) реакций. У пациентов с преждевременно начавшимися дисфункциями сетчатки (например, при врожденном амаврозе Лебера) на ранних стадиях обычно проявляются совершенно незначительные реакции либо реакции вообще не регистрируются. При различных видах макулярной дистрофии могут сочетаться сниженные дневные и ночные реакции. При необходимости ЭРГ с использованием вспышек света можно проводить в операционной в условиях местной или общей анестезии, что может оказаться эффективным методом обследования совсем маленьких детей при подозрении на наследственную патологию сетчатки.

Что такое электроокулография (ЭОГ)?

ЭОГ представляет собой неинвазивный тест, с помощью которого производится исследование функции пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). Этот специализированный слой клеток под сетчаткой играет важную роль в поддержании здорового состояния сетчатки. ЭОГ напоминает ЭКГ сердца в состоянии покоя: при выполнении исследования не требуется специальных нагрузок, его задача заключается в простом измерении состояния спонтанного потока электричества, выходящего из глаза в темноте и при устойчивом освещении. Это исследование помогает подтвердить диагноз уникальной разновидности макулярной дистрофии — так называемой болезни Беста. В то же время ЭОГ может давать аномальные результаты при других родственных заболеваниях, воздействующих на тот же самый ген.

Что такое зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)?

Зрительный нерв передает электрические сигналы от сетчатки к той части головного мозга, которая называется зрительной зоной коры. Оценку функционирования зрительного нерва можно провести при помощи специального теста — зрительного вызванного потенциала (ЗВП). При его проведении на затылке, где расположена зрительная зона коры головного мозга, помещается небольшой металлический диск («электрод»), после чего измеряются электрические сигналы, возникающие при появлении определенных световых структур. Наиболее информативная разновидность ЗВП возникает в ответ на движущееся изображение в виде шахматной доски. При проведении теста фиксируются размер, форма, а главное, время (скорость) перемещения визуальной информации от глаза к мозгу, и эта информация служит надежной оценкой состояния зрительных нервов и зрительных путей.

Ультразвуковые офтальмологические исследования

Кэти Дибернардо, дипломированная медсестра

В ультразвуковых офтальмологических исследованиях глаз, как и в других видах УЗИ, для исследования структур глаза используются звуковые волны. Эти быстрые и безболезненные исследования проводятся в клиниках на регулярной основе. Для оценки состояния глаза можно использовать несколько различных видов УЗИ.

Биометрия (измерение длины оптической оси глаза). Данная разновидность УЗИ проводится перед операцией по удалению катаракты с целью измерения длины глаза, чтобы помочь хирургу верно определить силу искусственного хрусталика, который будет установлен в ваш глаз после удаления катаракты. Это точный и достаточно простой тест. Сначала проводится обезболивание глаз при помощи анестезирующих глазных капель, после чего под веки помещается небольшая чаша, наполненная жидкостью. В эту жидкость вводится небольшой зонд, затем измеряется расстояние от поверхности роговицы (передней части глаза) до сетчатки (задней части глаза). Такие измерения помогают определить силу находящегося внутри глаза хрусталика, чтобы обеспечить глазу оптимальное зрение после операции по удалению катаракты.

Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ). Использование ультразвука с очень высокими частотами (40–100 МГц) позволяет оценить состояние передней части глаза — роговицы, передней камеры, радужной оболочки, цилиарного тела, периферической хориоидеи и даже конъюнктивы. При проведении процедуры глаза обезболиваются местным анестетиком, после чего небольшой зонд, окруженный шариком с жидкостью, касается глаза. Полученные таким образом изображения имеют очень высокую детализацию, что предоставляет хирургу ценные данные о многих заболеваниях глаз, таких как рубцы на роговице, наросты на конъюнктиве, повреждения радужной оболочки, глаукома и повреждения либо опухоли цилиарного тела.

Контактное Б-сканирование и стандартизированное А-сканирование. Как правило, при офтальмологическом обследовании проводится расширение зрачков при помощи глазных капель, что позволяет врачу получить беспрепятственный обзор структур внутри глаза. Однако некоторые патологии мешают офтальмологу как следует осмотреть внутреннюю часть глаза. В таких случаях может быть назначено ультразвуковое исследование, позволяющее визуализировать структуры глаза, миновав имеющиеся препятствия.

Перед проведением исследования выполняется обезболивание глаз анестезирующими каплями, а затем непосредственно на поверхность глаза или век помещаются различные зонды, передающие ультразвуковые волны. Для упрощения этого процесса на поверхность зондов наносится гель. Чтобы получить нужные врачу данные, в процессе исследования вам, возможно, придется смотреть в разных направлениях, а положение зондов может меняться при помощи аккуратных манипуляций.

Б-сканирование позволяет получать двухмерные изображения областей внутри глаза, а стандартизированное A-сканирование — одномерные изображения в виде импульсов вдоль базовой линии. Эти тесты эффективны как по отдельности, так и при совместном использовании в случае определенных патологий. К показаниям для проведения Б-сканирования и стандартизированного А-сканирования относятся помутнения роговицы, плотная катаракта, наличие крови в передней или задней стенке глаза, воспалительные процессы в глазу, разрывы и отслоение сетчатки, опухоли и другие поражения. Эти разновидности УЗИ также могут использоваться для оценки таких структур, расположенных рядом с глазом, как глазные мышцы, зрительный нерв и орбитальные ткани (ткани глазницы).

Приложение. Как пользоваться глазными каплями

Уильям Л. Рейнор, бакалавр

Глазные капли играют важную роль в лечении различных заболеваний — от инфекционных до глаукомы. При этом существует множество способов неправильного применения глазных капель, что может сделать их использование бесполезным. Вот почему для обеспечения стерильности и эффективности лечения важно соблюдать алгоритм из нескольких основных шагов.

ШАГ 1. Перед тем как прикасаться к лекарственным препаратам или глазам, тщательно вымойте руки с мылом.

ШАГ 2. Некоторые лечебные глазные капли перед применением необходимо взболтать. Чтобы выяснить, требуется ли это сделать, ознакомьтесь с инструкцией, размещенной на этикетке флакона с каплями.

ШАГ 3. Снимите крышку с флакона с глазными каплями и проследите, чтобы до завершения их применения наконечник не соприкасался с какими-либо поверхностями. Перед началом использования капель обязательно проверьте, нет ли на наконечнике любых следов загрязнения.

ШАГ 4. Откиньте голову назад так, чтобы лицо было направлено вверх. При таком положении будет проще направить каплю прямо в глаз.

ШАГ 5. Указательным пальцем аккуратно оттяните нижнее веко, чтобы создать небольшой «карман» между глазом и веком.

ШАГ 6. Другой рукой поднесите наконечник флакона к глазу и выдавите одну каплю в это образовавшееся на нижнем веке пространство. Выясните, можно ли хранить глазные капли в холодильнике. Холодные капли ощущаются легче при попадании на поверхность глаза. Чтобы свести к минимуму загрязнение и избежать травмы глаза, не допускайте, чтобы наконечник флакона касался глаз или век.

ШАГ 7. Прикройте глаз и указательным пальцем слегка надавливайте на внутренний уголок верхнего и нижнего век в течение 30 секунд. Это позволит капле лучше впитаться в глаз, а не вытечь через слезный канал.

ШАГ 8. Оставшиеся на глазу капли аккуратно промокните чистой салфеткой. Не следует вытирать остатки, так как это может вызвать раздражение кожи.

ШАГ 9. Если врач прописал для каждого глаза две и более разновидностей капель в один прием, то между использованием разных типов капель сделайте перерыв не менее пяти минут, чтобы все капли полностью всосались в глаз.

ШАГ 10. Закройте флакон колпачком, положите капли в безопасное и чистое место, вымойте руки.

Если вам сложно закапывать глазные капли самостоятельно, попросите о помощи кого-нибудь из родственников или друзей. По любым вопросам обращайтесь за консультацией к фармацевту или офтальмологу.

Дополнительная информация

https://www.aao.org/eye-health/treatments/how-to-put-in-eye-drops

Основные термины

АБЕРРАЦИИ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА — дефекты зрительного аппарата, способные ухудшать качество зрения и не поддающиеся коррекции с помощью очков или контактных линз.

АБСЦЕСС — скопление гноя.

АККОМОДАЦИЯ — незначительное изменение формы естественного хрусталика, позволяющее видеть близкие предметы.

АМБЛИОПИЯ («ЛЕНИВЫЙ ГЛАЗ») — ухудшение зрения в одном или обоих глазах, вызванное одним из разнообразных нарушений нормального развития зрения.

АНГИОГРАФИЯ С ИНДОЦИАНИНОМ ЗЕЛЕНЫМ (АИЗ) — метод визуализации, при котором для осмотра кровеносных сосудов, расположенных за сетчаткой глаза, используется контрастный краситель.

АСТИГМАТИЗМ — неправильная кривизна поверхности роговицы.

АТРОФИЯ — полная утрата способности пользоваться каким-либо органом.

АУТОИММУННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ — заболевание, связанное с нарушением работы иммунной системы организма.

АУТОФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ ГЛАЗНОГО ДНА — метод визуализации, используемый для оценки состояния сетчатки и пигментного эпителия сетчатки.

АХРОМАТОПСИЯ — заболевание сетчатки, при котором утрачивается цветовое (хроматическое) зрение.

БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА — одна из разновидностей рака кожи.

БЛЕФАРИТ — воспаление краев век.

БЛЕФАРОПЛАСТИКА — операция по подтяжке век.

БЛЕФАРОСПАЗМ — неконтролируемое подергивание мышц век и вокруг глаз.

БОЛЕЗНЬ ГРЕЙВСА — аутоиммунное заболевание, являющееся наиболее частой причиной гипертиреоза (гиперфункции щитовидной железы).

БОТУЛОТОКСИН (БОТОКС) — лекарственный препарат, вводимый в мышцы для их обездвиживания.

ВЕРТЕПОРФИН (ВИЗУДИН) — специальный краситель, используемый в фотодинамической терапии.

«ВЗРЫВНОЙ» ПЕРЕЛОМ ГЛАЗНИЦЫ — перелом одной или нескольких костей, формирующих глазницу и окружающих глазное яблоко.

ВИРУС — организм, живущий за счет заражения других живых клеток.

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) — вирус, вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

ВИРУСНЫЙ РЕТИНИТ — вирусное воспаление сетчатки глаза.

ВИСОЧНЫЙ (ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЙ) АРТЕРИИТ — воспалительное заболевание кровеносных сосудов.

ВИТРЕАЛЬНАЯ ПОЛОСТЬ (ПОЛОСТЬ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА) — пространство внутри глазного яблока, где расположено стекловидное тело.

ВИТРЭКТОМИЯ — хирургическая операция по удалению стекловидного тела из витреальной полости в задней части глазного яблока.

ВНУТРИГЛАЗНАЯ ЖИДКОСТЬ — водянистая прозрачная жидкость, заполняющая переднюю камеру глаза.

ВНУТРИГЛАЗНОЕ (ИНТРАОКУЛЯРНОЕ) ИНОРОДНОЕ ТЕЛО — любой предмет искусственного происхождения, находящийся внутри глазного яблока.

ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛЯРНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ — заболевание, характерное для пожилых людей, поражающее центр сетчатки (макулу).

ВОЛНОВОЙ ФРОНТ — разновидность технологий, используемых для индивидуальной настройки параметров рефракционной хирургии для конкретного пациента.

ВРОЖДЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ — заболевание, присутствующее при рождении человека.

ВЫВИХ ХРУСТАЛИКА — смещение естественного или искусственного хрусталика из капсульной сумки либо смещение естественного или искусственного хрусталика из правильного положения вместе с капсульной сумкой.

ГИПЕРМЕТРОПИЯ — дальнозоркость.

ГИПЕРТИРЕОЗ — чрезмерная активность щитовидной железы.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ — заболевание сетчатки глаза, вызванное повышенным артериальным давлением.

ГИПЕРТОНИЯ — повышенное артериальное давление.

ГИПЕРТРОПИЯ — разновидность косоглазия: неправильное положение глаза со смещением вверх.

ГИФЕМА — присутствие крови в передней камере глаза.

ГИПОТРОПИЯ — разновидность косоглазия: неправильное положение глаза со смещением вниз.

ГЛАЗНИЦА (ОРБИТА) — полость в черепе, где расположено глазное яблоко.

ГЛАЗНОЙ ПРОТЕЗ — искусственное глазное яблоко с отсутствием зрительных функций.

ГЛАУКОМА — заболевание зрительного нерва, часто связанное с высоким внутриглазным давлением.

ДАКРИОЦИСТИТ — инфекция слезоотводящей системы глаза.

ДАЛЬТОНИЗМ (ЦВЕТОВАЯ СЛЕПОТА) — недостаточное цветовосприятие.

ДЕКОМПРЕССИЯ ОБОЛОЧКИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА — хирургическая процедура по уменьшению давления на зрительный нерв со стороны окружающей его жидкости.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ — заболевание сетчатки, вызываемое диабетом.

ДИАБЕТИЧЕСКИЙ МАКУЛЯРНЫЙ ОТЕК — отек центральной части сетчатки, вызываемый диабетом.

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ — морщины, возникающие при мимике.

ДИПЛОПИЯ — двоение в глазах.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ — опухоль неракового типа.

ДРУЗЫ — возрастные отложения, расположенные под сетчаткой.

ЗАДНЯЯ КАМЕРА — пространство внутри глазного яблока между задней поверхностью радужной оболочки и передней поверхностью стекловидного тела.

ЗАДНЯЯ ОТСЛОЙКА СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА — отслоение стекловидного геля от внутренней поверхности сетчатки.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ НОВООБРАЗОВАНИЕ — раковая опухоль.

ЗОНУЛА (ЗОНУЛЯРНЫЕ ВОЛОКНА) — волокно, удерживающее капсульную сумку и хрусталик в правильном положении.

ЗРАЧОК — темный круглый участок в центре радужной оболочки глаза.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ЗОНА КОРЫ — область головного мозга в затылочной части головы, в которой происходит обработка визуальной информации.

ЗРИТЕЛЬНАЯ ХИАЗМА (ПЕРЕКРЕСТ ЗРИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ) — область в головном мозге, где происходит пересечение зрительных нервов.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ (КАНАЛ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА) — маршрут прохождения нервов и кровеносных сосудов от глаза к головному мозгу.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕРВ — часть глаза, обеспечивающая передачу визуальной информации от глазного яблока к мозгу.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ — структура в головном мозге, по которой передается информация от зрительной хиазмы к зрительной зоне коры.

ЗУБЧАТЫЙ КРАЙ (ORA SERRATA) — часть глазного яблока, расположенная сразу за цилиарным телом, где заканчивается сетчатка.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ (ЛОЖНАЯ ОПУХОЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА) — заболевание, при котором наблюдается повышенное давление спинномозговой жидкости без какой-либо явной причины.

ИНСУЛЬТ — заболевание, при котором происходит повреждение тканей головного мозга из-за недостаточного кровоснабжения.

КАПСУЛЬНАЯ СУМКА — естественная «сумка», удерживающая естественный или искусственный хрусталик на его месте в зрачке.

КАРЦИНОМА — одна из разновидностей рака.

КАТАРАКТА — помутнение хрусталика глаза, в норме прозрачного.

КЕРАТИТ — воспаление роговицы.

КЕРАТОКОНУС — патология, при которой роговица имеет аномально крутую и конусообразную форму.

КИСТОЗНЫЙ ОТЕК МАКУЛЫ — заболевание, при котором жидкость просачивается в макулу и скапливается, образуя кисты.

КОЛБОЧКИ — разновидность фоторецепторов, отвечающая за обработку цветов и изображений с мелкими деталями.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (КТ) — специализированный метод рентгенографии.

КОНЪЮНКТИВА — наружный прозрачный слой ткани, покрывающий белую часть глазного яблока.

КОНЪЮНКТИВИТ («РОЗОВЫЙ ГЛАЗ») — воспаление конъюнктивы.

КОСОГЛАЗИЕ (СТРАБИЗМ) — неправильное расположение одного или обоих глаз.

КРАЙ ВЕКА — оконечность века, на которой растут ресницы.

КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЙ ДАЛЬТОНИЗМ — имеющие наследственную природу затруднения при различении красного и зеленого цветов.

КРИОТЕРАПИЯ — метод лечения с использованием замораживания.

ЛАЗЕРНАЯ РЕТИНОПЕКСИЯ — лазерный метод лечения, используемый в основном для «прикрепления» сетчатки вокруг места ее разрыва.

ЛАЗЕРНАЯ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА — лазерная технология, используемая преимущественно для лечения некоторых видов глаукомы.

ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА КОЖИ — метод подтяжки кожи с использованием специализированного лазера.

ЛЕЙКОКОРИЯ — белая окраска зрачка.

ЛИМБ — внешний край роговицы.

ЛЮМБАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ («ПОЯСНИЧНЫЙ ПРОКОЛ») — исследование, при котором для анализа берется образец жидкости, покрывающей спинной и головной мозг.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ) — специализированная технология визуализации с использованием сильного магнитного поля и радиоволн для получения изображения органов и тканей внутри организма.

МАКУЛА — центральная область сетчатки, отвечающая за центральное зрение.

МАКУЛЯРНАЯ ИШЕМИЯ — снижение притока крови к макуле.

МАКУЛЯРНОЕ ОТВЕРСТИЕ — отверстие в центральной части сетчатки.

МАКУЛЯРНЫЙ ОТЕК — отек (скопление жидкости) в центральной части сетчатки.

МАЛЯРНЫЙ МЕШОК — опущенный книзу мешок, с возрастом образующийся между нижним веком и щекой.

МЕЛАНОМА — рак пигментсодержащих клеток кожи или глаза.

МЕМБРАНА БРУХА — слой ткани, отделяющий сетчатку и пигментный эпителий сетчатки от хориоидеи.

МЕНИНГИ — три слоя ткани, окружающие зрительный нерв и головной мозг.

МЕТАСТАЗЫ — раковая опухоль, распространяющаяся из другой части организма.

МИГРЕНЬ — приступ неврологического расстройства или нарушения настроения, часто (хотя и не всегда) сопровождаемый головной болью.

МИОПИЯ — близорукость.

МУШКА — пятно, появляющееся и перемещающееся в поле зрения, обычно из-за помутнения в полости стекловидного тела.

НЕВУС — родинка или пигментное образование на коже или в глазу.

НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГ — офтальмолог, специализирующийся на зрительных нервах и связях глаза с мозгом.

НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ — рост аномальных новых кровеносных сосудов.

НЕОВАСКУЛЯРНАЯ ГЛАУКОМА — разновидность глаукомы, вызванная ростом новых аномальных кровеносных сосудов в дренажной системе глаза.

ОККЛЮЗИЯ АРТЕРИИ СЕТЧАТКИ — закупорка артерии, осуществляющей кровоснабжение сетчатки.

ОККЛЮЗИЯ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ — закупорка вены, отводящей кровь от сетчатки.

ОКУЛОПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ — подраздел офтальмологии, занимающийся эстетическими и функциональными аспектами тканей, окружающих глазное яблоко.

ОКУЛЯРИСТ — специалист, занимающийся изготовлением глазных протезов.

ОПТИК — специалист по подбору и назначению корректирующих аксессуаров для глаз.

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ (ОКТ) — специальный бесконтактный метод визуализации без использования радиации, при котором для осмотра зрительного нерва и слоев сетчатки используются световые волны.

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ-АНГИОГРАФИЯ (ОКТ-А) — неинвазивный метод визуализации, при котором для создания подробной трехмерной карты кровообращения в сетчатке глаза используется технология ОКТ.

ОПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ — нарушение функции зрительного нерва.

ОПТИЧЕСКИЙ НЕВРИТ — воспаление зрительного нерва.

ОПТОМЕТРИСТ — специалист по уходу за глазами, проводящий осмотр глаз, выписывающий очки и контактные линзы, а также занимающийся медикаментозным лечением некоторых заболеваний глаз.

ОРБИТАЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА — тонкий слой ткани, расположенный за веками, способствующий предотвращению попадания инфекций с век в глазницу.

ОРБИТАЛЬНЫЙ ЭКХИМОЗ («ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ») — скопление жидкости и крови в тканях, окружающих глаз.

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ — уровень зрения человека.

ОТЕК — припухлость.

ОТКРЫТАЯ ТРАВМА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА — наличие прободной раны стенки глазного яблока.

ОТСЛОЕНИЕ (ОТСЛОЙКА) СЕТЧАТКИ — аномальное отделение сетчатки от внутренней стенки глазного яблока.

ОФТАЛЬМОЛОГ (ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ГЛАЗНОЙ ВРАЧ) — медицинский специалист, занимающийся диагностированием и лечением любых заболеваний глаз и прошедший подготовку в области глазной хирургии.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ АССИСТЕНТЫ — вспомогательный медицинский персонал, входящий в группу специалистов по уходу за глазами (сертифицированные ассистенты офтальмолога, сертифицированные офтальмологические лаборанты и сертифицированные офтальмологические медики-технологи).

ПАЛОЧКИ — разновидность фоторецепторов, обеспечивающая обработку темных и светлых изображений.

ПАПИЛЛЕДЕМА — отек дисков зрительных нервов, вызванный повышением давления спинномозговой жидкости вокруг мозга.

ПАРСПЛАНИТ — воспаление передней и средней части глазного яблока.

ПАХИМЕТРИЯ — метод, используемый для измерения толщины роговицы.

ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА — пространство внутри глазного яблока между роговицей и передней частью радужной оболочки.

ПЕРЕСАДКА РОГОВИЦЫ — хирургическая операция по замене больной роговицы здоровой донорской роговицей.

ПИГМЕНТНЫЙ РЕТИНИТ — группа наследственных дегенеративных заболеваний сетчатки.

ПИНГВЕКУЛА — доброкачественное новообразование, развивающееся на конъюнктиве.

ПЛОСКОКЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА — одна из разновидностей рака кожи.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПЕКСИЯ — специальная методика лечения некоторых разновидностей отслоения сетчатки, включающая криотерапию и инъекции пузырьков газа или силиконового масла.

ПОДВЫВИХ ХРУСТАЛИКА — смещение естественного или искусственного хрусталика, при котором они остаются в капсульном мешке.

ПОДТЯЖКА БРОВЕЙ — операция по поднятию бровей.

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — всё пространство, которое человек способен увидеть в конкретный момент времени, не совершая движений глаз; включает центральное и периферическое зрение.

ПОЛИКАРБОНАТ — ударопрочный материал, используемый для изготовления линз очков.

ПРЕСБИОПИЯ — возникающее с возрастом снижение способности видеть близко расположенные предметы.

ПРЕСЕПТАЛЬНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ — инфекция век и окружающих их кожи и мягких тканей.

ПТЕРИГИУМ («ГЛАЗ СЕРФЕРА») — доброкачественный клиновидный нарост над конъюнктивой, способный распространяться на прозрачную часть глаза.

ПТОЗ — опущение верхнего века.

РАДИАЛЬНАЯ КЕРАТОТОМИЯ (РК) — один из первых методов рефракционной хирургии, направленных на улучшение зрения до уровня, не требующего использования средств коррекции.

РАДУЖНАЯ ОБОЛОЧКА ГЛАЗА — цветная круглая часть глаза, окружающая зрачок.

РАЗРЫВ СЕТЧАТКИ — появление отверстия в сетчатке.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ (РС) — заболевание головного и спинного мозга, при котором организм атакует собственную центральную нервную систему.

РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКА — процедура, выполняемая с помощью глазных капель, позволяющая проводить осмотр задней части глаза.

РВАНАЯ РАНА — колотое или резаное ранение.

РЕТИНОБЛАСТОМА — раковая опухоль первичных клеток сетчатки, растущая внутри глазного яблока.

РЕФРАКТОМЕТРИЯ — проверка зрения с целью правильного назначения коррекции при помощи очков или контактных линз.

РЕФРАКЦИОННАЯ ХИРУРГИЯ — группа хирургических методов, направленных на улучшение зрения до уровня, не требующего использования средств коррекции.

РЕФРАКЦИЯ — преломление света.

РОГОВИЦА — предшествующий зрачку прозрачный круглый центральный участок передней части глазного яблока, через который проходит свет, попадая в глаз.

САЛЬНОКЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА — редкая разновидность рака, возникающая в сальных железах век.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ — заболевание, связанное с нарушением регуляции уровня сахара в крови.

СЕТЧАТКА — тонкий слой сложной нервной ткани, покрывающий внутреннюю часть задней стенки глазного яблока.

СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО — специальное вещество, используемое в некоторых случаях для заполнения глазного яблока после операции по витрэктомии.

СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) — инфекционное заболевание, при котором происходит ослабление иммунной системы организма.

СИНДРОМ «СУХОГО ГЛАЗА» — нарушение слезной пленки, увлажняющей поверхность глаза.

СИНЕ-ЖЕЛТЫЙ ДАЛЬТОНИЗМ — имеющие наследственную природу затруднения при различении синего и желтого цветов.

СКЛЕРА — белый наружный слой глазного яблока.

СКЛЕРАЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ (СТЯЖКА, ЦИРКЛЯЖ) — один из хирургических методов лечения отслоения сетчатки.

СКЛЕРИТ — воспаление склеры.

СЛЕЗНАЯ ЖЕЛЕЗА — структура глазницы, отвечающая за выработку слез.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗРИТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ — профессионал, помогающий лицам с ослабленным зрением максимально использовать сохранившееся у них зрение для выполнения повседневных задач.

СПИННОМОЗГОВАЯ (ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯ) ЖИДКОСТЬ — жидкость, окружающая головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.

СТАТИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ — морщины, проявляющиеся на неподвижном лице.

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО — естественная желеобразная субстанция, заполняющая заднюю часть глазного яблока.

СТЕНОЗ СОННОЙ АРТЕРИИ — сужение сонной артерии или ее ветвей.

СТЕРОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ — одна из разновидностей противовоспалительных лекарственных средств.

СУБКОНЪЮНКТИВАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ — скопление крови под конъюнктивой.

ТИРЕОИДНАЯ ОФТАЛЬМОПАТИЯ — комплекс глазных проблем, обычно связанных с заболеваниями щитовидной железы.

ТОРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ — разновидность контактных линз или искусственного хрусталика для коррекции астигматизма.

ТРАБЕКУЛЭКТОМИЯ — одна из разновидностей операций при глаукоме.

УВЕАЛЬНЫЙ ТРАКТ — пигментированная часть глазного яблока, включающая радужную оболочку, цилиарное тело и хориоидею.

УВЕИТ — воспаление увеального тракта внутри глазного яблока

УЗИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА — процедура, в ходе которой для получения изображения различных структур глаза используются звуковые волны.

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ — метод хирургического удаления катаракты с помощью ультразвука.

ФЛЕГМОНА ГЛАЗНИЦЫ (ОРБИТАЛЬНЫЙ ЦЕЛЛЮЛИТ) — инфекционное поражение глазницы.

ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ АНГИОГРАММА — специальное фотографическое исследование сетчатки глаза с использованием красителя.

ФОКАЛЬНЫЙ ЛАЗЕР — лазерная методика, используемая преимущественно для лечения макулярного отека.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (ФДТ) — специальная разновидность лазерной терапии, используемая для лечения некоторых типов влажной возрастной макулярной дегенерации.

ФОТОРЕФРАКЦИОННАЯ КЕРАТЭКТОМИЯ (ФРК) — один из типов операций рефракционной хирургии, предполагающий улучшение зрения до уровня, не требующего использования средств коррекции.

ФОТОРЕЦЕПТОРЫ — специализированные клетки сетчатки глаза, преобразующие световые изображения в электрические сигналы.

ФУЗИЯ (СЛИЯНИЕ) — способность головного мозга воспринимать и совмещать зрительные сигналы, поступающие от обоих глаз.

ХАЛЯЗИОН — воспаленный узелок в виде шишки на веке.

ХОРИОИДАЛЬНАЯ НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ (ХНВ) — участок аномальных кровеносных сосудов и рубцовой ткани, растущих под сетчаткой.

ХОРИОИДЕЯ — слой кровеносных сосудов, расположенный между сетчаткой и склерой.

ХРУСТАЛИК — расположенная за зрачком часть глаза в форме фасолины, способствующая фокусированию света.

ЦЕЛЛОФАНОВАЯ РЕТИНОПАТИЯ (эпиретинальная мембрана, макулярная складка, преретинальный глиоз) — тонкий слой аномальной рубцовой ткани, вырастающий над сетчаткой глаза.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АРТЕРИЯ СЕТЧАТКИ — кровеносный сосуд, питающий бо́льшую часть сетчатки.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЕНА СЕТЧАТКИ — кровеносный сосуд, отводящий кровь от большей части сетчатки.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА — головной мозг, спинной мозг и относящиеся к ним нервы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕРОЗНАЯ ХОРИОРЕТИНОПАТИЯ — заболевание, при котором происходит скопление жидкости под макулой.

ЦИЛИАРНОЕ ТЕЛО — часть глазного яблока, вырабатывающая внутриглазную жидкость.

ЧЕРЕПНОЙ НЕРВ — один из 12 специализированных нервов головного мозга, контролирующих различные части глаза, головы, шеи и груди.

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА — микроскоп с подсветкой, используемый при обследовании передней части глаза.

ЭЗОТРОПИЯ — разновидность косоглазия: неправильное расположение глаза со смещением по направлению к носу.

ЭКЗОТРОПИЯ — разновидность косоглазия: неправильное расположение глаза со смещением по направлению к уху на той же стороне лица.

ЭКТРОПИОН — отклонение края века в сторону от глазного яблока.

ЭЛЕКТРОРЕТИНОГРАММА — специальный электрический тест, используемый в основном для исследования функций сетчатки.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСТРОФИЯ РОГОВИЦЫ ФУКСА — патология, характеризующаяся появлением аномальных эндотелиальных клеток роговицы, которое приводит к отеку роговицы и ухудшению зрения.

ЭНДОФТАЛЬМИТ — острая инфекция внутри глазного яблока.

ЭНТРОПИОН — заворот края века внутрь по отношению к глазному яблоку.

ЭПИСКЛЕРА — прослойка соединительной ткани между конъюнктивой и склерой.

ЭПИСКЛЕРИТ — воспаление эписклеры.

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ — царапина (ссадина) на роговице.

ЯЗВА РОГОВИЦЫ — глубокая инфекция в роговице.

ЯЧМЕНЬ (ГОРДЕОЛУМ) — воспаленный и инфицированный узелок в виде бугорка на веке.

LASIK (LASER-ASSISTED IN SITU KERATOMILEUSIS) — лазерный кератомилёз, один из типов операций рефракционной хирургии, предполагающий улучшение зрения до уровня, не требующего использования средств коррекции.

Авторский коллектив

НАТАЛИ А. АФШАРИ, дипломированный врач, Офтальмологический институт Шайли (Ла Джолла, Калифорния);

РОЗАННА П. БАХАДУР, дипломированный частнопрактикующий врач (Джексон, Массачусетс);

ФЕЙТ А. БИРНБАУМ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

КАССАНДРА К. БРУКС, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ПАРАМДЖИТ К. БХУЛЛАР, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ЛЕЙЛА ВАЙЗОВИЧ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ДЖУЛИ А. ВУДВОРД, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

МАРК ГЕРЛИЦ-ДЖЕССЕН, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

АННА ГИНТЕР, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ТАНЯ С. ГЛЕЙЗЕР, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

МИШЕЛЬ САЙ ГОУ, магистр, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ХЕРБ ГРИНМАН, дипломированный частнопрактикующий врач (Шарлотт, Северная Каролина);

АБХИЛАШ ГУДУРУ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ПРИЙЯ ГУПТА, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ВИНСЕНТ А. ДЕРАМО, дипломированный частнопрактикующий врач (Лонг-Айленд, Нью-Йорк);

ЧАРЛИН Л. ДЖЕЙМС, врач-оптометрист, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

КИМ ДЖИРАМОНГКОЛЧАИ, дипломированный врач, Офтальмологический институт Уилмера при клинике Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, Мэриленд);

КЭТИ ДИБЕРНАРДО, дипломированная медсестра, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

АЛЕССАНДРО ИАННАККОНЕ, дипломированный врач, магистр, член Ассоциации исследований в области зрения и офтальмологии (ARVO), Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

МАЙКЛ П. КЕЛЛИ, член Панамериканской ассоциации здравоохранения, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ДЖЕЙН С. КИМ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

МЬЮДЖ Р. КИСЕН, дипломированный частнопрактикующий врач (Гейнсвилл, Флорида);

КЛАУДИА С. КОЭН, дипломированный частнопрактикующий врач (Маклин, Вирджиния);

МАЙКЛ С. КУИСТ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ДЖЕННИФЕР ЛАЙРА, дипломированный частнопрактикующий врач (Хикори, Северная Каролина);

КЕЙТИ С. ЛЮ, дипломированный врач, доктор наук, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

РАМИРО С. МАЛДОНАДО, дипломированный врач, Университет Кентукки (Лексингтон);

ПРИЙАТХАМ С. МЕТТУ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

АНКУР МЕХРА, дипломированный врач, Университет Кентукки (Лексингтон);

ПРИТХВИ МРАТХЬЮНДЖАЙЯ, дипломированный врач, магистр здравоохранения, Офтальмологический институт Байерса Стэнфордскоого университета (Пало-Альто, Калифорния);

НАЙША МУХЕРДЖИ, дипломированный врач, Медицинский центр ветеранов в Дареме (Дарем, Северная Каролина);

ОНЬЕМАЭЧИ НВАНАДЖИ-ЭНВЕРЕМ, магистр Высшей медицинской школы Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина) и Гарвардского института государственного администрирования им. Кеннеди;

КЕННЕТ НИУФЕЛД, дипломированный частнопрактикующий врач (Атланта, Джорджия);

ДЖЕЙМС Х. ПАУЭРС, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

КРИСТЕН М. ПИТЕРСОН, дипломированный частнопрактикующий врач (Мариетта, Джорджия);

С. ГРЕЙС ПРАКАЛАПАКОРН, дипломированный врач, магистр здравоохранения, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

НИКОЛАС РАУФИ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ЛЕОН РАФАИЛОВ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

УИЛЬЯМ РЕЙНОР, бакалавр, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

КЕЙСОН РОББИНС, бакалавр, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

РОШНИ РЭНДЖИТ-РИВЗ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

КРИСТОФЕР САН, бакалавр медицины и хирургии, Высшая медицинская школа Национального сингапурского университета Дьюка (Сингапур);

АНАНТ САСТРИ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ДАЙАННА Л. СЕЛДОМРИДЖ, дипломированный врач, магистр делового администрирования, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Уинстон-Сейлем, Северная Каролина);

ТЕРРИ СЕМЧИШИН, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Уинстон-Сейлем, Северная Каролина);

ДЖУЛИЯ СОНГ, дипломированный частнопрактикующий врач (Пасадена, Калифорния);

БРАЙАН СТЭГГ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Морана (Солт-Лейк-Сити, Юта);

ДЭНИЕЛ С. У. ТИНГ, дипломированный врач, доктор наук, Высшая медицинская школа Национального сингапурского университета Дьюка (Сингапур);

ЭНТОНИ ТИРЭТТИЛ, бакалавр, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Уинстон-Сейлем, Северная Каролина);

ФЕЙ ДЖОУБ ТРИП, магистр, лицензированный специалист по профессиональным заболеваниям, сертифицированный специалист по проблемам слабовидящих, эксперт по оценке инвалидности, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

C. ЭЛЛИС УАЙЗЛИ, дипломированный врач, магистр делового администрирования, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

СЬЮЗЕН М. УАКИЛ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ОБИННА УМУНАКВЕ, дипломированный врач, доктор наук, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ШАРОН ФЕКРАТ, дипломированный врач, член Американской коллегии хирургов, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ХЕНРИ Л. ФЕНГ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

БРЕНТОН Д. ФИНКЛИ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

КАЙРИН ХАН, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

УАДЖИХА ДЖУРДИ ХЕЙР, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

РИНИ ХОЛБЕРГ, магистр в области социальной работы, лицензированный клинический социальный работник, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

С. ТЭММИ ХСУ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ПРАТАП ЧАЛЛА, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

МЕЛИССА МЕЙ-ХСЯ ЧАН, бакалавр медицины и хирургии, Высшая медицинская школа Национального сингапурского университета Дьюка (Сингапур);

РАВИ ЧАНДРАШЕКХАР, дипломированный частнопрактикующий врач, магистр электротехники (Даллас, Техас);

НАТАН ЧЕУНГ, врач-оптометрист, член Американской ассоциации оптометристов, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина);

ЭНН ШЬЮ, дипломированный врач, Офтальмологический институт Байерса Стэнфордского университета (Пало-Альто, Калифорния);

ЛОРА Б. ЭНЬЕДИ, дипломированный врач, Офтальмологический центр Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина).

Список иллюстраций

Рисунок 1.1. Элементы глазного яблока, расположенные за веками (вид сбоку)

Рисунок 1.2. Глазное яблоко (вид спереди)

Рисунок 1.3. Положение глазного яблока в глазнице и прикрепление к нему глазных мышц

Рисунок 1.4. Зрительный путь, связывающий глазное яблоко с мозгом

Рисунок 3.1. Глаз при нормальном зрении, близорукости и дальнозоркости

Рисунок 3.2. Аккомодация, или изменение формы хрусталика, помогает фокусировке глаза

Рисунок 4.1. Разновидности очков: очки с обычными (монофокальными), бифокальными, трифокальными и прогрессивными линзами

Рисунок 4.2. В ходе операции LASIK создается лоскут роговичной ткани

Рисунок 5.1. Слезы вытекают из слезной железы, увлажняют поверхность глазного яблока и через носослезные каналы и слезный мешок стекают в нос

Рисунок 7.1. Роговичный трансплантат

Рисунок 8.1. Состояние хрусталика в норме и при катаракте

Рисунок 8.2. Удаление катаракты при помощи инструмента, проникающего в глазное яблоко

Рисунок 9.1. Сетка Амслера: нормальная, с искажениями и слепым пятном

Рисунок 10.1. Сетчатка в норме и при поражении диабетической ретинопатией

Рисунок 11.1. После некоторых операций на сетчатке пациенту нужно несколько дней находиться в положении лицом вниз

Рисунок 11.2. Отслоение сетчатки

Рисунок 11.3. При задней отслойке стекловидного тела оно отделяется от сетчатки

Рисунок 11.4. Лазерная хирургия может замедлить прогрессирующее развитие диабетической ретинопатии

Рисунок 11.5. Инструменты, используемые при витрэктомии для проникновения в глазное яблоко

Рисунок 14.1. Зрительный нерв в нормальном состоянии, при умеренно выраженной глаукоме и при тяжелой глаукоме

Рисунок 15.1. Разновидности косоглазия: эзотропия и экзотропия

Рисунок 17.1. При гифеме передняя камера глаза заполнена кровью

Примечания

1

Системными называются заболевания, затрагивающие не какой-либо один орган, а несколько органов или весь организм в целом. К наиболее распространенным системным заболеваниям относятся сахарный диабет, атеросклероз, гипертония, ревматоидный артрит, а также ВИЧ и др. — Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, примеч. пер.

2

Метод, разработанный в 1938 году американским хирургом общей практики Фредериком Э. Мосом (Моосом), представляет собой хирургическую операцию под микроскопическим контролем для лечения как распространенных, так и редких типов рака кожи.

3

Факторы роста — естественные соединения, способные стимулировать рост, пролиферацию (распространение) и/или дифференцировку (изменение функции) клеток. Факторами роста, как правило, выступают пептиды или стероидные гормоны, функционирующие в качестве сигнальных молекул для взаимодействия между клетками.

4

Подробнее о донорстве см. «Трансплантация роговицы». — Примеч. ред.

5

Изобретение швейцарского офтальмолога Марка Амслера (1891–1968) представляет собой квадратный лист размером приблизительно 10Ч10 см с квадратными ячейками и точкой в середине, на которой должен фиксироваться взгляд пациента. Тестовое расстояние до сетки составляет около 30–40 см.

6

Anti-vascular endothelial growth factor — класс препаратов, направленных на подавление фактора роста эндотелия сосудов.

7

Имеется в виду классификация типов личности, предложенная в 1959 году американскими кардиологами Мейером Фридманом и Реем Розенмано. Для поведения личности типа А характерны борьба за достижение успеха, соперничество, легко провоцируемая раздражительность, повышенная ответственность, агрессивность и чувство постоянной нехватки времени — все эти особенности повышают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

8

Вспомогательные клетки нервной ткани, составляющие микроокружение для нейронов, обеспечивающих условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также осуществляющих часть метаболических процессов нейронов.

9

В США понятие «юридическая слепота» (legal blindness) используется органами социального обеспечения при определении прав лиц с ослабленным зрением на получение пособия по инвалидности, налоговых льгот и специального обучения для слабовидящих. Основными критериями юридической слепоты являются острота зрения 20/200 или меньше в глазу, которым пациент может видеть лучше всего, и поле зрения не более 20 градусов.

10

Термин «функциональное зрение» подразумевает способность человека ясно видеть и уверенно выполнять различные повседневные действия при разном уровне освещенности.

11

Группа веществ, относящихся к жирным кислотам, которые регулируют процессы обмена веществ в клетках.

Content

Таня С. Глейзер, Шарон Фекрат, Хенри Л. Фенг и др
Поговорим о зрении. Всё о наших глазах

Предисловие

Введение

Глава 1. Анатомия и физиология органа зрения

Веки

Конъюнктива

Склера

Роговица

Радужная оболочка и цилиарное тело

Зрачок

Камеры глаза

Хрусталик

Стекловидное тело

Сетчатка

Пигментный эпителий сетчатки и мембрана Бруха

Хориоидея

Зрительный нерв

Глазница (орбита)

Пути от глаза к мозгу

Как функционирует глаз

Глава 2. Профилактический контроль над глазами

Рекомендуемый график проверки зрения

Специалисты в области офтальмологии: оптики, оптометристы и дипломированные врачи-офтальмологи, а также вспомогательные медицинские специалисты

Офтальмологическое обследование

Глава 3. Для чего нужны очки?

Близорукость

Дальнозоркость

Астигматизм

Пресбиопия

Глава 4. Возможности коррекции зрения

Очки

Контактные линзы

Рефракционная хирургия

Защитные очки

Глава 5. Веки и ресницы

Блефарит

Офтальморозацеа

Ячмень и халязион (киста мейбомиевой железы)

Дакриоцистит: инфекция слезоотводящих путей

Опущение век

Эктропион и энтропион: выворот и заворот века

Раковые заболевания и доброкачественные поражения век

Блефароспазм

Глава 6. Конъюнктива и склера

Конъюнктивит («розовый глаз»)

Субконъюнктивиальное кровоизлияние

Пингвекула и птеригиум («глаз серфера»)

Эписклерит

Склерит

Глава 7. Роговица

Синдром «сухого глаза»

Инфекционный кератит

Эрозия роговицы

Синдром рецидивирующей эрозии роговицы

Язва роговицы

Кератоконус

Эндотелиальная дистрофия роговицы (дистрофия Фукса)

Трансплантация роговицы

Глава 8. Хрусталик и катаракта

Катаракта

Хирургия катаракты

Помутнение задней капсулы хрусталика (вторичная катаракта)

Дислокация хрусталика

Глава 9. Возрастная макулярная дегенерация

Глава 10. Диабетическая ретинопатия

Глава 11. Прочие заболевания сетчатки и сосудистой оболочки глаза

Гипертоническая ретинопатия

Окклюзия артерии сетчатки

Окклюзия ветви вены сетчатки (ОВВС)

Окклюзия центральной вены сетчатки (ОЦВС)

Кистозный отек макулы (КОМ)

Центральная серозная хориоретинопатия

Задняя отслойка стекловидного тела (ЗОСТ) / вспышки и мушки

Витреомакулярная адгезия и витреомакулярная тракция

Макулярное отверстие

Эпиретинальная мембрана

Отслоение сетчатки

Пролиферативная витреоретинопатия (ПВР)

Пигментный ретинит (ПР) и другие разновидности наследственной дегенерации сетчатки

Цветовая слепота (дальтонизм)

Лазерное лечение заболеваний сетчатки

Хирургия сетчатки

Глава 12. Глазные инфекции и воспаления

Увеит

Эндофтальмит

Вирусный ретинит

Глава 13. Опухоли глаза и глазницы

Ретинобластома

Внутриглазная меланома

Прочие типы опухолей сетчатки и хориоидеи

Опухоли глазницы

Глава 14. Зрительный нерв

Оптическая нейропатия

Глаукома

Лазерное лечение глаукомы

Хирургия глаукомы

Минимально инвазивная хирургия глаукомы (МИХГ)

Оптический неврит

Отек диска зрительного нерва (папилледема)

Глава 15. Глазные мышцы

Косоглазие (нарушение положения глаз)

Амблиопия («ленивый глаз»)

Глава 16. Глазница

Орбитальный целлюлит (флегмона глазницы)

Тиреоидная (эндокринная) офтальмопатия

Глава 17. Глазные травмы

Орбитальный экхимоз («черный глаз»)

Гифема

Перелом глазницы

Открытая травма глазного яблока

Инородное тело

Химические ожоги

Ранения века

Глазные протезы (искусственный, или «стеклянный», глаз)

Глава 18. Системные заболевания, воздействующие на зрение и глаза

Сахарный диабет

Гипертония (высокое артериальное давление)

Болезнь сонных артерий (глазной ишемический синдром)

Рассеянный склероз

Аутоиммунные заболевания

Мигрень

Височный (гигантоклеточный) артериит

Заболевания, передающиеся половым путем

Опухоли мозга

Инсульт и паралич черепных нервов

Вирус иммунодефицита человека

Глава 19. Эстетическая хирургия век

Глава 20. Жизнь с нарушениями зрения

Влияние нарушений зрения на жизнь

Устройства для слабовидящих и методики, позволяющие максимально улучшить функциональное зрение

Протезирование сетчатки (Argus II, или «бионический глаз»)

Глава 21. Какие исследования может назначить врач?

Оптическая когерентная томография

Аутофлюоресценция глазного дна

Флюоресцентная ангиография

Ангиография с индоцианином зеленым

Оптическая когерентная томография-ангиография (ОКТ-А)

Специализированные исследования: электроретинография, электроокулография и зрительные вызванные потенциалы

Ультразвуковые офтальмологические исследования

Приложение. Как пользоваться глазными каплями

Основные термины

Авторский коллектив

Список иллюстраций

Примечания