Дмитрий Ра

Имперский вор. Том 3

Пролог

Невидимый барьер, закрывающий поляну, пропустил меня без проблем. Но только меня – богиня любви из моего мира не может пройти.

Она поднимает ладонь и резко сжимает её в кулак. Часть барьера разлетается на осколки. Выглядит как разбитое окно, хотя я и знаю, что это лишь уплотнённое эфирное поле. И видно его только из-за размазанной по нему крови единорогов.

Богиня, стиснув коленями бока своего единорога, направляет его в образовавшуюся в барьере дыру.

– Ты пойдёшь со мной, – неожиданно заявляет она.

– Мечтай.

То есть убивать друг друга мы сегодня не будем. Но тогда что ей от меня нужно? Что нужно богине от инквизитора, в расправе над которым она принимала личное участие?

Вряд ли что-то безобидное.

Это благодаря ей я попал в тело Никиты Каменского. В другой мир. Благодаря ей и ещё четвёрке низших божков. В кои-то веки они работали вместе – для того, чтобы отправить меня на перерождение…

И я поклялся отомстить всем пятерым.

– Никрас! – окликает Тея. – Ты в ловушке. И тебе некуда бежать.

Следом за ней сквозь дыру в барьере на мою полянку тянутся остальные единороги. Оцениваю ситуацию. С трудом сдерживаюсь, чтобы не заржать. Момент неподходящий. Но…

…мозги богини любви заточены подо что угодно, только не под военную тактику. Потому что в ловушке сейчас не я, а её питомцы. Меня-то барьер пропускает в обе стороны, я его даже не чувствую. А вот их – только через узкий проломленный ход.

И это можно использовать.

– Иди ко мне! – повторяет Тея.

Повинуясь движению её руки, единороги окружают меня.

– Чего тебе надо? – спрашиваю, следя за зверями. Окровавленные морды явно хотят закусить одним бывшим инквизитором. Но пока не трогают.

Тея не отвечает. Только улыбается мне, да так сладко, будто хочет… Ну понятно чего.

Однако вряд ли богиня любви возжелала получить от меня физическое удовольствие. Да и мне она даром не нужна. Ни в каком варианте.

В голове уже складывается тактика боя.

Выскочить за барьер, ударить единорога сквозь него – моя рука с когтями тьмы пройдёт свободно. И если я быстро отдёрну руку, единорог не сможет меня укусить. Потому что впечатается мордой в невидимую для него стену.

Ударить – отскочить – переместиться – и снова ударить. Если двигаться быстро и не сосредотачиваться на одном единороге, я смогу создать внутри барьера настоящий хаос. И неплохо проредить божественных зверей.

Правда, скорость потребует выносливости. В то время как мой внутренний источник эфира почти пуст, а тьма Карха внутри меня забилась так глубоко, что я даже не знаю, смогу ли напитать ей мышцы. А без этого я не выдержу нужного темпа сражения.

Обращаюсь к тьме. Пытаюсь вытащить её на поверхность.

«Вылезай, кому говорю! – приказываю мысленно. – Иначе сдохнем тут вместе!»

Давлю на неё волей, и тьма неохотно, но подчиняется. Хотя по-прежнему боится. Понять бы – чего?

Это именно тьма заставила меня сплести заклинание разрыва пространства. Чтобы сбежать в самое безопасное для нас с ней место.

К источнику рода Каменских. Который мне не подчинился, хотя я и могу собрать разлитый в здешнем воздухе тёмный эфир.

Если потяну время и заговорю богине зубы.

– Ну так чего хочешь-то, дорогая? – повторяю, потому что богиня по-прежнему молчит. – Внезапно воспылала ко мне неодолимой страстью?

– Инквизиторов не трахаю! – отрезает она.

– Фу, как грубо! Но как скажешь. Взаимностью всё равно не отвечу. А-а-а! – делаю вид, что меня осенило. – Вы, обнаглевшие божки, решили повторить ваш незаконный суд надо мной?

– Может, и решили, – отзывается Тея.

– Тогда извини! – хмыкаю. – У меня другие планы.

– Никрас, давай по-хорошему! – требует Тея. – В конце концов, это я тебя нашла! А раз я нашла – то и другие найдут, ты же понимаешь.

– С радостью посмотрю на вас всех. Я скучал.

– Нет! Я сама хочу отдать тебя Карху.

То есть меня ищет Карх.

Уверен: чтобы забрать кусок тьмы, который я у него украл.

Вот и причина появления богини любви в Российской империи. А ведь могла бы просто развлечься. В адекватных мужиках тут недостатка нет…

Интересно, она-то знает, зачем я понадобился Карху?

– А зачем я ему? – интересуюсь. – Вроде вы так удачно от меня избавились…

– Тебе какая разница? – фыркает она. – Хоть в жертвенного коня пусть тебя засунет и внутри закоптит. С радостью посмотрю.

– Это вряд ли, – пожимаю плечами. – Я возвращаться не собираюсь. Меня и тут неплохо кормят.

– Великому Никрасу Борху понравилось жить в этом задрипанном мирке? В этом слабеньком тельце? Пф-ф-ф… Выбирай любую из моих лошадок – и поехали. Или я тебе все кости переломаю и всё равно увезу.

– Ломалка не треснет?

Богиня грязно ругается. С её пальцев срывается розовая молния и бьёт в землю у меня под ногами.

Так, мне тоже надоело.

Погнали!

Глава 1

Тьма отзывается.

Плету иллюзию невидимости. И под удивлённый возглас богини, потерявшей меня из виду, начинаю действовать. Выстрелить удавкой, зацепиться ею за дерево, оттолкнуться…

Розовый единорог чует движение и дёргается за мной – но тычется в стену барьера и расквашивает нос. А я уже на другой стороне поляны. Зацепиться – качнуться – пролететь – и по пути проделать когтями тьмы дыру в брюхе другого единорога.

– Привет, милая, – шепчу я в розовое ушко богини, резко оказываясь у неё за спиной.

– Ай! – отшатывается она от неожиданности и выпускает молнии уже веером.

И бледнеет. Словно бы…

…у неё кончаются силы.

Тут нет почитателей богини любви. Никто ей не молится, никто не приносит дары. Потому и мане неоткуда взяться. Поэтому рассчитывать Тея может только на собственную силу. Но она в чужом мире, а значит – куда слабее, чем была бы в своём. Уверен: эти пять единорогов – её предел. Иначе тут уже топталось бы целое стадо.

Я ношусь туда-обратно, то влетая внутрь барьера, то выскакивая из него, не позволяя единорогам набрать скорость, чтобы поймать меня. И постоянно меняю траекторию. Подскочить с наружной стороны, ткнуть сквозь барьер когтями и снова вылететь на поляну, глядя на то, как бесятся запертые внутри барьера единороги. Минуты за две я грохнул одного из божественных зверей и сильно ранил второго. А, нет, тоже убил.

Ещё два наконец перестали тупить. Кинулись в пробитую богиней дыру и… застряли в ней жопами. Кое-как вернулись обратно.

Находясь снаружи барьера, задерживаю дыхание. Тут ядовитый аромат миндаля и вишни никуда не делся.

Но долго радоваться успехам не выходит. Тея спрыгивает со своего единорога, и он выскакивает из проделанной в барьере дыры. Теперь приходится уклоняться не только от тварей внутри барьера, но и от той, что гоняется за мной, когда я вылетаю наружу.

Ищу глазами богиню и…

– Аргх! – Получаю копытом в живот. Лягается единорог преотлично. Несмотря на идиотский розовый цвет.

Сквозь барьер отлетаю на середину поляны, прямо к источнику рода Каменских. Едва успеваю выпрямиться, как с меня спадает иллюзия невидимости. Подзарядиться эфиром я так и не успел.

Неторопливо усаживаюсь на камень и показательно зеваю. Пусть Тея уверится, что я контролирую ситуацию.

– Никрас?! – Богиня наконец замечает меня. Как раз в момент очередного зевка.

И мрачнеет.

– Слушай, может, договоримся? – внезапно говорит она. – Ты какой-то сильный! – удивляется с обидой. – Как это может быть?

– Не жалуюсь. Поторговаться хочешь?

– Может, и хочу. Но почему ты такой сильный? Здесь же почти нет эфира!

Пожимаю плечами.

– Ну для кого нет, а для кого и есть.

Выходит, она всё же не знает, что я украл у Карха тьму. Значит, эту инфу он зажал, мразь козлобородая. А вот искать меня, конечно, должен – чтобы вернуть своё. Но с чего Тее-то перед ним выслуживаться?

– Тогда ты должен мне помочь, – заявляет она.

Не понял…

– А гланды тебе мёдом не помазать? Вот доберусь до Высшего – он мне и мёда специального даст. Сладкого-сладкого.

– Высшего нет, – мрачнеет Тея.

– Это здесь его нет.

– Высшего нет нигде!

А вот сейчас совсем не понял.

– Высший удалился в медитации, ты же помнишь? – спрашивает она.

– Ну?

– И один из нас использовал его состояние для попытки переворота.

– Смело, но глупо, – оцениваю.

– Может, и глупо, но ему удалось устранить Высшего, – вздыхает Тея. – Потому что мы, боги, все были с ним в доле. Он пообещал нам…

– Водопады маны? – предполагаю я. – Возможность вмешиваться в дела смертных? Новые условия правления?

Богиня кивает.

– И уничтожение договора с инквизицией, который так вас всех унижал, – заканчиваю я.

Инквизиция – орган контроля, призванный регулировать божественную деятельность. Следить, чтобы боги не творили непоправимого. Если с пафосом: чтобы не способствовали воцарению хаоса. И для них это отвратительно. Хочется божку народ поклоняющийся покошмарить и дармовую ману собрать – а тут инквизиция. «Бдыщ!» – договор в божественную морду, клинок света у горла, сверху – парочка печатей, призванных высосать из божка всю неправомерно накопленную ману… и снова вокруг мир и покой.

Так повелел Высший. И собственноручно поставил на душах инквизиторов свои печати, ограждающие от мести богов. Меня невозможно ни очаровать, ни прочитать. И убить – тоже невозможно.

Но пять низших божков сумели отправить меня на перерождение. И теперь понятно, как им это удалось.

– Да, – кивает Тея. – Да. Высшего не стало, и мы тебя поймали. И…

– И теперь ты тоже здесь, – хмыкаю я.

– Потому что тот, кто затеял переворот, не выполнил свои обещания.

– Дай догадаюсь: это был Карх?

Вместо ответа Тея снова бьёт молнией в землю и бешено сверкает глазами:

– Дерьмодемон недоделанный! Ненавижу его!

– Поздравляю.

Расспрашивать её смысла нет – и так всё ясно.

Не знаю, как божки сумели устранить Высшего, но раз они это сделали, то тут же бросились кошмарить смертных. Чтобы молились поактивнее. Инквизиции-то больше нет. Уверен, что, уничтожив меня, они добрались до всех моих людей.

Через страдания смертных божки наполнили Карха эманациями тьмы. Боль – это его стихия. А когда поняли, что случилось, было уже поздно. Уже не могли с этой тварью соперничать.

Руку даю на отсечение: всё случилось ровно так, как продумал Карх. Вот только моего дара экстрактора, позволившего украсть кусок тьмы, в его прекрасном плане не было. Ха-ха.

Ну дела…

– Помоги мне, Никрас! – настойчиво говорит Тея.

Наглости ей не занимать. Как всегда, впрочем.

– А что такое? – картинно удивляюсь я. – Ну, сменили вы одного Высшего на другого. Карх, конечно, позлее и позлопамятнее, да и вообще козёл козлом. И ты решила выслужиться перед ним, притащив меня на блюдечке. Не-а, я против.

– Я… сожалею, что так с тобой поступила тогда. И сейчас. Но я же не знала, что ты и здесь силён.

А то ж. Так силён, что сейчас выверну камень, на котором сижу, и ринусь с ним наперевес крушить бога тьмы.

Особенно учитывая, что источник рода Каменских – этот самый камень – ведёт себя странно. Эфир-то просачивается… в воздух. Возможно, с источником надо просто поговорить… попросить… пригрозить, в конце концов!

Но не сейчас же.

Зато Тея теперь уверена, что я с ней – как минимум на равных. Потому она и сменила тактику.

– Ты должен мне помочь! – требует она.

– Всё, что я должен, – это кормить своего кота, дорогая.

– Ты убил моих единорогов! – Тея указывает на два розовых трупа.

– Не вижу слёз. Видимо, эти два были у тебя лишними. Последний раз спрашиваю: чего ты от меня хочешь?

– Я сбежала, – нехотя говорит Тея. – Но Карх меня нашёл. Его создания проникают в мой новый мир и уничтожают его. Мне нужно дать ему что-то взамен, чтобы он оставил меня в покое.

– Сочувствую.

На самом деле нет. За что боролась – то и получила.

– Он хочет тебя. Напрямую он об этом не говорил, но…

Киваю:

– Могу и ему предложить мёд на гланды.

– Давай заключим договор? Ведь он тоже рано или поздно тебя найдёт, Никрас. Его способности сейчас куда выше моих.

Пожимаю плечами.

– У тебя нет ничего, что мне нужно. Извини.

– Может быть, это? – томно спрашивает она. И потягивается так, что у любого мужика глаза на лоб повылазили бы.

Но красивые сиськи – это далеко не главное в женщине. По крайней мере в этой.

– Ты же не трахаешь инквизиторов, – ухмыляюсь я.

– Любой другой уже целовал бы мне ноги! – обижается богиня.

– Ну, я не любой другой. Скажи лучше, как ты меня нашла.

С минуту она раздумывает. Потом отвечает:

– Я всё же богиня любви. Секс для меня как… путеводная нить, понимаешь? Не трахал бы ты тут девчонок – не нашла бы. Нехорошо быть таким ненасытным, Никрас!

Клизма Шанкры! Надеюсь, Карх ищет меня не по девичьим постелям…

– А что с остальными божками? – уточняю. – Все вместе его и скрутили бы. Слабо?

– Слабо. Шанкра хотел принести какое-то особое оружие… – кривится Тея. – Но не смог.

– Ножки отсохли? Жаль. В отличие от двенадцати рук, ног-то у него всего две. Как у простого смертного.

– Между прочим, это ты виноват в том, что он не смог снабдить нас ценным оружием!

– Ноги я ему не рубил.

– Но рубил руки.

– И что с того? Всё равно ж прирастают потом обратно. Не зря народ в его храмах статуи гидр ставит.

– Вот только одна рука не приросла. Потому что вообще пропала.

Она говорит о моём Шанке. Об отрубленной руке бога, увязавшейся за мной в этот мир. Но какое отношение Шанк имеет к особому оружию Шанкры?

Спросить не успеваю – богиня отвечает сама:

– На одном из пальцев той руки был ключ – портальное кольцо, уж не знаю куда. Нет руки – нет кольца. Нет кольца – нет доступа к тому месту, где Шанкра хотел что-то добыть.

Да, на руке бога действительно есть два кольца и браслет – но Шанк так и не дал мне их рассмотреть. Видимо, продолжает охранять сокровища бывшего хозяина. Интересно… Если я всё же сниму с Шанка кольцо… смогу ли им воспользоваться?

– Никрас! – настойчиво зовёт Тея. – Так что насчёт договора между нами?

– Чего ты хочешь?

– Пойдём со мной. И я дам тебе месяц, чтобы ты уничтожил Карха.

– А если я откажусь?

– Тогда ты будешь мне не нужен. И мы с тобой всё-таки сразимся по-настоящему. Понял? Или ты уничтожаешь Карха, или я отдаю тебя ему.

– А потянешь?

– Хочешь проверить? – ощеривается она белыми зубками.

Кажется, не зря я сидел на источнике. Сколько-то эфира всё равно впитал. А значит, могу указать богине на её место.

Пожимаю плечами:

– Ну давай проверим.

Я делаю несколько пассов, и между нами застывает иллюзия химеринга, напитанная тьмой. С оскаленной пасти капает слюна. Жёсткая шерсть на загривке топорщится, как и покрывающая тело чешуя. Длинный хвост с жалом на конце нервно ходит из стороны в сторону…

Тея отшатывается. Но вовсе не потому, что пугается иллюзорной твари. А потому, что узнаёт силу Карха. И вот теперь я вижу на её красивом лице неподдельный страх.

– Кто ты-ы-ы тако-ой?.. – раскатывается по поляне её усиленный магией голос. Уже низкий, хриплый, не девичий. На запястьях и щиколотках проступают шипастые «браслеты» – богиня начинает принимать истинную форму.

Гладкий живот покрывается золотой чешуёй. Богиня раздаётся в плечах, растёт, тело меняет центр тяжести… Так мы и до драконьего облика доберёмся.

Хватит с неё, пожалуй.

– Я – это страшная тайна Карха, – отвечаю, убирая иллюзию и возвращая тьму в источник. – Потому что украл у него кусок тьмы. Хочешь, чтобы Карх стал сильнее? Давай вернём ему украденное. Что потом будет со мной – неважно. Важно, что если вы, божки, пока и живы, то лишь потому, что я забрал у него часть силы. Хочешь вернуть? Уверена?

Тея берёт себя в руки. Её тело словно сдувается. Шипы втягиваются под кожу и растворяются. Через минуту она наклоняется к моему лицу. Я даже чувствую её вишнёво-миндальный аромат. Слабый и в такой концентрации не опасный.

– Так что скажешь? – надавливаю я.

– Ты полон сюрпризов… инквизитор, – отвечает богиня. – Но теперь я понимаю, откуда твоя сила. Как ты это провернул?

– Прости, дорогая, эта тайна ещё страшнее.

– Я всё равно узнаю, – обещает она. – Но давай к делу. Твои условия?

– Что с моими ребятами?

– С кем? – не сразу понимает она. – А… инквизиция… Прости. Твоего ордена больше нет. Ты же понимаешь…

Понимаю. И за своих отомщу тоже.

– Ясно. Но чтобы победить Карха – бить надо наверняка. И найти подходящее время. Так что сиди тихо, Тея, и не отсвечивай. Я же буду искать способ поставить Карха на место.

– Но у меня тоже есть условия… инквизитор. Если я решу, что ты недостаточно стараешься, я вернусь и постараюсь тебя поймать. И посмотрю, будет ли Карх благодарен мне за возвращение украденной силы.

– Может, и будет. Но те, кто много знают, долго не живут. Карх убьёт одну не в меру любопытную богиню, которая узнала, что его силу можно украсть. И что он, возможно, не так силён, как всем представлялось.

– Что мне стоит убить одного не в меру наглого бывшего инквизитора? – ухмыляется она.

– И остаться один на один с Кархом? На здоровье. К тому же в этом случае сила вернётся к своему настоящему хозяину.

– Я не буду рисковать. Твоя взяла, – кивает богиня и добавляет: – Но у меня есть ещё одно условие.

– Говори.

– Мой мир. Хочу, чтобы ты присматривал за ним. Хотя бы иногда. Убей хотя бы часть чудовищ Карха.

– А самой слабо?

– Просто не хочу.

Понимающе киваю:

– То есть собираешься столкнуть нас с Кархом лбами и поглядеть, кто умнее.

– Хороший план, не находишь?

– Просто скажи спасибо, что я не убиваю тебя прямо здесь и сейчас, – советую, зевая в очередной раз. – Мы не союзники, дорогая. Но я готов подумать о том, как вернуть Высшего.

– Да! – оживляется она. – Тут я готова тебе помочь.

– Оставь свою помощь Шанкре, – ухмыляюсь. – Можешь даже поискать его двенадцатую руку. Вдруг ему пальцев не хватает, чтобы в заднице ковыряться. Как мне попасть в твой мир?

Тея хмурится.

– Я… дам тебе ключ, – медленно говорит она. – Но если ты солгал и сдашь меня Карху…

– Предлагаю Договор на крови.

– Согласна.

Богиня острым ноготком проводит по своей ладони. Выступают капли крови с серебряными искрами. Любуюсь этим зрелищем. Кровь богов – красивая жидкость. Искрится серебром. Кстати, очень ценный ингредиент. И самый дорогой – думаю, во всех мирах.

Краем глаза замечаю под ногами насколько серебряных капель. Надо будет собрать. И подарить Токсину. Может, и сделает что полезное.

Когтем тьмы режу свою ладонь.

Беру Тею за руку, ладонь к ладони. Так, чтобы кровь смешалась. Мысленно произношу привычное заклятие.

На самом деле этот договор мне не нужен. А вот божественная кровь – может пригодиться.

Тьма внутри меня опять истерит, чувствуя чужую божественную силу. С трудом удерживаю над ней контроль. Осторожно тяну кровь. Она серебряной лужицей остаётся под кожей. Главное – не дать ей раствориться в моей.

Тея брезгливо выдирает руку и вытирает ладонь. На которой, впрочем, уже нет никакого пореза.

– Мерзость. – Её передёргивает. Тьму не любит никто. – Как ты с этим живёшь…

Как-как… Жить захочешь – не так раскорячишься.

Я знаю, чего хочет тьма, живущая внутри меня. Она хочет жрать. Хочет расти. А потом взять моё тело под контроль и стать самостоятельной. Чтобы этого не случилось, я тоже должен расти. Тут или я её, или она меня. А ещё я знаю, где можно её кормить безнаказанно. В мире разломов.

– Так ты возьмёшь мой ключ? – спрашивает Тея.

Возьму. Это и в моих интересах. И дело даже не в Кархе. Дело в ингредиентах, которые можно отыскать в мире богини любви. И в бизнесе. Ничего личного, детка. Просто работа.

В голову приходит любопытная мысль. Я поднимаюсь и подхожу к сдохшему единорогу. Наклоняюсь, кладу ладони на его круп. Богиня любви осталась верной себе до конца: миндалём воняют даже выпотрошенные внутренности.

Хмыкаю и начинаю потихоньку вливать в тело тьму. Я напитываю ею иллюзии. Но можно ли напитать мёртвое тело? Знакомые жесты – плетение напитки мышц тьмой. Укрепление…

Тьма сопротивляется. Ей явно не хочется туда лезть. Но наконец дохлый единорог дёргает ногой и приподнимает шею, глядя на меня налитым кровью глазом.

Правда, это его движение отнимает у меня остатки сил. Зато эксперимент можно считать удавшимся. Особенное удовольствие доставляют расширившиеся в ужасе глаза богини.

Конечно, она не раз видела, как поднимают мёртвых. В моём мире некроманты не редкость. Но некромагия не работает на божественных созданиях. А так… Уверен: богиня верно поняла мой намёк. С этого момента в каждом своём создании она будет видеть потенциальную опасность. И будет думать: нет ли там части моей тьмы?

Наконец Тея отводит глаза и просит:

– Убери.

Да мне пока и не нужен единорог-зомби.

Она протягивает крошечное прозрачное сердечко на цепочке. Розовое, разумеется.

– Вот ключ. Ты умеешь открывать порталы. Направь плетение на ключ – и выйдешь в мой мир.

– Прямо в руки Карха? – ухмыляюсь, забирая сердечко.

– Он не бывает там сам. Мой вишнёвый миндаль ему отвратителен, – хмыкает богиня. – До встречи, Никрас. Я даже рада, что не поймала тебя.

– Можем поиграть ещё, – насмешливо предлагаю. – Было весело.

– Нет, пока не стоит. Мои единороги мне всё-таки дороги, – улыбается богиня.

А потом проводит ладонью над двумя трупами, и они, растворяясь розовым туманом, втягиваются в туши живых.

Когда богиня исчезает, я внимательно разглядываю ключ от её мира. И сдаётся мне, что этот ключ разглядывает меня…

Пока я соображаю, интуиция это или глюк от усталости, розовое сердечко Теи внезапно обжигает мне ладонь и…

…исчезает, оставив в моей руке только короткую цепочку.

Не успев даже удивиться, я вижу на ладони бугорок, быстро ползущий к запястью, к локтю и выше.

С матом пытаюсь вытащить из себя долбаную штуковину – но безуспешно.

Добравшись до плеча, бугорок резво спускается ниже… ещё ниже… И когда я уже начинаю ждать от богини серьёзной подлянки, замирает около пупка. Где в секунду превращается в татуировку.

Розовую.

В виде сердечка.

Ну, Тея!.. Этого я тебе не забуду.

Плюнув на татушку, возвращаюсь к источнику рода Каменских. Опускаюсь перед ним на траву и кладу на камень ладони. Надо понять, почему он отказался меня принимать.

Если сюда явятся остальные боги – они не будут меня убивать. Даже сам Карх, ведь тогда он лишится возможности вернуть украденный у него кусок тьмы. А вот я с радостью сверну этому козлобородому шею. Но мне нужно время. И союзники. Здешнее оружие, не зависящее от маны и эфира, может стать неплохой альтернативой божественным артефактам, способным убить бога…

Но теперь, кроме мести божкам, у меня есть и ещё одно дело.

Высшего надо вернуть.

Глава 2

Около источника рода Каменских я провожу ещё пару часов.

Пытаюсь общаться.

Лью на него свою кровь.

Периодически получаю один и тот же ответ:

«Вы не можете получить доступ к этому источнику. У него уже есть хозяин».

Это может означать только одно. Точнее, вариантов – два. Или жив князь Станислав Каменский, отец Никиты. Или у Никиты есть старший брат.

Или я чего-то не знаю об этом мире… Потому что оба варианта совершенно нежизнеспособны.

Оторвав несколько полосок ткани от футболки, пропитываю их кровью богини любви и кровью единорогов. Вежливо прощаюсь с источником и ухожу.

Теоретически где-то неподалёку находится родовое поместье Каменских, и оттуда меня могут довезти до города охранники… Но я исчез из камеры полицейского изолятора и, несомненно, нахожусь в розыске. Пока не хочу объявляться. Да и времени с моего исчезновения прошло всего часов пять. Сейчас утро десятого августа – ещё сутки назад я был в военном лагере Императорского училища.

Сориентировавшись по сторонам света, иду на восток – к столице. Умение медитировать на ходу весьма полезно, кстати. Толку мало, но это лучше, чем просто тупо шагать.

Час спустя я выхожу на шоссе и наконец соображаю, что у меня опять нет с собой ни банковской карты, ни налички, ни смартфона.

Фигня вопрос, собственно. Чтоб это было самой большой моей проблемой.

Полчаса на обочине – и мой поднятый палец замечает какой-то дальнобой. Едем мы с ним весело, но недолго: в столицу мужику не нужно, уходит по объездной. Я же снова выгружаюсь на обочину и снова поднимаю палец.

Тишина. Здесь уже и народ невнимательней, и машины подороже. А выгляжу я сейчас, прямо скажем, не как князь.

Но спустя ещё полчаса рядом останавливается задрипанный серый седан.

– Тебе куда, пацан?

Называю адрес.

– Прыгай. Только туда я не доеду – на проспекте тебя выброшу.

На проспекте так на проспекте. Киваю и загружаюсь на переднее сиденье.

Ещё через час я стою перед квартирой Токсина.

Вряд ли он был бы против – а мне необходимо если не пожрать, то хотя бы помыться и переодеться. И вот потом возвращаться в полицию. Скрываться я смысла не вижу.

Понятно, что ключей у меня нет. Но иллюзорные паучки, оживлённые тьмой, отлично справляются с замком. Ухмыляюсь, открывая дверь: податься, что ли, в грабители банков…

– Во-ор-р! – словно в ответку на мысли грохочет потусторонний голос.

Не успев зажать уши от мерзких звуков, я спотыкаюсь на ровном месте и валюсь на пол, врезавшись затылком в обувную полку.

– Какого!..

– Во-ор-р! – продолжает вопить пустота едва ли не на уровне ультразвука.

– А ты-то кто?

– Во-ор-р! – упоённо продолжает…

…домовой.

А кто ещё?

У Токсина живёт домовой дух. Вся местная нечисть буквально липнет к одарённым с аспектом света, им приходится носить специальные отгоняющие артефакты. Но вот с домовым подружиться – это даже выгодно. Конечно, если уметь с ним обращаться.

– Я князь Каменский, – заявляю этому «хранителю дома». – Вы же меня знаете, господин домовой.

– Ишь… – Пустота чуть понижает тон. – Вежливый…

– Ваш подопечный позволил мне воспользоваться его жилищем.

– Молодой ещё он, глупый, – важно сообщает домовой. – Не понимает, что и друзья бывают разные.

Сдерживаю ухмылку и продолжаю налаживать контакт с полезной нечистью:

– Господин домовой, мне только помыться и переодеться. И поесть бы неплохо, если что найдётся. Я очень рад, что вы здесь. Простите, что без предупреждения. Обстоятельства вынудили.

В общении с домовыми духами уважительность – первое правило. Иначе так и будешь на пустом месте спотыкаться. И не только. Пакостить умеет вся нечисть.

– Ну ладно… – бурчит домовой, и перед моим носом материализуется нечто вроде туманного конуса со старческим лицом и всклокоченной бородой. – Молока принёс?

– К сожалению, нет. Но обязательно принесу, как только сумею посетить вас ещё раз.

– Замок вскрыть сумел… – бурчит домовой. – Ишь… Ну хоть без питомца своего мерзкого явился, на том спасибо. Ладно, заходи. Да ненадолго! Следи тут за тобой, оно мне надо? Корми тебя…

Жрать тут не то чтобы нечего… С отвращением завариваю кипятком местную лапшу в пластиковой коробке. Доводилось мне в своём мире и древесной корой питаться. Вот даже не знаю, что лучше.

Кроме лапши здесь есть крекеры и поганый растворимый кофе.

Квартиру Токсину купил его отчим – думаю, чтобы выселить парня. Сам Токсин думает, что жильё куплено на деньги его отца – графа Горчакова. Вообще-то Горчаковы не бедствуют, и граф вполне мог обеспечить своего бастарда чем-нибудь покруче. А в скромной двушке едва умещаются её хозяин и его лаборатория.

В лаборатории я оставляю две тряпки с божественной кровью – кстати, более чем достойная плата за еду, помывку и одолженные шмотки.

– Присмотри, чтоб никто это не трогал, – говорю домовому, который так и шляется за мной по пятам. – Даже хозяин, если начнёт орать, что это тут такое появилось. Сначала я сам ему объясню.

– Кто? – высокомерно переспрашивает домовой.

– Подопечный твой! – поправляюсь я. Потому что эта нечисть считает своего хозяина именно подопечным и всячески его обихаживает. Если подружится.

– Присмотрю, – обещает домовой. – Ещё чего надо?

Киваю:

– Надо. Штаны с футболкой. Верну.

Правда, в полиции придётся объяснять, где я взял шмотки. Но не ходить же по столице грязным и оборванным.

Уже помывшись и одевшись, я делаю себе ещё кофе и тут слышу голоса за входной дверью. А потом в замке начинает ворочаться ключ.

Твою ж мать.

Вряд ли это Токсин. Он в лагере, и выходных там не дают.

Бесшумно перебегаю в комнату и накидываю на себя иллюзию невидимости.

– Не говори, что я тут, – успеваю шепнуть домовому.

Он тоже исчезает.

А в квартиру входят двое.

Женщина и мужик.

Я прислоняюсь к стенке между шкафом и диваном и замираю.

Это Таш, двоюродная сестра Токсина.

И да, у неё могут быть ключи от квартиры двоюродного брата.

Но мужчине, который вслед за ней заходит в комнату, здесь точно делать нечего. Я узнаю его мгновенно. Это…

…Константин Шаховский.

Тот самый Шах, который пытался меня похитить по дороге в военный лагерь. Наёмник князя Назарова.

Тот самый Шах, который вместе с Матвеем Соболевым сидел в бункере Колдуна.

Ну дела…

⁂

Таш – сокращение имени. Наталья Бородина, моя любовница. Владелица знаменитого аукционного дома «Лотос». Знаменитого настолько, что власти закрывают глаза на то, что там незаконно приторговывают артефактами и ингредиентами.

– Ты можешь пересидеть здесь, – отрывисто говорит Таш, останавливаясь посреди комнаты. – До конца августа, пока Димка не вернётся из лагеря.

Она опять выглядит как обычная девушка, причём вовсе не интересная: балахонистая футболка, коса, ни следа макияжа. Ни следа той шикарной дамы, которая блистала на аукционе.

– Если он приедет раньше? – мрачно спрашивает Шах, оглядываясь.

– Вряд ли. И я буду знать, предупрежу.

– Хорошо.

Шах выглядит так, будто пару недель голодал. Ввалившиеся щёки, круги под глазами.

Он был в бункере. В незаконной лаборатории, где одарённых накачивают какими-то зельями – изменяя организм, чтобы человек мог ходить в разломы. Видимо, сумел сбежать, пока ту лабораторию быстренько сворачивали.

Вспоминаю слова лешего:

«Кто подыхает там, в разломе, а кто ингредиенты на продажу хозяину выносит… Но изменённые – они не по своей воле глотают дрянь и лишаются ума. Они для других умников зарабатывают».

Внимательно разглядываю Шаха.

Нет, он точно в своём уме. Глаза злые, вполне разумные. Вон как осматривается. Видимо, его, как и Матвея, накачать дрянью не успели.

– И помни, мать твою, кто ты теперь такой, – говорит Таш. – Рисковать не смей, тебе нельзя. Из квартиры не выходи. Еду доставкой заказывай.

Я напрягаюсь. А кто он теперь такой, интересно?

– Хорошо, – сквозь зубы отвечает Шах. – Я понимаю.

– Хрена лысого ты понимаешь! – огрызается Таш. – К Назарову побежишь – конец тебе! Не там, так здесь. Ты теперь повязан, Костик. И нашими, и вашими.

– Я знаю! – тяжело говорит Шах и прибавляет длинную матерную тираду.

«Ваши» – это, без сомнений, князь Назаров. А вот «наши» – это кто для Таш?..

Она ухмыляется и вдруг треплет Шаха по волосам.

– Да нормально всё будет.

Богатая, успешная бизнес-леди. Аристократка из захудалого рода. Кузина моего сокурсника. У Токсина фамилия матери, отец Таш – его родной дядя.

Константин Шаховский – тоже одарённый из захудалого рода. Обычный наёмник, шавка князя Назарова. Поправочка: бывшая шавка князя Назарова. Не богатый. Не успешный. Что может связывать его с Таш?

Явно не койка – они не любовники, это видно. Однако хорошо знакомы.

– И ещё, – говорит Таш, забирая у Шаха пакет, который он всё это время перекладывает из руки в руку.

Начинает выгружать на стол продукты. Среди них – двухлитровая бутылка молока.

– Это, – она тычет поочередно в промасленный пакет и молоко, – не тебе. Это домовому. Будешь давать, он сам не возьмёт. И доставкой заказывай, как кончится. Молоко и круассаны, он любит.

– Кто любит?.. – переспрашивает Шах и опять матерится.

– Я, а ты придурок! – немедленно откликается гулким голосом домовой. – Учти, матерщины не потерплю. Выкину из дома и следы веником замету. Ходят тут… козлы…

Шах молчит и кусает губы. А потом отвешивает Таш низкий поклон:

– Спасибо тебе, Наталья Сергеевна! Обещаю: твою доброту я не забуду.

– Помни, помни, – соглашается Таш и спрашивает с сочувствием: – Ну чего ты, Костик? Ты, главное, ему не хами, домовому. И будет у вас любовь и согласие.

– Чертей у твоего братца не водится? – хмуро интересуется Шах.

– Достанешь меня – и чертей приведу, – обещает домовой. – А в лабораторию Димкину зайдёшь – так тебе и черти ласковыми покажутся. А ты, красна девица, оборзела совсем. И ведь сказано было…

Не дав ему договорить, умница Таш тоже отвешивает поклон – чуть не до пола. Не Шаху, конечно, а туманному нечто, зависшему перед его мордой.

– Спасибо тебе, дедушка, за ласку и помощь! Уж прости, что человека тебе привела на жительство.

– Два дня молока не приносила… – бурчит домовой.

Таш уходит, не оставляя Шаху ключи. А новый постоялец Токсина плюхается на диван и утыкает лицо в ладони. Я утираю пот с лица – невидимость удержу ещё минут пять от силы. Впрочем, уже и ни к чему.

Бесшумно подхожу к Шаху и тычу двумя пальцами ему в шею. Несильно – он приходит в себя быстро, но уже лежит носом в диван, а я сижу сверху, вывернув ему руку.

– Дёрнешься – сломаю, – предупреждаю, когда он начинает ворочаться.

– Ты кто?!

– Чёрт в пальто, – хмыкаю я. – Ты как в лабораторию попал? В бункер, где в камере сидел?

– Тебе-то что? С-сука!.. Пусти!

Но вырваться из моего захвата ещё никому никогда не удавалось. Разве что наставнику в школе, лет четыреста назад.

– Сцепился с одним хреном, – неохотно отвечает Шах. – Старый знакомый. За ним, видно, следили. Повязали нас обоих…

– Имя хрена?

– Ну, Соболев… Матвей.

Как-то так я и предполагал. О том, что Шах тоже сидит в бункере, мне сказал именно Матвей. И вряд ли Матвею показывали там пленников.

– Как удрать сумел оттуда?

– Там заваруха случилась. Под шумок удалось.

Хвалю:

– Молодец. А чего к Назарову не пошёл?

– Ты кто такой?!

Хмыкаю:

– Я твоя совесть, Костик.

– С-сука…

– Ну, совесть – она такая. Так что с Назаровым не поделил?

Поворачиваю его запястье, и Шах вскрикивает от боли.

– Я ж пропал, – говорит он глухо. – Назаров не прощает косяков. Он меня ищет.

То есть любезный князь Назаров благодушен и щедр только с кадетами своей школы. Ну, я так и думал.

– Что у тебя с Натальей Бородиной?

– Она моя любовница.

– Врёшь.

Давлю на болевую точку, Шах подвывает.

– Не скажу, сука! Хоть убей! – выплёвывает он.

Даже так? Боевой маг, профессиональный наёмник – боится владелицу аукционного дома больше, чем князя Назарова? Его-то он назвал без колебаний. Или он боится тех, кто стоит за Таш?

Ладно.

Отсюда Шах никуда не денется ещё пару недель – до приезда домой Токсина. Пребывание первокурсников в лагере заканчивается двадцать четвёртого августа. Думаю, успеем поговорить… Не я – так Матвей.

– Костик, – окликаю притихшего Шаха. – У тебя денег на такси не найдётся? А я тебе еды на эту сумму закажу.

Секунд пять офигевший Шах молчит. Потом неожиданно смеётся.

– Кто ж ты такой? Голос вроде знакомый, не пойму… В кармане штанов возьми, там хватит.

Скомканных купюр действительно хватит даже до лагеря добраться. Забираю половину, остальное сую назад в карман.

– Молоко покупать не забудь, – советую напоследок. – А то ни мне, ни Назарову, ни Бородиной ничего не останется.

– Гы… – реагирует домовой, и я впервые задумываюсь: почему он не заступился за Шаха? Всё же его привела кузина хозяина, которая кормит духа в отсутствие Токсина…

Вырубаю Шаха и интересуюсь:

– Господин домовой, а вы почему парню не помогли?

– Убить бы не дал, – отвечает дух. – Но он мне не нравится. Воняет сильно.

Невольно тяну носом – да нет никакого особого запаха.

– Бедой воняет, – уточняет домовой.

Но дальше я не расспрашиваю.

Мне пора.

⁂

Где-то в окрестностях Москвы

Химеринги – это существа из мира разломов. Полуящерицы-полукоты, сотканные из тёмного эфира. Там, где тёмного эфира нет, зверю нужен Хозяин. Якорь, что не позволит его сущности рассеяться. Симбиоз. Но условие для создания симбиотической связи – желание самого химеринга.

Однако с бывшим Хозяином Крайта связь была недобровольной. Бывший Хозяин взял его к себе ещё котёнком. И даже не дал ему имя. С ним Крайт жил будто в полусне, исполняя приказы, получая наказание за ошибки. У него не было ни своей воли, ни своих мыслей, ни своих желаний. До тех пор, пока, в очередной раз впившись клыками в указанную Хозяином жертву, он не напился тёмного эфира. Очень странного тёмного эфира, не такого, как раньше…

Крайт не знал, что спутал эфир с божественной тьмой, внезапно поселившейся в теле Никиты Каменского. Но именно эта тьма заставила его снова обрести себя и ослабила Цепи Души, наложенные Хозяином.

А потом Ник разорвал их. И Крайт остался с Ником. Ушёл вместе с ним из разлома, хотя очень хотел остаться.

Ник не понимал, почему химеринг так поступил. Но люди вообще существа странные. Хотят всякое ненужное, не понимают важных вещей… Но Крайт ушёл с Ником из разлома, хотя давно мечтал остаться там, на своей родине.

Ник не хотел быть хозяином.

Ник дал химерингу имя.

И химеринг признал его Старшим своей новой Стаи. Ник и Крайт стали Стаей.

А потом лесная нечисть из мира Ника превратила химеринга в обычного кота. По крайней мере Крайт стал выглядеть именно котом и мог теперь жить при свете солнца.

В силе он, конечно, потерял… но меньше, чем думал Ник. Зато теперь химеринг мог есть ту еду, которую обычно едят коты, и она оказалась очень вкусной. Особенно змеи.

Правда, Крайту совсем не понравились блохи, но Ник избавил его и от блох. А ещё он Крайта чесал… В общем, быть котом оказалось приятно.

А связь со Старшим позволяла ловить его эмоции и переговариваться.

Когда с Ником случилась какая-то беда, Крайт находился примерно в десятке километров от территории лагеря – гулял и ловил змей. И добраться вовремя не успел.

Но мог найти Ника, руководствуясь чутьём, – и порвать всех его обидчиков.

Крайт рванул в столицу, не чуя лап и очень сожалея, что не имеет сейчас тела химеринга. Впрочем, тогда ему пришлось бы ждать ночи – а найти Старшего надо было немедленно.

Он мчался всё-таки быстрее обычного кота и даже ни разу не остановился перекусить. Но дорога была длинной, и Крайт начал уставать.

Наверное, эта усталость и помогла его прежнему Хозяину натянуть ту нить, которая осталась у него от прежней связи. Натянуть – и дёрнуть так, что подогнулись лапы.

А потом незримая нить потащила Крайта к себе.

Он боролся так яростно, как не боролся никогда в жизни.

Но борьба была неравной, и в какой-то момент сознание Крайта просто потухло.

Беды вроде бы не случилось. Он очнулся в лесу около военного лагеря Императорского училища. И сразу понял, что с Ником всё в порядке – спасать его уже не нужно.

Ник едет сюда! Нужно ждать!

Крайт попытался вспомнить, что произошло с ним самим и как он снова оказался около лагеря.

Но не смог.

Глава 3

Полчаса спустя я подхожу к невзрачному трехэтажному зданию, в которое меня привезли после ареста. Но захожу не сбоку, куда меня вталкивали, а через главный вход, мимоходом оценив скромную вывеску на двери: «Экспертный следственный отдел».

Ничего не знаю об этой организации, но ясно, что не просто полицейский участок. Что-то посерьёзнее.

У турникета меня цепко оглядывает молодой сержант.

– Что вы хотели?

Развожу руками:

– Возвращаюсь в изолятор временного содержания, откуда был похищен неизвестным мне методом. Сообщите, пожалуйста, о моём визите капитану Баканову. Он обрадуется.

Сержант лупает глазами и явно хочет послать меня подальше с такими дурацкими шуточками. Но сразу же осознаёт, что так не шутят. Особенно назвав фамилию… видимо, следователя.

– Ждите, – говорит он.

И спустя минут пять Баканов вылетает к турникету и пучит глаза:

– Каменский! – Он осекается, будто проглатывает ругательство. – Пропустить, – кивает сержанту. И мрачно говорит мне: – Прошу!

Странно. А где быки, которые просто обязаны скрутить сбежавшего из ИВС арестанта?

Камеры здесь расположены на цокольном этаже. Но Баканов молча поднимается на второй – а на повороте лестницы останавливается и протягивает мне…

…мой смартфон.

Не понял. За время моего отсутствия с меня успели снять обвинения?

– Возьмите, князь, – говорит Баканов. В глаза не смотрит.

Он заводит меня в кабинет, аналогичный тем, которые Никита Каменский видел в многочисленных сериалах. Кивает на кожаный диван:

– Присядьте. Придётся немного подождать.

И кому-то звонит. Сухо докладывает:

– Следователь Баканов. Да, новости. Князь Каменский вернулся в отдел. Нет. Сам вернулся. Да, жду.

И мы ждём. Пользуясь неожиданным свободным временем, я включаю смартфон и быстро гуглю название этого заведения.

Отлично… Подразделение Тайной канцелярии для расследования особо важных преступлений. И что же мне собирались вменить?

– Вы мне так и не сообщили, господин капитан, в чём именно меня обвиняют. Думаю, сейчас самое время.

Баканов смотрит на меня едва ли не как на монстра из разлома. Но хмуро отвечает:

– Ограбление. Похищение бесценного артефакта, принадлежащего британской королевской семье.

Круто. Видимо, про него и говорил явившийся вчера сюда, ко мне «на свиданку», Горчаков-старший. Впрочем, его-то понять как раз можно: он сказал, что этот артефакт поможет его сыну Максу восстановиться. Другой вопрос – при чём тут, мать вашу, британская королевская семья? А главное, при чём тут я?

– И откуда же я его украл?

– Из сейфа графа Горчакова, а то вы не знаете, – хмыкает Баканов. – И оставили там сумку со своими отпечатками. Которую и предъявил его сиятельство, когда писал на вас заявление, князь. Поскольку обыск вашей комнаты в башне Императорского училища ничего не дал, естественно предположить, что артефакт уже далеко…

– А что же вы в лагере обыск не провели?

– Отчего же, – хмыкает Баканов. – Провели сразу после вашего задержания. Но предсказуемо ничего не нашли и там. Было бы наивно предполагать, что вы таскаете с собой такую вещь.

Он вдруг наклоняется над своим столом и, глядя на меня в упор, сообщает:

– Вы, князь, государственный преступник. И я не я буду, если не докажу, что это так! Просто честное предупреждение.

– У вас ко мне личные счёты, капитан? – осведомляюсь с интересом.

– Пока нет, – вздыхает он. – Но вот-вот появятся.

– Любопытно, – киваю я. – В таком случае не изволите сказать, кого это мы ждём? В таких, – обвожу взмахом кабинет, – приличных для «государственного преступника» условиях?

Баканов всё же не выдерживает и матерится.

А потом раздаётся негромкий стук в дверь.

Вошедший мужчина вежливо здоровается со мной, проходит к столу и усаживается, не дожидаясь приглашения. Ему около пятидесяти, он абсолютно лыс, очкаст и грузен. И однозначно чувствует себя как дома.

– Н-ну-с, господин капитан? Я вижу, что мой подзащитный поступил как законопослушный гражданин империи, вернувшись сюда. А значит, ваше положение становится даже хуже, чем ожидалось, не так ли? Князь Каменский не совершал побега из изолятора, в чём вы так яростно меня пытались меня убедить.

Баканов багровеет.

– Перепрятывал похищенное, возможно, – хмуро говорит он.

– Возможно, возможно, – весело говорит лысый…

…адвокат?

Тут же получаю подтверждение:

– Простите, князь, я не представился! – Лысый поворачивается ко мне и склоняет голову в коротком поклоне. – Юрий Владимирович Урусов. Ваш адвокат.

Имя мне смутно знакомо.

– Прошу вас, князь, потерпеть этот беспредел ещё совсем недолгое время, – говорит Урусов и снова обращается к Баканову: – Итак, господин капитан. Должен ли я ещё раз перечислить вам процессуальные нарушения, которые вы допустили во время ареста князя Каменского?

– Нет! – с ненавистью отвечает Баканов. – А вот я вынужден вам повторить, что это грабитель, ордер на арест которого подписан главой Тайной канцелярии.

– Ну что вы, это лишнее. Однако арест – ещё не суд, вина князя не доказана, а вот процессуальные нарушения налицо. Ведь даже протокол задержания составлен с нарушениями. Это не протокол, простите, а безграмотная отписка, которая не сделала бы чести даже первокурснику юридического факультета. И, пожалуй, я всё же повторюсь…

Адвокат вытаскивает из пухлого портфеля какие-то бумаги, а Баканов становится окончательно похожим на разъярённого быка, который упёрся рогами в стенку.

– Не стоит, – цедит он.

– Нет-нет, господин капитан! Ведь мы с вами должны прийти хоть к какому-то взаимопониманию, – протестует Урусов. – Вот, например… Не зафиксировано, при каких обстоятельствах происходил арест, это раз… Так…

Он лупит Баканова кучей юридических формулировок, и я слушаю это с удовольствием. Но…

…кажется, меня не забирают отсюда, а всего лишь указывают на нарушения, допущенные следаком. Ордер на арест подписан самим Львовым, главой Тайной канцелярии. Я остаюсь обвиняемым – и не абы в чём.

– …Уже не упоминаю об условиях, в которых пребывал тут князь!

– Роскошные апартаменты обвиняемым не положены, – парирует Баканов.

– Подозреваемым, – поправляет адвокат.

– Побег из камеры…

Урусов поворачивается ко мне:

– Князь, будьте добры пояснить, что случилось с вами в камере? Насколько я понимаю, о факте побега и речи не может идти.

– Совершенно верно, – подтверждаю я. – Трое подсаженных ко мне уголовников вели себя очень невежливо.

– Во-от! – с удовлетворением вставляет Урусов. – Это уже ни в какие рамки не вписывается.

– Да он их всех троих поломал! – не выдерживает Баканов.

Развожу руками:

– Был вынужден защищаться.

– И вы ещё ответите за нападение на задержанного, – обещает Баканову адвокат. – Вы за мно-о-огое ответите, господин капитан…

– А в итоге в меня швырнули порталом.

На секунду брови Урусова взлетают почти на лоб.

– Ну это уже совсем никуда не годится, – комментирует он. – Экий вы затейник, господин капитан!

– И я очутился в подмосковном лесу, – заканчиваю я.

– Чушь собачья! – взрывается Баканов.

– Тем не менее из камеры князь Каменский исчез, не так ли? – замечает Урусов. – А судя по протоколу обыска, никакого портала у князя с собой не было. А если и был, то в протоколе он не отмечен. Полагаю, нам с князем пора. Петицию о вашем служебном несоответствии, господин капитан, я уже составил, но ещё не отправил, и это славно. Внесу новые пункты. Оформляйте князю Каменскому подписку о невыезде, и закончим на сегодня.

– Если он подастся в бега, отвечать за это будете вы!

– Несомненно, – кивает Урусов. – Ну? Шевелитесь уже! Вы за это получаете зарплату. Пока что.

Полчаса спустя мы с Урусовым выходим из здания Экспертного следственного отдела.

Дойдя до своей машины – шикарного «Русича», кстати, – он останавливается и негромко говорит:

– Надеюсь, князь, вы поняли, что покидать столицу и её окрестности вам нельзя.

Киваю.

– На самом деле то, что произошло с вами в камере, недоказуемо… Однако портал в протоколе действительно не обозначен… Вас обыскивали?

– Да. Портала у меня действительно не было. Я сказал правду.

– Верю. Однако положение очень серьёзное. Видите ли, если бы документы были оформлены в соответствии с законом, даже я ничего не смог бы сделать. И сразу предупреждаю: снять капитана Баканова с должности не выйдет. Увы-увы… Да и передать ваше дело другому следователю не удастся. Хотя, возможно, это и к лучшему… Ну посмотрим. Вы можете сейчас побеседовать со мной, князь? Мне нужны подробности.

Почему нет? Тем более что подробности нужны и мне.

Соглашаюсь:

– Пожалуй, могу.

Вот только мне надо потянуть время. Буквально пару минут.

Всё время, которое я проторчал в следственном отделе, я чуял Шанка. Он никуда отсюда не делся. А на выходе оказался совсем рядом.

Урусов открывает передо мной дверку. Сажусь и, дождавшись, пока адвокат устроится за рулём, говорю:

– Минутку, Юрий Владимирович. Для начала мне хотелось бы знать, кто вас нанял.

Урусов улыбается:

– Граф Хатуров, ваш опекун.

Разумеется.

– И сразу: я не совсем в курсе происходящего.

– Расскажу, – кивает Урусов. – Только у меня тоже есть основной вопрос, князь. Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не в курсе?

– Только час назад узнал, что именно мне предъявляют. И даже понимаю причины обвинения: в сейфе графа Горчакова обнаружили мою сумку. Это мне Баканов вот сейчас рассказал. Вчера мне вообще обвинений не предъявили.

– Что тоже является нарушением, – хмыкает Урусов. – Едем?

Киваю.

Уверен, что Шанк уже прицепился к днищу адвокатской машины.

⁂

В своём офисе Урусов продолжает держаться исключительно вежливо. Понятно, что адвокат должен знать о подзащитном абсолютно всё. И я предоставляю ему те факты, которые могу изложить. В том числе повторяю то, что сказал вчера Горчакову по поводу моей сумки.

История с дважды пропадавшей сумкой кажется совершенно идиотской и мне самому. Но тут без вариантов.

Однако я вижу, что Урусов мне не верит. Но он профессионал и понимает: работать ему придётся с тем, что есть.

Зато графа Горчакова я сдаю ему без единого сомнения и почти во всех подробностях. И историю с Максом, которую, впрочем, он знает, и вчерашний визит Горчакова в Экспертный следственный отдел, и позволенное ему свидание со мной, и то, как и по какому поводу он угрожал мне.

– Итак, резюмируем… – задумчиво говорит Урусов, откидываясь в кресле. – Граф Горчаков одолжил у британского посла некий ценный артефакт, чтобы попытаться излечить своего сына. Артефакт у него из сейфа пропал, а вместо него там появилась сумка, которая принадлежит вам, князь. Боюсь, что вас… подставили.

Пожимаю плечами. Не зная о существовании Шанка, появление в сейфе моей сумки действительно можно объяснить только подставой. А значит, Урусов будет копать то, чего нет: искать не просто вора, а человека, пожелавшего меня подставить.

– Сумку у вас крали уже дважды, – продолжает Урусов. – И если причина второй кражи понятна, то причина первой…

– Ничем не могу помочь, – уверяю я. И спрашиваю на всякий случай: – А вернуть её мне никак не получится?

– Пока что нет, князь. Основная улика, вы же понимаете. Но продолжим. Сумку вашу открыть не удалось, но артефакта в ней нет – это установлено экспертами. И да, князь, я понимаю, что вы не стали бы оставлять свою вещь на месте преступления. И понимаю это не только я. Но при всём понимании факт-то остаётся фактом. Именно из-за сумки вы связаны теперь подпиской о невыезде и находитесь под следствием. Стало быть, необходимо найти того человека, который вашу сумку в сейф положил. Ну или же – сам артефакт.

Урусов смотрит на меня в упор и добавляет:

– Жаль, что вы не можете рассказать мне все обстоятельства, связанные с этой сумкой. Мы понимаем друг друга?

– Вполне, – отвечаю я, отвечая таким же взглядом.

Адвокат разводит руками:

– Н-ну-с… Значит, будем работать с тем, что есть. При иных обстоятельствах было бы возможным попытаться обвинить самого Горчакова… Зная его характер, лично я способен поверить, что он считает вас виновным в происшествии с его наследником и решил отомстить вам вот таким образом. Но только в том случае, если бы пропавший артефакт принадлежал самому Горчакову. Но увы, это не так. Словом, князь, пока у меня больше нет к вам вопросов.

Он улыбается и добавляет:

– По крайней мере таких, на которые вы могли бы ответить.

Хмыкаю. Зато у меня есть.

– Юрий Владимирович. Скажите, а из каких соображений Горчаков вообще написал заявление о пропаже артефакта?

Урусов вздыхает.

– О, это неприятная история. У графа Горчакова не было выхода, князь. Британский посол потребовал предъявить артефакт, потому что слухи о проблеме сына Горчакова дошли и до него. Испугался, видимо, как бы такую ценность не попортили, решил проверить. И, поверьте, британскому послу совершенно наплевать, кто виновен. Давал-то он его именно Горчакову.

Да уж. Пожалуй, графу можно и посочувствовать. Сначала сын лишился дара, потом чужой ценнейший артефакт спёрли. Не сахарное положение. А тут я…

– Что ж, Никита Станиславович. Мы обсудили всё, что возможно. Возвращайтесь в лагерь и по возможности не допускайте пока никаких… происшествий. Разумеется, следствие затянется, и вас не раз ещё будут допрашивать. Но не в ближайшие две недели, это я вам гарантирую.

Усмехаюсь в ответ.

По ходу, адвокат Урусов тоже советует мне вернуть или найти пропавший артефакт. В ближайшие две недели. Пока сам Урусов будет кропотливо тыкать Экспертному следственному отделу, главе Тайной канцелярии, а возможно, и британскому послу о том, как неправомерно меня задержали, о недостаточности улик и так далее и тому подобное.

Всё верно.

Я бы и сам себе это посоветовал.

– Кстати, князь, не забудьте поблагодарить вашего куратора, майора Зверевича. После вашего ареста он мгновенно позвонил графу Хатурову, а через два часа предоставил мне видеозапись вашего ареста – к сожалению, только после того, как вас вывели из казармы. Но беспредел, которые сотрудники Баканова устроили в самой казарме, он тоже изложил в подробностях, и мы зафиксировали это письменно.

А вот о камерах я не подумал… Не привык я к камерам, которые в этом мире натыканы даже на перекрёстках.

Клизма Шанкры! Остаётся радоваться, что камеры нет в казарме. Киношка о том, что мы с рукой бога вытворяли там позавчера, когда Шанк превращался в магический посох, стала бы бестселлером.

– Вас ожидает машина, князь, – с некоторым смущением говорит напоследок Урусов. – Если не возражаете. Простите, что взял на себя смелость… но вам действительно не стоит гулять по столице.

Надеюсь, Хатурова в той машине нет. Беседовать ещё и с ним нет никакого желания.

А Урусов спускается к машине вместе со мной.

И я понимаю зачем. Не проследить, чтобы я уехал именно в лагерь, а удостовериться, что я сяду в нужную машину с нужным водителем.

Любопытно, кого именно он опасается? Старшего Горчакова? Каких-то ещё моих врагов?

Напрасно.

Некоторые враги с сегодняшней ночи сами меня опасаются. Например, Колдун – владелец лаборатории, где изменяют людей; он же – глава организации «Братство свободных», члены которой желают свергнуть власть аристократии.

Конечно, это серьёзный противник. Но при первой нашей встрече я похитил Колдуна из его собственного бункера, да ещё и спёр у него кусок пространственного дара. А при второй встрече я его убил бы – да вот богиня любви помешала…

Выхожу из здания и едва не сплёвываю со злости на асфальт.

– Доброго дня, Никита, – мрачно здоровается человек, стоящий около своего чёрного «Сокола ЛХ–200».

– Доброго, Александр Васильевич, – отвечаю не менее мрачно.

В общем-то, адвокат не мог не вызвать Хатурова, так что, прощаясь с ним, я не показываю раздражения.

Но предпочёл бы встретить сейчас кого угодно, кроме моего опекуна. Даже и Тею.

С Хатуровым я катаюсь по Москве до позднего вечера – помимо меня, у графа оказывается в столице куча дел. В том числе в башне Императорского училища.

Судя по тому, что он спокойно отпускает меня в мои апартаменты переодеться, старшего Горчакова в башне нет и не предвидится.

Наверняка вылизывает задницу британскому послу, бедолага.

Глава 4

До лагеря мы добираемся глубокой ночью. Настолько глубокой, что даже Зверевич, встретив нас на КПП и бросив на меня взгляд, лишь крепче сжимает губы. Видимо, чтобы изо рта не вылетела очередная ехидная тирада.

Но я и правда устал. Сутки выдались те ещё, а уж встреча с богиней любви так и вообще заколебёт кого угодно. Так что через КПП я прохожу, не осчастливленный тонной его яда. Впрочем, что-то такое себе под нос майор всё же бурчит. Я ловлю фразу про «не в меру нежных гимназисток».

– Вещи забрал – и вперёд. Там Мария кое-что передала. – Хатуров кивает мне на открывшийся багажник своего «Сокола ЛХ–200». – И до скорого, Никита. Очень надеюсь увидеть тебя в моём поместье через две недели.

Сказано таким тоном, что я понимаю: ехать в поместье всё же придётся. Хотя планы были другие. Мне нужно искать артефакт британского посла. А ещё у меня божественная тьма не воспитана, богиня любви не удовлетворена и заговорщики против короны не выловлены. Мне не до домашних пирожков. И не до девичьих страданий в лице хатуровской горничной Танечки, которая оборвала мне телефон, пока я торчал в столице.

Молча вытаскиваю из машины здоровенный рюкзак. Значит, графиня Хатурова решила побаловать «приёмыша» Никиту. Но смотреть сейчас времени нет, придётся оставить до казармы.

Пока Хатуров и Зверевич идут к штабному зданию, мельком замечаю тень, метнувшуюся из-под днища графского лакированного внедорожника прямиком к казарме. Значит, Шанк не потерялся по дороге.

Хотя сейчас я совершенно уверен: даже если потеряется, ничего страшного не случится. Он найдёт меня где угодно. Как и…

Хлоп!

Едва удерживаюсь на ногах, когда на грудь наскакивает что-то тяжёлое. Точнее – тяжёлое, пушистое и…

…малость вонючее.

– Кр-р-райт! Ты бы хоть змею свою выплюнул, прежде чем лезть старшему в лицо! – рычу, отпихивая радостную морду химеринга. Кажется, мой приезд застал его прямо в процессе охоты: из пасти торчит змеиный хвост.

Хотя… уже не торчит. Кошак делает глотательное движение, и двадцать сантиметров хвоста влетают в его глотку как макаронина.

Взваливаю рюкзак на плечо и закрываю багажник. Захлопывается мягко и неслышно. Песня, а не машина. Потом подхватываю кота под увесистый пушистый зад и иду в казарму. К чёртовой матери правило, что нельзя в лагере содержать питомцев! Мне можно.

Несколько удивляет свет в каптёрке. Обычно мы с командным составом лагеря существуем каждый в своём мире. Они не лезут к «графским сынкам», мы стараемся не создавать им проблем. Ну, если дело не касается старшины Сучкина. Этому нагадить сам бог велел.

Так кто ж сейчас бодрствует в два часа ночи?

Открываю дверь к парням.

– Камень, ты ли это? – под стать химерингу налетает на меня Токсин. Кажется, не спит только он.

Секунд десять я терплю похлопывания по плечу и спине, потом обещаю:

– Не уберёшь лапы – дам в зубы.

– Узнаю! – радуется Токсин. – Наш злобный командир вернулся! – орёт он на всю казарму.

– О, Каменский, с приехалом! – откликается Ильин.

С постелей поднимаются взлохмаченные головы.

– В зад твоего командира, – слышу голос Юсупова.

– Николя, давно по морде не получал? – ленивый вопрос Львова.

– Дайте поспать, уроды! – Данилов.

Токсин делает знакомый жест, и в комнате загорается небольшой светляк.

– Ма-аленький, чтобы Зверевич не возбуждался, – говорит он.

Правда, через полминуты раздаются шаги. Я успеваю только дойти до кровати и спустить с плеча рюкзак. Дверь открывается, и в комнату заглядывает дежурный офицер. Каптёрка рядом, и вопли Токсина наверняка не остались незамеченными.

– Кому тут побегать ночью хочется или поотжиматься? – интересуется офф. – А ну туши свет! – Токсину. И уже мне: – Каменский, чтобы через пять минут лежал в постели и видел сон. Касается всех!

Он ещё раз оглядывает казарму и выходит.

– Это ещё кто? – спрашиваю шёпотом. Этого офицера я в лагере не видел.

– Завтра поговорим, Камень, – обещает Токсин. – Пока тебя не было, сюда проверка нагрянула. Из-за тебя, да? И вот этот вот… с ними же приехал. У него не уши – реально локаторы, блин! Всё слышит, собака страшная!

– Сейчас исправим, – киваю.

Отодрав от толстовки обиженного Крайта, спускаю его на кровать. Прямо под транслируемые им печальные картинки одинокого котика. Котик, да? Фыркаю.

Несколько плетений – и мои пауки, напитанные тьмой, отправляются в гости к этому не в меру ретивому офицеру.

Когда мы сражались с назаровцами, у меня возникла мысль о том, чтобы использовать пауков как приёмник-передатчик моих приказов. Сейчас же достаточно просто превратить их в подобие заглушки для звуковых волн. Казарма небольшая, и на расстоянии в десять-пятнадцать метров я вполне смогу контролировать тьму. А значит, этот офицер… скажем так… будет слышать несколько хуже, чем привык. Особенно если полагается на плетение воздушного аспекта. А я уверен, что так оно и есть. Именно одарённые с аспектом воздуха в первую очередь осваивают управление звуковыми колебаниями.

Ну, и молнии, конечно.

– Забей, – говорит Львов. – Лучше выспись – на тебя смотреть без слёз нельзя. Тебя там что, пытали? Если так, мой отец…

– Пыталка не выросла, – прерываю. – Ладно. Завтра так завтра. Тем более нужно серьёзно поговорить.

– Юсупов, чего уши развесил? – слышу голос Палея. – Всё равно тайны тебе не обломится.

– Чего это развесил? – удивляется тот. – Ты как вообще в темноте видишь?

– Да на фига мне видеть. Небось всё папеньке доносишь.

– Закончили языками молоть! – говорю негромко. – Я спать. Денёк и правда выдался… тот ещё.

– Расскажешь? – жадно шепчет Токсин.

Киваю. Потом понимаю, что в темноте парни меня не видят, и добавляю:

– Завтра поговорим. Обещаю.

– Каменский… – слышу голос Львова.

– Да?

– Держи.

И в мою протянутую ладонь падает что-то тяжёлое и прохладное. Не сразу понимаю, что это артефакт, подаренный мне великой княжной.

– Тут шмон был… Подумал, незачем им эту вещь видеть, – говорит тем временем Львов.

– Спасибо… друг.

Привычно надеваю камень на шею и отрубаюсь, кажется не успев воткнуться лицом в подушку. Придавленный мурчащей тушей химеринга, растянувшегося у меня на спине.

Правда, отозвать пауков не забываю. Нечего им делать в ушах оффа, пока я дрыхну.

⁂

Утром всё как обычно: подъём, зарядка, пробежка, душ и столовка.

Правда, в столовку я приношу дары от Марии Александровны Хатуровой. И это не домашние пирожки. Это заказанные в какой-то дорогущей кондитерской пирожные семи сортов и несколько пакетов шоколадных конфет. По количеству – нам и восьмерым не сожрать. Казалось бы. Но нет, удаётся.

Поедая сладости, я вспоминаю, как смотрела на меня графиня Хатурова в те два дня, которые я успел провести в их поместье – сразу после перерождения. Холодная красотка, явная стерва с непроницаемыми чёрными глазами. Пару раз тогда она подходила ко мне, молча трогала за рукав – и шла дальше. Так и не понял ни как она относится к Никите Каменскому, ни что ей от него нужно. Но пирожные вкусные…

Всё это время я старательно игнорирую намекающие взгляды своей команды. Нет. То, что нам надо обсудить, точно не для чужих ушей. И не для болтовни в столовой во время завтрака.

Что до Шанка – он так и не ночевал в своей тумбочке. И, полагаю, не зря. Чует, что за сейф Горчакова я ему все пальцы выдеру и в… куда-нибудь вставлю. Особенно те пальцы, что с колечками Шанкры.

Поймать бы его для начала…

А потом меня удивляет Зверевич.

Майор ловит меня прямо на ступеньках столовой.

– Каменский, за мной.

При этом на его лице буквально написано: «Заткнись и ни о чём не спрашивай». Пожав плечами, иду следом. А зайдя в офицерку, вижу нескольких незнакомых мужиков.

Трое – крепкие такие быки. Бывшие военные, сразу видно. Глаза такие, словно я им бабок должен. Впрочем, учитывая состояние моего состояния… Тьфу ты. Учитывая то, что мой отец, князь Станислав Каменский, перед смертью разорился, а быстро появившийся отчим влез в долги, возможно, что и правда должен.

– Курсант Никита Каменский прибыл! – вытягиваюсь по стойке смирно.

Армия есть армия. И субординацию тут никто не отменял. Даже с учётом того, что любой из этих мужиков младше меня реального на хреналиард лет.

Ну ладно, ладно. Но как минимум на три с лишним сотни.

Кстати… Скорее всего, украденная мной тьма Карха не даст мне умереть в этом мире от старости. Всё же божественная сила. Это приятный бонус. Но и проблемный. Хотя до момента, когда мне придётся объяснять всем, почему я слишком молодо выгляжу, ещё далеко.

– Никита Станиславович Каменский? – зачем-то повторяет четвёртый мужик, на которого я так и не посмотрел.

Смотрю. Гадать не надо – очередной адвокат. Этому от меня что надо?

– Вы плохо слышите? Повторить? – интересуюсь.

– Главное, чтобы вы слышали хорошо, – спокойно говорит он и выкладывает на стол несколько документов в прозрачных файлах. – Пожалуйста, прочитайте и распишитесь.

Молча подхожу к столу. Беру один из документов.

Гражданин Назаров Виктор Алексеевич… именуемый в дальнейшем «Даритель»… и гражданин Каменский Никита Станиславович… именуемый «Одаряемый»… Заключили договор о нижеследующем… Даритель безвозмездно передаёт…

Что?..

Потом перечитываю название предмета дарения: клуб «Золотой гранат».

Раньше компания «Золотой гранат» принадлежала роду Каменских. Большая сеть. Торговые центры, семь пятизвёздочных отелей, ювелирный бренд и ночной клуб с одноимённым названием…

Минуты три пялюсь в бумажку, пока наконец до меня не доходит: этот старый заср… змей князь Назаров решил подкупить меня, подарив малый кусок компании, которой много лет управлял мой род!

Дарить мне мой собственный клуб! А харя не треснет на четыре части?!

– Прочитали? – уточняет адвокат. – Тогда подпишите и…

– Я не стану это подписывать.

– Значит, не станете? – Похоже, его мой отказ не удивил.

Впрочем, Назаров наверняка это предвидел. Не зря он много лет управляет в своей школе одарёнными, которых многие считают неуправляемыми.

– Не стану.

– Вас это ни к чему не обязывает. Скажем так… Господин князь просто возвращает вам то, что принадлежало вашему роду по праву.

– То, что принадлежало моему роду по праву, я в состоянии вернуть сам. И про проценты не забуду. Так князю и передайте.

Не забыл я о том, что именно к Назарову перекочевала львиная доля имущества Каменских, пусть не надеется.

Какое-то время мы с адвокатом сверлим друг друга взглядами. Не то чтобы я не хотел вернуть себе клуб «Золотой гранат». Но в подачках этого змея-князя я не нуждаюсь точно. Бесплатный сыр где? Ну вот я не мышь.

– Господин Каменский, вы знаете, сколько людей работает в вашем клубе? – внезапно спрашивает адвокат.

– Это не мой клуб.

– Пятьсот с лишним человек, – продолжает он, не глядя на меня. – И вот у этой женщины, – на стол летит фотография, – «Гранат» – единственный вариант дохода. Другого не будет, потому что в случае вашего отказа её уволят с очень плохими рекомендациями. А у неё, между прочим, двое детей. И нет мужа.

– Я-то здесь при чём? Не я сделал ей детей. Не говорите, что это были вы.

Адвокат хмыкает:

– Уволят не только её. Уволят всех. Найти других работников для престижного заведения несложно, вы же понимаете. Но те, кто работает там сейчас, пострадают всерьёз.

На стол уже летит ещё несколько карточек. И ещё. И ещё. Люди, работающие в клубе «Золотой гранат».

– Хватит. Я вас понял, – говорю, уже понимая, к чему идёт дело.

Или я подписываю документы – или все эти люди теряют работу и возможность найти другую. Не приму клуб – из-за меня пострадает пять сотен человек. Этого я не могу позволить.

Приму – пострадает моя гордость. К тому же Назаров получит возможность рассказывать в аристократических кругах о том, как «протянул руку помощи обедневшему роду Каменских». Уверен, что так и будет.

Шанкре в пупок такой выбор!

Но работники клуба «Золотой гранат» однозначно ни в чём не виноваты.

– Рад, что мы с вами договорились, – кивает адвокат, смотря на то, как я подписываю документы.

– Радуйтесь молча, не гневите богов. – Придвигаю к нему документы: – Забирайте, пока я не передумал.

– Зря вы так, – внезапно говорит адвокат. – Инициатором передачи клуба стала сама великая княжна Анастасия. Кто вы – и кто она…

Принцесса? Так вот кто подложил мне эту свинью. Впрочем, что взять с милой девушки. Обвести её вокруг пальца для такого змея, как Назаров, ничего не стоит. И сделал он это давным-давно, если вспомнить их практически родственное общение.

Наклоняюсь над столом так, чтобы изготовленный принцессой артефакт выскочил из-за ворота футболки и закачался на цепочке прямо перед лицом адвоката. Овальная галька с просверленной дырочкой. С одной стороны прозрачная, будто в полый камень вставили стекло. За стеклом мерцает зелёная веточка.

Серьёзный артефакт для мгновенной прочистки каналов. Замена паре часов медитации. Личный подарок её высочества.

– Спасибо. Поблагодарю лично, – киваю, глядя в его расширившиеся от удивления глаза. Узнал, значит, стиль работы принцессы.

– Каменский! – рявкает Зверевич. – Кончай красоваться. Учебка ждёт! И бумажки свои собери!

Умный он мужик. Я бы от такого заместителя не отказался. Ни в том мире, ни в этом.

– Есть! – отвечаю кратко. Забираю свои экземпляры документов и выхожу из офицерки.

Учебка – это хорошо. Значит, можно будет собрать своих парней и наконец-то поговорить.

⁂

– Что, вот так вот просто взял и подарил тебе клуб «Золотой гранат»? – охреневает Токсин, рассматривая документы. – Это ж круто! Будем там зависать, когда в столицу вернёмся!

– В гробу я видел такие подарки, – морщится Львов. – Как ты будешь им управлять? Там, наверное, с тыщу человек пашет.

– Всего пятьсот, – улыбаюсь.

– Ага, пятьсот… И всем им надо что-то кушать. Переложишь обязанности на Соболева? – добавляет Лекс.

На Матвея? Заманчиво, но… Вряд ли он когда-либо занимался бизнесом.

– Нет. Сам буду заниматься.

– Круто! – не успокаивается Токсин. – Там такие вечеринки бывают!

– Тебе-то откуда о них знать? – хмыкает Палей.

– Щас врежу.

– Да ладно, ладно, замолчал. – Палей изображает «молнию» на губах и потом поднимает руки.

– Давайте пока оставим клуб. Есть кое-что поважнее, чем попытка князя Назарова меня подкупить, – говорю.

Мы сидим в учебке. Это отдельное здание метрах в пятидесяти от плаца. Сейчас в нём кроме нас никого нет, и я уверен, что это – подарок майора. Думаю, он прекрасно понял, что нам с парнями надо обсудить как минимум мой арест. Как максимум… Я даже не знаю, с чего начать.

– Причина ареста? – помогает мне Львов.

– Кража артефакта из сейфа графа Горчакова, – отвечаю.

– Ну, Камень, ты даёшь! – расширяет глаза Токсин. – Когда успел? А чё именно стырил-то? Оно того стоило? Ай! Ты чего? – Это Палей отвешивает ему приличный подзатыльник.

– Если бы Каменский что-то украл из сейфа графа Горчакова, он точно не сидел бы сейчас здесь, – отвечает Львов. – Его же выпустили?

– Под подписку о невыезде, – дополняю я.

– Тем не менее. Значит, это подстава. Но кому надо подставлять тебя?

– Без понятия.

Ну серьёзно? Про Шанка знает только Лекс. А значит, сказать при всех о сумке божественной длани я просто не могу. С этим признанием придётся подождать. Но кое-что рассказать я всё же могу.

– Лекс? – Я обвожу взглядом комнату. – Проверь.

– Что… А, – понимает он и закрывает глаза. С минуту что-то шепчет себе под нос, шевеля пальцами.

Я успеваю насчитать по меньшей мере четыре плетения.

– Тут никого нет, – наконец говорит он. – Даже странно. Но на расстоянии минимум двадцати метров пусто. Можешь говорить спокойно. Я проконтролирую радиус.

Пока я рассказываю о сейфе Горчакова и артефакте британской короны, у парней реально отвисают челюсти.

– Бастард, а бастард, – ехидно растягивает губы Палей. – Если графа казнят за измену, а Максимилиан не вернёт свой дар, у тебя есть все шансы стать главой рода.

– Давай лучше ты поднимешь восстание, я его подавлю и за особые заслуги получу титул графа, – фыркает Токсин.

– Кстати, насчёт восстания, – вспоминаю. – Лекс, у твоего отца есть какая-то база пропавших одарённых?

– Есть, конечно. Зачем тебе?

– Так… встретил кое-кого, когда портанулся из камеры. На память пока не жалуюсь – хочу узнать, есть ли те люди в базе.

На самом деле я не уверен, что узнаю в пропавших людях тех монстров с вырванными источниками, которых видел в подземелье Колдуна. Там, куда меня вынес портал. Но чем гоблин не шутит.

Если Колдун крадёт одарённых не только чтобы изменять их для вылазок в разлом, но и чтобы отбирать у некоторых источники, – это ещё одна монета в копилку моей будущей мести ему. Ведро золота!

– То есть портанулся ты далеко не в тот подмосковный лесок, о котором рассказал Баканову и адвокату, – понимающе кивает Львов. – Остальное будешь рассказывать?

– Позже.

– А что насчёт отморозков, использовавших портал в камере? – спрашивает Ильин. – От них можно получить какие-то ниточки к их заказчику.

– А ничего, Егор, – отвечаю ему. – Когда утром в камере меня не досчитались, их попытались допросить.

– И?

– И всё было бессмысленно. На допросе они молчали, поэтому Баканову пришлось вызвать менталиста. Тот сказал, что их разум разрушен.

– Кто-то пробрался в камеру?

– Вряд ли. Но мой адвокат выдвинул неплохую теорию по этому поводу. Видимо, была ментальная добавочка в портале, который они задействовали. Два в одном. Я портанулся, а откатом им выжгло мозги. Это теперь зомби, не люди.

– А кто твой адвокат? – интересуется Палей.

– Урусов.

– Ого… – уважительно тянет он.

– Всё, шухер, – внезапно говорит Лекс. – Через тридцать секунд мы будем не одни. Но про базу я понял. Сделаю, что смогу.

– Для начала выпроси у Зверевича смартфон, – хмыкает Палей.

Мы поднимаемся.

И к тому моменту, как в учебку заглядывает знакомый по ночи офицер, мы уже вовсю заняты делом: Львов чертит Палею на доске схемы плетений, Токсин перебирает учебники, а мы с Ильиным старательно медитируем.

Глава 5

В ответ на мой стук Зверевич открывает дверь и какое-то время смотрит мне за спину. Словно хочет найти там кого-то другого.

Жду.

– Заходи и садись, чего стоишь истуканом. – Майор наконец кивает мне на стул около своего стола. Потом отходит к окну и с силой трёт ладонями лицо. – Ну? Чего хотел?

Предложение сесть я игнорирую. Как и непривычное обращение на «ты». Обычно с курсантами майор вежлив до зубовного скрежета. И настолько же ехиден. Сейчас же Зверевич выглядит так, словно по его лицу стадо сайгаков просайгачило. Проверка добила или что?

– Господин майор, хотел бы поблагодарить вас за помощь.

– Помощь? – Он непонимающе смотрит на меня.

– За видеозапись. И за ваши показания. Если бы не вы…

Он делает нетерпеливый взмах рукой.

– Господин князь… вы всерьёз ставите мою помощь выше помощи графа Хатурова? Лестно… Но не стоит. Я сделал то, что было необходимо. Если это всё, вы можете идти.

Ну, идти так идти. Я сказал всё, что хотел. Важно показать человеку, что его помощь не осталась незамеченной. На этом строится мир. И связи. Что он будет потом с моей благодарностью делать – мне до Шанкровой задницы. Ну почти.

Разворачиваюсь к дверям. И уже в спину ловлю привычно-ехидное:

– Господин Каменский… Если вы… ну так, внезапно… решите покинуть лагерь раньше положенного срока… Знайте: я ни разу не против.

Киваю, пряча улыбку. Видимо, здорово майора достали мои приключения. Постоянно прикрывать зад малолетним аристо – это вам не пивную башню в одно рыло усосать. Есть от чего устать.

А ещё Зверевичу явно позвонил адвокат Урусов, вытащивший меня из следственного отдела. И неофициально попросил не препятствовать, если мне приспичит покинуть лагерь.

Зато теперь у меня есть официальное разрешение отсюда свалить. Что очень к месту. Урусов прав: хотя меня и выпустили под подписку о невыезде из области, хотя обвинение против меня довольно шаткое – я всё равно под следствием. И пока я не докажу, что невиновен, вопрос останется открытым. А значит, мне надо снова попасть в разлом. И найти чёртов британский артефакт.

Ещё где-то в глубине души теплится мерзкое чувство вины. Не то чтобы мне нравился Максимилиан Горчаков. Но я старше этого пацана на сотни лет. Моё дело – защищать таких желторотых, как он. А не подставлять их под удар духовного зверя – в данном случае духа дракона, которым когда-то был мой Шанк, бывшая рука бога Карха.

Но артефакт из сейфа Горчакова украл не Шанк.

Я практически уверен, что пропавший артефакт сейчас в разломе.

Когда была повреждена защита, установленная вокруг столицы, на окраине открылся разлом. А неподалёку от него – ещё один, который обнаружили мы с Лексом Львовым. И в него ушли, не став с нами сражаться, кинотры – псы из разлома. А их вожак держал что-то под брюхом третьей парой лап… Готов поклясться всеми конечностями бога Шанкры – это и был артефакт из сейфа Горчакова. Потому что таких совпадений просто не бывает.

Артефакт спёрли псы-кинотры.

Ну или не сами псы, а тот, кто передал им это чёртово достояние британской короны…

Но куда именно они утащили артефакт?

Открыть разлом я могу. Но я не дебил, чтобы искать то, не знаю что, причём не знаю где. Зато точно в курсе, кто может мне помочь. Зефирка, которую я встретил в разломе. Дух, укравший тело погибшей дочери князя Назарова.

Она хотела, чтобы я нашёл её собственное тело, и я обещал об этом подумать. Если заключить с ней сделку – это возможность отыскать артефакт.

Будь девушка жива, у меня появился бы шанс расплатиться с Назаровым за то, что он вернул мне клуб «Золотой гранат». Но Зефирка говорила, что вселилась в найденное тело. О жизни речи не было. К тому же прошло уже несколько лет…

Ладно, там будет видно.

Вопрос в том, как найти саму Зефирку. Хотя предполагаю, надо открыть разлом там, где я из него вышел, – в подмосковном лесу, во владениях того лешего. Скорее всего, мир разломов соотнесён с нашим. Тогда и пробиваемые входы-выходы должны быть статичны.

Однако сам я вряд ли найду это место. Но леший – как бишь его, Семён Феоктистыч? – не откажется показать. Мы с ним, конечно, в расчёте: он превратил моего химеринга в кота, а я за это спас его навку. Но вдобавок я притащил к нему барона-оборотня, который ту навку похитил. Так что…

Ну, и хорошенько подготовиться тоже не помешает.

Надеюсь, леший не соврал и, если вернуть Крайта в мир разломов, он снова станет химерингом. Кот – это, конечно, мило… но в бою лучше подайте мне химеринга. Со всеми его примочками вроде жала, перепонок за передними лапами, позволяющими планировать с любой высоты, и умения выжирать чужие источники. А также роста и силы.

И лучше, чтобы, вернувшись в империю, он опять стал милым котиком.

Ну ладно. Не очень милым. Но хотя бы котиком.

Кроме того, мне надо наведаться в «Золотой гранат» и хотя бы вкратце разобраться, что к чему. Да и Тея долго ждать не любит… А в квартире Токсина сидит Костя Шах, и мне страшно интересно, кто его там прячет. Точнее – кто стоит за Таш, которая его туда привела.

Разорваться мне, что ли?

– Курсант Каменский?

Снова этот офицер. С ушами-локаторами, по словам Токсина.

– Да, господин офицер?

– Пройдите со мной в дежурную часть.

– Есть, господин офицер.

В дежурке он разваливается на металлическом стуле и начинает сверлить меня взглядом.

Спокойно смотрю ему в лицо. Меня на слабо́ не возьмёшь. С богами справлялся, куда там этому мужику.

Минуты через три он не выдерживает и лезет в карман.

– Курсант Каменский, потрудитесь объяснить, как эта вещь оказалась в вашей тумбочке?

Секунд тридцать я с удивлением рассматриваю наградные командирские часы. Серебряные. Чёртов Шанк. Чёртов Лекс со своими поисками. Зачем ему вообще сдались какие-то там часы? Когда у нас зашёл об этом разговор, он не раскололся. Хотя и признал, что натаскивал Шанка на кражу часов.

Может, сейчас пришло время поговорить по душам? Вопрос в том, какой правды Лекс потребует от меня взамен? Я точно не готов рассказывать ему про Тею и разломы. И про реальный облик Крайта. И про то, кому принадлежит отрубленная божественная рука… И кто её вообще отрубил…

Клизма Шанкры! Да есть хоть что-то, что я вообще могу рассказать так, чтобы это не повлекло за собой кучу ненужных расспросов? К тому же не стоит забывать о том, что отец Лекса – глава Тайной канцелярии. Если Лекс посчитает, что сказанное мной может навредить или, наоборот, помочь империи, – он передаст мои слова князю Львову. Что победит: дружба или патриотизм? Без понятия.

Со всех сторон засада.

– Продолжите молчать? – раздаётся голос, и я вдруг вспоминаю, где нахожусь.

– Простите, господин офицер, не понимаю, о чём вы.

Делаю честное лицо. И тут же чувствую лёгкое ментальное давление.

Если бы не печать на моей душе, поставленная Высшим, я бы и не ощутил вмешательства, настолько оно осторожное. Обычный человек не почувствовал бы точно.

Значит, я ошибся. Он не воздушник – он менталист! Вот откуда его «уши-локаторы». Чтение образов на расстоянии. Шпион с плетением, позволяющим заглядывать за закрытые двери. Ах ты ж гнида. Интересно, на кого работает? Лучше бы на Горчакова. По крайней мере с графом я постараюсь договориться не портить друг другу жизнь.

Но сначала надо отыскать его артефакт.

Пока в голове пролетают все эти мысли, я старательно вспоминаю обнажённую богиню любви. На самом деле она прекрасна. Груди… Нежный животик… Стройные ноги… Не была б ещё такой стервой…

С Лексом когда-то сработало, сработает и сейчас.

С удовольствием отмечаю покрасневшие уши офицера. Нелегко ему даётся подсматривание за моими мыслями.

– Довольно! – Он припечатывает ладонью стол и вскакивает. – Как эта вещь оказалась в вашей тумбочке?

– Господин офицер… Для того чтобы подтвердить мою невиновность, достаточно просто пригласить одарённого с даром чтения аур. И он тут же скажет вам, что моих отпечатков на этих часах нет. Как они появились в моей тумбочке? Я без понятия. Может, подшутил кто-то. Кстати… отпечаток вашей силы на них точно есть.

И невинно смотрю в краснеющую морду менталиста. Как бы не лопнул от злости.

– Кстати, что вы сами потеряли в моей тумбочке?

– Иди… те отсюда, Каменский, – чеканит офицер, указывая подбородком на дверь.

Пожимаю плечами и выхожу. Один – ноль в мою пользу. Но долго думать об этом офицере мне некогда. Есть дела и поважнее.

Львов обнаруживается на тренировочной площадке – делает махи на брусьях. Увидев меня, спрыгивает и подходит.

– Надо поговорить, – киваю в сторону склада.

Камер там нет, у курсантов сейчас свободное время… Уверен, никто нам не помешает. Есть ещё ушасто-локаторный менталист, но, думаю, у него сейчас другие задачи… Не стереть себе в кровь ладони при воспоминании об обнажённой Тее. И что-то другое тоже… не стереть.

– Хорошо. – Львов подхватывает с брусьев полотенце и вытирает пот. – Пошли.

Зайдя за склад, опускаюсь на траву и откидываюсь на кирпичную стену. Лекс садится рядом.

– Чего хотел? – интересуется он.

– Какие часы ты ищешь? – начинаю без прелюдий.

– Ченчик, как говорит Токсин? У меня тоже есть к тебе вопросы.

– Давай так. Ты задашь мне три вопроса. На какой из них ответить – я выберу сам.

– Не боишься? – криво усмехается. – Согласен. Часы, которые мне нужны, принадлежали нашей семье. Год назад я их кое-кому подарил… – Он замолкает.

Не дождавшись продолжения, тороплю:

– И?..

– Потом этот человек исчез. Исчезла.

– Ты хочешь вернуть часы или её?

– И то и другое. Отец сказал, что я идиот. Что эти часы – ключ. Что меня развели как лоха. Но видишь ли, Камень… Я так не думаю. Что-то случилось.

– Но почему именно Шанк?

– Потому что он хорошо чувствует две вещи. Золото и…

– И артефакты, – киваю.

– Да. К тому же различает оттенки дара. Он найдёт вещь, к которой я прикасался.

– Чего ж тогда тащит всё что ни попадя? Сегодня в моей тумбочке опять кто-то потерял часы.

– Да плевать. Главное, чтобы твой Шанк со временем нашёл то, что мне нужно.

Я хмыкаю:

– Или к тому моменту меня посадят за клептоманию.

– Ну прости, – говорит Лекс и тоже откидывается плечами на стену. – Издержки дружбы. Теперь моя очередь. Первый вопрос. Что на самом деле случилось с Максимилианом Горчаковым? Второй. Кто такой Шанк? И третий. Куда ты на самом деле портанулся из камеры? Три вопроса. Выбирай.

Ну… и первый, и второй вопрос касаются сущности Шанка. А рассказать об этом я не могу точно. Это ответы из другого мира. А вот про портал из камеры…

– Выбираю третий. И нет, портанули меня не в подмосковный лесок. Впрочем, уверен, ты об этом догадываешься.

– Почему не рассказал в следственном отделе правду?

– Потому что не хотел отвечать на вопрос о том, как я оттуда выбрался, – отвечаю честно. – Можешь об этом не спрашивать. И лезть мне в голову тоже не стоит.

Он криво улыбается.

– И не собирался. Тогда расскажи, что сможешь.

– Меня портанули в подземелья «Братства свободных», – отвечаю. – И я видел там…

– Изменённых?

– Видимо, да. Людей, у которых забрали источники. Видел, что с ними случилось. Поэтому мне нужна база пропавших одарённых. Вдруг увижу кого-то знакомого. У меня очень хорошая память.

– Тихо, – внезапно говорит Лекс и поворачивается в сторону. – Кто-то идёт.

Через минуту из-за угла и правда выруливает остальная часть моей команды. Токсин, Палей и Ильин.

– Секретничаете? – криво усмехается Палей. – Мы не к месту? Ну извините. – Он кладёт ладони на плечи Ильина и Токсина и разворачивает их обратно. – Пойдём. Нам тут не рады.

У меня остаётся пара секунд, чтобы принять решение. Клизма Шанкры. Людьми не разбрасываются. Тем более теми, кто уже признал во мне лидера.

– Стоять! – тихо говорю. – Парни, что вы думаете о «Братстве свободных»?

– Помешанные уроды, – кривится Токсин.

– Клоуны, – добавляет Палей.

– Не они клоуны, а ты дебил. Они террористы, которые хотят свергнуть власть аристократов. Но зачем ты спрашиваешь, Никита? – уточняет Ильин.

– Потому что я хочу объявить им войну. Вы со мной?

И я рассказываю парням почти всё, что случилось со мной в том подземелье. Про то, как выбрался оттуда, нагло вру, хотя понимает это, думаю, только Львов. Впрочем, на честном ответе он и не настаивает. Но я уверен: если бы сейчас я зарядил парням про богиню любви и портал к источнику рода Каменских, который почему-то мне так и не подчинился, парни покрутили бы пальцами у виска.

А со следующего дня мы решаем начать тренировки.

Да, в моём мире это магия, а здесь – дар. Но название не имеет значения. Общие схемы схожи. А потому мне есть, что дать парням. Вот только показывать наши тренировки всяким шпионам или даже другим аристо вовсе не хочется.

– Андрей Викторович, – останавливаю Зверевича после пробежки. – Нам хотелось бы потренироваться без любопытных взглядов. Можете посоветовать место?

– Могу посоветовать, куда вам пойти… курсант Каменский.

– И куда же?

– В бункер. Туда, где вы проходили испытания.

– Не могу, господин майор. Там видеокамеры.

– Тогда идите за мной. Все, – решает Зверевич.

И мы топаем за ним в офицерку.

– Вот, – достаёт он какую-то распечатку и протягивает мне. – Схема видеонаблюдения бункера. Мне почему-то кажется, что в третьем и седьмом залах камеры не работают.

– Не работают? – прищуриваюсь.

Пытаюсь вытащить из его пальцев бумажку, но майор держит её крепко.

– Сломались… Ну или вот-вот сломаются, – горестно вздыхает он. – Ведь сломаются же?

– Как только сломаются – мой отец обязательно поможет лагерю новой системой видеонаблюдения, – говорит Львов. – Он же известный меценат.

– Современная «Око кракена», кажется, неплоха, – задумчиво говорит майор, разглядывая потолок.

– Как раз такая система сейчас ставится в Тайной канцелярии, – кивает Львов. – Вы совершенно правы, система просто отличная.

А я второй рукой разжимаю пальцы майора и всё же вытаскиваю схему.

– Благодарю, господин майор.

– «Око кракена»… – слышу мечтательное в спину, когда мы с парнями выходим из кабинета.

⁂

Когда мы спускаемся в знакомый бункер, мне не приходится отдавать команды своим паукам, чтобы испортили камеры. Ильин просто щёлкает пальцами, пережигая контакты двух глазастых «вертушек». Думаю, мы правильно поняли намёк Зверевича.

Вот теперь можно расслабиться.

Для занятий мы выбрали седьмой зал. Сейчас, без иллюзий, это просто огромное полутёмное помещение. Зато в нём есть несколько каменных колонн, которые в случае чего можно использовать как укрытие. А посередине – здоровенная дыра диаметром метров в семь. Конечно, это не виртуальный полигон тренировочной башни Императорского училища, но тоже неплохо.

– А если я туда свалюсь? – Токсин заглядывает в колодец.

– Не помрёшь. – Кидаю туда завалявшуюся в кармане монету. Через пару секунд слышится плеск.

Какое-то время мы просто смотрим друг на друга. Потом я спрашиваю:

– Немножко теории?

– К хренам теорию! – ощеривается Палей. – У назаровских я видел очень интересный приёмчик. До того, как обернулся волком. И знаешь что, Камень?

– Ну?

– Мне очень хочется проверить его в деле!

И в лицо мне без предупреждения летит здоровенная сосулька. Не успеваю уклониться, потому что в ту же секунду она обрушивается у моих ног ведром тёплой воды.

– Дурила, – говорит Ильин. На его пальцах вспыхивают остаточные импульсы огненного плетения, которым он растопил заклинание Палея. – Не лезь, когда взрослые разговаривают. И дай послушать.

Палей не обращает на его слова внимания, и вторая сосулька – больше предыдущей – летит уже в Ильина. И…

…так же превращается в воду, не долетев.

– Дай угадаю… Третья будет ещё больше? – хмыкаю я и по роже Палея понимаю, что угадал.

– Дебил, – спокойно комментирует Львов. Он стоит у одной из колонн, опершись на неё спиной.

Токсин молча ржёт в сторонке. Уж он-то хорошо помнит мою теорию о связке силы, дальности и плотности.

– Чем она больше – тем медленнее, – наконец снисхожу я. – Потому Егор и смог её растопить.

– Тогда так! – Палей делает движение пальцами, и в меня летит целый рой мелких сосулек.

Который…

Да, тоже тает.

– Да что не так-то? – злится Палей.

– Уже неплохо, – киваю. – Разделение силы. Но ты разделил большую сосульку на несколько маленьких. Контроль неплохой, да. Но суть не поменялась, врубаешься? Это всё та же большая сосулька, просто выглядит иначе. Попробуй тот же уровень сил влить в одну маленькую сосульку. Это увеличит плотность и, соответственно, скорость.

Пару минут Палей изо всех сил «строгает» одинаковые сосульки. А потом без сил падает на пол.

– Не получается, – жалуется он в потолок.

– И не получится, – киваю. – Пока не соотнесёшь свои хотелки со своими возможностями. То есть с уровнем развития каналов. Думаю, это каждый из вас должен сделать: определиться с возможностями. Надо выяснить дальность базового боевого плетения в двух вариантах: максимальном размере и минимальном.

– Выясним, – уверенно кивает Ильин.

– А пока у меня для вас есть другая задача.

– Какая? – интересуется Львов.

– Крайт! Иди сюда! – зову я, и в дверях нарисовывается мой шерстистый красавец. – Вот такая вот. Попробуйте поймать, – хмыкаю я. И, глядя на кряхтящего Палея, добавляю: – Без тебя… волчара. Полежи пока и подумай, чем твой «приёмчик» отличался от того, который мы видели, сражаясь с назаровцами.

Глава 6

Следующие три дня мы вылезаем из бункера, только чтобы пожрать, заглянуть в душ и выспаться. Мой рассказ о том, что я видел в подземельях «Братства», изменил даже отношение Палея, который считал их клоунами. Поэтому тренируемся мы почти до полной отключки, вычерпывая эфир до последней молекулы.

Странно, что всегда довольно мягкий и открытый Ильин при упоминании этих фанатиков замыкается в себе и становится намного жёстче, чем обычно. На мой вопрос, сталкивался ли он уже с ними, он только неопределённо мотнул головой и промолчал.

Что я, по сути, знаю про этого парня? Только то, что он не из знатного рода и обучался где-то в Ростовской губернии. Тёмная лошадка.

– Можешь найти данные на Ильина? – тихо интересуюсь у Львова.

– Зачем тебе?

– Мне кажется, у него есть какие-то претензии к «Братству».

Какое-то время Лекс молча смотрит на меня. Видно, что моя просьба ему не нравится, но отрицать интуицию он тоже не привык.

Наконец он кивает:

– Попробую. Но сам понимаешь: только когда выберемся из лагеря. Как и базу пропавших без вести одарённых.

– Хорошо, – пожимаю плечами.

За эти три дня тренировок я успеваю дать парням понятие о тактике и стратегии.

– Стратегия – это план достижения цели. Тактика – элементы, из которых этот план складывается.

– То есть если моя стратегия – охмурить девчонку, то тактика – это цветы-пирожные и всякое такое? – ржёт Токсин.

– В твоём случае это безнадёжно, – фыркает Палей. – Никакая тактика не сработает.

Поднимаю руку, прерывая бессмысленный трёп.

– И чем мельче и продуманнее будут элементы, тем больше шансов на успех, – договариваю, понимая, что парни уже устали. – Завтра хочу видеть ваши планы по тактике сражения с той группой назаровских одарённых, которым мы чуть позорно не продули. Устроим день обсуждений и мозгового штурма.

– Не всем здесь есть чем штурмовать, – замечает Палей.

– Да пошёл ты, – привычно отзывается Токсин.

– Да подеритесь вы уже! – не выдерживает Ильин. – Достали.

Проблема, собственно, в том, что уже два дня Палей и Токсин меряются силами. Пока – с переменным успехом. Конечно, только потому, что Палею я запретил перекидываться в волка. С другой стороны, перед их очередной «дуэлью» мы с Лексом вытрясли из Токсина целую гору всяких пузырьков с непонятными зельями. Так что ещё непонятно, кто кого добил бы.

Причиной выяснения отношений, как понимаю, стало нелестное замечание Бородина о красоте великой княгини Анастасии. Чего Палею оказалось достаточно. Хотя вроде как он говорил, что влюблён в неё Макс Горчаков…

Парней я поделил на поддержку и боевиков. Если Ильин с его огнём и Палей с его агрессивной водой как раз боевики, то Лекс – определённо поддержка. Ментал в дуэлях не то чтобы запрещён, но практически бесполезен. Первое, чем мастера-наставники снабжают своих бойцов, – это артефакты защиты именно от ментального дара. Конечно, против химеринга они были бы бесполезны, но тут мало сильных менталистов. А те, которые есть, изо всех сил пашут на корону и подотчётны в своих действиях.

Токсин может работать в обоих направлениях. Хочешь – поддержка, хочешь – атака. Что касается меня – останусь в нашей команде неизвестной переменной. Любой наставник опирается на роли бойцов в команде. Поэтому моя задача – сделать так, чтобы никакой мастер меня не просчитал. Атака, защита, поддержка – буду переключаться по мере необходимости, ломая противнику все его тактики и стратегии.

– Кстати, что думаете о том, чтобы научиться воплощать оружие? – поворачиваюсь к Ильину.

– Это возможно, но нецелесообразно, – отзывается он. – Для удержания вызванного оружия в статическом состоянии нужна просто прорва сил. Где их взять? Артефактные мечи или воплощение духовного оружия по особым техникам родов – да, такое возможно. Но в простой дуэли… Легче кинуть сосульку, камень или огненный шар, чем поддерживать меч.

– Ровно наоборот, – возражаю я. – При любой атаке базовым плетением вы выплёскиваете свою силу в противника, истощая дар. Вспомните, как три дня назад Серж валялся на полу, выпустив всего с десяток сосулек. При этом совершенно неважно, попал он в противника или промазал. Всё равно потом потребуется медитация и восстановление. Но оружие – лишь продолжение вашей руки. Всё, что вам нужно, – контроль эфира. Тогда он остаётся при вас, превращаясь в эфирное оружие, и расходуется лишь при соприкосновении с противником. Что, согласитесь, гораздо экономнее.

– Слушай, Каменский… – внезапно говорит Серж Палей. – Откуда ты вообще столько знаешь?

– Читал много, – отмахиваюсь.

– Ага-ага… Трактат великого одарённого Сунь Цзы «Искусство войны». Прям на китайском. Да?

– Тебе шашечки или ехать? – отвечаю расхожей фразой. – Хочешь побеждать – забей на Сунь Цзы и просто работай. Иначе так и будешь всю жизнь волчьим хвостом в дуэлях размахивать.

⁂

Что такое дежавю? Это когда утром, во время зарядки на плацу, к КПП подлетают аж два внедорожника. Да, дверь в казарму никто не открывает с ноги, но то, как капитан Баканов со своими бычками в хаки пробивает себе путь через КПП, видят все. И я, и аристо, и командный состав.

– Чё им снова надо-то? – бурчит Токсин.

– Нежданчик? – хмыкает Оленев. – Видимо, не так уж невиновен ваш любимый Каменский.

– Молчать! – обрывает шепотки и трёп Зверевич.

Но Баканов уже победил КПП и в сопровождении аж шестерых быков навострил лыжи в нашу сторону.

Молча наблюдаю за этим явлением следаков народу. Интересно, что случилось. Вроде бы адвокат Урусов был совершенно убедителен и не оставил никаких недоговорённостей. Так в чём тогда дело?

– Господин Каменский? – Капитан наконец подходит к нам, на ходу разворачивая какую-то бумажку.

– Я вас слушаю. – Выступаю вперёд из короткой шеренги парней.

– Капитан, потрудитесь объяснить мне цель вашего присутствия на территории вверенного мне лагеря, – цедит Зверевич, предупреждающе выставляя в нашу сторону ладонь.

– Держите. Ордер на обыск. – Баканов вручает майору свою бумажку.

Быки тем временем берут нас в кольцо.

– Да что случилось? – развожу руками. – Капитан, скажите по-человечески.

– Курсант Каменский, будьте добры пройти в штаб, – говорит Зверевич, пробегая глазами бумажку.

– Есть пройти в штаб, – отвечаю.

Ясно. Значит, случилось что-то, о чём нельзя говорить при парнях. Ну… в штаб так в штаб. Это и в моих интересах.

Пока я иду, «стадо» быков тянется следом. Оглядываюсь и фыркаю. Я в этом мире всего месяц с небольшим, а уже пугаю власти так, что для задержания восемнадцатилетнего курсанта требуется шестеро полицейских.

Дежавю усиливается, когда мы заходим в офицерку и Баканов заявляет:

– Ночью из отделения было похищено вещественное доказательство.

– Что вы имеете в виду? – надавливаю я, потому что на этом у капитана, похоже, заканчиваются слова, и он замолкает.

– Сумку твою украли, Каменский! – не выдерживает он. – Где ты был этой ночью?

– Да здесь я был! – ухмыляюсь. – И доказать это может любой офицер, сержант или курсант. Даже раздатчица в столовой скажет вам, что еще в восемь вечера я спокойно уплетал там борщ. Вы не туда приехали, господин капитан. Советую вам вернуться в столицу и поискать своего злоумышленника там.

– Для начала мы поищем в казарме, – ощеривается Баканов.

Пожимаю плечами. Если у них есть ордер на обыск – вариантов нет. Но мне прятать нечего. Более того: кража случилась очень даже в мою пользу. Добраться до столицы мне было не на чем. Да и времени не хватило бы. Так что кража сумки-артефакта лишь докажет мою невиновность.

– Необязательно красть самому, – снисходит капитан. – Есть много способов договориться с нужными людьми.

– Хотите рассказать мне о них на будущее? – открыто ржу ему в лицо. – Научить, так сказать…

– Курсант Каменский! – обрывает Зверевич.

Ясно, ясно… не нарываюсь. Хотя очень хочется. Но поскольку я никого для кражи не нанимал, вывод один: или это кто-то заинтересованный в необычном артефакте (к примеру, люди графа Горчакова), или это…

…Шанк. Тем более что с момента приезда в лагерь я его не видел. То есть видел следы его жизнедеятельности в виде пары часов, сложенных в моей тумбочке, но не саму божественную длань. Украденное я тихо выбросил на плац. Хозяева подберут.

Час капитан Баканов пытается поймать меня на лжи и сыплет кучей вопросов. Спокойно отвечаю, чем привожу его в бешенство.

Далее приходится ещё час простоять около казармы, пока Баканов и его люди переворачивают там всё вверх дном. Ищите-ищите. Даже если сумку спёр Шанк, не думаю, что он оставил её в казарме. Он способен спрятать вещь так, что её не найдут никакие сыскари. Даже если она и находится сейчас в лагере.

Ещё три часа следаки обыскивают территорию лагеря. Баканов о чём-то довольно долго переругивается со Зверевичем, но это происходит далеко от нас, потому суть спора остаётся неизвестной.

Парни поглядывают на меня, явно ожидая ответов на невысказанные вопросы.

Пожимаю плечами и говорю:

– У следака обострение деменции. Почему-то он решил, что я могу находиться одновременно в двух местах.

Зверевич и Баканов уже направляются в нашу сторону. Точнее, в сторону КПП, около которого мы и столпились.

– …И держите своих сопляков в узде! – доносится до нас голос Баканова.

– Вы забываетесь, капитан! Попрошу вас выбирать выражения! – неожиданно рявкает рядом Лекс Львов.

А потом поступает совершенно неожиданное предложение от Зверевича:

– Хотите попробовать подержать в узде «этих сопляков» сами, господин капитан? Думаю, парни согласятся на спарринг с вашими людьми. Эти ребята – гордость нашей империи. Не просто так их ждёт обучение в Императорском училище. Или вы сомневаетесь в выборе его величества? Он лично отслеживает списки поступающих.

– Спарринг? – хмыкает Баканов. – Среди моих людей нет одарённых, кроме меня.

– Нервничаете? Зато у вас есть блокирующие дар артефакты.

Майор явно берёт капитана на слабо́. Теперь тому остаётся или признать, что он боится драться с восемнадцатилетками, или задействовать блокирующие дар артефакты – то есть опять же признать, что он боится нашего дара. Боится каких-то там «сопляков».

Над лагерем повисает напряжённое молчание.

– Согласен на спарринг под блокирующим артефактом, – выступаю вперёд. – Господин капитан, можете выбрать любого из своих людей, если не хотите сами.

Мне их блокираторы до Шанкровой коленки. Да, задействовать дар иллюзий я не смогу. Но у меня есть тьма. И уж божественную силу они хрен подавят своими артефактами. Это я знаю ещё с прошлого ареста.

Какое-то время капитан Баканов молча пялится на меня. Потом поворачивается к своим бычкам и кивает. Один из них тоже делает шаг вперёд.

– Тогда, князь, будьте добры надеть вот это. – Перед моим лицом повисают наручники-блокираторы. – На любую кисть.

Киваю, забирая артефакт и защёлкивая его на руке. Мгновенно наваливается сосущее ощущение пустоты. Словно меня отделили от мира непроницаемой мембраной.

Оцениваю противника. Высокий, крепко сбитый мужик. Он уже легко подпрыгивает на месте, выдавая как минимум знание бокса. И если в росте я ему не уступаю, то весовая категория у меня другая – килограммов на двадцать меньше. Значит, сближаться нам нельзя – задавит массой.

То есть это он думает, что нельзя. Ну… не зря ж я втирал вчера парням про тактику, стратегию и мою непросчитываемость. Сейчас мой противник видит перед собой довольно тощего паренька. И…

…сильно ошибается. Потому что я легко шевелю пальцами, пуская тьму по мышцам. Плетение укрепления. Теперь я и сильнее, и быстрее обычного человека. А его ждёт сюрприз. Пока он думает, что я буду держать его на расстоянии, я вполне могу сорвать дистанцию.

Жаль, не могу использовать когти и удавку. Окружающие уверены, что блокираторы не дадут мне задействовать дар. Пусть в этой уверенности и остаются.

– Какие-то ограничения? – спрашивает капитан, глядя на меня.

– Никаких, – спокойно отвечаю.

Лишь бы не вмешался Зверевич. Да, мне восемнадцать, и решения я могу принимать сам, но в лагере мы все подотчётны майору. Если что, ему за нас отвечать. Остаётся надеяться на то, что он доверяет моему чутью.

И навыкам.

Баканов кивает молча, но по лицу читается: «Сам напросился».

– Давайте уже! – поднимает руку Токсин.

Далеко идти не приходится: просто отходим с бетона на траву. И я тут же получаю прямой удар справа.

То есть противник думает, что получаю. Я же отскакиваю и… уклоняюсь уже от прямого слева. Амбидекстер, что ли? Отвечаю прямым коленом в корпус, гася скорость противника.

От неожиданности он хекает и пропускает мой второй удар.

Не ожидал от «сопляка»?

Размен ударами. Отступаю, снова увеличивая дистанцию. Под ногой мешается какой-то камешек. Мешкаю секунду. Но этого оказывается достаточно, чтобы противник схватил меня за шею и попытался перейти в партер. Пробиваю за такую наглость в пресс и, пока он не очухался, добавляю с разворота по почкам. Без ограничений – значит без.

Удар не достигает цели: противник достаточно быстр, чтобы разорвать дистанцию. Но теперь он смотрит на меня другими глазами и осторожничает.

Бдыщ! – прилетает от него сначала прямой удар рукой, а следом – добавочный низкий ногой.

Гашу разрывом дистанции первый удар, но ноги у мужика длинные, и вторым он меня всё же достаёт.

Отвечаю серией в корпус и тоже с добавкой с ноги по рёбрам. Снова разрыв дистанции.

– Давай, Камень, ты сможешь! – орёт из толпы Токсин.

Атака. Не успеваю блокировать ответный удар с разворота. Отклоняюсь, и он проходит по касательной, но это всё равно чувствительно. Рот наполняется кровью из прикушенного языка.

Сплёвываю на траву, следя за глазами противника. Он ведётся и бросает взгляд на кровавый плевок, теряя контроль над схваткой. Срываюсь и провожу серию ударов в корпус. Добавляю боковым в голову, но бью уже в пустоту – мужик уходит с линии атаки.

Кажется, пора заканчивать. Моё плетение укрепления длится всего несколько минут. Не успею заломать его до того, как эффект закончится, – расчёт противника на силу оправдается.

Делаю вид, что замешкался, и позволяю ему перевести бой в партер. Да, он стал осторожнее, но всё равно уверен, что в партере заломает меня чистой силой.

Позволяю ему взять мою шею в захват и опрокинуть меня на спину. Гашу инерцию разворотом ног и выворачиваюсь из хватки. Будь я обычным парнем – этого не хватило бы. Мало вырваться из захвата, надо переломить ситуацию и не попасть в следующий захват. Но я делаю то, чего противник точно не ожидает: хватаю его поперёк живота и резко поднимаюсь, чтобы тут же со всей силы обрушить его на землю.

Знаю, выглядит нереально. Пацан весом в каких-то семьдесят килограммов на чистом прессе отрывает от земли здоровенного мужика под девяносто. Прям слышу вырвавшийся у зрителей восхищённый выдох.

Противник ещё пытается сопротивляться, но я провожу серию ударов локтями. Мужик пробует прикрываться, но это бесполезно, это уже финишная прямая. Удар в корпус – разворот – два удара локтями по предплечьям и следующий – в живот. Обрушившись на соперника сверху, замираю, занеся локоть над его лицом.

Намёк понят?

Противник ещё не сдаётся, ещё не стучит ладонью по земле. Крепкий попался мужик, уважаю.

Но намёк понят.

– Довольно! – раздаётся голос капитана Баканова. – Победа засчитана. Вы хорошо обучили своих курсантов, господин майор.

Я поднимаюсь. Оцениваю повреждения. Правый глаз с той стороны, где я пропустил удар, явно наливается кровью, потому что картинка перед ним расплывается. Несколько синяков и гематом на корпусе – сейчас, когда горячка боя спала, я потихоньку начинаю их чувствовать. Но и бывший противник хорош: быстро следы от моих кулаков с его лица не сойдут.

– Ну ты силён, парень… – с удивлением говорит он, пожимая мне руку.

Я же изо всех сил стараюсь скрыть дрожь в мышцах. Это не откат, как с даром. Но представьте, что вы всю жизнь прожили на Луне, а потом переселились на Землю, сразу став в шесть раз тяжелее.

– Хороший бой, – отвечаю на его рукопожатие.

– Все свободны, – командует майор, и в его голосе я слышу гордость. Да и парни поглядывают на меня с уважением. – Каменский – в медпункт. На сегодня у тебя выходной.

– Есть, – отвечаю.

На самом деле я остался бы и посмотрел, чем закончится приезд Баканова. Но жёсткий взгляд Зверевича не оставляет мне выбора. Разворачиваюсь и иду в указанном направлении.

Когда я выхожу из медпункта, внедорожников уже нет. Зато прямо у порога меня поджидает вся команда. И, чувствую, спарринговаться сегодня в бункере мы будем до посинения.

Глава 7

Вечером после ужина возвращаюсь в бункер уже без парней. Надо поговорить с Шанком. Да и про колечко бога Шанкры я не забыл.

– Отыщи и притащи сюда младшего, – говорю Крайту. – Только осторожно. Не обидь.

Кошак срывается с места.

Опускаюсь прямо на каменный пол. Чёрт… За последние дни я так устал, что заснул бы прямо здесь. Но приходится ждать Крайта и Шанка.

Минут через пятнадцать, когда я и правда начинаю отключаться, в бункере наконец появляется мой кошак. Божественная длань свисает у него из пасти, путаясь пальцами в кошачьих передних лапах. И всеми силами изображает дохлую.

Знаем, плавали.

– Выплюнь, – говорю коту и тут же получаю прямо на колени обслюнявленную руку бога. – Фу. Ну что? – интересуюсь у руки бога войны. – Поговорим по душам?

Шанк спрыгивает с моих колен и на разговоры не идёт. Застывает напротив, растопырив все свои шесть пальцев. Правда, и не знаю я, как с ним разговаривать. Рта у него нет. Разум… Да, разум есть. Но какой-то… ситуативный. Если химеринга можно поставить по уровню развития на одну ступень с человеком, пусть и… своеобразным, то божественная длань разумна весьма условно.

– Да как же мне с тобой поговорить? – чешу в затылке.

– Крайт помочь старшему? – внезапно откликается кот.

– Знаешь, как с ним поговорить?

В ответ кошак начинает быстро-быстро что-то объяснять. Не словами, конечно. Кошачья гортань не предназначена для человеческих звуков. Он может транслировать мне слова, но предпочитает общаться мыслеобразами. На деле его «разговор» выглядит как куча разных картинок, транслируемых мне в мозг.

– Хватит, хватит! – выставляю вперёд ладонь, обрывая мыслепоток от Крайта. – Помедленнее, пожалуйста.

Какое-то время кот смотрит на меня с укоризной в ярко-синих глазах.

Поэтому я сажусь в позу медитации и максимально расслабляюсь. Что ж… думаю, нам предстоит долгий ментальный разговор. Придётся общаться через Крайта. Но я хотя бы смогу задать интересующие меня вопросы.

– Спроси: он украл сумку из следственного отдела?

Несколько минут тишины. Напряжённый обмен… я бы сказал – взглядами между химерингом и рукой бога, но у последней нет глаз. Хотя ощущение, что Шанк каким-то образом всё прекрасно видит, меня не покидает.

А потом от кота приходят картинки.

Я нахожусь в знакомой допросной. Дверь открывается, и моя челюсть натурально хлопается на грудь. Потому что в комнату входит не кто иной, как граф Горчаков. А в руках у него…

…сумка Шанка.

– Узнаёшь? – Он подталкивает сумку ближе.

Делаю вид, что рассматриваю. Потом пожимаю плечами:

– И что?

– Это твоя вещь, Каменский. И я нашёл её в СВОЁМ личном сейфе. Давай сразу перекрутим момент, где ты отмазываешься и тратишь моё время.

Надо же… Тогда я чувствовал, что Шанк рядом, но не знал, что настолько. Выходит, сидел где-то в вентиляции и наблюдал.

Откатом ловлю его жуткую злость от потери сокровища. Реального сокровища. Эмоции, что транслирует мне Крайт, не передать словами. Сумка для руки бога – всё равно что жизнь. А ещё я чувствую вину Шанка и желание мне помочь.

Но почему? Что в этой сумке такого ценного? Что он украл и что оберегает?

– Я понял, что он хотел мне помочь. – Протягиваю руку и глажу химеринга между ушей. – Но почему эта сумка так для него важна?

Пара минут – и приходят ответы.

⁂

Шанкар-ал-Тар, золотой дракон

Множество лет назад

– Проснись, дракон!

Шанкар-ал-Тар узнаёт голос друга и пытается открыть глаза. Именно пытается, потому что тело будто не принимает приказов мозга. Нет никакой тяжести, никакой боли. Но он не чувствует себя. Хотя и слышит чьи-то быстрые шаги. Они эхом отражаются от стен и множатся. Или друг и правда пришёл не один?

Каким-то невероятным усилием воли Шанкар прозревает. Но оглядеться не получается: тело по-прежнему не слушается.

Пытается подняться на ноги. Тоже тщетно. Такое ощущение, будто ног просто нет.

Или и правда нет?

Его обливает паникой. Слишком близко к морде каменный пол. Шанкар никогда не жаловался на зрение, но сейчас он видит даже мелкие золотые крупицы, усеявшие пол. Что это такое?

От его близкого дыхания этот золотой песок должен был клубами подниматься в воздух. Так отчего лежит спокойно и даже не шевелится?

– Шанкра? – зовёт он друга.

– А, ты очнулся, – раздаётся за спиной весёлый голос.

Шанкар немного успокаивается. Раз друг весел – значит, всё в порядке. Что бы ни случилось – вместе мы переживём всё.

– Шанкра… – повторяет он, но его перебивает другой голос. Незнакомый, неприятный и наглый.

– Где твоя сокровищница, золотой дракон? Говори! – приказывает он.

Сокровищница? Ишь, чего захотел! Шанкар хочет рассмеяться. Хочет повернуться, увидеть наглеца и разорвать его на куски. Но вместо этого почему-то отвечает:

– В горах у Бездны. На самом высоком пике.

Р-р-ргах! Что происходит? Как кто-то может приказывать ему – золотому дракону, отмеченному печатью самого Высшего?!

– Шанкр-р-р-ра! – рычит дракон. – Помоги!

– Уверен, ты устроил там немало ловушек, – хмыкает всё тот же наглый незнакомец. – Расскажи, как их обойти.

Шанкар пытается молчать. Но правда рвётся из него потоком. И дракон рассказывает всё: и про зыбучие камни, и про големов-охранников, и про секрет невидимого моста. Голос словно живёт своей жизнью, отдельной от драконьего тела.

К тому же он не может сосредоточиться, чтобы обдумать ситуацию. Мысли расползаются, словно пещерные крысы. Словно он становится настоящим собой только тогда, когда отвечает на чужие вопросы. Зато ясно ощущает чужую волю, сковавшую его собственную.

А потом Шанкар слышит голос Шанкры – голос того, кто на протяжении многих лет был его лучшим другом.

– Ты узнал всё, что хотел? – говорит Шанкра. – Тогда выполни своё обещание. Сила и мощь дракона переходит ко мне – а ты получаешь артефакт, данный ему Высшим.

Так вот в чём дело! Глаз Хаоса, артефакт, повелевающий тьмой. То, что не должно было увидеть свет и навечно похоронено в пещере Шанкара. То, что он должен был охранять по просьбе Высшего.

И с чем, выходит, не справился.

Значит, ты предал, Шанкра? Захотел украсть силу друга-дракона?

Гнев поднимается изнутри. Шанкару кажется, что ещё чуть-чуть – и он скинет с себя оковы чужой воли. Пол отдаляется, похоже, ему всё-таки удаётся подняться на ноги, но…

…ног он не видит. Вместо них под ним клубится молочный туман, сквозь который просвечивает всё тот же бесконечный золотой песок.

– Карх! Ты обещал, что он станет послушным! – визжит Шанкра, когда дракон всё же поворачивается в его сторону.

Отводит взгляд от бывшего друга и встречается с глазами человека, которого никогда не видел раньше. Щуплый даже для людей, с совершенно непримечательной внешностью. Не то что бывший друг Шанкра – воин до мозга крепких костей.

– Замри! – приказывает незнакомец, и…

…Шанкар замирает.

Незнакомец начинает читать какое-то заклинание. В голове Шанкара мутится ещё сильнее. Мысли путаются.

Он рычит – ведь это всё, что ему осталось. Забить рыком боль от предательства и обиды. Чем они околдовали его? Как победили?

Всё, что дракон помнит, – это то, как Шанкра залечивал его раны после ожесточённой схватки с армией очередного полководца. Одержимый желанием сплотить народы, Шанкра захватывал всё новые и новые земли. Когда его желание помочь людям трансформировалось в алчность? И как дракон не заметил этих перемен?

Золотой песок, которым засыпан пол пещеры, не даёт покоя. В нём есть что-то знакомое. Но разум сопротивляется, с каждым словом заклинателя Шанкар словно погружается в спячку. Он уже практически не дышит…

Или и правда не дышит?!

Реальность обрушивается на Шанкара как божественный кузнечный молот. Она даже выбивает его из состояния полустазиса. А ещё он наконец понимает, что это за золотой песок.

Это всё, что осталось от его несокрушимого золотого тела. Шанкар мёртв. Сейчас он просто дух дракона. От него почти ничего не осталось, и каждое слово заклинателя кроха за крохой отнимает у него последние всплески памяти.

Ещё немного – и Шанкар превратится в послушное руке хозяина орудие.

Гнев перерастает в панику. Кажется, Шанкару даже удаётся победить паутину заклятия. Он прижимается к полу и начинает яростно впитывать золотой песок. Касаясь его, песок растворяется.

Может, если Шанкар успеет впитать достаточно, он сумеет хотя бы немного стать собой. Сумеет вырваться отсюда.

Но это иллюзия. Голова кружится, мысли путаются. Шанкару кажется, что он становится меньше. Или не кажется? Пространство вокруг расширяется…

Дракон уже не дракон, но он продолжает судорожно метаться по полу, собирая частички себя.

– Карх! Не позволь ему впитать достаточно! – орёт Шанкра.

– Не беспокойся, будущий бог, – лениво отвечает тот, и дракона обжигает новым заклятием.

На его туманной лапе – странно изменившейся, почти человеческой на вид – медленно проявляется чёрное кольцо.

– Лови мой подарок в подтверждение нашего союза, – говорит Карх. – Пространственное кольцо. Пусть Шанкар собирает свои останки сколько хочет. Теперь всё золото, которого коснётся его дух, отправится в твою сокровищницу. И не беспокойся. Никто и никогда не сможет снять это кольцо.

⁂

Картинки, транслируемые кошаком, обрываются. Какое-то время я сижу в полном охренении.

Гоблинское дерьмо! Выходит, я был прав, когда вспоминал легенду о золотом драконе. Бог войны Шанкра и правда предал его ради божественной силы.

Я знал, что Шанкра мразь. Но не представлял насколько.

И без Карха не обошлось! Хотя это и было много лет назад. Даже не знаю – сколько. Наверное, тогда инквизитор Никрас Борх ещё даже не родился.

Заодно немного прояснился источник силы Карха и его наглость. Значит, Карх похитил артефакт Глаз хаоса, который, по просьбе Высшего, охранял золотой дракон Шанкар. И, судя по всему, каким-то образом Карху удалось подчинить себе этот артефакт.

А Высший об этом не знает…

Жаль, прошлого не изменить. Да и в этом мире мне такое знание без надобности. Однако я рад, что узнал одну из тайн бога тьмы. Потому что на каждую хитросделанную тварь найдётся свой хищник.

Видимо, стать этим хищником придётся мне.

– Ты в порядке? – на всякий случай интересуюсь у Крайта.

Не знаю, ощутил ли кот эмоции погибающего и преданного золотого дракона, но лично я хапнул боли по самое не балуйся.

Кстати… кольцо.

Бросаю взгляд на божественную длань. Скорее всего, связь пространственного кольца и сокровищницы Шанкры работала только до тех пор, пока рука была на своём законном месте… Чёрт! Незаконном, конечно! Дракона превратили в руку Шанкры.

А значит, вместе с этой рукой Шанкра потерял и возможность впитывать золото. Не знаю, как в этом мире, а в моём золото считается божественным металлом. Из него делают сердечники артефактов, магические доспехи, золотая нить вплетается в ловчие сети гильдийских охотников…

Это расходный материал, причём очень, очень дорогой. А армии Шанкры, бога войны, никогда не знали недостатка в магическом оружии и доспехах.

Теперь же золотой водопад резко иссяк. Вот о чём говорила Тея: нет кольца – нет доступа к тому месту, где Шанкра хотел что-то добыть. К сокровищнице.

Кстати… я же лично видел, как Шанк впитывал золото! Значит, несмотря на отсутствие связи с богом, золото по-прежнему куда-то переносится. Уж не в бывшую ли мою сумку? Возможно, Шанк каким-то образом сумел создать связь между ней и кольцом, превратил сумку в артефакт. И если дракону нужно золото, чтобы восстановить своё тело, понятно и отношение Шанка к своему сокровищу.

Ведь это его последняя надежда.

Да, в полной мере разумной руку бога не назовёшь. Но, видимо, остались какие-то инстинкты. Мне ли не знать, насколько сильной бывает ненависть. Когда не помнишь ничего, кроме желания отомстить. Когда это становится навязчивой идеей.

И нет, сейчас я не о себе. А о неупокоенных духах, с которыми мне, как инквизитору, не раз приходилось встречаться.

Может, именно этой ненависти дракона я обязан тем, что оторванная рука рванула за мной в другой мир после моего перерождения. Найти и уничтожить хотя бы кусочек Карховой силы. Вот почему в первую нашу встречу Шанк практически напал на меня.

Внезапно до меня доходит и ещё кое-что. Почему я всё время считал тьму абстрактной божественной силой? Логичнее же предположить, что это часть души Карха. Да, слишком небольшая, чтобы быть достаточно разумной. Да, желающая свободы от собственного хозяина.

Ещё при встрече с богиней любви стало понятно, что моя тьма не собирается возвращаться к Карху. Не собирается становиться чьей-то частью. Именно поэтому ей нужен полный контроль над моим телом.

Ей хочется стать самостоятельной. Стать богом.

Хрен ей.

Что же до Шанкар-ал-Тара…

Уж не знаю, нужен ли Российской империи собственный золотой дракон, но я даю себе обещание помочь ему. Собрать столько золота, сколько смогу. Я всегда ненавидел принуждение. И сейчас у меня есть возможность освободить прекрасное древнее создание.

– Но как он вообще всё это провернул? Как стырил сумку из следственного отдела? – спрашиваю у химеринга.

Тот показательно вздыхает, щурится – и я вижу новые картинки.

В принципе всё ровно так, как я и предполагал. В столицу Шанк отправился на машине одного из сержантов, который ехал по какому-то делу. Как нашёл Экспертный следственный отдел – не знаю. Главное, нашёл. А вернулся – тут я начал ржать – под капотом одного из внедорожников Баканова. И сумку как-то с собой припёр!

Другими словами, капитан сам привёз украденное «вещественное доказательство» в наш лагерь. Главную улику против меня.

– Ну ты силён! – Я с восхищением смотрю на руку бога. – Так опустить капитана! Кстати, выходит, Лекс был не так уж и неправ, когда назвал тебя Золотком?

– Камень! – слышу внезапно голос Бородина. – Спать идёшь или как? Там парни тебя обыскались.

– Спрячь. Только недалеко, – успеваю сказать Крайту, указав на руку бога. – Потом принесёшь обратно.

И только кот скрывается в тени одной из колонн, в зал заходит Токсин.

– Так и знал, что ты здесь, – улыбается он. – Вот чё тут делать в одиночестве? Даже над Палеем не поржать.

– Хочу немного позаниматься со своим духовным оружием, – отвечаю.

Действительно хочу. Надо привыкнуть к моему магическому посоху, которым теперь становится Шанк при нашем слиянии. И понять его возможности.

С обычным оружием проще, даже если оно артефактное. Сказано «прибавляет силу» – значит, прибавляет силу. Сказано «имеет отравляющий эффект» – значит, травит противника. Но Шанк – живой. Поэтому нужна ментальная связь. И контроль, чтобы не перевоплотился обратно в самый неподходящий момент.

Зато такое оружие способно насыщаться энергией убитых противников и усиливаться. По крайней мере я видел подобное в своём мире.

– Ух, клёво! – восхищённо цокает языком Токсин. – Можно посмотреть?

– Нельзя! – отрезаю.

Ещё бы. Даже Львов, который видел воплощение посоха, понятия не имеет, что это вовсе не духовное оружие, а мой «питомец». Духовное оружие воплощается из силы самого одарённого. А Шанк – отдельное от меня существо. С зачатками воли, желаний и эмоций.

– Топай давай, – киваю Токсину на арку выхода. – Хочу потренироваться в одиночестве.

– Как скажешь, Камень. – Он пожимает плечами и уходит.

– Проверь, чтобы тут никого не было, – говорю Крайту через несколько минут. – И посторожи выход. Если кто будет сюда рваться – разрешаю отключить. Только осторожно, не убей.

Конечно, я могу раскинуть сигнальную сеть, но хочется потренироваться всерьёз, не отвлекаясь на постоянный контроль пауков.

Когда кот исчезает, я приглашающе протягиваю руку к Шанку.

– Давай, иди ко мне. Я готов с тобой соединиться.

Какое-то время ничего не происходит. Не знаю, что является для Шанка триггером. Что провоцирует слияние. И лучше бы выяснить это пораньше. До того, как я отправлюсь в разлом, а там на меня нападут какие-нибудь монстры.

– Иди ко мне, – повторяю. – Стань моей силой, золотой дракон. И обещаю: я сделаю всё, чтобы тебе помочь.

А потом из руки бога вырываются уже знакомые колючие жгуты и впиваются в моё тело. Стиснув зубы, я наблюдаю за тем, как по этим жгутам в божественную длань начинает перекачиваться мой эфир.

Чёрт… Боюсь, твари разлома не будут ждать, пока моё оружие напитается эфиром. Поддерживать его на постоянку я не смогу, это отнимает силы. То есть придётся воплощать оружие непосредственно в процессе боя.

А значит, надо как-то ускорять процесс слияния.

Ну что ж… С этого и начнём.

Глава 8

Шанк – мой, и, видимо, именно этот факт становится причиной того, что процесс нашего с ним слияния оказался не таким уж сложным.

Значит, я уже могу идти в разлом. Да и тянуть дальше уже некуда.

Но открыть дверь – это первый шаг. За дверью могут обнаружиться большие проблемы. Потому следует быть готовым. Особенно если ты знаешь, что именно тебя ждёт. Ну, хотя бы примерно.

Это к тому, что открыть разлом я могу. Но лезть туда с одним химерингом и единственным оружием в виде магического посоха, с которым я ещё не знаком в реальной битве, – не дело. Но тут пока без вариантов.

Однако, чтобы выжить, нужно не только оружие. Нужен сухпаёк. И как минимум зелья, которые смогут облегчить жизнь мне и усложнить разломным монстрам.

С сухпайком в этом мире нет проблем. А зелья…

Помнится, Токсин за один день сделал зелье для ускорения движения эфира в каналах. И оно сработало отлично, хоть и было экспериментальным. У парня талант на это дело. Да и судя по его репутации… Вот яды, к примеру, точно мне не помешают. Как и действенные, сильные энергетики. Плюс что-то для укрепления каналов – потому что в разломе море тёмного эфира, а каналы Никиты Каменского я ещё не раскачал так, чтобы усваивать столько, сколько хотелось бы.

Но вряд ли он сможет сделать хоть что-то в лагере – нужна лаборатория. А значит, Токсин едет в столицу со мной.

Утром я вкратце излагаю ему свои нужды и вижу, как рот Токсина раскрывается, чтобы задать мне миллион вопросов. Но тут же парень хмыкает и спрашивает только одно:

– И как ты себе это представляешь? В лагере-то. Тут у меня даже ингредиентов нет. А с собой…

Он задумывается, явно прикидывает, чем может поделиться из своих запасов.

– Не, – мотаю головой, – главное, чтоб у тебя дома что-нибудь нашлось или сварить мог быстро. Зверевич отпустил меня в город. Поедешь со мной? Прямо сегодня.

– Если отпустят, – пожимает плечами Токсин.

Мне всё больше нравятся парни, которых я взял в свою команду. Умение вовремя прикусить язык – это ценное качество. Умение доверять командиру – не менее важное.

Сейчас Токсин в очередной раз продемонстрировал и доверие, и готовность действовать по моему приказу. Понятно, что до настоящей дружбы нам ещё далеко. Пока с его стороны это ченчик – обмен. Я помню его слова: «Ты мне техники плетений, я тебе – всё, что попросишь. Ну или почти всё».

Вот и отлично.

Правда, майор Зверевич так не думает. После просьбы отпустить в столицу Дмитрия Бородина в качестве моего сопровождающего он довольно долго молча смотрит мне в глаза, а потом ехидно интересуется:

– Телохранителем решили обзавестись, Каменский? Что ж только одним?

Глотаю эту наглость и спокойно отвечаю:

– Мне достаточно.

Разумеется, репутация Токсина, соответствующая его кличке, известна и Зверевичу. И он прекрасно понимает, что нужен мне не телохранитель, а отравитель. Ну или зельевар. А потому не предлагает мне в сопровождающие того же Лекса Львова, с которым гулять по Москве было бы куда безопаснее. Просто потому, что он сын главы Тайной канцелярии.

Зверевич вообще ничего мне не предлагает, а молча подписывает и мне, и Токсину разрешение покинуть военный лагерь.

И без обычной иронии говорит:

– Аккуратней там, Каменский.

Удачи не желает. Видимо, и в Российской империи среди военных есть суеверие по этому поводу. Желать удачи вслух опасно: можно вызвать энергетический удар по человеку, которому ты это говоришь. Всего лишь суеверие, да. Но чем не шутят здешние черти.

Кстати, о них.

– Амулет свой не забудь надеть, – напоминаю Токсину.

– Какой? – недоумевает он.

– Тот, который нечисть отталкивает.

В прошлый раз мы уезжали из лагеря на выходные по поводу успешного завершения соревнований и дня рождения великой княжны Анастасии – и везла нас с Токсином его кузина. Вот тогда в её машину забрался чёрт, потому что Токсин был без артефакта. А на магов света липнет вся нечисть…

Кстати, именно тогда я и узнал о том, что нечисть существует и в этом мире.

– На мне он, – ухмыляется Токсин. – Ну чё, забираем щас смартфоны и я звоню Таш? Не автостопом же до Москвы добираться. Вдруг у неё есть время за нами приехать.

Только теперь я вспоминаю о том, что в квартире Токсина эта самая Таш, его кузина, поселила Шаха – бывшего назаровского наёмника.

Ну, как поселила, так и выселит. Хотя… Тогда я потеряю Шаха из виду. Скорее всего, навсегда.

– Не надо звонить. Долго слишком ждать придётся.

И я возвращаюсь к Зверевичу – с вопросом, не подкинет ли нас кто до столицы.

– Через час, – невозмутимо отвечает тот. – Как раз собирался Беляева в училище сгонять.

Крайт соглашается идти со мной мгновенно, хотя без особой радости. А вот Шанк…

Божественная длань, снова заполучившая свою драгоценную сумку, готова сопровождать меня куда угодно – но расставаться со своим сокровищем не желает. Уговорить Шанка оказывается весьма сложно, но я обещаю ему золото – и в итоге он неохотно залезает в мой рюкзак.

⁂

Рассказывать Токсину о том, что у него появился жилец, я не собираюсь. Сам увидит. А вот о том, что я побывал в его квартире, сказать нужно.

– Извини, что без спроса, – заканчиваю краткий рассказ. – Но я тебе там подарок оставил.

– Хороший? – хмыкает Токсин. – Да ладно, Камень, был – значит, понадобилось. Надо тебе ключи сделать для удобства.

Как я открыл квартиру, он не спрашивает.

Стоит нам зайти, слышится грохот – будто на кухне уронили что-то. Или кого-то. И невнятное, но громкое ругательство. Токсин кидается на кухню, где и происходит немая сцена по типу прикольной книжки местного классика «Ревизор». Под названием «Не ждали». Иду за ним. Следом тенью скользит мой кошак.

Видимо, Костя Шах не ожидал даже Таш, что уж говорить о такой толпе. А потому, внезапно услышав, как открывается дверь, поскользнулся на мокром полу. Судя по швабре, валяющейся рядом, и опрокинутому ведру, он этот пол мыл. Офигеть. Надо же, какой чистоплотный…

Сидя на заднице, Шах пялится на нас круглыми глазами.

– Вы кто?! – требует Токсин.

– Я… – Шах разводит руками и поднимается. Он в одних трусах. – Константин. А вы, наверное, Дмитрий? Меня пустила сюда пожить ваша кузина.

– Наталья его привела, подтверждаю. Хороший парень, – раздаётся гулкий голос из пустоты. – Молока вдоволь, и за порядком следит. Полы вот два раза в день моет. И санузел отмыл до блеска, и окна, – перечисляет домовой. – Собирается обои переклеить, а то не нравится мне их цвет в зале.

То есть домовой Токсина пристроил бывшую шавку князя Назарова в домработницы. Молодец, однако.

Сдерживая усмешку, поддерживаю:

– Ага, так чисто стало.

Костя Шах немедленно узнаёт мой голос. И меня самого. В прошлый раз он моего лица не видел, но мы встречались и до этого – когда он пытался меня похитить по приказу князя Назарова. Что сам Назаров обозначил мне как ошибку…

Глаза Шаха сужаются, но он заставляет себя криво улыбнуться. Что ж, кругом молодец…

– Здравствуйте, – говорит он, отводя от меня взгляд. – Простите за вторжение, Дмитрий. Я приезжий, Наталья сказала, что могу тут пожить, пока вас нет. Вот, старался быть полезным…

Всё верно, Костик. Мы с тобой незнакомы.

– Спасибо, – задумчиво говорит Токсин. – Ну…

– Димон, да мы ж ненадолго, – вступаю я. – Пусть живёт, может? Раз уж Таш поселила.

– Обои поклеит! – добавляет домовой. – И ещё, Дима, он хочет кресло твоё старое перетянуть, говорит – умеет.

Токсин переводит взгляд с меня на угол кухни, где едва заметно клубится туман. Пожимает плечами.

– Ну раз Таш это надо… Живите, чё. Я так-то и после лагеря всего неделю тут буду, а там в общагу заселяюсь, – великодушно говорит он и добавляет: – Успеете и кресло починить.

Морда Шаха идёт красными пятнами.

– А в лабораторию твою он и носа не совал, – продолжает сливать инфу домовой. – Порядочный, порядочный, даже не сомневайся.

– Продолжайте тогда, – кивает Токсин, слегка пиная ведро. – Как закончите, скажите, а то жрать охота.

– И еда есть, сегодня вот Костя супчик сварил, на всех хватит, – отзывается домовой. – А то что ж всухомятку-то питаться.

Круто Шах попал.

Он, конечно, одарённый, и достаточно сильный – может, и сумел бы домового пришибить. Но деваться-то ему отсюда некуда. А потому хозяев обижать смысла нет, особенно таких, которые напакостить могут. Вот домовой его и эксплуатирует как хочет.

– Враг? – с сомнением спрашивает меня кот.

– Нет. Но смотри за ним. И за младшим. Домового не трогай!

– Пф! – отчётливо фыркает Крайт.

И в ответ раздаётся фырканье домового. Да уж. В квартире стало тесновато. А ведь со мной ещё и рука бога, которую не стоит демонстрировать Шаху…

Шанка выпускаю из рюкзака только в лаборатории. И Токсин, отлично запомнивший, какой разгром устроил тут мой «питомец» в прошлый раз, тяжко вздыхает.

– Крайт за ним присмотрит, – обещаю я и зову кошака. Транслирую ему: – Младшего из этой комнаты не выпускать.

Кот смотрит укоризненно. Ну да, у него уже не четыре глаза химеринга, чтобы следить сразу за двоими. Впрочем, думаю, с Шанком он договорится.

⁂

Достаю с полки два обрывка своей футболки и показываю Токсину:

– Вот подарок.

– Кровь, – мгновенно определяет он. – Чья?

– Точно разная. И аккуратней с ней.

– Понял, – кивает он и раскладывает тряпки по разным колбочкам. – Посмотрю. Так, Камень, давай ещё раз о зельях. То, что я делал для ускорения движения эфира в каналах, – это раз. Количество? Ингредиенты есть.

Я представления не имею, сколько пробуду в разломе. И сколько раз мне то зелье понадобится.

– Сколько сможешь. Но одноразовыми порциями в отдельных пузырьках. И остальные, кстати, так же. Ну… в разумных количествах. Давай по десятку, что ли.

– Понял. Дальше… Аптечка.

Перечисляю:

– Сильное обезболивающее, но действительно сильное и без последствий. Не наркота, – уточняю. – Антибиотики широкого спектра действия. От поноса. Противоаллергическое. Противоядие… ну, универсальное, если возможно.

– Если понадобится противоядие – тогда ещё и плазма крови не помешает… – говорит Токсин. – У тебя какая группа?

– Эм… – Напрягаю память Никиты Каменского. – Первая отрицательная.

– Повезло, такая у меня есть. Камень, я уж не знаю, куда ты собрался… Но готов составить компанию. Там явно не сахарно, судя по составу аптечки.

– Нет, – усмехаюсь я. – Справлюсь.

Он хмурится, но не настаивает.

– В общем, кое-что у меня есть, кое-что можно взять в аптеке. Не вопрос. Дальше.

Точно знаю, что вот антибиотики без рецепта не продадут. Но если Токсин говорит – можно взять, значит, в аптеке у него есть связи.

– Энергетики. И универсальный яд. Лучше несколько разных. Только не какими ты Юсупова травишь, это баловство.

– Смертельные нужны? – Он смотрит на меня пристально.

– Да, и рассчитанные на очень сильный организм. Типа слона.

– Угу. Этого нет, но я сварю. До завтра терпит же?

– Конечно. Ну, и для укрепления каналов. Это возможно?

– Конкретнее, – просит Токсин.

Приходится отвечать.

– Чтобы их не разорвало на хрен от большого количества эфира.

– У тебя тёмный эфир, – замечает Токсин и не удерживается от вопроса: – Ты чё, свой родовой источник нашёл?

Ну да, логично. Где ещё взять в этом мире большое количество тёмного эфира. Вариантов два: в родовом источнике и…

…в разломе.

– Извини, не могу сказать.

– Ну, лишь бы не в разлом собрался, – заключает Токсин. – И да, я могу такое зелье сварить. Есть наработки. Я пробовал из интереса, чисто посмотреть – что выйдет. Вот уж не думал, что кому-нибудь понадобится…

– Понадобилось.

– Угу. Ну, я всё понял, Камень. Всё будет. Завтра в это же время плюс-минус час.

Отлично. И хочется верить, что репутация Дмитрия Бородина как зельевара – не преувеличена… Потому что собрался я именно в разлом.

– Кушать подано! – гремит над нами домовой.

Усевшись за кухонный стол, мы с Токсином фигеем от сервировки и меню. Тут, блин, не только супчик, тут ещё и котлеты с пюрешкой, ломтики селёдки в каком-то соусе и даже компот.

И вряд ли всё это приготовлено для внезапного визита гостей. По ходу, домовые не только молоко с круассанами уважают. Круассанов, кстати, нам не дают. А готовит Шах так себе. Но жрать можно.

Селёдку неожиданно съедает мой кот.

После обеда Токсин уходит в лабораторию, а я, не стесняясь домового, который явно решил покрывать и меня, и Шаха, негромко спрашиваю:

– Как дела, Костик?

– Глумишься, пацан? – так же тихо хмыкает Шах.

– Князь Каменский, – напоминаю я.

– Именно, – кривится он. – И все мои беды от тебя, мать твою.

– Ага. Только если б я за Соболевым в ту лабораторию не пришёл, сидеть бы тебе там, пока не подохнешь. Недолго, думаю. Это я там заваруху устроил.

– Хрень несёшь, – отвечает Шах, но задумывается.

Матвей Соболев жив-здоров и свободно гуляет по Москве. И Шаху это явно известно.

– Ты кто такой вообще… князь? – спрашивает он.

– Говорил же – твоя совесть, – усмехаюсь я. – А совесть иногда появляется в нужный момент. Так что ты прикинь, Костик. Может, тебе выгодней со мной дружить, чем с кузиной Дмитрия.

Он меняется в лице и мотает головой.

– Ты ни черта не знаешь…

– Угу. Но хочу знать. Только потому ты здесь пока и сидишь.

И никуда отсюда не денешься. А мне можешь пригодиться. Это я вслух не говорю, но Шах и без того понимает. И мотает головой.

– Нет, Каменский. Лучше тебе не знать, поверь. А я жить хочу. Нормальным. Или хоть сдохнуть по-человечески.

Вот теперь понятно. Собственно, он сейчас мне всё и рассказал, сам того не понимая. Такой интересный выбор может быть только в одном случае: если он боится попасть обратно в лабораторию.

Значит, Таш каким-то образом связана с Колдуном. Или с организацией «Братство свободных». А ведь она аристократка. Но, собственно, я и был уверен, что аристократы в «Братстве» тоже есть. И, скорее всего, не только захудалые, как та же Таш, но и высокопоставленные.

При императорском дворе есть крысы. Очень жадные и опасные крысы.

– Ну ты всё же подумай, – советую я, поднимаясь. – Хорошо подумай, Костик. Время у тебя ещё есть.

Как и у меня. Целые сутки до того, как будет готова моя экипировка.

Оставив Шаха мыть посуду, Токсина готовить мне зелья, кота следить за Шанком, а домового – за всей толпой, я ухожу.

Мне не только зелья нужны.

А ещё стоит взглянуть на свою новую (а точнее – старую) собственность: клуб «Золотой гранат».

⁂

Закупаюсь я в ближайшем гипермаркете. Местные реалии радуют: нет проблем приобрести всё, что необходимо для похода хоть в горы, хоть в джунгли, хоть в иной мир. Причём приобрести в одном месте, от силы в двух.

Еду беру по минимуму, но чтобы хватило на неделю. Жрать в разломе нечего при всей моей неприхотливости. Но пять банок тушёнки и галеты я растяну надолго. Вода не нужна – она есть в разломе. Например, в наростах на стволах. С мерзким металлическим привкусом, но годная к употреблению.

Покупаю два неплохо сбалансированных ножа. Спички длительного горения. Моток тонкой прочной верёвки. Десяток мощных петард – могут понадобиться, чтобы хоть на какое-то время разогнать или отпугнуть монстров. Средства гигиены – влажные салфетки, отличная штука. Сменные шмотки и то, в чём пойду в разлом.

Курсантская форма для такого похода более чем хороша – учитывая, что это практически доспех. Но вот ходить в ней после разлома по городу будет уже нереально – только выкидывать. И придётся где-то добывать новый комплект… Потому я отыскиваю военторг, где покупаю камуфляжный комбез с кучей карманов и высокие, прочные и на удивление лёгкие ботинки. Там же приобретаю бинокль с режимом тепловизора. Есть и опция ночного видения, но это мне без надобности. Всё запихиваю в компактный, но вместительный тактический рюкзак и отношу к Токсину.

После чего еду в «Золотой гранат».

При виде комплекса зданий за вычурной кованой оградой я испытываю нечто вроде ностальгии.

Никита Каменский бывал здесь с отцом. Потрясался размахом клуба. А с четырнадцати годов мечтал попасть туда без родительского присмотра – и как оторваться с девчонками! Не сложилось…

Карту «Золотого граната», которую месяц назад дала мне Мила, я отдал Шанку. Точнее – обменял на пузырёк с зельем, который Шанк стырил у Токсина.

Но сейчас на мне форма курсанта Императорского высшего магического военного училища, и в клуб меня пропускают без вопросов. Немедленно подлетевшая девица-администратор буквально щебечет, сообщая мне, что «Золотой гранат» представляет собой концентрат разноплановых форм отдыха – в том числе небольшой отель, ресторан, бар, кинотеатр… и что-то там ещё.

Останавливаю её и прошу проводить меня к управляющему.

– Но, уважаемый господин…

Прерываю опять:

– Просто сообщите ему, что приехал князь Каменский.

Три минуты спустя мы идём к лифту, и девица поглядывает на меня так, будто приехал чуть не сам император. Неудивительно – если управляющий мгновенно согласился со мной встретиться.

По дороге внимательно осматриваюсь.

И вспоминаю слова Ильина: «Там пуговицы у вышибал стоят больше, чем вся коллекция костюмов для эротических игр графини Горчаковой».

Коллекцию графини я, конечно, не видел, но теперь верю: Ильин не особо преувеличил. Хотя иначе и быть не может, если уж двухдневное пребывание в этом клубе стоит около тридцати тысяч.

Управляющий встречает меня у дверей своего кабинета и ведёт себя так же, как девица-администратор. Разве что чуть менее подобострастно.

А кроме того, я мгновенно улавливаю от него очень неприятную эмоцию: опасение. Если не сказать – страх. И эмоция настолько сильная, что Михаил Евгеньевич Шурыгин не в силах её скрыть. Он уже знает, что теперь хозяин клуба – я. И сильно этим недоволен.

Видимо, князь Назаров не уделял клубу «Золотой гранат» особого внимания. А место это оч-чень сытное. И не только для его владельца.

Проверим.

Развалившись в удобном кресле, соглашаюсь на чашечку кофе и слушаю, как управляющий витиевато излагает мне о том, как прибылен, популярен и вообще прекрасен мой клуб.

Не прерываю его. Киваю, улыбаюсь, всем видом изображаю полное удовлетворение тем, что слышу.

А слышу я общие слова и уверения в том, что любое моё пожелание будет исполнено сей же час – и касаемо управления клубом, и касаемо моих личных предпочтений в развлечениях.

Видя мою показушную благосклонность, Шурыгин постепенно расправляет плечи и начинает предлагать всевозможные увеселения. Новому хозяину-то всего восемнадцать, вряд ли его интересует что-то другое. Ага…

Когда он доходит до почти интимного тона и описания прекрасности работающих здесь девушек, я улыбаюсь ещё шире и уточняю:

– А вроде бы в империи официальная проституция запрещена?

Шурыгин осекается.

– Мм… разумеется, князь! Конечно же запрещена! Это ни в коем случае не проституция, ну что вы, право! Это эскорт-услуги.

– Выгодный бизнес, – благодушно замечаю я.

– О, вне сомнений! – говорит он с явным облегчением. – И, конечно же, выбор у нас огромен. Тем более для особых клиентов. Ну а уж для вас, князь…

– Возможно, ближе к ночи я воспользуюсь некоторыми опциями, которые предлагает клуб. – Я подмигиваю Шурыгину. – Мне необходимо лично выяснить качество предоставляемых клубом… услуг. Но это к ночи. А пока что прошу вас предоставить мне возможность понаблюдать за тем, что здесь происходит.

– Да-да, князь! Сейчас мы проводим вас в…

– В охранный центр – или где у вас мониторы, демонстрирующие записи видеонаблюдения? Я желаю пока понаблюдать со стороны. Надеюсь, камеры стоят везде?

– Разумеется, – с недоумением отвечает Шурыгин.

– Прекрасно. Значит, проводите меня в центр видеонаблюдения.

Попялившись некоторое время в мониторы, транслирующие абсолютно все помещения клуба, я приказываю отвести меня обратно в кабинет. Где Шурыгин, по-прежнему недоумевая, опять поит меня вкуснейшим кофе.

– А теперь, милейший, предоставьте мне информацию о текущем числе клиентов. Сейчас же, – говорю я, отставив пустую чашку. – Оно ведь фиксируется?

– Д-да… Придётся немного подождать, князь, эта информация в цифровом виде. Нужно распечатать…

– Не нужно, я умею пользоваться планшетом. Или ноутбуком, без разницы.

– Но, князь, зачем вам это?..

– Немедленно. Вы же меня слышали?

Он исполняет приказ.

После чего я быстро убеждаюсь в своих подозрениях.

Как и думал. В каждом секторе клуба находится куда больше клиентов, чем это зафиксировано. Где-то так на треть.

Неплохой размах.

То есть примерно треть доходов от посещения людьми клуба «Золотой гранат» уходит налево. Полагаю, в карман любезного Михаила Евгеньевича Шурыгина. Ну и не только в его.

Но совершенно точно, что эта треть не шла в карман князя Назарова, а значит, и в мой не пойдёт. И число клиентов – только один параметр.

Клубу «Золотой гранат» срочно требуется полный, детальный аудит. Проверка всего, что только можно проверить.

В результате я крепко возьму управляющего за яйца. Как и всё руководство клуба. Понятно, есть вариант: всех их уволить – всю цепочку. Но смысл? А так у меня будет на них серьёзный компромат. К тому же заводить на всех этих сильно умных дельцов уголовные дела – значит испортить репутацию МОЕГО клуба.

И аудит нужно делать как можно быстрее, чтобы не успели подчистить следы воровства.

Вопрос, на кого бы свалить тот аудит…

Глава 9

Знакомств в сфере бизнеса и аудита у меня нет. То есть, конечно, Таш… Но обращаться к ней я не хочу. А Львов и Палей, которые наверняка могут что-то посоветовать, торчат в лагере без смартфонов.

Сижу на лавочке неподалёку от «Золотого граната», лениво пролистываю список контактов. Совсем небольшой.

Так, вот номер князя Назарова. Ну к этому обращаться я не собираюсь. Адвокат Урусов? Уж совет он точно может дать…

Выхватываю глазами «Андрей_страховой агент» и некоторое время пытаюсь сообразить, кто это.

Ах да. Тот мужик, которого я спас от бандитов на подмосковном шоссе. Они хотели стрясти с него денег за аварию, там явная подстава была. Позвонить ему, что ли… Страховой агент вряд ли знает аудиторские агентства, но мало ли. Во всяком случае он показался мне не слишком смелым, но весьма неглупым человеком, иначе бы я и не занёс в смартфон контакт с его визитки.

Представившись и напомнив о себе, вежливо спрашиваю:

– Как ваши дела?

– В порядке, – отвечает он. – Но вы же не за этим мне звоните, Никита, верно? Решили застраховаться?

– Почти. Андрей, вы мне случайно не посоветуете достойную аудиторскую фирму?

Пауза настолько длинна, что я уже думаю, что связь оборвалась.

Но мне отвечают:

– Главное, не обращайтесь в «Крепкий щит». Из достойных могу назвать «Жизнь без риска», но это очень дорого. «Спокойная жизнь» – подешевле и, в общем-то, надёжная фирма.

Он уверенно перечисляет ещё несколько названий, а потом опять делает паузу и со смешком говорит:

– Вообще-то, я и сам аудитор по профессии.

– Вот как? – медленно говорю я.

Интересно. И это ведь даже не интуиция сработала. Не иначе, богиня любви оставила мне своё благословение. Хотя, конечно, нет. Просто повезло. По закону смены чёрного и белого: вот арест, а вот в компенсацию – аудитор на блюдечке. Или, как здесь говорят, закон кармы: я же его спас. Опять же должна быть компенсация.

Правда, он не обязательно хороший аудитор.

– Но вы же страховой агент.

– Да. Потому что на прежнем месте работы… В общем, это неприятная история. Однако если чем-то могу помочь, я был бы только рад.

– Чем неприятна история?

– Мне очень везёт на подставы, – отвечает мой случайный знакомый. – Одну вы сами там, на шоссе, видели…

Так. Аудитор, которого обвинили в чём-то на прежнем месте работы и с треском уволили. Подставили…

– А не хотели бы вернуться к этой профессии? – интересуюсь, практически уверенный, что нашёл нужного человека.

– Вряд ли это возможно, – откликается он. – Я, скажем так, в чёрном списке.

Вскоре мы с ним сидим в кафешке неподалёку от «Золотого граната», и я внимательно слушаю его рассказ.

Андрей Ливанов попал в чёрный список не потому, что его подставили. Тут, скорее, наоборот: подставили, чтобы убрать из профессии. Он – человек повышенной честности. За что и пострадал: аудиторской фирме «Крепкий щит» не нужен работник, не способный переступить через свои принципы даже за деньги.

– Смело, – резюмирую, дослушав историю об его увольнении. – Очень смело, Андрей. Повезло, что вас не посадили.

– Не повезло, – усмехается он. – Замяли просто. Понимали же, что на суде я много чего интересного смогу рассказать о фирме. И я бы сам в суд пошёл, но что с семьёй тогда будет?

– Понимаю.

Ему лет тридцать. Трое детей, неодарённый. Я внимательно слежу за его реакциями, интонациями и мимикой. Однозначно не врёт. Одно только непонятно…

– Странно, что с таким характером вы тогда на шоссе перед бандюками мямлили, – говорю откровенно.

Андрей поднимает брови.

– А надо было на рожон лезть? Они б меня урыли, это ж шестёрки Бритого.

– А Бритый – это кто?

– Местная группировка, – вздыхает он. – А у меня дети… Я вам благодарен, Никита, за ту историю, но просто чудо, что они меня потом не отыскали за такой облом. Хотя, может, и найдут ещё.

То есть он вовсе не трус. Просто считает, что было бы лучше тем козлам заплатить. Спокойнее. А тут я нарисовался…

Принимаю решение.

– Справитесь с аудитом серьёзной организации?

Андрей откидывается на спинку стула и окидывает меня оценивающим взглядом.

– Простите… А какой именно организации требуется аудит? И кто вы? Если речь идёт о… гм…

Ну ясно. Боится, что я шестёрка очередной банды. Преступной группировки, если на языке закона. И сидит вот подбирает культурные слова, чтобы не то спросить, не то послать меня.

Спокойно поясняю:

– Аудит требуется клубу «Золотой гранат». Я – князь Каменский, его новый владелец.

Показываю свой паспорт и документы на владение клубом. Андрей Ливанов явно впечатлён. И очень удивлён.

– А речь у нас идёт о том, что управляющий клуба – вор. Если вы согласны на меня работать, то сейчас мы с вами поедем к моему адвокату. Он поможет оформить необходимые документы. Получите соответствующую доверенность и начнёте работать сегодня же. Оплата составит…

Называю очень достойную сумму – теперь я могу себе это позволить. Андрей Ливанов гулко сглатывает и моргает.

– Один же вы не справитесь? Найдёте сами надёжных людей или поручим это адвокату?

– Да, – говорит он, взяв себя в руки. – Я найду, конечно. Но, князь… Вы ведь меня не знаете совсем. Возможно, вам лучше обратиться в одну из фирм, которые я вам назвал. Да и ваш адвокат, скорее всего, удивится и посоветует вам то же самое.

– Пусть удивляется, – соглашаюсь я. – Так что, согласны? Времени на подумать нет.

Он хмурится.

– Ещё один вопрос. О какой доверенности вы говорите? На аудит нужно составить договор…

– И договор тоже. Но я хочу, чтобы вы на меня работали и далее, после проведения аудита. В качестве моего представителя во всех делах, связанных с клубом. У вас будет полный карт-бланш. Кажется, эта должность называется «исполнительный директор». Зарплата выше, чем у управляющего «Золотым гранатом».

Честно сказать, представления не имею, какую зарплату получает милейший вор Шурыгин. Ну вот Ливанов и выяснит. В том числе.

– Сам я не имею возможности этим заниматься, – поясняю ему. – Потянете?

– Да, потяну, – отвечает он, собравшись. – Благодарю за доверие, князь.

– Пункты по вопросу доверия мы укажем в договоре, – улыбаюсь я.

Потому что доверие – штука, понятно, хорошая, но не всегда оправдывается.

Однако я уверен, что Андрей Ливанов мне подходит.

А адвокат Урусов не откажется помочь и проследить.

⁂

Адвокат Урусов не показывает ни удивления, ни любопытства, ознакомившись с причиной моего визита. Интересуется только тем, в курсе ли мой опекун.

Ну да. Совершеннолетие в Российской империи наступает в двадцать один год, и этого возраста Никита Каменский достигнет только через три года.

Уточняю:

– Это действительно имеет значение?

– Увы, князь, – отвечает Урусов. – Согласно законодательству, необходимо согласие вашего опекуна.

Киваю.

– Тогда поручаю вам позаботиться о получении согласия графа Хатурова. Ваши труды, разумеется, будут оплачены. Мной.

Урусов косится на лежащие перед ним документы о том, что клуб «Золотой гранат» – моя собственность, и кивает тоже.

– Я вас понял, Никита Станиславович. Хорошо, тогда мы сейчас всё сделаем, а согласие опекуна я приложу чуть позже. Надеюсь, вы понимаете, что это немного… в обход закона?

– Уверен в вашей компетентности, – улыбаюсь я.

– Как быстро растут дети… – бормочет Урусов себе под нос. – Право, князь, я сочувствую вашему опекуну. Мне вот крайне сложно воспринимать вас как несовершеннолетнего.

Развожу руками.

Ну а что поделать, если я вырос сотни четыре лет назад.

Подписав у нотариуса все необходимые бумажки, я прощаюсь с обоими своими…

…работниками.

Не сомневаюсь, что Урусов немедленно выяснит всё об Андрее Ливанове, который получил доверенность на представление моих интересов в отношении клуба «Золотой гранат». Однако я уверен и в том, что не ошибся в профпригодности Ливанова.

Пусть адвокат и аудитор занимаются моими насущными делами в империи – аудитом, клубом, следствием. А я займусь тем, чего никто, кроме меня, не сделает.

Впрочем, дел на остаток вечера и ночь у меня нет, а потому возвращаюсь к Токсину, где позволяю себе пару часов бесцельного валяния на диване. Всё это время с интересом наблюдаю, как новая домработница в лице боевого мага, матерясь одними губами, перетягивает обшарпанное хозяйское кресло.

При этом домовой, явно развлекаясь, комментирует каждое движение Шаха, и я даже невольно начинаю ему сочувствовать. Шаху. Домовому-то чего сочувствовать, он тут в одиночестве явно скучал.

День заканчиваю медитацией на балконе, где и устраиваюсь спать.

А утром просыпаюсь оттого, что надо мной нависает Токсин и задумчиво тычет пальцем в мой голый живот.

– Это чё у тебя, Камень? Татушка?

Вспоминаю, что над пупком у меня розовое сердечко – ключ от мира богини любви. Долбаная Тея!

– А то не видишь, – бурчу недовольно.

В лагере я сердечко тщательно замазывал всеми подручными средствами. Не тратить же эфир, чтоб скрыть эту дрянь под иллюзией. А вчера забыл.

– Небось руна какая секретная, – задумчиво говорит Токсин, очень стараясь не ржать.

– Почти.

– Слышь, Камень… У меня мастер знакомый есть. Он тебе того… замазать может. Ну, дракона какого сверху изобразит. Хочешь?

Мысль хорошая. Правильная мысль!

– Хочу. – Смотрю на Токсина в упор и требую: – Хорош скалиться! Это я… спьяну.

– Ну тоже мастер попался хороший, – говорит Токсин, убирая ухмылку. – Эфира влил в татушку. Вон как подмигивает… Да не бычь, не скажу я никому. На когда договориться-то?

Зеваю и пожимаю плечами:

– Хрен знает. Как вернусь.

– Ага… Я тебе всё собрал. Ещё могу рюкзак пропитать особым составом. Сможешь смартфон в него класть – не разобьётся и не промокнет. Только это… Давай я с тобой пойду, а, Ник? Чёт меня твои сборы напрягли не по-детски.

Он очень редко называет меня по имени.

– Всё нормально будет, Димон, – отвечаю, поднимаясь. – Не напрягайся. Можешь спокойно ехать обратно в лагерь.

– Ну да, нормально… особенно если с собой есть яд для слона… – бормочет Токсин.

Но больше мы об этом не говорим.

⁂

К участку шоссе, где я две недели назад расстался с лешим, прибываю часа в три дня.

Углубляюсь в лес, где мгновенно лишаюсь своего пушистого спутника. Он коротко транслирует мне картинку: извивающиеся в траве змеи. Явно селёдки ему не хватило.

– Недолго! – предупреждаю вслед мелькнувшему в кустах чёрному хвосту.

Снимаю с себя оба рюкзака – с Шанком и с экипировкой, достаю из кармана нож и аккуратно режу руку.

Это самый простой способ вызвать нечисть, которая уже пила твою кровь. А местную навку я не только спасал, но и кормил, чтобы вернуть ей силы.

Мажу кровью ближайшее дерево.

Ждать приходится буквально несколько минут. Шуршит листва, как от порыва ветра, передо мной закручивается лёгкий смерчик, и из него выходит знакомая зеленоволосая девица. На ней надето всё то же короткое платье: тонкое, изодранное, порядком грязное. Но навка одёргивает его с неожиданным кокетством и широко мне улыбается:

– Здравствуй!

– Привет, милая.

Навка – это лесной дух. Сильная нечисть, обладает даром насылать мороки и порчу, но только на тех, кто причинил вред её лесу. И людей навки не любят, а уж эта особенно. Эту спёр из леса, приманив на красивую шмотку, барон Васильев, сучий оборотень-медведь. Запер, козлина, её в своём поместье, накачивал наркотой и заставлял танцевать для него. Только навка быстро померла бы без леса. Но из поместья я её вытащил, и барона с собой прихватил – не знаю уж, что с ним леший сделал. Но если и есть какая могилка, я на неё не пойду…

Оглядываю навку критическим взглядом. Явно здорова и даже слегка потолстела. Это у барона она выглядела чахлой и бесцветной, а теперь даже прозрачные глаза налиты яркой зеленью.

– Накормишь меня? – с надеждой спрашивает она.

– Ты говорила, я невкусный, – напоминаю.

– Всё равно еда, – говорит навка, обтирая пальцем мою кровь с дерева. Пробует, морщится и неожиданно жалуется: – Дядька Семён не велит людей трогать. А я никак не восстановлюсь. Дай крови? А я тебе станцую.

– В инете танцы посмотрю, – хмыкаю в ответ. Сильная и здоровая навка танцем кого угодно заморочит. Кроме меня, понятно, уже потому, что на мне печать Высшего, защищающая от любых ментальных воздействий.

Правда, танцуют навки покруче человеческих балерин. По крайней мере в моём мире. Но вряд ли здесь они сильно другие. Однако мне не до развлечений.

– В ине-е-ете… – тянет она обиженно. – Там такого нет! Ну не хочешь – и не надо. Тогда просто крови дай.

– Перебьёшься. Зови своего дядьку.

– Злой! – дуется навка. – А был добрый…

Хмыкаю и вытаскиваю из рюкзака шёлковое платьице, купленное в гипермаркете. Размер прикинул на глаз, но навку интересует сам факт и щедро рассыпанные по ткани блёстки. Она восторженно ахает, тянется к платью, но тут же отступает и спрашивает:

– Это мне?

Киваю.

– А за что? – спрашивает она с подозрением.

– Да просто так, – усмехаюсь в ответ. – Бери, подарок.

С нечистью надо дружить. Даже если ты инквизитор. Хотел бы я знать, какой магией обладают её представители. Но даже в своём мире выяснить это не сумел, хотя там нечисть колдовала очень зрелищно. Зато здесь – никакой показухи.

Вот и сейчас – навка, схватив блестящую тряпку, низко кланяется мне. А дальше всего лишь топает босой ногой и говорит:

– Жди.

На месте, где она только что стояла, опять закручивается смерчик, подхватывая с земли мелкий мусор. А потом в нём появляется довольная девичья мордашка и звонко пропевает:

– До-обрый! Хоро-оший! Спасибо тебе!

Леший появляется минут через двадцать. Крайт, никак не среагировавший на навку, тут же вылезает из кустов, что-то дожёвывая, и садится у моей ноги.

– Доброго дня, Семён Феоктистыч.

Вот уж про кого не скажешь, что нечисть. Мужик как мужик, и одет нормально, и стрижен, и побрит. Честно сказать, не видел бы его в деле – и не заподозрил бы, что это леший. Но на то он и высшая нечисть. Хозяин леса.

– И тебе не хворать, Никита Каменский, – говорит леший, щурясь на меня. – По делу или так, в гости заглянул?

– По делу, – развожу руками. – Мне в разлом нужно.

– Хех! – крякает леший. – Я хозяин леса, парень, а не портальный маг. Так что тут ты не по адресу.

– Я сам портальный маг. Мне бы попасть в то место, куда я тогда из разлома вышел. У вас в лесу, Семён Феоктистыч.

– А попроще-то подохнуть способа не нашёл? – интересуется леший. – Ты чего там забыл, в разломе? Кота выгулять?

Он кивает на Крайта. Крайт жмурится в ответ.

Кстати, сообщение о том, что мы идём в разлом, мой кошак воспринял довольно странно. Честно сказать, я думал, что он обрадуется. Но особой радости от него не ощутил. Неужели быть котом в этом мире ему нравится больше?

– И кота выгулять, – соглашаюсь я вслух. – Спросить вот хотел об этом. Вы сказали, в разломе он опять химерингом станет. А когда выйдем оттуда? Снова котом?

Леший кивает.

– Котом. Моё колдовство верное, не боись. Только… с каждым разом твоя мурка будет из разлома и кусок химеринга с собой выносить.

– Не понял? – напрягаюсь я.

– Да фигня, – отмахивается леший. – Ну, может, в темноте чешуйки под шерстью пробьются. Или когти длиннее станут. Или ещё чего по мелочи. Чуть подрастёт… Но при свете ничего не поменяется. Хотя… раз на десятый на нервах может и сильно подрасти. Тогда приходи, – говорит он великодушно. – Подправлю. Ты ж теперь в разлом повадишься… Чего-то там тебе мёдом обмазано…

Пожимаю плечами.

– Так подкинете меня, Семён Феоктистович?

Леший довольно долго молчит. И я даже знаю, о чём он думает: брать ли с меня плату. Но я притащил ему в подарок обидчика навки, так что…

– Ну а чего не подкинуть, – говорит он наконец. – Кто я такой, чтоб мешать хорошему парню монстрам в зубы лезть? Ты ж хороший парень, Никита Каменский?

– Стараюсь.

– Во… И навка моя говорит – хороший. Ладно, руку давай.

Подхватываю свои рюкзаки, а Крайт мгновенно лезет мне на плечо.

Жёсткая хватка лешего, минута тумана перед глазами – и я стою на нужной поляне. Интересно, если это – не портальная магия, такой вот перенос, то что?

Но спросить некого – лешего рядом нет. Уверен, что наблюдает за мной, но тут без вариантов.

Пью зелье для укрепления каналов, сваренное мне Токсином.

Прикрываю глаза и плету заклинание разрыва пространства.

Сложное, непривычное, забирающее много сил.

В воздухе расплывается радужная плёнка, а божественная тьма внутри меня замирает, предвкушая потоки тёмного эфира.

Гудит под ногами земля, бешеный ветер треплет деревья, температура воздуха понижается в секунды. Зверский холод.

Передо мной возникает арка, из которой пучится огромный пузырь. Рвётся, и я вижу мир разлома.

В который Крайт прыгает первым.

Глава 10

– Аргх!

Шагнув вслед за химерингом, я сразу же сгибаюсь пополам. Тёмного эфира здесь столько, что ощущение, будто в меня врезался автомобиль.

Попав сюда в первый раз, я был в полуотключке от огненной оплеухи Матвея Соболева, которая и вытолкнула нас с химерингом в разлом. Поэтому не так сильно прочувствовал мгновенное наполнение каналов эфиром. Сейчас же я радуюсь, что подумал об этом и выпил зелье укрепления. И что у меня есть такой бесконечно талантливый зельевар, как Токсин.

И нет, дело не в том, что он сделал действительно хорошее зелье. А в том, что в империи оно вообще на хрен никому не сдалось. Там, где мало эфира, не нужно укреплять каналы в расчёте на их мгновенное переполнение. Так что сваренное Токсином зелье – это эксперимент. Удачный, но фишка в том, что только чистому гению придёт в голову сделать что-то настолько бессмысленное, как это зелье.

Но вот в разломе оно мне жизненно необходимо. И оно явно работает.

Конечно, даже без зелья тёмный эфир меня не убил бы, но успокаивать силу в каналах пришлось бы довольно долго. Впрочем, лишним это не будет и сейчас.

Оглядываюсь, ища какую-нибудь дырку, в которую можно забиться, чтобы помедитировать. И заодно ловлю взглядом химеринга.

Он рядом. И да – это уже не привычный мне кот. Вернулись и четыре ярко-синих глаза, и длинный, раздражённо бьющий жалом по земле хвост, и чешуя.

Надо же! Да я соскучился!

– Привет снова, хвостатый, – треплю его по чешуйчатому загривку. – Красавец!

– Рядом никого, – транслирует он, вынюхивая воздух.

– Если кого серьёзного увидишь – покажи, – говорю, имея в виду свой навык смотреть его глазами. – И ещё. Нужно убежище. Найдёшь?

Химеринг разворачивается и мягко трусит в сторону ближайших развалин. Иду следом, рассматривая окружающее. Пытаюсь понять, то ли это место, откуда я в прошлый раз уходил.

Я почти забыл, какая странная в разломе архитектура и природа. Когда я попал сюда впервые, в голову пришло сравнение с творениями сумасшедшего чертёжника. Думаю, я был не слишком-то и неправ. Если у Теи есть свой собственный мир, то почему этому миру не принадлежать руке какого-нибудь божка?

Ну хотелось ему чего-то необычного… Так и получились вот эти чёрные деревья, будто нарисованные рукой ребёнка со страстью к геометрии – ни одной кривой линии. И эти странные пирамидальные здания. Кто-то тут когда-то жил, и точно не люди, не эльфы, ни одна из известных мне рас. Какие-то иные существа, предпочитающие не горизонтальные, а наклонные поверхности. Хрен знает, как у них были устроены органы, отвечающие за равновесие…

Кстати, такой мир вполне мог создать Карх. Потому что единственное, что здесь создано с большим разнообразием, – это твари. Я мог бы перечислить десятка два. Но все они заточены на одно: убивать.

Когда кот заводит меня за очередную перекошенную стену, я узнаю знакомую площадь в форме восьмиугольной звезды. Именно на ней я дрался с пауками. Кости так и остались лежать посередине.

Местная живность не подвержена тлену в знакомом нам значении. Зато она быстро превращается в ничто. Растворяется в воздухе, питая собой местные потоки эфира. Правда, кости вот остаются. В прошлый раз я нашёл отличные шарообразные суставы, чтобы сделать себе боло.

Внезапно в голову приходит мысль, что какие-то останки могут принадлежать и не разломным существам. А…

…изменённым людям. Тем, кого накачивают какой-то дрянью, после чего они мутируют и становятся способными выжить в разломе. Чтобы ходить сюда и выносить ценнейшие ингредиенты. На продаже сильно не разбогатеешь – продажу магических составляющих крепко держит в руках корона. Но есть и коллекционеры. А ещё – отчаявшиеся люди типа графа Горчакова. Такие отдадут последнее ради призрачного шанса получить нужное лекарство.

Ну, и не забудем нужды «Братства свободных». Если заговорщики хотят на равных сражаться с властями, им тоже понадобятся зелья и укрепляющие составы. Артефакты. Да мало ли что ещё!

Так что, думаю, мне могут встретиться и твари наподобие тех, с которыми я сражался в подземелье «Братства». И я даже не знаю, что хуже: здешние монстры или те рукотворные чудовища.

Вспоминаю чудовищных мутантов, которых я видел в подземелье – и убил своей тьмой.

Двухметровую чешуйчатую тварь с крокодильей челюстью и тридцатисантиметровыми когтями. Длинного как фонарный столб монстра и его лапы размером в экскаваторный ковш. И чёрные дыры в этих мутантах – там, где должен находиться источник одарённого…

Всё это время я осторожно двигаюсь за химерингом, который ищет мне место для медитации. Попутно жалею, что не сообразил купить дрон вдогонку к биноклю. Тут опыт сыграл со мной злую шутку: в моём мире не было подобных предметов. Поэтому мне куда привычнее рассчитывать на зрение химеринга, чем на электронику. В следующий раз надо не забыть приобрести электронного помощника. Тем более что сейчас, получив клуб «Золотой гранат», я смогу зарабатывать неплохие деньги.

Вскоре мой кот ныряет в тёмный провал под одним из разрушенных призматических зданий. Выглядит это как дыра в жопу мира, но поскольку химеринг спокоен, у меня нет причин ему не доверять. Спускаюсь следом, радуясь тому, что мы оба прекрасно видим в темноте.

Вниз ведёт полузасыпанный песком и камнями гладкий спуск. Никаких привычных лестниц. Что неудобно, хотя и терпимо. Ощущение, что дом планировал какой-нибудь слизняк, которому ноги даже в страшном сне не приснились.

Сделав три витка, спуск упирается в небольшое помещение. Здесь и правда никого. А по стене плетутся местные чёрные лианы. Я помню, что они полны воды, как и наросты на стволах чёрных деревьев.

– Молодец, – похлопываю кота по чешуйчатому загривку. – Тут и приведём себя в порядок.

Оглядываюсь в поисках места, куда можно примостить зад. Раскидываю берцами мелкие камни, отношу в сторону пару здоровых булыжников. Наконец, удовлетворённый расчищенным местом под медитацию, опускаюсь на пол.

– Охраняй, – приказываю химерингу.

Всё это время Шанк спокойно сидел в рюкзаке. Но не держать же его там всё время? Поэтому расстёгиваю молнию, выпускаю его и добавляю Крайту:

– И следи за младшим.

А потом откидываюсь на холодную каменную стену, чувствуя бурное течение эфира.

Сиськи Теи! Конечно, я понимаю, насколько авантюрен мой поход. Но нравится мне это или нет – спокойная жизнь никогда не была сильной стороной инквизитора Никраса Борха. И ничего, как-то выживал. Тем более дело не только в артефакте. Я должен узнать у Зефирки, что же случилось с дочерью князя Назарова. Скорее всего, он мне солгал, сказав, что она погибла при закрытии разлома. А зачем солгал?

Хотя «зачем», собственно, не вопрос. Я бы тоже не рассказал правды постороннему. Особенно если эта правда неприятна и секретна. Поэтому в голову пока приходит лишь одна причина такого молчания: князь Назаров связан с «Братством свободных» и заговорщиками против короны. Для короны это крайне неприятно – Назаров не последний человек в государстве. Но для меня это шанс подобраться к Колдуну.

Мысли не мешают медитировать. На автомате проверяю каналы, перенаправляю потоки.

– Иди сюда, – через какое-то время зову Шанка. – Поделюсь.

Думаю, лучше сейчас напитать его по возможности силой. Тогда при слиянии в единую систему для баланса потребуется меньше времени.

Рука бога послушно устраивается рядом. И я снова наблюдаю за тем, как колючие жгуты впиваются в тело. Закрываю глаза и вижу ток эфира. И чёрный сгусток тьмы внутри моего источника. А заодно понимаю, что с момента моего «путешествия» в подземелья «Братства» она стала… меньше?

Охреневаю от этого открытия.

Перед глазами проносится моё сражение с изменёнными в подземелье «Братства свободных». Нет. Никто из них не мог ей навредить. Знаю, что Тея теоретически может ей навредить. Но также понял, что богиня скорее стошнится радугой, чем лично прикоснётся к тьме Карха.

Тогда как она уменьшилась? Где я умудрился потерять кусок божественной силы?

Мельком приходит воспоминание.

– Хотелось посмотреть на тебя вживую, – сообщает Колдун. – И знаешь что? Я рад, что всё получилось именно так. Не знаю, что ты такое, но ты стоишь гораздо, гораздо дороже, чем я думал.

– Спасибо, что дождался, – пытаюсь сказать, но губы не слушаются.

Моя тьма тянется к нему всеми щупальцами, но я уже понимаю, что это бессмысленно: под ногами Колдуна открывается портал.

Он проваливается туда.

Одновременно за ним успевают нырнуть несколько щупалец.

И портал схлопывается, оставляя частички тьмы внутри.

Неужели в тот момент? Тогда ситуация вскользь прошла по разуму, было не до ревизии тьмы. Потом… как-то вылетело из головы.

– Не дёргайся, всё нормально, – успокаиваю химеринга, поняв, что он уловил моё нервное возбуждение.

Придётся подумать об этом позже. Как там… Делай что должен, и будь что будет.

⁂

Выйдя из медитации, чувствую себя готовым на любые подвиги. Баланс силы с Шанком тоже установлен. Уверен, теперь слияние с ним не потребует много времени. Прекрасно, что вокруг столько дармового эфира!

Достаю из рюкзака смартфон – прошло уже три часа. Хочется жрать, но это подождёт. А вот выпить воды не мешает.

Поднимаюсь и иду к одной из лиан. Машинально отращиваю когти тьмы и делаю надрез. Вода неприятная, с привкусом железа. Но приемлемая. Если бы тут не было воды, пришлось бы тащить с собой ведёрную баклагу. Вот было бы радости…

Хочу посадить Шанка снова в рюкзак, но он меня удивляет: сам цепляется сбоку за ремень штанов. Это не так чтобы удобно, но ничем не хуже привычных мне ножен. Так что засовываю его рюкзак в свой – всё удобнее тащить – и отправляюсь наверх.

Выбравшись на поверхность, достаю бинокль и всматриваюсь в окружающее. Если бы я ждал того, кто очень мне нужен, какое место я выбрал бы?

Не вопрос. Естественно, остался бы там, где мы встретились. Но место, где я сражался с пауками, мы уже прошли, и там никого не было. Понятно, что Зефирка вряд ли торчала бы посреди площади, но Крайт не почуял там живых.

Итак… если бы я не просто ждал того, кто мне нужен, а был духом в хрупком человеческом теле… то где бы я обосновался?

Снова осматриваюсь, а потом говорю Крайту:

– Двигаем во-он туда. – Указываю самое высокое здание в пределах видимости. Этажей примерно на десять. И, как ни странно, не развалившееся. – Нет, – добавляю, поймав вопрос химеринга. Точнее, картинку того, как он карабкается на самую вершину здания и озирает окрестности. – Нет, не ты один будешь наблюдать. Полезем вместе.

Не знаю, как Зефирка, а я точно выбрал бы самое высокое и самое безопасное место. Летающих тварей я тут пока не видел… Зато с высоты удобно наблюдать за окружающим.

И ждать.

Идём по остаткам улиц очень осторожно. Меньше всего мне хочется тратить время на ненужные сражения. Никакие ингредиенты я сейчас по карманам не распихаю, а моё время здесь ограничено сухпайком.

Странно, но чем ближе я подхожу к нужному зданию, тем больше вокруг разрушений. Будто где-то рядом – бывший эпицентр взрыва.

– Чёрт…

Мы выходим на край огромной воронки, и становится понятно, что случилось с ближайшими зданиями. Их наклонные фундаменты почти сползли в котлован диаметром в хороший такой стадион. Отчего часть домов рассыпалась, а часть застряла на полпути ко дну.

В памяти Никиты есть куча всякого оружия, которым можно пробить в земле такую дыру. К примеру, ФАБ–3000. Хотя, судя по тому, что я вижу, удар был в несколько раз сильнее. Не думаю, что здесь когда-нибудь летали самолёты. Однако, судя по кратеру в центре, сюда и правда свалилось что-то большое.

Когда-то мы строили охотничью ловушку на одно из божественных созданий. Тварища была размером с дом, поэтому и яма понадобилась серьёзная. Сверху прикрыли магическим маскирующим плетением и положили приманку.

Но тут точно что-то другое. К тому же воронке явно не один год. На сползших в её центр фундаментах уже появилась здешняя чёрная растительность. Странно, но из дыры фонит эфиром. Да так, что это ощущается, несмотря на его здешнюю плотность.

А ещё воронка перекрывает нам проход.

Обходить? А стоит ли…

Материализую удавку из тьмы. Выстреливаю ею в торчащий из разрушенного здания кус арматуры и пролетаю над краем воронки метров десять. Потом ещё раз… и ещё. Дюжина подходов – и я уже на другой стороне.

Химеринг огибает ямищу по куче камней, которые когда-то были зданием. Я уже начинаю думать, что всё в порядке, как внезапно щебень в воронке приходит в движение. И с адским грохотом начинает ссыпаться в центр. Так, словно под котлованом – пустота.

Гоблинское дерьмо! Шум стоит такой, будто в образовавшуюся дыру катится пятидесятивагонный товарняк. К прорицательнице не ходи – сейчас тут будет полно тварей.

Не успеваю об этом подумать, как замечаю сползающих по стене здания пауков. Ну, эти уже привычные.

Скидываю с плеч рюкзак и швыряю под ближайшую стену.

– Слияние! – командую, касаясь рукой Шанка.

Рука бога превращается в посох за какие-то секунды. За скорость приходится расплачиваться мгновенной резкой болью и недолгой дезориентацией.

Краткое плетение усиления мышц – чтобы соответствовать силе оружия. Взвешиваю его в руке. Сейчас проверим тебя в настоящей битве.

Выбираю самого крупного из пауков. Как правило, это вожак. Грохну его – есть шанс, что остальные один… два… трое уберутся куда подальше.

Первым на меня кидается вовсе не тот, которого я выбрал в соперники. При этом хитрая тварь начинает с плевка паутиной. Издалека.

Отмахиваюсь посохом. Сгусток энергии в его навершии касается паутины. Та шипит и вспыхивает. Отлично. Одной проблемой меньше.

– Займись главным! – командую химерингу.

Конечно, он меньше паука, зато у него тоже есть ядовитое жало. Которое тут же выстреливает в противника. Но смотреть на них мне некогда – оставшиеся трое уже обступили меня и явно примеряются, с какой стороны начинать жрать.

Отскакиваю от выпада двух когтистых лап и едва не попадаю под третью.

Хрясь! Срабатываю посохом как дубиной, и наглая загребушка твари ломается.

Отлично. Вот и решение. Ну что, мохноногие, давно на пузе не катались?

Трижды «хрясь» – и я пинком откидываю первого наглеца в воронку. Краем глаза ловлю, как бочонок с перебитыми лапами кувыркается вниз. И как его перемалывает лавиной несущихся туда же камней. Уверен, что простым посохом я бы не справился. Но Шанкар – божественное оружие. Пусть пока и не высшего ранга. И думаю, он ещё покажет себя.

– Твою!.. – Резко разворачиваюсь, потому что спину обжигает адской болью. Пахнет палёным. Словно кто-то только что выпустил в меня огненный шар. И это точно не паук – их я держу на контроле.

Если это и правда огонь, надо его сбить. Несмотря на боль, перекатываюсь по земле и быстро вскакиваю.

Но кто на меня напал и откуда? Взгляд мечется по развалинам. Отмечаю какое-то шевеление метрах в пятидесяти. Тварь пока не видно, но, судя по тому, как дрожит кусок стены, за которым она прячется, размер там нешуточный. Но… нет. Напала на меня не она.

Одновременно продолжаю охаживать пауков бронебойными ударами. Бой – это такое дело. Остановился – умер.

– Старший! – слышу ментальный оклик Крайта, и кот без предупреждения подключает меня к своему зрению.

Рычу. Картинка слишком резко меняется, и я чуть не теряю контроль над сражением. Но и кота понимаю. Я говорил, что не видел тут летающих тварей? Так вот как раз одна из них сейчас кружит прямо над моей головой.

На какие-то мгновения я замираю, рассматривая чудовище. Больше всего оно напоминает огромного чёрного нетопыря. Но когда оно немного снижается, я понимаю, что это…

…дракон. Просто исковерканный какой-то злой магией.

И он явно нацелен на меня. Выходит, огненная атака на его совести.

Ш-ш-шварк! На автомате отмахиваюсь от выпада паучьей лапы и откидываю предпоследнего паука в воронку.

Опять поднимаю глаза к небу. И понимаю, что дракон на всех парах пикирует на меня.

Гоблинское дерьмо. Прятаться тут некуда. Да от такой твари и не убежишь. Мой посох, будь он хоть сто раз божественным оружием, такому чудовищу до одного места. В нём же метров пятнадцать длины!

Что-то сбивает меня с ног, поддаёт прямо под зад и несётся вместе со мной. И я не сразу понимаю, что сижу на спине Крайта. Кошак делает попытку подхватить в зубы рюкзак, но огненный драконий плевок прямо под ногами заставляет его передумать.

Без еды и зелий я тут сдохну. Но будем решать проблемы по мере поступления. Иначе самая важная из них вот-вот превратит нас в пепел.

А потом мы устремляемся вниз, прямо в эпицентр скрежещущих и ссыпающихся в здоровенную дыру камней.

– Звер-р-рюга! – единственное слово, которое я себе позволяю, крепче сжав кошачьи бока.

Контроль над оружием я уже потерял – посох в момент превратился в божественную длань и теперь болтается у меня на шее.

Крайт несётся по движущимся булыжникам, ловко перескакивая с одного на другой ровно в тот момент, когда, кажется, нас уже вот-вот размажет. Не знаю, как там дракон: повернуться не получается. К тому же нет ничего хуже ёрзающего на спине пассажира. Уверен, что дракон от нас никуда не денется.

Денется такой, как же.

– Ар-р-р! – рычит кот и делает резкий вираж, потому что в спину нам ударяет очередной плевок.

Капли жидкого огня прожигают «горку». Думаю, Крайту тоже достаётся, потому что он весь как-то сжимается. Но продолжает нестись вперёд.

Несколько огромных прыжков – и мы с Крайтом и Шанкаром ныряем в ту самую дыру, куда минутами раньше я отправил пауков.

А потом начинается свободное падение.

Глава 11

Принимает нас что-то мягкое и пружинистое. Поняв, что это паутина, отращиваю когти тьмы, но ударить по сковывающим нас с котом нитям не успеваю.

– Аиша, отпусти, – слышу знакомый голос, и паутина слабнет, позволяя мне и Крайту выбраться на волю.

Аиша? Знакомое имя. Паучиха-симбионт Зефирки. Выходит, мы её всё-таки нашли? Не верю я в случайность таких случайностей.

– Зефирка? – уточняю, вглядываясь в темноту. Глаза ещё не перестроились на ночное зрение, но я уверен, что это она.

– Что такое зефирка? – следует вопрос нежным голоском.

Точно. Я ж оставил это имя для своего внутреннего пользования. И обещал придумать ей настоящее. Ну и ладно, я уже как-то привык называть её Зефиркой. Помню, думал о том, что она вся такая бледная и эфирная…

Надеюсь, не обидится.

– Ты же хотела имя? Я придумал, держи. Нравится?

Глаза наконец привыкают к темноте, и я вижу девушку. За время, что мы не виделись, в ней ничего не изменилось – смотреть на неё всё так же приятно. Даже здоровенная паучиха за её плечами вызывает приятные эмоции: всё же она нас спасла.

– Крайт! – одёргиваю, потому что кошак радостно пляшет вокруг девушки и только что не вылизывает её. – Ну что ты борзый, как во время гона. Прекрати приставать.

Ну, зато понятно, что кошара жив-здоров. И что дракон промахнулся. Ну или почти промахнулся – я замечаю подпалины на кошачьей чешуйчатой ляжке.

– Зефирка… – повторяет девушка. – Да, нравится. Спасибо.

Она кладёт тонкую руку на голову химеринга.

– Это ты меня услышал, да? Молодец.

Тот в счастье закрывает все четыре синих глаза. Да что с ним происходит? Ещё в прошлый раз он транслировал мне непристойные картинки с участием Зефирки. И сейчас явно рад встрече.

– Он тебя услышал? – повторяю.

– Да. Я позвала вас, потому что только так могла спасти. Но он слышит меня, а ты почему-то нет. – Она разводит руками.

Ну, если зов был ментальным, понятно, почему её услышал химеринг, но не я. Печать Высшего на моей душе защищает меня от ментального воздействия. И чтобы услышать чужой зов, я должен сам создать связь.

– За спасение спасибо.

Теперь я ей должен, а я не люблю оставаться в долгу.

– Но что ты сама делаешь под землёй? И что это за тварь там в воздухе? В прошлый раз мне такие не встречались.

Чёрт. Надеюсь, мне не придётся сражаться с нетопырём-драконом. Как-то это перебор даже для Никраса Борха. Что уж говорить о Никите Каменском.

– Не называй Хаадис тварью, – почему-то оскорбляется Зефирка. – На самом деле она очень милая. И таких, как она, больше нет.

– Прости, плакать не буду. Одной нам вполне достаточно. Кстати, твоя «милая» не найдёт нас здесь? Вдруг ей там скучно и перекусить нечем.

– Не бойся, они не пошлют её туда, где я. Испугаются.

Окидываю Зефирку взглядом. Она красивая. Пугаться не хочется, хочется совсем другого. Ну, и защитить, конечно, – учитывая, что это тело принадлежит обычной девушке. Княжне Назаровой. А вот внутри красотки – ни разу не девица, а очень опасная тварь. Когда она открывала для меня портал в прошлый раз, то местных сколопендр приложила знатно.

– Так… давай по порядку. Кто и чего испугается?

– Они… люди. Не такие, как ты. Совсем-совсем не такие. – Она откидывает за спину светлые длинные волосы. – Те, кто отобрал моё тело. В прошлый раз, когда они пытались меня поймать, я призвала на помощь местных существ. Они… убили всех. Зато я сбежала. Больше они за мной не приходили.

– Поэтому тут в округе нет тварей? Ты их собрала и их убили?

Кивает и добавляет:

– Наверное, они думают, что я сильная. Но это не так. Мои силы постепенно уходят. Боюсь, что, если не верну тело, просто исчезну.

А если исчезнет сущность, влившаяся в тело княжны Назаровой, я без проблем заберу тело княжны…

– Она ещё жива, – внезапно говорит Зефирка. – Девушка, за которой ты пришёл. Ты же пришёл за ней? Знай: если я исчезну – она умрёт. И у тебя не так много времени.

Жива? Уж не это ли она имела в виду, когда в прошлый раз говорила о каком-то секрете?

– Вот только давай обойдёмся без шантажа. Я постараюсь тебе помочь. Этого достаточно. Но… ты уверена в том, что сказала? Она жива?

– Уверена, – кивает, – я чувствую. Но сейчас её поддерживает моя сила. И если ты быстро вернёшь моё тело – то сможешь её спасти. Если же нет…

– Если нет?..

– Она угаснет вместе со мной.

– Тогда давай к делу. Что за тв… кхм… эта Хаадис? И да, покажи, как мне выбраться отсюда на поверхность. Забиться в щель – это, конечно, безопасно, но я здесь ни разу не за этим. Я кое-что потерял и хочу вернуть.

– А ты что-то потерял? Разве ты пришёл не за этой девушкой? – Зефирка обводит ладонями своё обнажённое тело. – Тогда что именно ты ищешь?

– И за ней тоже.

Но вообще… хороший вопрос… Я ведь даже не знаю, как выглядит британский артефакт. Судя по очертаниям предмета, который держал в лапах вожак псов-кинотров, это что-то небольшое и круглое. Но мало ли в мире небольших круглых предметов? Взять хотя бы голову Колдуна. Тоже вполне себе круглая. Оторву – хоть в футбол погоняю.

– Артефакт, – отвечаю. – Я потерял артефакт. Что-то не из этого мира. Что-то небольшое, но сильное. Возможно, он у тех людей, про которых ты говорила. Не видела ничего подобного?

– Прости, но нет. Зато я могу показать тебе, где их найти! Но только в обмен на…

– Я понял. В обмен на моё обещание найти твоё тело.

– На клятву найти моё тело, – поправляет она.

– Кстати, ты так и не сказала, как именно оно выглядит, – напоминаю. – И где его искать.

Девчонка какое-то время молчит, прикусив губу. А потом упрямо говорит, таращась на меня жёлтыми глазищами:

– Сначала клятва.

Уверен, есть в этих поисках здоровенная подлянка. Ждёт меня какой-то сюрприз. Но дело в том, что мне нужен британский артефакт. А кроме того, я хочу узнать, что случилось с дочерью князя Назарова. Как она оказалась в разломе. И как погибла.

– Я, князь Никита Каменский, клянусь, что найду твоё тело.

– И принесёшь его мне, – добавляет она.

– И принесу его тебе, – соглашаюсь и добавляю свои пять копеек: – В обмен на помощь в поиске артефакта.

Зефирка улыбается и говорит:

– Тогда я, Хаадис, в свою очередь обещаю князю Каменскому, что помогу отыскать нужный ему артефакт.

Хаадис? Я не ослышался?

– Разве не так зовут того нетопыря-переростка, что чуть не подпалил моему химерингу хвост?

– Это и есть моё тело, – кивает Зефирка, глядя на меня. – И его у меня украли.

Ох… ренеть не встать.

И как, простите, я должен это «принести»?..

– Выходит, ты тоже дракон, – говорю я, оглядывая взглядом девушку. – Расскажешь, что с тобой случилось? Мне кажется, в прошлый раз ты не знала, где искать своё тело.

– Не знала. Но несколько дней назад оно появилось. И… его изуродовали! – В её жёлтых глазах – гнев.

– Те люди?

– Да.

Неприятное известие. Не знаю, могут ли те, кто управляет драконом, видеть его глазами. Я ведь даже не накинул иллюзию невидимости. Кто ж знал, что здесь людно, как в столице в час пик?

Клизму Шанкры Колдуну в портал!

– Что случится, если я смогу притащить тебе этого… дракона? – Киваю в потолок пещеры.

– Я верну тело себе. А ты…

– Что я?

– Неважно. Может, тебе это не надо.

Думаю, я знаю, что она хотела сказать. Если она вернёт собственное тело, ей будет ни к чему тело дочери князя Назарова. Возможно, я смогу вынести его из разлома. Вот только много ли радости это принесёт отцу девушки?

Шанку, видимо, надоедает висеть у меня на поясе, и он перелезает на шею.

– Шанкар! Задушишь, дракон недоделанный. Слезай давай, хватит пассажирить! – рычу я, с трудом отрывая божественную длань от себя и потирая шею. Опускаю его на пол. – Побегай вокруг – вдруг найдёшь что-нибудь интересное.

Но Шанк прячется за босые ноги девушки.

– Почему ты назвал его драконом? – интересуется Зефирка. – Он же не дракон.

– Потому что он как раз дракон, – пожимаю плечами. – Только заколдованный. Кстати… Тут случайно нет какой-нибудь золотой жилы?

– Золото? Вы, люди, такие жадные…

Это я-то жадный?! Я, понимаешь ли, о ней пекусь, драконов ловлю-воспитываю, а тут – такой удар по моему человеколюбию.

Рассказываю ей историю Шанкара. Не всю, конечно, и без имён. Вкратце.

– Не только жадные, но и жестокие, – упрямо говорит она и нежно поднимает Шанка на руки.

– Так что там с золотом? – напоминаю.

– Прости, князь. Ничем не могу помочь.

Вот и стоило тогда выпендриваться и обзываться?

⁂

Мы идём по тёмным каменным лабиринтам. Ответвлений много, но я без проблем запоминаю путь. Если придётся идти самому – точно не заблужусь. Да и географического кретинизма у меня нет.

Зефирка больше не отвечает на мои вопросы, и я прекращаю их задавать. Придётся выяснять самому. Жаль, это займёт больше времени.

Которого у меня, кстати, не так много.

Кхе-х…

И жрать хочется…

Кстати, вода есть даже здесь – стекает нечастыми ручейками по каменным стенам. Пару раз я останавливаюсь и, подставив ладони, пью. Но сухпайки, как и зелья Токсина, остались на поверхности. Потерять их нереально – ту воронку я отыщу всегда. Но напрягает сказанное Зефиркой про каких-то «людей». Остаётся надеяться, что в тени разрушенной стены мой рюкзак в цвете «хаки» не слишком привлекает внимание. И что я успею забрать его до того, как найдёт кто-нибудь другой.

Радует одно: все местные твари питаются не мясом, а силой. Кто-то просто выпивает источник, кто-то растворяет его в кислоте, как двухголовые кабаны… Но мои сухпайки никого из здешней живности не заинтересуют. Наверное.

Машинально пожимаю плечами и чуть не шиплю от боли. Огненный плевок драконицы – это вам не шлепок краски из «лазертага». Мгновенно приходит яркое воспоминание об этом самом «лазертаге». Сиськи Теи! Чего только нет в голове этого мальчишки, тело которого мне досталось!

– Болит? – вдруг говорит Зефирка.

– Переживу.

– Нет, я могу помочь. Это же мой огонь.

Она прикладывает к моей спине прохладную ладошку, и боль действительно стихает.

– Спасибо.

Судя по всему, подземные лабиринты тянутся на многие километры. Но почему-то здесь нет монстров. Думаю, что-то их отпугивает. И вряд ли это Зефирка. Будь у неё сила отпугивать местную фауну – она не торчала бы под землёй.

Крайт следует за нами, а Шанк уже давно сидит на руках у девушки. Но это как раз понятно: золотой дракон овердофига лет не видел настоящую драконицу. Вот и охренел малость от счастья.

А вот кошак – извращуга и предатель.

– Мы пришли, – внезапно говорит Зефирка и указывает подбородком на узкий арочный проход. – Если пойдёшь сюда – выберешься на поверхность. А если проследишь за Хаадис – найдёшь и тех людей, про которых спрашивал.

Думаю, под землёй идти легче. Тут нет разрушений, нет развалин. А прямой путь существенно экономит время.

Прикасаюсь ладонью к шершавой стене. Выглядит странно. Так, будто тоннели выгрызли в толще камня сотни маленьких ртов.

– Знаешь, как далеко уходят эти подземные ходы?

– Только про этот ещё знаю. – Зефирка указывает на широкий проём справа от нас. – Но тебе он ни к чему.

– Не хочешь отвечать на мой вопрос?

– Не веришь – сходи сам. – Она наклоняется и опускает на пол Шанка. – Это недалеко. Я подожду тебя здесь.

Пожимаю плечами и направляюсь к указанному проходу. Опыт говорит, что нередко то, что кто-то считает несущественным, на поверку оказывается крайне важным.

Крайт следует за мной, а Шанк спрыгивает с рук Зефирки и уже привычно хватается за мой пояс. Внутренне улыбаюсь. История золотого дракона словно сделала нас ближе. Я вовсе не хочу потерять божественную длань. И то, что она превращается в крутое оружие, – лишь одна из причин.

Идти приходится минут десять. Потом коридор выводит в огромный зал. Он похож на тот, в котором мы встретили Зефирку. Вот только тут нет ссыпавшихся в воронку камней и разрушенных зданий. Зато посреди зала лежат останки дракона.

Подхожу ближе. В отличие от нетопыря Хаадис, этот дракон выглядит привычно. Стандартный такой ящер с рогатой башкой, гребнем через всю тушу и четырьмя лапами.

Однако какое-то несоответствие царапает сердце. Обойдя останки пару раз, я наконец понимаю – какое. Плоть на этом теле иссохла и мумифицировалась, но не испарилась. Значит, это существо не принадлежит миру разломов.

А Зефирка? Может ли быть, что она тоже не отсюда? Но тогда откуда в этом мире появились два дракона? И как один из них погиб?

Я тут же понимаю, что знаю ответ на последний вопрос.

Да, самолётов тут нет. Но дракон – был. Именно его падение оставило ту огромную воронку. А гигантское количество эфира усилило разрушения. Скорее всего, умирающий дракон полз под землёй какое-то время. Или искал выход наружу, или пытался спастись от преследователей – я уже не узнаю. Но уверен, что в его смерти виноваты те же, кто поймал Зефирку – то есть драконицу Хаадис.

Я знаю, что Колдун в своих лабораториях выращивает рабов, а может быть – и солдат. И управление телом дракона вполне вписывается в его задачи. Вырвать душу из тела и заставить тело работать на себя. В моём мире это называлось некромантией, но в империи в силу мизерного количества эфира подобное невозможно.

Боюсь, имперские некроманты, если они вообще есть, смогут оживить разве что мышь. А чтобы управлять такой махиной, как дракон, понадобится сотня местных одарённых. Но вот в разломе всё иначе.

⁂

Возвращаюсь к Зефирке и выбираюсь на поверхность через указанный ей проход. Мои «питомцы» опять без раздумий тянутся следом. И если в Крайте я был уверен (всё же мы стая), то в Шанке – не очень. Мог и с драконицей остаться.

Проход выводит нас в подвал одного из зданий.

Выглядываю наружу. Я уверен: хотя по подземному лабиринту мы с Зефиркой петляли долго, от воронки отошли не слишком далеко. Километров на десять. Правда, знакомых ориентиров пока нет. Зато в небе не торчит агрессивная драконья туша, что не может не радовать.

Путь обратно к воронке занимает более двух с половиной часов. Приходится тратить время на обход завалов. А в одном месте мы наталкиваемся на гнездо представителей местной фауны. Похожи они на помесь кальмара с носорогом и весят примерно столько же, сколько последний. Поэтому я предпочитаю обойти их стороной и не нарываться. Хотя необходимость осторожничать уже подбешивает. Хотелось бы мне выбраться сюда просто на охоту. Размяться так, как привык разминаться инквизитор Никрас Борх, – с огоньком.

А вместо этого я как крыса шкерюсь по норам.

Бесит, короче.

Интересно, а что будет, если мы натолкнёмся на стаю химерингов? Станет ли Крайт сражаться с ними? Предпочёл бы не проверять. Хотя поговорить об этом с котом лишним не будет. Кто предупреждён – тот вооружён.

Совсем обойтись без сражений не выходит: под строением, напоминающим эстакаду, нас уже ждут. Ну или не нас, а любую другую еду – неважно. Важно то, что приходится опять воплотить посох. Твари, что выкатились на нас клубком, небольшие, похожие на довольно крупных варанов. А ещё их много и они полупрозрачны. В местной полутьме их почти не видно. Юркие, гибкие, быстрые как тараканы, они носятся вокруг, норовя взять числом. И даже пару раз умудряются укусить меня за икры.

Приходится вспомнить пару приёмов-вертушек и показать им, кто здесь хозяин. Обхожусь даже без вливания тьмы в мышцы. Благо что тёмного эфира здесь – завались.

После боя делаю получасовой привал на медитацию. Без зелок Токсина организм захлёбывается в эфире, а это чревато неправильным расчётом сил в бою.

Дойдя до воронки, отправляю кошака отыскать и притащить рюкзак, с чем он справляется минут за пятнадцать. Заползаем в очередную дыру, где я наконец-то пью очередную зелку Токсина. А потом разрываю упаковку сухпая. Тушёнка с галетами сейчас кажется мне верхом кулинарного искусства.

Крайт спокойно сидит рядом и не выглядит голодным. Но это, уверен, потому что он успел выпить источники вожака пауков и пары «варанов». На какое-то время ему хватит.

– Ты видел, откуда прилетела та тварь? – мысленно вспоминаю дракона-нетопыря.

Кот какое-то время вертит головой, а потом определяется с направлением и делает стойку на запад.

– Прекрасно, – киваю и треплю его между ушей. – Ты – герой.

Лучше и быть не может. Потому что это в той же стороне, где мы оставили Зефирку. Кстати…

Достаю сотовый и включаю карту Подмосковья. Не онлайн, естественно. Но сойдёт и так. Перед отправкой сюда я отметил на ней расположение бункера, в котором впервые встретил главу «Братства свободных». А сейчас свожу с картой уже известные здешние ориентиры. Нелишним будет наведаться туда, где в нашем мире стоит тот самый бункер.

Колдун умеет открывать порталы. Возможно, на этой стороне у него есть какая-то база? Если да, понятно, почему боевики князя Львова нашли в том бункере лишь мебель да разбитые вдрызг приборы. Всё самое важное можно было без проблем портануть на эту сторону.

Если, конечно, у вас в подчинении есть изменённые, которые способны здесь не сдохнуть.

В любом случае проверить стоит. Тем более что это не слишком далеко – километров двадцать на запад.

Глава 12

После ужина жизнь кажется прекраснее. Уж не знаю, какие гормоны выплеснулись в кровь после нескольких галет и жалкой порции мяса, но сейчас мне кажется, что я способен свернуть горы. Ну, и накостылять нетопырю Хаадис. Тем более что в мозгу уже начала оформляться некая идея будущего боя. Не факт, что задуманное получится, но попробовать стоит. А пока…

…я всё же хочу добраться до того здания, которое облюбовал с самого начала. Не думаю, что драконица прилетела случайно. Надолго в патруль некротическое существо тоже не отправить: любой одарённый загнётся от необходимости много часов удерживать его под контролем. Значит, где-то должны сидеть наблюдатели.

Так почему бы не там? Я бы выбрал именно это место.

Минут через двадцать я уже стою под тем зданием. Снизу оно кажется ещё выше. Монстров в округе нет, что подтверждает Крайт.

– Однако… – не сдерживаюсь я, заглянув в полутьму первого этажа.

И дело не в том, что перекрытия внутри здания словно хорошо перемолоты стадом слонов и забраться наверх нет никакой возможности. Дело в том, что кто-то эту возможность мне любезно предоставил.

Сверху свисает обычный стальной трос, на который подвешен стандартный подъёмник с электродвижком. Вещь настолько здесь чуждая, что какое-то время я просто молча пялюсь на крашенные в болотный цвет борта.

Потом внимательно осматриваю всё вокруг. Раз люлька внизу – то и наблюдателей сейчас нет. Что не помешало бы им оставить какой-нибудь сюрприз не в меру любопытному туристу вроде меня.

Однако никаких ловушек я не нахожу. Скорее всего, гостей тут не ожидают. Поэтому забираюсь в люльку и нажимаю кнопку подъёма. А когда она поднимается на последний этаж, отправляю её обратно.

Помещение примерно в сто квадратов. Крыша здания не обрушилась, поэтому кроме дыры в полу тут нет других разрушений. Зато есть оконные проёмы в каждой стене. Прям наблюдательная вышка.

Прекрасно. Тут и подожду.

Осматриваю засидку. Тут есть даже вода в невскрытых пластиковых бутылках. Что идёт вразрез с моими представлениями об изменённых. Бутылки – это часть цивилизации. А тех монстров, которых я видел, я скорее представлю себе лакающими воду из какой-нибудь лужи.

Впрочем, подъёмник с движком и генератором тоже не вписываются в эту схему.

Достаю бинокль и внимательно оглядываю окрестности. Тут же обнаруживается неприятный сюрприз: тепловизор мне без надобности. Потому что жирного кротообразного монстра я вижу отлично, а вот его тепловая сигнатура не светится красным. Значит, придётся рассчитывать только на своё зрение.

Зато неплохо помогает функция лидара. Определяю основные ориентиры и мысленно прокладываю путь. На всякий случай. Пару раз бегаю отлить подальше от засидки. Воздух здесь пресный, в нём практически нет ярких запахов, и потому не хочется предупреждать будущих «языков» о моём присутствии.

Но приходят они лишь на следующее утро. Я успеваю выспаться, оставив Крайта патрулировать окрестности. И один раз отпускаю пожрать. За его охотой на тварей вроде варанов я даже наблюдаю в бинокль. Правда, потом он исчезает внутри одного из зданий, и остальное мне уже не видно.

Ещё пару часов тренируюсь набрасывать на лицо что-то вроде теневой маски. Иллюзия невидимости слишком глобальна, и долго её не продержу. А знать, как я выгляжу, пришельцам вовсе не обязательно. Потому маска необходима.

Первым напрягается химеринг. Потом и я слышу гулкий звук шагов, отражающийся от стен. Следом лязгает трос подъёмника и раздаётся равномерное жужжание электродвижка и генератора.

– Слияние! – тихо командую Шанку.

И накидываю на лицо теневую маску.

Быстро оглядываю окружающее, но нет. Никаких следов я не оставил. Даже воду не тронул – использовал набранную из лианы в прихваченную с собой пустую пластиковую бутылку.

Как только люлька показывается над полом, ласково принимаю обоих пришельцев. Точнее, одного захлёстываю удавкой, а второго приголубливаю Шанкаром по затылку. Не слишком сильно, чтобы не убить.

Этого оказывается достаточно, чтобы на несколько секунд отбить у них охоту к сопротивлению. И вовремя, потому что на шее у обоих висят автоматы. Может, по пути они и держали их наизготовку, но, добравшись до верха, расслабились.

И на вид это нормальные люди, ни разу не мутанты.

Росчерк когтями тьмы – и ремни лопаются раньше, чем мужики успевают подхватить свои пукалки. Молниеносный выпад шипастого хвоста – и калаши уже валяются у моих ног.

Поднимать чужое оружие и тут же направлять его на противника будет только дебил. Хрен его знает, есть ли там патрон в стволе.

Поэтому пинком откидываю автоматы подальше. Мы лучше по старинке. Дубиной. К тому же стрелять здесь, в открытом помещении, – всё равно что подписать себе смертный приговор.

– Р-руки! – рявкаю одному и кидаю ему наручники-стяжку. – Надел на своего приятеля. Быстр-ро!

Он подчиняется беспрекословно. Думаю, шок имеет место. Уверен, особенное удовольствие им доставляет зрелище оскалившегося Крайта.

Но и я тоже удивлён. Те монстры, которых я видел в подземельях Колдуна, резко отличаются от сегодняшних пришельцев. Эти – обычные мужики в хаки. Одарённые.

И их источники на месте. Светлые.

Однако же подыхать от здешнего тёмного эфира они явно не собираются.

– Это – твоя пара, – бросаю ещё одни наручники.

Убедившись, что он не схалтурил при затягивании, по одному выволакиваю их на этаж. Конечно, выволакиваться они не хотят, и приходится малость помахать кулаками и ногами. Но удавка, которая всё ещё стягивает шею одного, и Шанкар в моей руке быстро расставляют всё по своим местам. Так что вскоре ударом сзади под колени я заставляю обоих опуститься на пол.

– Проконтролируй, чтобы не дёргались! – мысленно бросаю коту.

Он подходит ближе, и я вижу на мордах чужаков ужас. Что, нравится моя зверюга? Смотрите бесплатно, пока я добрый.

Нажимаю кнопку подъёмника и отправляю люльку вниз. Чтобы не мешалась, если мне покажется, что два «языка» слишком много и можно одного пнуть в пролом в полу.

– Слышь, урод, мы ж тебя найдём и на эксперименты пустим, – шипит один, и я сразу понимаю, что он мне не нужен. Пинок в грудь – и под испуганное восклицание второго он уже летит в ту самую дыру. С грохотом с его плеч соскальзывает такой же рюкзак, как и у меня.

Правда, летит мужик недалеко. Моя ловчая сеть на его ноге не позволяет ему упасть на подъёмник, качающийся метрах в десяти под нами. Но и четыре метра в свободном падении, будучи подвешенным за щиколотку, – ощущения не из приятных. И с жизнью заранее попрощаешься, и позвоночник с суставами перетрясёт так, что о любом сопротивлении забудешь.

– Тоже хочешь пустить меня на эксперименты? – интересуюсь у оставшегося, подходя к пролому и бросая туда короткий взгляд. Мужик болтается головой вниз, изгибаясь, как гусеница. – Слышь, экспериментатор! Минут через пятнадцать твои органы начнут давить на лёгкие, и ты начнёшь задыхаться. А ещё через полчаса все твои клапаны навернутся, и мозг буквально взорвётся.

Он молчит. Ну, пусть повисит. В том, что я сказал, нет ни слова неправды.

– Ну что, говорить будем? – спрашиваю у второго. – Или хочешь присоединиться?

Срываю с него рюкзак, охлопываю мужика. На груди нахожу странный предмет. Больше всего похоже на патронташ, заполненный мелкими пластиковыми капсулами. Достаю пару и убеждаюсь, что это – мини-инъекторы. Причём довольно много.

– Что это? – показываю владельцу.

«Крайт, надави менталом!» – кидаю мысленно.

– Анти… дот, – выдавливает пленник, ощутив все прелести ментального давления химеринга. – От…

– Да понял я, – прерываю, засовывая капсулы в нагрудный карман. – От здешнего эфира. Частота приёма?

– Раз в… час.

Бросаю взгляд на «патронташ». Девятнадцать штук. И пять пустых слотов. Похоже, не врёт. Хотя скоро будет видно.

Мысленно объясняю Крайту, что мне сейчас от него требуется. Я не менталист, а вот кот уловит ложь. Хотя и не сможет прочитать мысли.

– Итак… Кто вы такие, что здесь делаете и где остальные уроды? И не надо заливать, что вы случайно вдвоём решили прогуляться в разломе. – Я внимательно смотрю на пленника.

– Охотники, – выдавливает он.

«Ложь!» – приходит возмущённое от химеринга.

Ну, это я и сам знаю. Быстрый росчерк когтей тьмы – и на ляжке мужика появляется три глубоких разреза.

Он дёргается и начинает подвывать.

– Мне повторить вопрос? А… нет. Я передумал. Лучше повторим вот это. – Ещё одно движение, и на второй ляжке появляются разрезы. – Мало? Добавить?

– Не… надо, – отвечает он. – База на севере. И мы… правда охотники. Работаем за деньги. Ты сам-то кто? – чуть ли не визжит он.

– Я спросил – где остальные уроды.

– Лагерь на севере! Правда! – часто-часто кивает он.

Мне даже не надо улавливать возмущение Крайта, чтобы понять: урод опять лжёт. Но это и неважно. Главное – разговорить. И в любом случае можно сделать правильные выводы. Тело Зефирки явилось с запада. Значит, и база «Братства» там. Ну, или база Колдуна. Пока я не знаю, связано ли «Братство свободных» с его подпольной индустрией по производству изменённых.

Наклоняюсь к пленнику и без замаха тычу его в зубы.

– А если подумать получше?

Никогда не был жестоким, но эти мрази не вызывают ни капли жалости.

Значит, у Колдуна есть не только рабы. И есть антидоты, позволяющие одарённым со светлым эфиром гулять по разлому. Гениальное изобретение, которым Колдун не поспешил поделиться с остальным человечеством.

И вряд ли те, кто пьёт эти антидоты, не знают о существовании изменённых. Но им насрать. Они просто деньги зарабатывают.

Я пока не имел возможности порыться в базе данных пропавших одарённых, которую обещал мне Лекс. Но уверен, что Колдун угробил немало людей – и ведь не всех самолично. У него есть помощники.

– Это правда, – упрямится мужик, сплёвывая кровь.

Ну и ладно. Пусть думает, что ему удалось меня обмануть.

– Как далеко?

– День пути.

И снова ложь. Обычно, когда лгут о расстоянии, увеличивают его в надежде, что помощь подоспеет быстрее, чем думает враг. Значит, база в нескольких часах пешего хода отсюда. Впрочем, так я и думал.

– Как ты там? – Подхожу к дыре в полу. – Ещё не хочешь наружу? Нет? Молчишь? Ну и барабан тебе на шею. Виси.

Возвращаюсь к тому, что по-прежнему стоит на коленях. Жало химеринга продолжает намекающе качаться у урода перед глазами.

– Сколько вас? Пять, десять, пятнадцать, двадцать?

Человек устроен так, что на правильном числе у него обязательно сработает мимика. Делаю вид, что лениво созерцаю окружающее, на деле ловлю эмоции чужака. И на «десяти» его ресницы чуть дёргаются.

Отлично. Значит, около десятка человек. Немало. Но и не слишком много. Видимо, антидот достаточно дорог.

Итак, что мы имеем? Полтора десятка людей, вооружённых как минимум автоматами. Как максимум… Как максимум в их власти натравить на меня драконицу-нетопыря.

Почему они не применяют дар – понятно. Во-первых, оба пленника явно из выродившихся аристократических семей. Дар в них едва теплится. Но есть и более важная причина: здесь нет светлого эфира. Нечем подпитаться, если его растратишь. Поэтому рассчитывать они могут лишь на огнестрел и на артефакты.

Ну, или на кого-то с тёмным эфиром.

– Слышь, мужик, отпусти, а? – канючит чужак. – Мы ж ничего тебе не сделали.

«Просто не успели», – хмыкаю про себя.

– Тоха – Рыжему. Приём, – внезапно раздаётся звук из провала в полу.

Реагирую мгновенно, и через две секунды тот, который висел мордой вниз, уже валяется рядом со мной на полу. Заодно понимаю, почему он не отвечал и не выказывал готовности расколоться: рожа у него уже красная, того гляди удар хватит. Всё, что он сейчас может, – это хватать ртом воздух.

– Тоха – Рыжему. Приём… Парни, что стряслось? – продолжает надрываться неизвестный.

Сдираю с мужика разгрузку и вытаскиваю из кармана рацию. Какое-то время смотрю на тангету. Промолчать – значит дать понять вызывающему, что тут что-то случилось. Ответить… один пень. Подделать чужой голос я не смогу. Так что отмечаю для себя модель рации и отбрасываю вместе с разгрузкой на пол. Брать её с собой – идиотизм. Всё равно что прикрепить к себе маячок. Со всей силы наступаю берцем на рацию. Всё, в труху.

Судя по модели рации (отличная штука, добивает до тридцати кэмэ), база находится максимум в тридцати километрах. На деле, думаю, ближе. Те самые двадцать, о которых я думал сразу. Дальше, учитывая погрешность ландшафта, сигнал уже не добьёт. И так вон какие помехи.

Но оставаться нельзя. Уверен, скоро тут будет полно народу.

– Зассал, урод? – шипит тот, что продолжает задыхаться. Но лицо уже не такое красное.

– Чёт много треплешься, – замечаю.

Стукаю по кнопке вызова подъёмника. Собираю рюкзаки, выдираю из-за ворота мужика такой же набор инъекторов с антидотом, как был у первого. Оглядываюсь.

Автоматы…

Оставить уродам – даже не вопрос. Тащить с собой, да ещё на не зажившей после драконьего плевка спине, – ну такое себе. Сломать?

Помню, как-то читал про попытки сломать калаш. Что с ним только не делали! И с высоты роняли, и ЗИЛом в асфальт впечатывали, и в болоте «теряли», и гальку в затворник сыпали… А он всё равно стреляет.

Так что я навьючиваю на себя оба калаша и запрыгиваю в подъёмник. Что ещё? Снять свою удавку с горла одного и сеть из тьмы – с ног другого. И можно двигать.

Потом понимаю, что кое о чём всё же забыл. Возвращаюсь и на всякий случай сдираю разгрузку и со второго урода – но другой рации у них нет.

– Не скучайте, мужики.

Один тут же пытается протаранить меня головой, но я просто уклоняюсь и даю ему хорошего пинка. Затем добавляю по спине Шанкаром. Урод с матом летит на пол. Со стянутыми за спиной руками не сильно-то повоюешь. Особенно если ты не профессиональный воин.

– Оставь хотя бы антидоты, козлина! – раздаётся вслед.

Ну нет. Антидоты вам больше не понадобятся.

Мысленно говорю Крайту: «Эти люди – твои».

Последнее, что я вижу, когда подъёмник начинает опускаться, – это радостная морда химеринга и ужас в глазах чужаков.

Вниз Крайт спускается быстро. Едва ли не быстрее, чем моя люлька. Глажу его по голове.

– Справился? Молодец. Но помни: ты младший. И можешь пить только тех людей, на которых укажу я. Ты понял?

Кот обижен моим недоверием. Забавно смотреть на то, как двухметровая полурептилия играет в милого котика. Именно играет, потому что в бою все котики отметаются на хрен и возвращается убийца-химеринг.

Поднимаю рюкзак, который «потерял» тот мужик, что висел вниз головой, и тоже навьючиваю на себя. Отзываю посох, в который воплотился Шанк. Теперь мне не придётся его таскать – пусть бежит сам. И перепиливаю когтями тьмы канаты, на которых держится подъёмник. Это должно хоть ненадолго задержать группу противника, которая наверняка уже выдвинулась, чтобы выяснить, что случилось с этими двумя.

Крайт выпил их источники. Больше дара в них нет. Антидота тоже нет. Выживут ли они до прихода группы поддержки? Вполне вероятно. А вот выживут ли после… Сейчас они «Братству» совершенно бесполезны. Поэтому, скорее всего, их жизнь закончится сегодня. И не моими руками, хотя и при моём содействии.

Жестоко?

Возможно. Но не далее как завтра я собираюсь разнести по кирпичикам всю их базу. И оставлять в живых тех, с кем завтра, возможно, придётся сражаться…

Я не идиот.

Уже привычным путём мы с котом возвращаемся в подземные туннели. Прежде чем спуститься, я осматриваю окрестности и выискиваю в небе здоровенную драконью тушу.

И на самом деле вскоре вижу её. Тварь медленно облетает окрестности.

Усмехаюсь про себя. Скорее всего, вторая группа уже добралась до высотки с подъёмником, и теперь они ищут меня. Поэтому и подняли в воздух свой «стратегический бомбардировщик» в виде драконицы. Судя по всему, других охотников с воздуха у «Братства» нет. Что делает мой план по вынесению их базы всё более реальным.

Правда, есть ма-аленькая такая проблемка. И как раз завтра после отдыха я хочу ею заняться. Тогда и станет видно, рабочий план я придумал или надо его менять.

Глава 13

– Ты вернулся! – улыбается Зефирка.

– Были сомнения?

Сажусь прямо на каменный пол и начинаю вытряхивать содержимое рюкзаков. Кроме нескольких магазинов к калашам мне на колени падают четыре здоровых сухпайка – каждый на полкило тяжелее моих. Средства гигиены, две небольшие аптечки, ножи, мультитул, фонарь с функцией прожектора, бинокль (хуже моего) и серьёзный пауэрбанк. Ещё, конечно, пакеты с запасной одеждой, но их я сразу отпихиваю ногой.

Пару минут озираю вываленное «богатство». Мне не требуется всё это дерьмо. Вместо фонарей у меня навык ночного зрения, вместо пауэрбанка – безграничный доступ к местному эфиру, а вместо калашей – я сам. Ну, и Шанк с Крайтом. Куда ж без них.

А вот «горку», как называют здесь камуфляжный комбез, я сменил бы. На спине в моей – приличная дыра…

– Что это? – интересуется Зефирка, глядя на кучу добра у моих ног. – И где ты это взял?

– Так… облегчил карманы нехороших людей, – отвечаю. – Тех, кто поймал тебя в ловушку и убил того дракона. Скажи… В прошлый раз ты неплохо управляла местными тварями. Ну, когда призвала их, чтобы принести в жертву и открыть портал. Сможешь сделать это снова?

– Смогу. Но ненадолго и не слишком сильных. Но… ты же не хочешь открыть портал и сбежать?

– Я же дал клятву, что заберу у них твоё тело. И пока я этого не сделаю – я отсюда не уйду.

– Тогда… – И она начинает выплетать уже знакомое мне плетение.

Чтобы разорвать пространство отсюда, нужно сначала устроить бойню. А значит, сейчас Зефирка призовёт сюда толпу монстров.

– Чёрт… Нет! – Я кладу ладонь на её руки и опускаю их. – Не сейчас. Пока расскажи мне, кого и на какое время ты сможешь вызвать. И на каком расстоянии сможешь ими управлять…

Рассказывая, Зефирка попутно лечит мою обожжённую спину. И от прикосновения её прохладных, забирающих боль ладоней я начинаю отключаться.

Денёк выдался сумасшедший.

Ночь я провожу, почти уютно устроившись головой на химеринге. Конечно, я бы предпочёл ощутить щекой нежные коленки Зефирки, но уверен: кот мне этого не простил бы. Так что пришлось терпеть колючие щетинки и жёсткую чешую. Зато Крайт был, кажется, счастлив. Да и коленки у Зефирки грязные…

Когда я открываю глаза, её рядом нет. Впрочем, она и не обязана всё время находиться рядом.

Вскрываю отобранный сухпай и всё же разогреваю его на специально приложенном топливе. Не думаю, что слабый запах еды выберется из этих туннелей на поверхность. Даже кипячу воду в крохотном котелке, найденном в рюкзаке одного из мужиков, и пью горячий чай.

Кайф.

– Ну что, готов к подвигам? – интересуюсь, глядя на химеринга. – Хороший мальчик. Пошли поглядим, рабочий ли план я придумал.

Кошак мягко подскакивает и навостряется в сторону выхода на поверхность.

– А вот и нет. – Я показываю на арку, за которой мы нашли подземный зал с мёртвым драконом. – Нам туда. Шанк, ты с нами?

Оглядываюсь, но длани бога рядом нет. Плохо. Надеюсь, он не решит прижиться в этом мире из-за внезапной привязанности к Зефирке. Посох мне понравился.

Через несколько минут мы входим в уже знакомый зал. И ещё на подходе я начинаю слышать… плач. Понятно, что это Зефирка. И, зайдя в огромную усыпальницу, я в этом убеждаюсь. Девушка гладит останки и тихо рыдает. Шанк, ясное дело, прыгает рядом.

Выходит, это не просто дракон. А кто-то ей очень близкий.

Жаль, но выхода у меня нет. Даже если Зефирка не согласится – я сделаю так, как решил.

– Он был тебе дорог? – спрашиваю у неё, кивая на мумифицированную тушу.

– Зачем ты сюда пришёл? – вместо ответа с подозрением спрашивает она.

И я уверяюсь: да, моя идея ей не понравится.

– Хочу заручиться поддержкой этого дракона.

– Я не позволю разбирать его на ваши гадкие ингредиенты!

Что?! Да даже в мыслях не было. Хотя тело дракона – просто кладезь для любого алхимика.

– Разбирать не буду. Смотри.

Я обхожу тело и касаюсь огромной рогатой головы. И получаю мгновенный отклик от тьмы. Помнится, ей не хотелось лезть в тело дохлого единорога Теи. Но, кажется, она не имеет ничего против дракона. Во всяком случае тьма просачивается в иссохший череп, и глаза дракона загораются тёмным огнём.

Когда я сделал зомби из того единорога – чуть не сдох от напряга. Но здесь, в разломе, я намного сильнее.

– Что ты делаешь?! – Зефирка выставляет вперёд ладонь. – Немедленно прекрати!

– Ты мне доверяешь? – спрашиваю, глядя прямо в её огромные жёлтые глаза.

– Нет! – следует уверенный ответ. – Ты поклялся найти моё тело, а не украсть это! Вы, люди, ужасно жадные!

Заладила…

– Как думаешь, ему понравилось бы то, что сделали с тобой? – мягко спрашиваю я. Почему-то уверен, что этот дракон мужского пола.

Она молчит, и я продолжаю:

– Точно нет. И он сделал бы всё возможное, чтобы тебя защитить. Обещаю: я не буду красть тело. Я просто хочу тебе помочь. Нет ничего ужасного в том, чтобы воспользоваться его силой.

Или я её уговорю – или мне придётся её связать. А я бы предпочёл не тратить лишнее время и силы.

– Что ты задумал?

– Попробую вдохнуть в это тело жизнь. Тогда мы с тобой получим оружие против Хаадис и сможем укротить её.

– Хорошо. Я… поверю тебе. – Зефирка кивает, садится прямо на пол в позу лотоса и скрещивает ноги в лодыжках.

Кхе-х… Она по-прежнему совершенно обнажена. И теперь, когда я знаю, что это не дух, а вполне реальное тело реальной девушки, мне всё сильнее хочется её чем-нибудь прикрыть.

– Не хочешь одеться? – спрашиваю на всякий случай. – У меня есть футболка…

– Зачем? – удивляется она.

И правда – зачем?

Отворачиваюсь и продолжаю вливать тьму в тело дракона, касаясь его огромной лапы. Ощущения не из приятных. Его магические каналы давно слиплись, и приходится буквально силой заталкивать туда тьму.

Через какое-то время понимаю, что так не получится. Придётся снова сделать то, что не понравится Зефирке. И мне тоже.

Вздыхаю и лезу наверх, чтобы оказаться на туше за шеей дракона. Над местом, где когда-то был его источник.

Если представить, что тьма – это кровь, которую я вливаю в обескровленное тело… то сложно делать это начиная с лап. Но должно стать проще, если я возьму под контроль сердце и напитаю тьмой сначала его, а потом, уже от сердца, – и все сосуды.

Чем я и занимаюсь.

Не знаю, сколько проходит времени. Но в какой-то момент я начинаю чувствовать дракона. Повинуясь моей воле, он поднимает рогатую голову. Потом я проверяю крылья… хвост… заставляю тушу подняться на лапы.

Зефирка молчит, и это радует. Все мои силы уходят сейчас на то, чтобы держать огромного зверя в подобии жизни.

А кроме того, я понимаю, что мой план никуда не годится. Да, я могу заставить тело дракона пройти по этой пещере. Поднять голову… взмахнуть крылом…

Но я не могу одновременно управлять всеми группами мышц. Лапы зверя подгибаются, как только я переключаю внимание на крылья, а работая с крыльями, я не могу контролировать лапы. Я не некромант и могу лишь отдавать приказы тьме. Не напрямую мёртвому духу. А это всё равно что вести машину по телефону, когда за рулём – впервые увидевшая автомобиль блондинка.

Слишком много времени проходит между моими приказами и реакцией мёртвой туши. Так я не только не подниму дракона в воздух, так я им даже из пещеры не выползу…

Через час тренировок ситуация улучшается, и я начинаю надеяться, что мой план всё же выполним. Закрываю глаза и глубже погружаюсь в управление телом мёртвого дракона. Лапы… голова… крылья… Лапы… голова…

И так раз за разом.

Наконец понимаю, что сил не осталось. Открываю глаза и оглядываюсь. Зефирки в зале уже нет, Шанка тоже. Крайт же сидит прямо перед мордой дракона и щерит зубы в оскале.

– Со мной всё в порядке, – успокаиваю его.

Пытаюсь разогнуться и понимаю, что за несколько часов в одной позе тело окостенело не меньше, чем этот самый дохлый дракон.

Спрыгиваю с туши.

– Нам бы пожрать?

Химеринг начинает радостно скакать вокруг.

– Только давай для начала навестим хозяйку этих пещер. Мне надо кое-что у неё выяснить.

Нахожу Зефирку сидящей под стеной тоннеля, рядом с моими вещами. Подхожу ближе, и сбоку на меня внезапно накатывается огромный длиннолапый шар. Крайт тут же скалится и подскакивает вперёд.

– Аиша? – Я протягиваю руку, чтобы коснуться паучихи. Ладонь другой руки кладу на голову химеринга.

Паучиха шипит, но не спешит кусаться.

Обхожу её и лезу в рюкзак. Достаю сухпай и смартфон.

Показываю Зефирке карты и фотки, что сделал вчера с «наблюдательной вышки».

– Ты сказала, что знаешь, где находятся те люди. Можешь показать на фотке?

Какое-то время она с удивлением рассматривает смартфон. Тычет пальцем в фотографии. Усмехаюсь, щёлкаю со вспышкой её на камеру, подняв смартфон выше, чтобы сфотографировать только мордашку.

– Смотри.

– Я красивая? – Она с интересом рассматривает фото.

– Очень. Так что там с теми людьми?

Зефирка присматривается к панорамным фотографиям.

– Тебе надо идти в эту сторону. До самой окраины города. Там есть такое высокое здание…

– Как вот это? – Показываю фото вчерашней «наблюдательной вышки».

– Да, да! Такое же!

– То есть ты там была.

Кивает и грустно улыбается.

– Думала, смогу победить. Глупая. Потом сбежала и…

– И?..

– И поняла, что не могу далеко уйти от своего тела. Умру.

То есть вот почему мужики отирались в высотке неподалёку. Искали Зефирку.

– Ясно. Не бойся. Мы выживем. А умрут – они. Завтра мы с Крайтом сгоняем на разведку, так что будь готова. Мне понадобится твоё умение управлять здешними тварями. А мы пока поглядим, как далеко можно пройти в нужном направлении по этим тоннелям.

Уверен, если бы эти люди знали, насколько широка сеть тоннелей, уже были бы здесь. Но раз до сих пор не напали – значит, не знают. Может, получится использовать это.

Я разогреваю очередной сухпай и набиваю желудок. А следующие два часа провожу в медитации, задействуя подарок великой княжны Анастасии – артефакт для быстрой прочистки каналов.

Из-за громадного объёма эфира часть каналов всё же перегружена и забита. А это сильно влияет на отклик плетения. Можно считать каналы одарённого мозговыми нейронами. Одарённый даёт сигнал в виде плетения – каналы подчиняются и проводят эфир. Но чем больше заторов в каналах – тем больше времени проходит между сигналом и ответом в виде материализации заклинания. Да, это всего лишь секунды. Но в бою такая задержка может оказаться смертельной.

Закончив медитировать, опять иду к дракону и продолжаю работать над улучшением связи и контроля. Но теперь уже не просто так: я целенаправленно вывожу его из зала-склепа в сторону той дыры, через которую мы сюда провалились. Если я хочу, чтобы он взлетел, мне нужно туда.

Доведя дракона, поднимаю его в воздух. Делаю несколько кругов по залу, благо его размеры это позволяют. Да, всё работает. Хотя надолго меня не хватит.

Потом возвращаюсь обратно. Всё. Медитации и спать. Иначе завтра меня даже убивать не понадобится: сдохну от переутомления.

Проснувшись утром, начинаю собираться. Какое-то время смотрю на свой тактический рюкзак, потом откладываю его в сторону. Обойдёмся в разведке жилищем Шанка. Кладу туда бутылку с водой и, поколебавшись, свой сухпай, который полегче, чем те, что я забрал у мужиков. Бинокль. Закидываю туда же часть зелок и уже привычно догоняюсь оставшимися. На контроль эфира… на укрепление каналов… Универсальное противоядие…

Какое-то время кручу в руках пузырёк с зельем, которое не использовал ни разу. Усилитель приёма эфира. Здесь такое без надобности, эфира завались, но Токсину-то об этом неизвестно.

В голове мелькает мысль о том, как можно его использовать. Покопавшись в куче барахла, отжатого вчера у наблюдателей, достаю десяток инъекторов с антидотом.

Вытряхиваю антидот, споласкиваю инъекторы здешней водой и заливаю туда усилители. Если смогу подобраться к противнику близко и использовать инъектор – уверен, зелье перебьёт действие антидота. Тело просто не справится с усилением давления местного эфира.

Бросаю короткий взгляд на калаши. В хорошем бою весь запас патронов из шести магазинов вылетит за считаные минуты. Но мои плетения имеют довольно небольшую дальность, в отличие от летящей пули.

Так что собираю два перерезанных ремня в один целый и закидываю на шею автомат. В рюкзак летят все магазины. Вживую я с ними, конечно, не работал. Но на виртуальном полигоне башни Императорского училища пробовал не раз. Уверен, виртуалка там максимально приближена к реальности.

– Ну что, погнали? – наконец говорю химерингу. – Шанкар, давай сюда!

Рука бога цепляется за ремень штанов.

– Я приду, – успокаивающе обещаю Зефирке. – Не волнуйся.

– Убей их всех, – внезапно говорит она, и её жёлтые глаза загораются ненавистью.

⁂

Часа два мы идём по туннелям. Чудищ здесь нет, зато есть вода, а в темноте я вижу так, будто вокруг – сумерки. Не вылазка к противнику – приятная прогулка. Туннелями пронизано всё. Несколько раз мы находим выходы на поверхность, и кошак гоняет местную мелкую живность. Впрочем, и мелкая живность здесь – один чёрт монстры…

Сверяюсь по компасу с направлением. Иногда чиркаю спичкой – так проще всего найти, откуда поступает воздух.

По моим прикидкам, этот мир раз в пять меньше мира империи. Это если я прав и здешняя база «Братства», или кто они там, действительно соотнесена с местоположением бункера в Подмосковье. Поэтому если бункер находился в сотне километров от столицы, здесь эта сотня превратится в двадцать. Что не может не радовать: сотню километров на ногах по развалинам и полному тварей миру отмотать не очень-то радостно.

Но идём мы всё равно не так чтобы быстро. Туннели не прямые, здесь немало тупиков, приходится то и дело возвращаться.

Я не жалею, что пошёл под землёй. По крайней мере мы избавлены от необходимости сражаться с тварями. Да, пусть они и мелкие, но был в моём мире один грызун… Стая в тысячи особей рыла под землёй здоровенные ловушки. И терпеливо ждала, когда в них кто-нибудь попадётся. Причём ловушки строились с таким расчётом, что под некрупными особями земля не проседала. В ловушки попадались только очень тяжёлые животные. И очень большие. В общем, голодать тем грызунам не приходилось.

Кстати… в свете этого отсутствие крупных тварей начинает понемногу напрягать. К тому же я вижу закономерность: крупняка нет только около выходов из тоннелей. Когда мы с Крайтом вчера топали к высотке, набрели на здоровенных тварей. А это означает лишь одно: они почему-то избегают мест, где туннели выходят на поверхность.

Но Крайт спокоен, а ведь он чует местную живность издалека… Иначе я точно решил бы, что тут обитает какой-нибудь монстр божественного ранга.

– Никого не чуешь? – на всякий случай спрашиваю у химеринга.

Он ведёт носом и непонимающе смотрит на меня.

Ну, будем думать, что я просто параноик.

Наконец туннели выводят нас в огромный зал, один в один похожий на тот, куда я вчера отвёл дракона. Если вспомнить, как мы шли… карта тоннелей напоминает улей. Ну или муравейник. Во всяком случае в расположении тоннелей явно просматривается логика.

– Думаю, мы почти у цели. – Чешу Крайта за ушами. – Надо найти выход и уже выбираться из этого подземелья. Надоело чувствовать себя крысой.

Достаю спички. Чиркаю, и…

…сверху раздаётся странный скрежещущий звук.

Поднимаю голову, но моё ночное зрение не пробивается на такую высоту. Всё, что я вижу, – шевелящийся чёрный клубок. Который ещё темнее, чем здешняя темнота.

– Крайт? Давай осторожненько назад.

Что бы там ни висело – оно явно живое. И я не хочу знать, что это такое.

Осторожно отступаю спиной к туннелю, из которого мы вышли несколько минут назад. Не понимаю, почему химеринг не почувствовал чужое присутствие? Этого же не может быть!

Но выбраться из зала нам не дают. Тьма льётся сверху прямо на нас.

«Шмяк! Шмяк! Шмяк!» – раздаётся со всех сторон. Хитин трётся об хитин, скрежещут жвалы. Слышится топоток костяных лапок по полу. Теперь я вижу, что это сколопендры. Они похожи на тех, которых принесла в жертву Зефирка для создания разлома, только в разы меньше.

Отступая, вглядываюсь в них и, кажется, понимаю, почему Крайт их не чувствовал. Слишком мелкие, чтобы иметь свой источник. Просто комки принявшего форму эфира.

Они продолжают сыпаться с потолка, и холм из тварей перед нами растёт. Жаль, калаш бесполезен. Сейчас бы огнемёт…

А потом вся эта масса начинает сплавляться воедино. Превращаться в нечто большее. Зрелище завораживает. От каждой сколопендры отделяется крохотная искра. Слишком маленькая, чтобы быть самостоятельным источником. Но искры начинают сливаться, образуя огромный шар тёмного пламени – будто сердце. А юркие тела сколопендр тысячами сплетаются вокруг этого шара. Какие-то становятся телом, какие-то – лапами…

Перед глазами постепенно рождается гигантская многоножка. На пока ещё бесформенном отростке, который, как я понимаю, скоро станет головой, открываются светящиеся глаза.

Надо сваливать, а не пялиться!

– Крайт! – хлопаю кота по макушке, выдирая его из состояния какого-то полугипноза. – А ну быстро за мной!

Несёмся к выходу из зала, но часть сколопендр уже сплелась в длинный хвост, который хлопается перед нами и преграждает путь.

Ну что ж…

– Слияние! – командую, привычно протягивая Шанку руку.

Но… ничего не происходит. Божественная длань ведёт себя так, словно разучилась меня понимать.

– Твою налево! Слияние, Шанкар!

Глава 14

Вместо того чтобы послушаться приказа, божественная длань прыгает в самую гущу шевелящихся тел. И исчезает там.

– Сдурел?! – Едва удерживаю Крайта от попытки нырнуть «вслед за младшим» в шевелящуюся массу насекомых.

Ругаюсь, но вариантов нет. Перескакиваю через хвост чудовища и бегу к тоннелю. Надо отыскать выход наружу. Здесь я как на ладони.

Уйти мне не дают. Хвост шмякается ещё раз – уже у меня над головой – и обрушивает арку прохода из зала. Перекрыть жертве путь к отступлению… Выходит, эта тварь ещё и разумна?

Что я могу сделать с чудовищем размером чуть ли не в поезд? Невидимость бесполезна – оно явно почувствует мой источник.

А значит…

Когти тьмы…

Плетение укрепления мышц…

Удавка…

…и я несусь навстречу чудовищу. Оно ещё не до конца собралось, поэтому у меня под ногами то и дело хрустят панцири сколопендр. Расшвыриваю их в стороны, пробивая путь к гигантской многоножке.

Мой единственный выход – бить в светящийся шар-сердце, собранный из тысяч искр силы. Уверен, что, если уничтожу его, чудовище снова рассыплется. Но голова твари качается на высоте десятка метров. Чтобы добраться до этого ядра, надо залезть многоножке на спину и пробиться сквозь слои охраняющих сердце насекомых.

– Спрячься! – ору кошаку. – И не вздумай вмешиваться!

Лезу по хитиновым спинам вверх. Многоножка изгибается. Понимая, что сейчас последует атака, вбиваю когти ей в бок и перекидываю своё тело выше. Здоровенные жвалы щёлкают там, где я был секунду назад. Многоножка промахивается, оставляя на собственном боку рваную дыру. Останки нескольких сколопендр летят вниз.

Неплохо!

Будь это простой монстр, я бы носился по его спине, заставляя промахиваться и вгрызаться в собственную спину снова и снова. Пока не будут повреждены мышцы и нервы. Но место укуса на этой твари быстро затягивается новыми сколопендрами, и я понимаю, что такой вариант не сработает.

Как же пробить дыру к сердцу?

Пытаясь сбросить меня, многоножка изгибается как сумасшедшая. Она то и дело щёлкает жвалами, части её собственного тела разлетаются. Скрежещет хитин, а я изо всех сил цепляюсь за острые лапки сколопендр, торчащие тут и там из огромного тела.

– Аргх! – Пытаясь рассмотреть уязвимые места, я замедляюсь и не успеваю уйти из-под очередного укуса. Спасает калаш, которым я буквально тычу ей в морду.

Вместо того чтобы отшатнуться, многоножка хватает автомат жвалами. И это позволяет мне обрести равновесие и нажать на крючок. Морда твари буквально взрывается клочьями сколопендр. Отдачей меня сносит с её спины на пол. Что ожидаемо, но другого варианта не было. Правда, ещё в полёте меня подхватывает Крайт.

– Спасибо, – хлопаю его по чешуйчатому боку.

Один – один.

Пока многоножка отращивает себе новую морду, меняю магазин, передёргиваю затвор. Смена магазина – пять секунд. Но этого ей хватает, чтобы восстановиться.

Так не пойдёт. Надо каким-то образом усилить урон. Или… лишить её возможности восстанавливаться.

Машу рукой, раскидывая свою ловчую сеть. В этом мире она сильнее и крепче. И диаметр у неё явно выше привычных пятидесяти метров. Да, я чувствую, как бесятся пойманные в неё сколопендры. Я чувствую каждую пойманную сетью тварь. И от этих ощущений хочется блевать.

– Поиграем? – ухмыляюсь в рожу многоножки, отпрыгивая от очередного щелчка жвал.

А потом машинально бросаю взгляд на свет в её груди и… замечаю там знакомые очертания. Да, всего на долю мгновения. Но я ясно вижу Шанка, который будто стал частью этого организма. Частью, которая постепенно «тонет» в туше многоножки. Ровно туда, где бьётся её «сердце».

Всеми силами посылаю ему «лучи добра», не забывая уклоняться от ударов чудища. Сейчас, когда я подкачал тело Никиты Каменского, можно уже работать на рефлексах Никраса Борха. А опыт борьбы с тварями, подобными этой, у меня большой.

– Лежать! – ору, чувствуя, как вздымается моя ловчая сеть. Мелкие сколопендры явно решили взять меня числом.

Или не они?

В момент, когда сеть натягивается, многоножка замирает. Да, на какие-то мгновения. Но этого достаточно, чтобы понять: она не может управлять одновременно и сколопендрами, и своим телом.

На этом и отработаем. Надо дать Шанку время добраться до ядра и раздавить его. Не знаю, чувствует ли многоножка чужеродное тело в своей броне, но на всякий случай надо её отвлечь.

Сжимаю сеть, заставляя сколопендр скрежетать от боли, и, как только многоножка замирает, снова взлетаю ей на спину. Вгрызаюсь внутрь всем чем могу: рву когтями тьмы, растягиваю хитин концами удавки, пару раз удаётся дать короткие очереди из калаша и не слететь с туши.

Рядом появляется когтистая, зубастая и хвостатая тень – кошак присоединяется к сражению и начинает драть спину многоножки.

Она изворачивается, и я вижу, как на моего химеринга нацеливаются страшные жвалы. Крайт дёргается, но жало, которым он долбил очередную сколопендру, плотно схватывается хитиновыми сегментами.

Подлетаю к нему и прикрываю собой, втыкая в морду многоножки калаш. Попробуй перегрызи! Она дёргает мордой, и калаш летит в сторону.

Ну всё, инквизитор Никрас Борх, кончилось твоё время в этом мире…

Но вместо того, чтобы обрушиться на меня щёлкающими жвалами, многоножка внезапно начинает бешено выгибаться.

– Держись! – ору химерингу, понимая, что это Шанк наконец-то добрался до светящегося ядра-сердца.

Не знаю, что должно случиться, когда сердце лопнет. Думаю, исчезнет центр управления, удерживающий сколопендр вместе. Делающий их единым разумом. Но, кажется, что-то не получается. Многоножка не хочет дохнуть. Вместо этого она как бешеный таракан начинает носиться по всему залу, включая потолок. Этакие американские горки, как в памяти Никиты.

Ладони и предплечья уже в труху от колючих панцирей, за которые приходится цепляться. Как и комбез. Но я упорно прижимаюсь к шевелящемуся жёсткому хитину, чтобы снизить сопротивление воздуху и не слететь вниз.

А потом многоножка делает резкий рывок вверх и…

…вырывается на поверхность.

Свет её явно обжигает, поэтому на секунду многоножка буквально застывает на хвосте, из-за чего я вишу на высоте метров пятнадцати. И обрушивается вниз ливнем мелких сколопендр. Они тут же утекают обратно под землю.

Успеваю вцепиться в загривок химеринга, но всё равно мы с ним прилично прикладываемся о землю. Хорошо, что не о какие-нибудь камни.

Когда звон в голове проходит, я понимаю, что стою практически перед тем самым зданием, которое описала Зефирка.

Вот и сходил в разведку, блин. Всю округу предупредил: князь Каменский прибыл!

Машинально провожу тыльной стороной ладони по мокрой скуле и вижу на пальцах кровь. Натекла из ушей. Значит, сотряс всё же имеет место.

– Шанк! – зову божественную длань.

Оглядываюсь и, к своей радости, вижу его на земле, метрах в пяти от нас с котом. Несколько быстрых шагов, и я подхватываю Шанка.

– Ты как?

Понятия не имею, может ли умереть рука бога. Но приложило её неплохо. К тому же под кожей я вижу огоньки, похожие на искры, из которых складывалось ядро многоножки. Не знаю пока, плохо это или хорошо. Времени думать нет. Раз уж я лишился возможности неожиданно напасть на базу, значит, надо хотя бы передислоцироваться.

Сую Шанка в рюкзак. Раскидываю ловчую сеть, чтобы пауки следили за приближением противника. И перебежками перебираюсь из-за одних развалин к другим, всё время ожидая автоматной очереди. К моему удивлению, ничего подобного не происходит.

Достаю бинокль и осматриваю здание. В чёрных оконных проёмах – тишина. Словно тут никогда не ступала нога человека. Тепловых сигнатур тоже нет. Понятно, что через стены теплак не пробьёт, но такое ощущение, что и снаружи вообще никого.

Неужели я ошибся и вышел не к тому зданию?

Перевожу взгляд на окрестности.

А нет… верно я вышел… В окуляры я вижу нечто совершенно несвойственное этому миру: тонкую натянутую проволоку. Растяжка.

– Стоять! – одёргиваю химеринга. – Заканчивай бегать и осторожно иди за мной.

Через минуту вглядывания во все камни и чёрные кусты начинаю понимать, что выбрал неверную тактику. Надо идти поверху. И будь что будет.

Перебираюсь по верху развалин, время от времени помогая себе удавкой, как лонжей.

Почему не стреляют? Устроили засаду и ждут, когда я сам приду?

Или все внезапно вернулись в империю? Но где тогда драконица? Теоретически лучшее место для неё – крыша здания. Но там точно никого нет.

Внезапно понимаю: она на охоте.

Чтобы убедиться, быстро пролетаю последние три десятка метров до базы «Братства». Заглядываю внутрь. Это вам не бункер. Перетаскивать в разлом металл, варить стальные двери, ставить вертушки и решётки… такой чепухой здешние обитатели не страдают. Зато тут есть дизельные генераторы, препаровочные столы, бестеневые лампы, витрины с какими-то кусками местной фауны и флоры и куча топчанов в соседнем зале.

И мне совершенно некогда над всем этим думать. Выкидываю из рюкзака магазины и забиваю его какими-то пузырьками и ингредиентами. Просто сгребаю, сколько влезло. Подарю Токсину и великой княжне.

Окидываю огромный зал взглядом. Ну уж нет. Целым я тут ничего не оставлю!

Бросаю на пол всё, что может гореть: пластиковые бутылки, какие-то тряпки, пару рюкзаков… Стаскиваю топчаны. Щедро поливаю всё это слитой из генераторов солярой. Не забываю и про окружающее. Вытряхиваю из магазинов патроны и тоже швыряю в кучу.

У дверей бросаю спичку на тонкий ручеёк топлива, тянущийся ко всему этому барахлу, и бегу к дыре в земле, которую пробила многоножка.

Всё. Задерживаться дольше нельзя.

⁂

Обратно возвращаемся той же дорогой – под землёй. Понятно, что какое-то время сколопендры не смогут соединиться в единый организм. Зал, в котором мы сражались с многоножкой, выглядит пустым.

Сейчас я уже знаю обратный путь и не трачу время на тупики и обходы. Приходится постоянно подстёгивать себя зельями Токсина и повторять плетение на укрепление мышц, потому что почти всю дорогу я бегу. Если я неправ и «охотники» вернулись в империю – завтра я вернусь на базу и устрою там засаду. Если же я прав и сейчас они там, где Зефирка…

Двадцать километров бегом – это полтора часа. Можно быстрее, но мне нельзя выдыхаться.

Добежав до зала, где бросил рюкзаки, зову Зефирку, но она не откликается. Кстати… рюкзака тоже нет. Как и всех шмоток, которые я забрал у мужиков с высотки. И вот это уже напрягает больше, чем её отсутствие.

– Чуешь девчонку? – спрашиваю кота.

Нет. Не чует.

Жаль.

Позволяю себе отдых, воду и полчаса медитации. Бессмысленно загоняться перед боем. Потом снова использую зелки Токсина, закидываю на плечо рюкзак Шанка и бегу дальше. Осталось совсем немного. Слышу шебуршание в рюкзаке и выпускаю Шанка, который привычно цепляется за ремень моих штанов. Ну слава бубенцам, очухался! Одной проблемой меньше.

Ещё десять кэмэ. Уже без поддержки ускорением – тупо на зелках.

Даже не добежав до тела дракона, слышу чужие голоса. Значит, я прав и уроды действительно вышли на охоту. Плетение – иллюзия невидимости. Конечно, из дыры вверху добивает светом, но в зале всё равно полутьма. Что мне на руку.

Выглядываю из проёма ровно в тот момент, когда по спущенному канату вниз соскальзывает один… два… три… четверо мужиков.

Итого, учитывая двух, которых я уделал вчера, по округе бегают ещё четверо или около того.

– Вот это удача! – радуется мужик, глядя на тушу дракона. – Босс будет просто счастлив.

– Босс будет счастлив, если мы найдём девчонку, – отзывается другой. – А остальное – не твоего ума дело. Делай свою работу.

Ну уж нет. Никакой работы я им тут не позволю. Инъекторы уже ждут своего часа в кармане.

На груди каждого висит калаш, и это плохо. Да, не найдя тут никого живого, мужики явно расслабились, но я всё равно не смогу воспользоваться помощью химеринга. Зал достаточно большой, чтобы со страху уроды принялись палить во все стороны.

– Пошуми где-нибудь там, – хлопаю химеринга по ляжке, отправляя его в глубину тоннеля. – Только далеко не уводи.

Мысленно показываю развилку, на которой есть второй тоннель, тоже выходящий в этот зал.

– Потом вернёшься по кругу.

В тоннеле палить не будут – это бессмысленно. Зато я смогу по одному их уложить.

– Эгей! Чё там внизу, мужики? – орут сверху.

– Ща пройдём глубже! – откликается один, и тут из глубины тоннеля раздаётся химеринговый шум.

Дождавшись, пока двое, переглянувшись и прикрывая друг друга, пройдут мимо меня, принимаю последнего ударом по шее. И тут же вкалываю усилитель Токсина. Второй оборачивается на звук звякнувшего о каменный пол автомата, но и его ждёт та же участь.

Далее – рывок в зал. Захожу за спину мужика, который пялится на тушу дракона. Удар – пол – инъектор – сорвать калаш с груди.

Всё это занимает едва ли три минуты, но, видимо, зелье уже начинает действовать: из тоннеля до меня доносится странный звук. Как будто кого-то адски тошнит.

– Молодец, – глажу неслышно возникшего за спиной кота.

– Тоха! Чё там у тебя происходит? – начинает волноваться оставшийся мужик. – Дрон! – Он выходит из-за драконьей туши, водя стволом калаша.

Толкаю кота в тень дракона.

Выстрелить одиночным урод всё же успевает. Не знаю, видит ли он дрожащий воздух на месте моей иллюзии или просто со страху. Но плечо обжигает болью.

Правда, это всё, что ему удаётся. Потому что в следующий момент он для разнообразия получает не ребром ладони по шее, а локтем в зубы и отправляется на пол, как и предыдущие трое.

– Выбрось, – сую химерингу калаш. – И остальные тоже.

Забираясь на тушу дракона, я вижу, как двоих, валяющихся на полу в зале, начинает корёжить от усилителя приёма эфира, что я им вколол. Отлично. Убивать кого-то – это дело не всегда быстрое. И иногда довольно грязное. Вывести из строя гораздо проще.

А теперь… Уже привычно вливаю тьму в тело дракона. Сейчас его каналы свободны, и тьма льётся легко. Но я всё равно вымотался. Не уверен, что силы не оставят меня прямо в воздухе.

Встаём на лапы…

Машем крыльями…

Вижу ужас в глазах ближайшего ко мне мужика. И понимаю, что иллюзия невидимости спала и он меня видит. Плохо, но думать об этом некогда.

Дракон грузно поднимается в воздух. Мы наконец выбираемся на поверхность…

…и тут же попадаем под автоматную очередь.

Правда, дракону-зомби она до одного места. Хватает брюхом и ухом не ведёт. Главное – мне не подставиться. Направляю дракона вниз, пикируя на не в меру наглого автоматчика. Магазин он уже выпустил и сейчас судорожно пытается его заменить.

А вот клизму Шанкры тебе в дуло! Плюхаюсь на него всеми лапами, практически слыша, как трещат кости. Оглядываюсь. Есть ещё желающие?

Пока не видно.

Драконица… Где драконица?

Вижу. Несётся ко мне на всех парах. Заодно становится понятно, почему нет больше автоматных очередей: в тени оконного проёма ближнего здания я замечаю как минимум двоих одарённых. Судя по плетениям, именно они сейчас управляют телом Хаадис. Значит, у нас тут не только автоматчики, но и маги.

Пытаюсь плюнуть в них пламенем, но… хрен там плавал. Я вообще без понятия, как это сделать и чем. Меня хватает только на управление драконьей тушей.

Ну… если я не могу их достать, может Крайт. Мысленно показываю их химерингу. Прошу быть осторожным. Лучше вмешаться менталом и просто сбить плетения.

А вот этой драконьей стервы вполне хватает на пламя!

Ловлю крылом очередной огненный плевок и проваливаюсь в воздушную яму.

Но почему?

– Вжу-у-ух! – Я буквально слышу, как мимо меня проносится пуля. Шарю глазами по развалинам и довольно быстро нахожу… не автоматчика – снайпера. Сверху мне хорошо его видно. Судя по длине и обводам, у него в руках «винт».

Я практически вижу, как он снова нажимает на спуск.

Ухожу в сторону. Медленно. Мой дракон всё равно медленнее, чем эта нетопырица. К тому же я должен вернуть её тело Зефирке, а не убить.

Кидаю в снайпера свою ловчую сеть. И тут же стягиваю её так, чтобы выдавить из его головы все мысли о возможном сопротивлении.

Зря отвлёкся. Чуть не слетаю с туши, когда драконица вбивается всеми четырьмя лапами в бок моего зомби. Теряю управление. Подбитое крыло бессмысленно хлопает, мы кувыркаемся в воздухе, а драконица уже заходит на новый круг для разгона.

Говорят, что перед смертью перед глазами пролетает вся жизнь. Перед моими пролетает недавний бой с многоножкой.

А что, если…

Срываю с пояса руку бога.

– Шанк! Слияние с драконом!

Он же смог слиться с многоножкой. Так, может, это наш шанс?

Шанкар словно этого ждал. Знакомые тяжи впиваются одновременно и в мою руку, и в тело дракона. Уходят к моему источнику, полному тьмы. И протягиваются внутри каждого канала, мышцы и сухожилия. Теперь мы все связаны.

Благодаря поддержке Шанка, я успеваю ответить драконице не менее жестоким выпадом лап. И когда она выгибает шею, чтобы плюнуть в нас пламенем, вижу на её шее странный ошейник. Наверняка тяжеленный, под стать телу дракона. А ещё в него впечатан круглый предмет, в котором будто клубится свет.

Артефакт!

Таких совпадений не бывает. Это точно пропавший артефакт британской короны! Значит, он был нужен для того, чтобы вдохнуть жизнь в тело дракона.

Внезапно драконицу начинает натурально корёжить в воздухе. Бросаю взгляд вниз и понимаю, что кот добрался до одарённых, которые управляли её телом. Видимо, силы химеринг не пожалел: один из уродов на моих глазах, воя от боли, перегибается через подоконник и падает вниз с высоты седьмого этажа.

Я же подлетаю к извивающейся в воздухе драконице и, выбрав момент, удавкой тьмы выдираю камень из её ошейника.

Она начинает падать. Дублирую падение, пытаясь придумать, как не дать ей разбиться, но вижу несущуюся навстречу драконице Зефирку. Точнее – вижу Аишу, на спине которой сидит Зефирка. А сзади паучихи, в паутинном коконе, болтаются мои рюкзаки. И бьют её в беге по жирной заднице. Картинка настолько сумасшедшая, что я не выдерживаю напряжения и начинаю ржать.

Паучиха подхватывает девушку и буквально подбрасывает её вверх. Прямо к извивающемуся дракону. Мгновение мне кажется, что сейчас эти страшные лапы разорвут девушку. Потом я начинаю думать, что она растворится в драконице. Но…

…Зефирка касается драконицы и начинает падать. Прямо на острые зубья каменных развалин.

Неужели слияние с телом у неё не получилось?

Я слишком далеко, чтобы подхватить падающую девушку. Но Аиша не медлит и подхватывает свою хозяйку. Мысленно аплодирую и вытираю пот со лба.

А драконица перестаёт извиваться в воздухе и плавно опускается на землю.

Подтягиваю к себе спеленатого моей сетью снайпера. Стрелять он не может, но матерится громко. Затыкаю тычком в зубы и освобождаю от винтовки. Колю инъектором в шею. Потом опускаю своего дракона, по пути роняя в сторонке корчащегося от действия усилителя мужика.

– Шанк, достаточно! – приказываю руке бога разорвать связь с драконом.

Вытягиваю из каналов дракона свою тьму и наконец спрыгиваю на землю. Подхожу к драконице и Аише.

Так получилось у Зефирки или нет?

– Ты сдер-р-ржал клятву, – раздаётся драконий рык. – Спасибо. И я отдаю тебе девушку. Она пока жива.

Аиша сгружает к моим ногам тело княжны Назаровой и мои пожитки.

– Спасибо, – киваю.

Удавка тьмы так и удерживает выдранный из ошейника артефакт, и я аккуратно опускаю его на землю. Достаю из кармана нитяные перчатки и плотный пластиковый пакет. Надеваю перчатки, беру пакет за дно, другой рукой выворачиваю и натягиваю на руку. Беру артефакт и возвращаю пакет в прежнее положение. На нём не должно остаться моих следов.

Запихиваю свёрток в рюкзак, вешаю на плечо.

– Что будешь делать? – интересуюсь у драконицы Хаадис.

– Полетаю и поищу тех, кто убил моего брата, – рычит она, кивая на тело второго дракона. – Хочешь со мной, князь? Мне по-прежнему не нравится то, что ты сделал с его телом, но лучше ты, чем… эти. Их не должно остаться в этом мире.

Хочу ли я поискать базы изменённых? Разобраться с теми, кто остался в живых после моего налёта? Безусловно да! Тем более что уверен: как минимум ещё одна такая база здесь существует – на месте тех подземелий, куда я портанулся из камеры следственного отдела. Да, я не знаю их местонахождения. Ни в империи, ни в этом мире. Но когда у тебя такой союзник, как настоящий дракон…

Однако…

Бросаю взгляд на тело девушки у моих ног. Не факт, что моя война не будет стоить ей жизни. Не знаю, есть ли шанс её спасти, но сейчас она ещё жива. А значит, надо как можно скорее вернуть её отцу. Придётся делегировать месть Зефирке. Пусть отомстит за нас обоих.

Наклоняюсь и подхватываю княжну Назарову на руки.

– Она тебе дорога? – понимающе прищуривается драконица.

– Дорога, но не мне. Пожалуйста, будь осторожна. И лучше подожди с поисками, пока я снова вернусь.

Только не будет она ждать, уверен.

Коза упрямая, а не драконица! Ну что ж… надеюсь, она хотя бы не попадётся снова.

– Что будет с ним? – киваю на тело мёртвого дракона.

– Похороню в драконьем пламени, как и положено. Прости, князь, но…

– Я понимаю.

Портальный выход в империю Хаадис открывает сама. И сейчас ей не требуется жертвоприношение. Возможно, потому что драконица находится в своём истинном облике, полном силы.

– До встречи, Хаадис!

Прижимаю к себе обнажённое тело княжны и…

…делаю шаг в переливающуюся плёнку портала.

Глава 15

Выйдя из разлома, я первым делом кладу на землю свой трофей – княжну Назарову – и сбрасываю с себя рюкзаки. Всё же разница между этими двумя мирами огромна. В разломе смерть подстерегает тебя практически непрерывно, даже если твой эфир – тёмный. Если светлый – умрёшь сразу. Но зато тёмного эфира – столько, что и каналы может разорвать. И такие, как я, там становятся гораздо сильнее. А потому мне хочется немедленно вернуться обратно.

– Сиськи Теи! – Внезапно вспоминаю, что совсем забыл про обещанный Зефиркой секрет. Конечно, было не до разговоров, но хлопать ушами тоже не стоит. Секреты на дороге не валяются, поэтому при следующей встрече надо напомнить о её обещании.

Опускаюсь на землю рядом с княжной и оглядываюсь в поисках Крайта.

Да, здесь он уже не химеринг. Кошак! И, чтоб ему, очень довольный. Конечно, в этом виде тёмный эфир ему на хрен не нужен. Зато явно нужны чешуйчатые вкусняшки. Крайт быстро лижет меня в нос и исчезает в кустах. Понятно. Пожрать с дороги – первое дело… И неважно, что та дорога заняла один-единственный шаг – через арку разлома.

Ну а моё дело – оказать первую помощь очередной спасённой девчонке. Надо будет на досуге прикинуть, сколько я их спас общим числом. Но в этом мире уже трёх – навку от барона-извращенца, великую княжну от грабителей и теперь ещё одну княжну… не великую.

Дышит она нормально. А вот выглядит…

…ну так себе. Мало, что грязная. Но когда в ней сидел дух Зефирки, скорее всего, он маскировал её реальное состояние. Не было гематом на рёбрах. И чёрных кругов под глазами тоже не было. Сейчас же единственное, чего хочется при взгляде на княжну, – это вызвать ей вертушку с целителями. Надеюсь, что до князя я доставлю её живой.

И что господин Назаров не упадёт в обморок при виде дочери. А заодно не решит, что я приложил к её состоянию руку.

Аккуратно проверяю княжну на предмет повреждений и в какой-то момент понимаю, что у моего занятия есть свидетель.

Оборачиваюсь – точно. В двух шагах стоит хозяин этого леса и откровенно скалится, глядя на меня.

– Доброго дня, Семён Феоктистыч, – здороваюсь я и возвращаюсь к своему занятию. – Водички у вас не найдётся, случаем?

– Как не найтись! – отвечает леший. – За такое кино – хоть бочку налью!

Угу. Кино. Бестселлер прям, чего там. Грязный оборванный парень ощупывает девицу, не подающую признаков жизни и…

…голую.

– Давно я хорошей порнушки не видал! – с чувством продолжает леший.

Хмыкаю. Ну, порнушкой не назовёшь, конечно… Но продолжения не будет. В общем-то, я уже закончил. Визуально серьёзных травм у княжны Назаровой не обнаружено, а рентгеновского аппарата у меня нет. Так почему она до сих пор без сознания?

– До чего ж ты весёлый парень, Никита Каменский! – глумится леший. – Прошлый раз химеринга из разлома припёр, теперь бабу голую! Ну всем кинам кино! Фантастическое, – добавляет он.

Продвинутая тут, однако, нечисть… Но мне и самому становится смешно. Действительно, со стороны ситуация та ещё.

Правда, когда я поворачиваюсь к ржущему лешему, то как раз смеха в его глазах не вижу. Изумление, опасение… напряг. Клянусь задницей Шанкры – такое кино Семёну Феоктистовичу ещё не доводилось смотреть. А скорее всего, и слышать.

– Водички-то дайте, – напоминаю.

Леший кивает, и на девчонку прямо из воздуха обрушивается вода. Где-то так с ведро. Ледяная – чуть не половина попадает, понятно, и в меня. Вытерев драным рукавом лицо и отфыркавшись, я встречаюсь взглядом с голубыми глазами княжны.

Так-то я хотел её просто обтереть… Но леший решил иначе, и это помогло. Ну или вода не совсем вода, потому что и моя усталость здорово уменьшилась.

– Очухалась, гляди-ка. – Леший уже стоит рядом и с большим любопытством смотрит на девушку. – Я уж думал, ты, парень, некрофил.

Да не пошёл бы ты с такими шутками дракону в зад?!

Вслух интересуюсь:

– Завидно, что ли, дедуль?

– А-а-а… – тянет леший, не обращая на меня внимания. – Тёмная… Вот почему живая. Номер два, значит.

– Чего?

– Ну, второго человека вижу, который живёхоньким из разлома вылезает, – поясняет он. – Ты, парень, первый.

– А что, дохлые часто лезут? – мрачно отшучиваюсь я.

– Изменённых видел, – отвечает он. – Нормальных ни разу. Отличить не вопрос…

Это уж точно. Изменённых я тоже видел. Но странно, что леший не видел охотников, которые тоже, оказывается, могут шариться в разломе благодаря антидотам. Хотя, скорее всего, эти ублюдки заходят туда с баз Колдуна и выходят так же…

Леший продолжает:

– Ты мне вот чего скажи. Теперь косяками будешь в мой лес абы кого таскать? Из разлома.

– Это вряд ли, – ухмыляюсь я. – Но за помощь спасибо.

– Приходи опять! – приглашает леший. – С кем бы я ещё повеселился так.

И задумчиво спрашивает:

– Это чья ж у нас деваха такая? С тёмным эфиром? У Дербенёвых мужики одни… Меньшикова, что ли? Не, масть не та…

Пока я раздумываю, назвать ли ему фамилию, леший блещет информированностью сам:

– Никак Назарова? Глазки папкины…

Даже любопытно, откуда у него столько инфы об одарённых родах Российской империи. Хотя смартфон у лешего есть, наверняка и интернетом пользуется. Но зачем ему? Насколько мне известно, на человеческие интересы-проблемы-отношения любая нечисть, в том числе и высшая, класть хотела с высокой горки. Мы их интересуем только с точки зрения пожрать и развлечься.

Спрашиваю:

– Вам-то какая разница?

– В мире живу… – неопределённо отвечает леший.

– Вроде в лесу, – хмыкаю я.

– Ну, на вопросы мы с тобой не договаривались, – отрезает леший и продолжает разглядывать княжну Назарову.

Она по-прежнему лежит не шевелясь и даже по сторонам не смотрит. Хм… Будет жаль, если потеряла рассудок. Как по мне – лучше смерть, чем такое существование. Но чего и ждать, если в твоём теле несколько лет живёт дух…

– Княжна? – наклоняюсь к ней. – Как вы себя чувствуете?

Бледные губы открываются.

– Ни… как… – говорит она. – Что… что вы… со мной… сде-ла-е-те?

Говорить ей явно трудно. Как будто во рту пересохло.

Леший безмолвно протягивает мне кружку. А три секунды назад в его руках ничего не было.

– Ничего плохого я с вами не сделаю, – уверяю княжну. – Вот, попейте. Я помогу.

Приподнимаю её, подношу кружку к губам. Да, брать еду и воду от нечисти – опасно. Но вряд ли леший что задумал. Ему явно со мной интересно. А кроме того, он меня…

…опасается.

Что прекрасно. Никогда не знаешь, чей страх тебе пригодится.

– Спа… си… – Княжна не договаривает и закрывает глаза. Буквально на секунду. Потом смотрит снова: – Что… вы… сде-ла-е-те…

Судя по всему, это единственное, что её волнует. Ничего хорошего она не ждёт.

– Всё хорошо, госпожа Назарова, – говорю я медленно и убедительно. – Вы в безопасности. Я доставлю вас к вашему отцу.

– Да?

– Да, не сомневайтесь. Вы в безопасности, вам ничего не грозит.

– Кто… вы?

– Я… – Запинаюсь на секунду. Но это не секрет, учитывая, что я собираюсь лично отдать её отцу. – Я князь Никита Каменский. Всё хорошо.

Она пытается улыбнуться. И снова теряет сознание. Может, оно и к лучшему.

Мать твою, а зачем мне вода-то? Достаю из рюкзака пачку влажных салфеток – одно из лучших изобретений этого мира – и привожу княжну… Ну, не то чтобы в порядок, но хоть так.

Леший, поганец, так и стоит рядом. И тихонько напевает:

– Я мою-то милую из могилы вырою, вырою – помою, трахну и зарою…

– Семён Феоктистыч… – говорю я с укором.

– Не удержался, извиняй, – хмыкает он. – Её б одеть во что. Небось в город потащишь.

Леший оборачивается:

– Эй, дочка! А ну иди сюда.

И я наконец замечаю ещё одного зрителя нашего «всем кинам кина»: в воздухе над кустами торчит любопытное навкино лицо. После оклика лешего она проявляется вся.

– Платьице одолжи, – велит ей леший.

Навка меняется в лице и вцепляется в подол своего платья – того самого, в блёстках, которое я ей подарил, явившись в лес.

– Не надо, – говорю сразу обоим добрейшим представителям лесной нечисти. – У меня есть.

В кармане моего рюкзака лежат на всякий случай запасные шмотки. Княжне будут велики, но сойдёт. Потому что странно было бы найти дочку Назарова и сходить с ней в магазин за платьем. И не голой же её отдавать отцу.

Натягиваю на девушку футболку и спортивные штаны. Ноль эмоций. И сознания тоже ноль. Ну ничего, папашка её вылечит. Всю империю перевернёт, а вылечит.

Всё время одевания вокруг меня крутится сияющая навкина мордашка. Сиять – сияет, потому что платье не отобрали. Но и наблюдает за моими действиями очень внимательно. Контролирует, видно, – боится, что передумаю…

Закончив, переодеваюсь в цивильное сам, а изодранный камуфляжный комбез сжигаю – ни к чему другому он уже не годится. К этому моменту возвращается Крайт, на ходу дожёвывая жирный змеиный хвост.

Леший оглядывает всю нашу странную компанию и задерживает взгляд на рюкзаке, в котором сидит Шанк. Рюкзак этот периодически дёргается, и леший пялится туда не первый раз, но молча.

– Ну, придётся вас, парень, до самой столицы подкинуть, – великодушно говорит он.

– До любого шоссе, – отвечаю. – Туда за мной приедут.

– Как скажешь, – кивает леший.

– И вот что ещё, Семён Феоктистыч. Дело к вам есть.

Я не намерен докладываться, откуда именно я вытащил княжну Назарову. Ни её отцу, ни кому-то ещё. И леший соглашается помочь мне с этим, ничего не требуя взамен. Что странно. Сам он объясняет это тем, что благодарен за нехилое развлечение, и настойчиво повторяет приглашение приходить ещё.

Не люблю оставаться в долгу, но другого выхода у меня нет. Никто не поверит, что я просто отыскал девушку в лесу. Случайно наткнулся, ага.

Оказавшись всё на том же участке подмосковного шоссе, из леса я не выхожу. Ни к чему светиться с бесчувственной девушкой на руках.

Смартфон ничуть не пострадал в разломе – спасибо «особому» составу Токсина, которым он пропитал мой рюкзак. И заряд ещё есть, на один звонок точно хватит. И время подходящее – восемь утра…

– Добрый день, ваше сиятельство. Это Никита Каменский.

– Рад слышать, – откликается Назаров. В голосе, понятное дело, недоумение.

– Вы не могли бы отследить моё местоположение и приехать за мной? Я не знаю координат места, где нахожусь.

– Мм… – тянет Назаров. – Что-то случилось, князь?

– Только хорошее, – уверяю я. – Со мной ваша дочь. Она жива, но не совсем здорова.

Пауза тянется довольно долго. Скорее всего, Назаров сейчас хватает ртом воздух, не зная, как реагировать на услышанное.

Наконец он приходит в себя и задаёт весьма глупый, но простительный при таком известии вопрос:

– Вы не шутите? Ольга с вами?! Моя дочь?

– Я не шучу.

– Ждите.

И звонок обрывается.

⁂

До Москвы отсюда около полутора сотен километров, и Назаров приезжает через час с небольшим. Не один – четыре машины сразу, в том числе фургон, очень напоминающий скорую помощь.

К этому времени я уже стою на обочине, уложив рядом княжну.

Первыми из машин горохом высыпаются с десяток рослых мужиков. Вооружённых.

Немедленно поднимаю руки вверх.

Двое берут на прицел меня, остальные поворачиваются с поднятыми пушками к лесу по обе стороны дороги – держат каждый свой сектор.

Только после этого из машины вылезает сам князь Назаров и бегом бросается ко мне.

Что же он ожидал здесь увидеть?.. Ведь как минимум – толпу врагов. Причём явно в связи со своей дочерью. Интересно…

– Я один, – говорю ему.

Назаров падает на колени возле княжны, убеждается, что она жива, и хрипло орёт:

– Врача! Парня не трогать!

Опускаю руки.

Врачей в зелёной униформе оказывается аж трое.

Княжну наскоро осматривают, укладывают на носилки и заносят в скорую, Назаров лезет следом и выходит из фургона довольно быстро. Скорая и две машины уезжают, а он отводит меня в сторону. Оставшиеся охранники продолжают контролировать местность.

Назаров собран и выглядит спокойным, но на скулах красные пятна, а взгляд… В общем, видно, что мужик в полном раздрае и тщательно это скрывает. Прежде всего он спрашивает:

– Что на ней за одежда? Не лгите мне, я всё равно проведу экспертизу, в любом варианте вашего ответа.

– Моя одежда. Что сказал врач?

– Жива, – коротко отвечает он. Ну, это мне и так известно. – Вроде бы вне опасности… Князь, я прошу объяснений. Где вы нашли её? Как? И что – обнажённой?..

– Да, Виктор Алексеевич. Но следов насилия я не заметил.

Назаров морщится:

– Уже хорошо… Рассказывайте.

– Когда я впервые попал в этот лес, – машу себе за спину, – то наткнулся на его хозяина. На лешего.

– Вы хотите сказать, что моя дочь была похищена нечистью?! – Он даже не пытается скрыть огромное удивление.

– Нет-нет. Это начало истории. Леший обратился ко мне с просьбой спасти его навку.

– Послушайте, Никита… – Он смотрит на меня как на идиота.

– Виктор Алексеевич, я рассказываю. Просто выслушайте меня.

И князь Назаров садится прямо на землю. Тут же к нему несётся один из сопровождения с раскладным стулом, но Назаров отмахивается.

– Я слушаю, князь.

Сажусь напротив и кратко излагаю историю со спасением навки. Ничего не скрываю – кроме Договора с лешим, моей тьмы и существования химеринга. Только добавляю то, чего не было:

– Пока я искал навку в доме барона, в одной из комнат увидел девушку. Она спала, как мне показалось. Я решил, что это дочь или жена барона, подходить не стал. А потом я увидел у вас на столе фотографию вашей дочери – и сразу её узнал.

– Вот как… – Назаров явно мне не верит. – Отчего же вы мне сразу не сказали об этом?

Развожу руками.

– Виктор Алексеевич, я был не уверен. К тому же хотел спасти её сам… Это было для меня выгодно. Я не забыл, как ваши люди пытались меня похитить. Но теперь я спас вашу дочь. Возможно, это изменит ваше отношение ко мне.

– А вы в нём сомневаетесь? Даже после дарственной на «Золотой гранат»? Но неважно. Фотографию моей дочери вы увидели больше двух недель назад… – цедит Назаров сквозь зубы. – Какого же… За это время с ней могло случиться всё что угодно!

Пожимаю плечами:

– Не думаю. За ней присматривали.

– Кто присматривал, чёрт вас побери?!

– Леший, – отвечаю безмятежно. – После смерти барона Васильева защитный полог от нечисти над его поместьем деактивировался, и леший любезно взял на себя эту роль.

Назаров матерится так, что позавидовал бы любой гоблин.

– Вы идиот?!

– Виктор Алексеевич, – говорю очень спокойно, – вы сказали мне, что ваша дочь погибла несколько лет назад после закрытия разлома. Девушка, которую я увидел в доме барона, могла быть просто очень похожа. Я сомневался. Я оставил её под присмотром. И при первой же возможности вернулся за ней.

Он трёт виски, смотрит в землю и молчит.

– Вы же, несомненно, знаете о моих проблемах, – говорю укоризненно. – И тем не менее я нашёл время заняться вашими…

– Какие там у вас проблемы… Они ещё и не начинались… – бормочет Назаров. – Ах да. Арест… А что, это не вы, Никита, украли артефакт британского посла?

– Нет, не я.

– Кто там у вас адвокат… Урусов наверняка? Ну, он один из лучших… Даже не знаю, чем ещё вам помочь, на самом деле…

– Я не нуждаюсь в помощи.

Назаров неожиданно усмехается.

– А я не люблю быть в долгу. Эта ваша история с лешим совершенно неправдоподобна, но моя дочь здесь. Я… Я безмерно вам благодарен, князь. Даже если вы всё это выдумали. Даже если на самом деле вы… Хотя вряд ли можно предположить связь между вами и…

Он осекается.

– Связь между мной – и кем? – уточняю я.

– Неважно, – угрюмо отвечает Назаров.

Пожимаю плечами.

– Виктор Алексеевич, вряд ли вы мне что-то должны. Считайте, что вы уже расплатились. Заранее. Клубом «Золотой гранат», помните? Полагаю, теперь мы друг другу ничем не обязаны.

И тут Назарова всё же пробивает на истерику. Хохочет, мотает головой. Но очень быстро берёт себя в руки.

– Интересный вы юноша, князь. Право, не ожидал. Впрочем, и отец ваш был… весьма неординарным человеком. Есть в кого, н-да…

Он поднимает руку и щёлкает пальцами. Один из охранников мгновенно вырастает за его спиной.

– Проверить немедленно: барон Васильев, поместье где-то тут… что это за район?

– Озёрский, – подсказывают ему.

– Поместье в Озёрском районе Подмосковья. Родовая особенность – медведь-оборотень. Всю инфу мне, особенно за последний месяц. БЫСТРО! И коньяку нам с князем.

Глава 16

Люди Назарова вымуштрованы превосходно. Не проходит и пары минут, как на обочине появляется раскладной стол, стулья и сервировка. Его сиятельство делает приглашающий жест в мою сторону и, ещё не усевшись, залпом опрокидывает в себя коньяк.

А я печально обвожу взглядом скудную закусь: лимончик, шоколад и сырная нарезка. Жрать хочется…

– Леший… – хмыкает Назаров, выпив вторую порцию. – Это же надо выдумать… Даже странно, Никита, что вы не сочинили что-то более правдоподобное. Мальчик, который справился с оборотнем, – ну куда ни шло. Но леший? Высшая нечисть, которая помогает человеку за просто так? Ах да, вы же спасли навку! Вам бы книги писать, князь. Сюжет уже есть…

– Непременно попробую, когда состарюсь, – обещаю я.

Назарову приносят планшет.

Он долго читает инфу, а потом снова трёт виски.

– Чертовщина какая-то… – говорит наконец.

Бесцеремонно разворачиваю экран к себе.

Барон Васильев… вёл жизнь отшельника… слухи о его нездоровых пристрастиях… Пропал без вести… предположительно тридцатого июля, всё верно. В саду обнаружены тела охранников, выпитых лесным духом, предположительно навкой. Всё же укатала она мужиков, значит. Жаль… Обнаружены остаточные элементы защитного полога от нечисти… Предположительно держал у себя лесного духа… Уголовное дело закрыто за неимением состава преступления…

Полное подтверждение большинства моих слов. Ну а с лешим я договорился. Да и не попрётся князь Назаров с ним беседовать, чего уж там.

Правда, остаётся сама княжна. Но если она и расскажет отцу чистую правду, то это вряд ли что-то изменит. Мои слова подтверждены – а вот её история будет воспринята бредом сильно пострадавшего человека.

Пока я читаю, Назаров смотрит в сторону и морщит лоб.

– Но как она туда попала? – спрашивает он внезапно. – Не может этого быть. Васильев – ничтожество… Хотя у него никто не стал бы искать, это да… Вот что, князь, – неожиданно обращается он ко мне. – Поскольку я всё же считаю, что должен вам, хочу… предупредить.

– Я вас слушаю, Виктор Алексеевич, – киваю, дожевав шоколад.

– Вы, разумеется, герой. Более чем… Простите, что я вам не поверил.

– Я всё понимаю.

– Пожалуй, вы должны знать, что нажили себе ещё одну проблему. Вынужден признаться: легенда о разломе – ложь. На самом деле мою дочь похитили. А поскольку вы нарушили планы похитителей…

– Вас шантажировали, – утвердительно говорю я.

– Да, – тяжело произносит Назаров. – Я предлагаю вам в очередной раз: поступайте в мою школу. Это гарантирует вашу безопасность. По крайней мере на территории школы.

– В очередной раз отвечаю вам, что я подумаю.

Закидываю в рот ломтик сыра.

– Да… – хмыкает Назаров. – Вы и вправду герой. А напрасно. Даже не представляете, Никита, с кем вы связались.

– И с кем же?

– Я очень рискую, говоря вам об этом. Но как человек чести… – Назаров машет рукой. – Это «Братство свободных». Самая поганая организация в империи. Пламенные революционеры…

Даже так.

Не то чтобы я сильно удивлён его словами… Нужно иметь много, очень много наглости, чтобы несколько лет шантажировать такого человека, как князь Назаров. Разумеется, с него трясли деньги.

Конечно, инфа более чем интересна.

Значит, последние годы князь Назаров, вхожий в ближний круг императорской семьи, спонсировал революционеров, поставивших себе цель свергнуть власть аристократии и самого императора.

Знает ли он, что вдобавок к этому спонсировал и нелегальные лаборатории, в которых проводят успешные опыты над одарёнными? Лаборатории, в которых производят рабов, способных ходить в разломы? А ещё торгуют источниками попавших туда одарённых.

Но это не насущный вопрос.

А вот понимает ли Назаров, что сейчас он дал мне возможность шантажировать его ничуть не хуже, чем «Братство»? Только не жизнью дочери, а собственной шкурой.

Собственно, это вообще не вопрос. Разумеется, понимает.

А значит, сейчас его охранники отведут меня в лесок, где и пристрелят. Там же и закопают.

И против огнестрельного оружия у меня защиты нет.

Хотя… если накинуть иллюзию невидимости, скрыться в лесу я, пожалуй, успею.

⁂

Концентрируюсь, прикидываю, в какую сторону бежать.

– Никита? – окликает меня Назаров. Смотрит на меня в упор и вдруг улыбается. – Вы наверняка плохо обо мне подумали. Не стоит. Я не сделаю ничего плохого человеку, вернувшему мне дочь. Конечно, в том случае, если этот человек ничего не сделает мне. А я думаю, что вы очень умный человек, невзирая на молодость.

– Вроде бы так, – улыбаюсь в ответ.

Но расслабляться и не думаю. Говорить можно что угодно. А потом щёлкнуть пальцами – и больше не переживать о слишком много знающем умнике.

Как говорят во всех мирах: до хрена знаний – до хрена печалей.

Однако мои опасения не оправдываются.

– Но я решил, что вы должны знать, кого вам следует опасаться, – говорит Назаров. – Кстати… Моим последним взносом за жизнь Ольги должны были стать вы.

Ухмыляюсь.

– То есть всё же вы меня не в школу вашу приглашали?

– В школу. Как и когда Константин Шаховский пытался привезти вас ко мне насильно, – отвечает он. – Но на момент нашего последнего разговора я просто пытался вас приручить. Банально похитить вас теперь не так просто… Для того я и клуб вам подарил.

Хмыкаю.

– С удовольствием вам его верну.

– Ну что вы! – усмехается Назаров и возвращает мне мои же слова: – Считайте, что я с вами расплатился заранее за спасение дочери. И вот теперь, когда вы всё это знаете, мы с вами действительно в полном расчёте, – заключает он и поднимается. – Уверяю, ваша гордость не пострадает. Это я о клубе, Никита. Все – даже мои адвокаты – будут уверены, что я таким образом отдал вам некий серьёзный долг. Мы друг друга поняли?

– Конечно, Виктор Алексеевич, – отвечаю, тоже вставая.

– Но тем не менее, Никита, если вам потребуется какая-то помощь, обращайтесь. Помогу чем смогу.

Развожу руками:

– У меня всё в порядке, ваше сиятельство. Даже адвокат один из лучших.

– Ну и прекрасно. Надеюсь, до Москвы согласитесь со мной доехать?

Да ладно уж, соглашусь.

Киваю:

– Пожалуй. Дел у меня здесь больше нет.

Зато в столице – по горло. И я изначально рассчитывал, что Назаров меня туда довезёт. Если, понятно, не решил прикончить где-нибудь в другом месте.

По счастью, убить инквизитора Никраса Борха не так-то просто. Даже в восемнадцатилетнем теле и при помощи огнестрела.

Но князь Назаров и впрямь оказывается человеком чести.

До Москвы мы доезжаем молча. Назаров сидит впереди и неотрывно пялится в зеркало на моего кота.

⁂

То же утро

Князь Назаров

Высадив Никиту Каменского в указанном месте, Виктор Алексеевич Назаров довольно долго смотрел ему вслед.

Этот мальчишка занимал его мысли уже второй год. Сначала по понятной причине: весьма выгодно иметь около себя юного князя, сироту, с родовым источником тёмного эфира. Мало кто мимо пройдёт.

Но в конце июля обстоятельства изменились. Человек, шантажировавший Назарова, предложил сделку: поменять Ольгу на князя Каменского. Не согласиться Назаров не мог. Но Никита Каменский успел первым: сам вернул ему дочь.

И теперь…

Теперь этот вопрос практически решён. Ольгу будут охранять так, как не охраняют даже наследника престола. Назаров обожал дочь, а потому был близок к тому, чтобы считать себя ответственным и за жизнь Никиты Каменского.

Однако…

Отношения князя Назарова с «Братством свободных» строились не только на шантаже.

Руководитель «Братства» затеял большую игру, и ставки были не просто велики.

Возможно, эта игра действительно ведётся во благо Российской империи.

А всё, что на благо империи, – на благо и самому князю Назарову. Даже если это заговор против правящей династии Романовых. Есть, есть у российского императора один очень большой минус…

Но выбор сложен.

Ошибиться нельзя.

Когда мальчишка скрылся из виду, Виктор Алексеевич Назаров вздохнул и приказал ехать домой. К дочери!

Он действительно был человеком чести.

Но артефакт в виде булавки, две недели назад воткнутый в рюкзак Никиты Каменского, отзывать не стал.

И в историю с лешим, рассказанную юным князем, поверил только наполовину. Потому что рюкзак с булавкой сегодня был у мальчишки. А вот в поместье барона Васильева этого рюкзака не было никогда.

Больше того – последние три дня этого рюкзака не было вообще. Нигде не было.

Разве что в наглухо закрытом от мира логове того лешего?..

Но Назаров очень сомневался в этом.

⁂

Добравшись до Токсина, я выпускаю Шанка из рюкзака под присмотр кошака и отправляюсь мыться.

Заваливать меня вопросами некому: Токсин вернулся в лагерь в тот же день, когда я ушёл в разлом. Зато жратвы полно.

В принципе, Шах не так уж плохо готовит. Специй до фига и блюда простенькие, но если его подучить…

– Спасибо, Костик! – благодарю от души.

Шах кивает с таким благостным выражением лица, будто и в суп, и в мясное рагу насыпал хорошую порцию яда.

– Видел сегодня твоего бывшего шефа, – говорю я, вытирая руки влажной салфеткой. – Мы с ним теперь друзья, прикинь?

Сомнительно, конечно, чтобы друзья. Скользкий он тип, князь Назаров…

– Рад за вас обоих, – отвечает Шах всё с той же мордой.

– Хочешь, Костик, я ему скажу, где ты? Всё лучше, чем то болото, в котором ты собрался тонуть.

Шах отводит глаза.

– Не лучше, – говорит после долгой паузы. – За двумя зайцами погонишься – оба тебе рыло и начистят. Мне пока и тут хорошо. – И добавляет: – Если ты не против.

– Это да, – соглашаюсь задумчиво. – Но во мне ли дело, Костик? Долго тебя тут не продержат. Найдут чем занять. И так удивляюсь, что до сих пор ты не тусуешь в императорском парке, обвешанный взрывчаткой.

– Хорошая, лёгкая смерть была бы! – скалится Шах. – Не то что от заячьих лап.

– Ну, может, и так… – Делаю вид, что задумываюсь. – Но знаешь, Костик, жизнь-то лучше.

– А ты прямо жизнь мне сохранять собрался? – угрюмо спрашивает он. – Верю, ага. Ты, конечно, парень крутой… Но против тех зайцев – мышь домашняя. Извини уж.

– Может, и мышь, – отвечаю спокойно. – Зато своя собственная. А вот ты, Костик, лишился даже статуса назаровской шавки. Зато домработницей устроился к мелкому бастарду. Бесплатной. Кстати, у тебя отлично получается.

– Да пошёл ты… – устало говорит он.

Добивать его мне не хочется даже морально. В такой заднице врагу не пожелаешь оказаться, а Константин Шаховский всё же мне не враг. Ему просто не повезло.

– Ладно, – хмыкаю я, поднимаясь. – Живи пока.

– Не боишься, что я расскажу Наталье, что ты слишком много знаешь? – неожиданно спрашивает он.

Пожимаю плечами:

– Давно бы рассказал, если б хотел. Я же не только твоя совесть, Костик. Я ещё и твоя надежда. Единственная, заметь.

– Чего ты хочешь?

– Пока ничего.

– Болтают, болтают о хрени всякой… – громыхает где-то под потолком домовой. – Обои завтра клеить начнём!

Да, нечисть любит развлекаться. Одно интересно: рассказал ли домовой Токсину о том, что мы с Костей Шахом знакомы? Но если и так… В шкафу Токсина и без того полно моих скелетов. Пока что он не подвёл меня ни разу.

А ещё удачно познакомил со своей кузиной, которая и привела сюда Шаха. И, по всей вероятности, является членом «Братства свободных»…

⁂

Дел у меня действительно по горло. И для начала я звоню Андрею Ливанову, который теперь занимается моей новой собственностью: клубом «Золотой гранат».

– Здравствуйте, ваше сиятельство! – отвечает он мгновенно. – Аудит практически закончен.

– Ого! Да вы ценный работник, господин Ливанов.

– Не перехваливайте, князь. Просто подключил профессионалов, – говорит он. – Мы можем встретиться?

Час спустя я сижу в кресле управляющего клубом. Сам Шурыгин, не пикнув, выходит из своего кабинета по знаку Ливанова. Да, этот парень умеет работать. И поставить себя умеет.

– У меня для вас две новости, – говорит Ливанов, присаживаясь напротив. – Одна хорошая: ваш опекун, граф Хатуров, дал согласие на ведение вами деятельности «Золотого граната». Кроме того, с восемнадцатого августа вы юридически признаны полностью дееспособным гражданином Российской империи.

– Оперативно, – оцениваю я. Это ж за три дня провернули…

– Только потому, что ваш адвокат – сам Урусов. И плохая новость, князь. Результаты аудита в вашем клубе… мягко говоря, печальны. Как вы и подозревали, управляющий, Михаил Евгеньевич Шурыгин, – натуральный вор. Ну, тут целая цепочка у них. Одиннадцать человек. Все доказательства собраны, можно заводить уголовное дело.

Он подвигает ко мне две пухлых папки.

– Простите, я привык сразу всё оформлять в бумаге. Но есть и электронные копии, если вам удобнее.

Отказываюсь от электронки. Просматриваю бумаги около часа, слушаю пояснения. Да, всё как я и думал: до трети дохода уходило налево. А значит, Назаров клубом владел, но не занимался. Есть доход – и прекрасно. То ли времени не находил, то ли доход с клуба был для его сиятельства мелочью.

Любопытно всё же, за каким чёртом он мне его подарил? Широкий красивый жест? Но в силу последних сведений… Собирался капкан на меня поставить, скорее всего. Взять меня здесь было бы проще, чем в училище. Понятно, что восемнадцатилетний курсантик будет зависать в клубе при первой возможности…

Зря это он. Мне пока не до развлечений.

Поднимаю глаза на Ливанова.

– Вы прекрасно поработали, благодарю.

Он молча кивает.

– Не передумали быть здесь моим представителем и исполнительным директором? Я хочу абсолютно всё на вас свалить, господин Ливанов.

– Просто Андрей, ваше сиятельство. Нет, я не передумал. Готов работать.

– А я просто Никита, – напоминаю.

– Хорошо, – улыбается Ливанов. – Так вот, князь… Никита! По поводу заявления на руководство клуба. Если писать сразу на всех – то нужно обратиться в прокуратуру, это будет значительно быстрее, и…

– Стоп, Андрей. Никуда обращаться мы не будем.

– Вот как? – прищуривается он. – Не хотите портить репутацию клуба?

– Именно. А поскольку мы крепко держим всех этих крыс за яйца… пусть отрабатывают. Под вашим присмотром. И деньги пусть вернут. Справитесь?

Ливанов ухмыляется и кивает. Такую ухмылку можно увидеть на морде опытного служебного пса, прижавшего лапой преступника к земле.

Отлично.

– Если что – звоните, – заключаю я.

– Князь… Никита. Я взял на себя смелость оформить вам две карты. Вот.

Он передаёт мне блестящие прямоугольники и комментирует:

– Это клубная карта «Золотого граната». А это – банковская, она привязана к счёту, на который поступают дивиденды владельца клуба. Там тоже проволочки в связи со сменой владельца, так что на данный момент на этой карте всего полмиллиона рублей. Прошу прощения…

Он разводит руками, а я улыбаюсь. Деньги мне сегодня очень кстати. И пока что для меня это хорошие деньги.

– Ну, вы же и с этим вопросом справитесь, Андрей?

– Как сказать… – качает он головой и осторожно предлагает: – Я бы нанял людей, Никита. Финансисты, юристы… и не только. Которые будут заниматься исключительно клубом, на постоянной основе. Вы же понимаете, что на прежних должностях воров оставлять всё же не стоит. Кроме тех, кто на виду. Но эти под жёстким контролем.

– У вас карт-бланш на управление клубом, – отметаю его сомнения. – Надеюсь, вы и себе карту оформили? Зарплату вам назначаю в два раза больше, чем у Шурыгина.

– Это щедро, князь.

– Это нормально. Ваши обязанности гораздо шире, чем у управляющего.

А если что – в договоре с Ливановым прописаны все возможные… проблемы. Как и пути их решения.

Этот служебный пёс посажен на прочную цепь. И явно против неё не возражает. Неудивительно – работать он однозначно любит и умеет, а последние два года ему приходилось шастать по помойкам. В смысле, пахать страховым агентом за копейки.

Кроме того, приятно, что ни в лице, ни в манерах, ни в интонациях Ливанова я не вижу подобострастия. А вот благодарность и готовность служить – вижу.

Словом, нам обоим явно повезло друг с другом.

⁂

Выйдя из «Золотого граната», я еду к адвокату Урусову, а с ним – опять к нотариусу, где оформляю ещё кое-какие необходимые мне бумаги. Через несколько дней я намерен навестить вдову князя Каменского, она же баронесса Суворова, она же мать Никиты. И к этому необходимо подготовиться.

А потом иду в ювелирку. Причём не в одну.

Я обещал Шанку золото. А поскольку мне нужна от него ещё одна нехилая услуга – золота надо много.

В квартире Токсина уже привычно запираюсь в лаборатории и раскладываю перед божественной дланью браслеты, кольца, серьги – всё чистое золото, без камней и изысков. Шанк застывает перед этим добром. И чуть раскачивается, будто не верит глазам. Ну, если бы они у него были… До сих пор не знаю, каким образом Шанк видит, – но глаз на руке бога точно нет.

– Бери! – подвигаю к нему золото.

И наблюдаю.

Шанк растопыривает пальцы, касается одним ближайшего к себе кольца. И оно исчезает. Точнее – будто впитывается в палец. Но теперь я знаю, что это не так. Золото телепортируется в сумку. Да-да, ту самую… В бездонный артефакт божественной длани.

Пока рука бога занимается поглощением, я высыпаю на пол вторую половину своих даров и кошусь на Крайта.

Кошак сидит рядом и всем видом демонстрирует внимание и готовность…

…к переводу, скажем так.

– Давай, начинаем, – говорю ему и обращаюсь к руке: – Шанкар-ал-Тар. Ты можешь мне помочь?

Похлопываю по лежащим около меня кольцам-браслетам:

– Я отдам тебе это всё.

– Младший спрашивает, чего хочет старший, – транслирует мне Крайт.

Надеваю перчатки и вытаскиваю из рюкзака тщательно упакованный британский артефакт. Осторожно разворачиваю свёрток и вытряхиваю артефакт в специально купленный небольшой мешок с завязками.

Однако на мешке мои отпечатки есть…

– Это нужно отнести туда, где ты прятал свою сумку. В тот сейф, откуда её потом забрали.

Кошак жмурится, и мне в голову приходят картинки.

Башня Императорского училища, вид на парадный вход. А потом быстро мелькающие вентиляционные трубы – вид изнутри. Кабинет. Книжный стеллаж, отъезжающий в сторону, металлическая дверка. Сейф Горчакова-старшего, однозначно.

Я без понятия, как Шанк в него залез. Но раз залез раз – сможет и ещё, не в подарок же Горчакову он свою сумку оставил, а просто спрятал.

– Младший спрашивает – сюда?

– Да. Именно сюда. Вытряхнуть из мешка вещь, не прикасаясь к ней. Вещь оставить в сейфе, мешок унести с собой. Это важно! Мешок там оставлять нельзя.

Ловлю эмоции Шанка, понятные и без перевода: удивление.

Поясняю:

– Я хочу это спрятать там. Как ты спрятал свою сумку.

– Младший понял, – почти сразу сообщает Крайт.

– Но мешок оставлять нельзя, надо забрать с собой и принести мне.

– Младший понял.

Я двигаю к божественной длани остатки золота. Ещё не заработал, но ладно.

В том, что Шанк сумеет отнести артефакт в сейф незаметно, я уверен. Поймать его не смог ещё никто. Ну кроме разве что Лекса Львова, приманившего божественную длань на золотые монетки. Но Лекс выслеживал Шанка специально.

– Залезай, – киваю я на рюкзак. – Довезу тебя до башни.

Шанк обматывает вокруг волосатого запястья завязки мешка и послушно лезет в рюкзак.

– Я с тобой, – транслирует кот.

– Зачем?

Получаю красочный ответ: мы с ним стоим у башни, Шанк ковыляет к ней. Следующая картинка: знакомый лесопарк на окраине столицы. И змеи. Вкусные, жирные змеи…

– Крайт голоден.

– Да понял я… – вздыхаю.

Глава 17

Из медитации под деревом меня вырывает рингтон входящего вызова. Группа «Дерьмовые тараканы» вопит так, что на звук прибегает мой кошак. Этого рингтона Крайт ещё не слышал – потому что стоит он на звонки Матвея Соболева.

Чёрт. Наверняка Матвей добрался наконец, как обещал, до лагеря – а меня-то там нет…

– Какого хрена, Ник? – спрашивает он, когда я отвечаю на вызов. Ни приветствия, ни «как дела». – Ты позвонить не мог? Какого хрена я припёрся туда, где тебя давно нет?

Не то чтобы я забыл о нём… Но звонить – значило нарваться на немедленную опеку и защиту. А мне это на хрен не надо. Прости, Матвей, но было вот вообще не до тебя.

Примерно так я ему и отвечаю. И жду выговора, но напрасно.

– Как хорошо-то раньше было, а? – бурчит он в ответ. – Сидели в хатуровском поместье, покой, тишина…

– Ну, ты сам меня оттуда вывез, – ржу в ответ.

– Тоже верно, – хмыкает он. – Ты где? Или всё ещё смертельно занят?

Смотрю время – шестнадцать двадцать… А ведь у меня есть ещё одно дело в Москве. Мой рюкзак не то чтобы доверху набит ценными трофеями из разлома, но…

…где-то на треть. Сколько успел.

Это немалые деньги. Но тащить рюкзак я собираюсь вовсе не к милейшему оценщику Марку Абрамовичу Шварцу, с которым меня познакомил Токсин. Во-первых, нет желания объяснять, где я всё это взял, да ещё в таком количестве. А во-вторых… я задолжал подарок своей новой подруге. Великой княжне Анастасии. И мы с ней уже договорились о встрече.

– Матвей, мне очень надо с тобой встретиться, – говорю в трубу. – Можешь прямо сейчас? Ты сам где?

– Еду в Москву, – отвечает он. И ехидно добавляет: – Прогулявшись в военный лагерь Императорского училища. Где мне любезно доложили, что его сиятельство князь Каменский уже четыре дня как изволили лагерь покинуть.

– Ну извини, извини! – хмыкаю я. И говорю, где нахожусь. – Подъедешь? Я на остановке буду ждать. Называется вроде «Малая Лесная».

– Что ты там делаешь? – удивляется Матвей.

Отвечаю чистую правду:

– Кота выгуливаю.

Минут через сорок Матвей выскакивает из замызганного белого седана – всё того же, на котором почти два месяца назад отвёз меня в лагерь.

– Подрос ты, что ли… – говорит он, окидывая меня взглядом.

– Ещё скажи – возмужал, – фыркаю я. – Занимался как проклятый. У меня времени мало, Матвей. Пошли в лес. Там ушей нет, а в машине сидеть жарко.

Пока веду его на наше с Крайтом место, быстро обдумываю, с чего начать.

Мне нужен помощник.

А в этом мире я могу полностью доверять только своему коту и вот этому мужику, который сейчас молча топает за мной по заброшенному лесопарку.

Матвей Соболев считается камердинером Никиты Каменского. На самом деле он – маг-защитник рода Каменских, приставленный к Никите отцом ещё в детстве.

Одарённый с аспектом огня, очень сильный. Его даже звали преподавать боёвку в Императорское училище. Но Соболев отказался, выбрав службу Каменским.

Я не знаю, почему он принял такое решение.

Зато абсолютно точно знаю, что на его плече выжжена руна с гербом моего рода. Знак нерушимого кровного договора.

Так что тут дело даже не в доверии. А в том, что маг-защитник, связанный таким договором, попросту не может предать. Сдохнет сразу же. И да, чтобы подписаться на такое – нужна очень весомая причина.

А кроме всего этого, своему магу-защитнику я могу просто приказать закрыть рот и никому не передавать полученную информацию. И он будет обязан мой приказ исполнить.

Удобно.

– Крайт! – зову, дойдя до полянки.

Кошак подбегает ко мне почти сразу, садится у ног и внимательно смотрит на Матвея.

– Это Матвей. Он – Стая.

– Старший? – с сомнением и недовольством транслирует мне Крайт.

Ну… коренастый мрачный мужик с коротким ёжиком тёмных волос выглядит, конечно, солиднее, чем я. Но только на вид, хотя сам Матвей об этом и не подозревает.

Отвечаю не вслух:

– Нет, старший – я.

Матвей хмыкает и присаживается на корточки. Тянет к коту руку. Крайт без энтузиазма даёт себя погладить, продолжая сверлить его взглядом.

– Хороший кот, – говорит Матвей. – Здоровенный… Где подобрал?

– Это химеринг, – спокойно сообщаю я.

– А покороче никак?

– Это не кличка, Матвей. Этот кот – только на вид кот. А вообще-то он химеринг.

– В смысле?

– В прямом. Его превратили в кота, чтобы он мог жить здесь, со мной. Это тот самый химеринг, с которым я дрался перед тем, как ты выпнул нас обоих в разлом.

Глаза Матвея темнеют.

– Я не успел остановиться… – тяжело произносит он. – Ты ж его собой закрыл тогда. Я в него метил, в химеринга.

– Знаю. Но он уже был мой. Забудь, всё к лучшему вышло.

– Забыть? – нехорошо усмехается Матвей. – Ну-ну. Так что с тем химерингом? Это опаснейшая разломная тварь. Как он, к чёрту, мог стать котом?

Я плюхаюсь на траву, прислоняюсь спиной к дереву и начинаю рассказывать.

С того момента, когда мы виделись последний раз – когда огненный смерч Матвея вытолкнул нас с Крайтом в разлом.

Говорю о Зефирке.

О договоре с лешим, о навке, о том, как дрался с бароном-оборотнем. О том, как на меня напали фанатики из «Братства свободных». Об аресте и о том, что портал вынес меня к Колдуну. О том, что сумел уйти оттуда тоже порталом – и вынесло меня к источнику рода Каменских. О втором походе в разлом и дочери Назарова.

Я рассказываю практически всё, что со мной случилось. Молчу только о сидящей во мне тьме Карха и, разумеется, о богине любви. Ну, и о том, что всего пару месяцев назад меня звали Никрасом Борхом…

К сожалению, о Шанке умолчать невозможно.

Слушая меня, Матвей машинально поглаживает кота. Не перебивает, только иногда задаёт уточняющие вопросы. Собственно, кое-что он и так знает – и про беду с Максом Горчаковым, и о том, что клуб «Золотой гранат» теперь принадлежит мне, и о пропаже британского артефакта…

– Никита, – говорит он, когда я замолкаю. – Ты же понимаешь, что поверить во всё это…

– Скажи ещё, что мне пора сценарии для кино писать, – киваю я. – Фантастического.

– Поскольку кое-что из твоего рассказа я могу проверить, то не скажу, – ухмыляется Матвей.

– Проверяй, – пожимаю плечами. – Но я тебе клянусь, что не солгал ни разу. Только кое о чём умолчал. Совсем уж фантастическом. Клянусь тебе честью своего рода, жизнью моей матери и памятью о моём отце. Хватит?

– Хватит. Если бы я не видел, как ты открыл разлом… И что ты творил в том бункере… Но я видел. Так… То есть кроме того, что ты разобрался со своим даром, у тебя открылся и второй? Портальный дар?

– Да, – отвечаю совершенно честно.

Открылся же. А уж как он мне достался – дело десятое.

– А этот твой… второй питомец – откуда он взялся такой?

Вот это скользкий вопрос. Но Матвей вдруг отвечает за меня:

– Тоже из разлома, что ли?

– Да, – вру с облегчением. Эта инфа в мою клятву не вошла. – Чёрт его знает, что он такое.

– И сейчас этот твой… Шанк, да? Кладёт артефакт британского посла в сейф Горчакова?

Киваю.

И Матвей вдруг начинает ржать так, что валится рядом с кошаком, а тот отпрыгивает в сторону и смотрит на него с укоризной.

Впрочем, представив, как Горчаков-старший обнаруживает в своём сейфе драгоценную пропажу, я тоже ухмыляюсь. И встаю.

– Мне пора уже его забирать, кстати. Шанка. А ты сам мне ничего не рассказал. Что делал всё это время?

Спасибо, не торчал около меня, как, собственно, положено магу-защитнику!

– Долго рассказывать, – говорит Матвей. – Поехали, доброшу тебя до училищной башни. Ты там ночуешь?

– Нет. Мне ещё в гости надо. А потом в лагерь бы.

– В лагерь отвезу. Вот по дороге и расскажу. Я так-то, считай, твоими делами занимался, Никита. Но они оказались довольно тесно связаны с государственными.

– Работаешь на главу Тайной канцелярии?

– Неофициально, – хмыкает Матвей.

Уже в машине он спрашивает:

– В гости надолго?

Прикидываю. Отвезти Шанка к Токсину, забрать рюкзак, повидаться с принцессой, опять забрать Шанка от Токсина…

– В общем, позвони, как будешь готов ехать, – прерывает мои размышления Матвей.

– Ага. А ты никому ничего не рассказывай. О том, что узнал от меня. Это приказ, Матвей. Я запрещаю тебе говорить об этом с кем-то кроме меня.

Он тормозит, паркуется и поворачивается ко мне.

– Никита. Хотя бы Хатуров должен знать. Ты можешь доверять ему.

– Нет, не могу. Я могу доверять только тебе.

Матвей ругается сквозь зубы.

– Мне будет слишком сложно решить все твои проблемы в одного. Это непонятно?

Да задолбали.

– Тебе не нужно решать мои проблемы, – говорю жёстко. – Понимаю, ты привык меня опекать. Но мне это уже не нужно. Мне нужна помощь. В размерах, которые я сам тебе укажу.

– Никита…

– Мы друг друга поняли?

Матвей хмыкает.

– А ты о многом умолчал, ваше сиятельство. И сильно изменился.

– После того, как химеринг перестал меня пить, я же сказал тебе об этом. И после того, как дважды сходил в разлом. Давай ты будешь удивляться потом, Матвей. Когда мы со всем этим разберёмся.

Он молча кивает, и мы едем дальше.

А около башни Императорского училища я спрашиваю:

– Матвей. А почему ты стал магом-защитником Каменских?

Он отвечает не сразу.

– Потому что твой отец спас мне жизнь.

Да, это причина.

⁂

В девять вечера я сижу в кафе в компании прелестной девушки. Правда, лицо её полускрыто козырьком длинной кепки, а фигура – модными шмотками в стиле «оверсайз».

Кроме того, наше общение контролируют аж двадцать человек охраны: по трое у каждого выхода из кафе и восемь человек в самом помещении. Все одарённые. Все в гражданке и выучены отлично: вряд ли кто здесь подозревает, что они имеют к девчонке в кепке какое-то отношение.

Но взгляды телохранителей великой княжны Анастасии непрерывно сверлят нас обоих. Понятно, что принцесса к этому давно привыкла. Зато я вот отвык…

К сожалению, других вариантов встречи у нас с ней нет. Когда я позвонил Анастасии, она пригласила меня во дворец. Но идти туда с предметами, которые в империи должны немедленно подлежать конфискации, – нереально.

– На самом деле здорово, что ты меня сюда позвал! – оживлённо говорит принцесса, поедая ложечкой мороженое. – Хоть расслаблюсь! Ну, если никто меня не узнает…

– Часто узнают? – сочувствую я.

– Нет, но бывает. Что ж так вкусно-то! Почему дома так не готовят?!

– А ты заказывай отсюда, – советую я. – Но вообще-то, ваше высо… Анастасия, я подарок тебе принёс. Во дворец мне с ним не пройти, потому и попросил тебя встретиться здесь.

– Это не так, – твёрдо говорит принцесса. – Тебя ко мне пропустят даже на танке.

Смеёмся.

– Спасибо за доверие, но танком пока не обзавёлся.

– Подарок… – говорит она. – Ты, наверное, думаешь, что должен мне за тот артефакт? Но ты ведь уже отдарился. И артефакт я тебе от души подарила, Ник. Честно! – Она морщит нос и улыбается: – Ну, почти.

– Чем я там отдарился… – отмахиваюсь. – Клочком непонятной шерсти.

– Кстати! Ты знаешь, у неё довольно любопытные параметры! – загорается принцесса. – Во-первых, пепел от шерстинки имеет немалый для такого мизерного количества вес! Во-вторых, ты не поверишь! У этой шерсти некоторые параметры совпадают со змеиной чешуёй. И когда я попробовала…

Пока она увлечённо рассказывает о странностях шерсти моего кошака, я вспоминаю, что Марк Абрамович Шварц покупать этот клок не стал. Сказал, что с шерстью химеринга он совпадает только по трём параметрам из пятнадцати. А вот принцессе понравилось… Но она и не продавать его собиралась, а экспериментировать.

– Анастасия, – останавливаю её. – Я принёс тебе ещё ингредиенты. Как понимаешь, незаконные. Ну как я с ними во дворец?

– Настоящую шерсть химеринга?!

Киваю.

– И не только.

С великой княжной я познакомился после закрытого аукциона, на котором мы с Токсином выставили настоящую шерсть. Крохотный клок ушёл за сто двадцать тысяч – и купила его именно Анастасия. Она тогда сумела сбежать от своей охраны, а потом гуляла в парке. Где я и спас её от случайных грабителей.

Кстати, а случайными ли они были? Хотя вряд ли «Братство свободных» послало бы неодарённых фанатиков похищать императорскую дочку…

– Покажи! – требует принцесса и тянется к моему кожаному кейсу, стоящему на соседнем стуле.

– С ума сошла? – шикаю на неё. – Дома рассмотришь.

– Что буду должна? – спрашивает она, опомнившись.

– Ничего, конечно, – пожимаю плечами.

Принцесса уже предлагала мне стать поставщиком ингредиентов из разлома. Для того и уговаривала поступить в школу князя Назарова, выпускники которой славятся тем, что закрыли немалое число разломов. Правда, маленьких. Но чем меньше разлом, тем проще и быстрее его закрыть – соответственно, тем больше можно получить ингредиентов с убитых тварей. Потому как их туши очень быстро испаряются. Так что именно назаровцы поставляют империи немало ценных ингредиентов.

Разумеется, я отказался. И от школы Назарова, и от должности поставщика. Во-первых, предложение Анастасии слишком смахивало на подставу. А во-вторых, мне не хотелось расписываться в том, что юный князь способен добывать где-то незаконные вещи…

Но теперь я знаю, что великая княжна Анастасия Романова – гениальный артефактор. И экспериментатор, влюблённый в своё дело. Ни за что она не сдаст такого поставщика – наоборот, будет покрывать всеми силами. А ещё любить и давать ему деньги.

Но дружба дороже денег. Особенно если это дружба с дочерью императора.

– Это невозможно, Никита, – решительно говорит эта самая дочь. – Мы с тобой, конечно, друзья, но речь идёт об очень больших деньгах. Я не могу принять такой подарок. Понимаю и уважаю твоё благородство, но нет. И, знаешь ли, я не бедствую! – усмехается она. – Кроме того, мой артефакт стоит гораздо меньше, чем…

Она оценивающе смотрит на кейс.

– Не знаю, что там, но всё равно меньше. Это и кошке понятно.

– Ася, – проникновенно говорю я, впервые называя её уменьшительным именем. – Давай откровенно?

– Давай, – кивает она, продолжая жадно коситься на кейс.

– Деньги мне не нужны. Твоя дружба дороже. Ты и сама сказала, что мы можем быть друг другу полезны. Я надеялся, что речь не о деньгах…

Принцесса совсем не глупа. Она задумывается только на секунду.

– Связи? – спрашивает коротко.

– Ну да, – пожимаю плечами. – Я хоть и князь Каменский, но ни с кем не знаком в высшем свете. В силу обстоятельств.

– Это не вопрос, – медленно говорит она. – С этим я, конечно, помогу. И, кстати, скажу пару слов твоим сокурсникам. Тот же Палей, конечно, сопляк и клоун, но его отец-то – министр обороны и в прекрасных отношениях с моим отцом. А Лекс Львов – сын главы Тайной канцелярии. У тебя очень выгодное окружение, Ник.

Улыбаюсь и мотаю головой.

– Вот это лишнее. С ними у меня так всё схвачено. Мы, в общем-то, уже друзья.

– Правильно, ты молодец, – оценивает она. – Ну а на сентябрьском балу я познакомлю тебя с целой кучей нужных людей.

– Бал – отлично. Но где взять приглашение… – Я развожу руками.

– Ты получишь приглашение лично от меня, – говорит Анастасия. – И я представлю тебя отцу. После этого на тебя обратят внимание не только твои сокурсники.

Да. Связи в высшем свете мне не помешают.

– Буду очень тебе благодарен! – говорю искренне. – Видишь? Личное знакомство с его императорским величеством точно стоит этих вещичек, – киваю на кейс.

Кстати, можно было взять и рюкзак. На фоне принцессы, одетой как тысячи современных подростков, мы смотримся несколько странно. «Мы» – это я сам, элегантный костюм Токсина и его же не менее элегантный кейс.

Со стороны всё выглядит однозначно: лощёный аристократ притащил в кафе девчонку с улицы. Но, по ходу, принцессе такой расклад доставляет огромное удовольствие.

– Ник, – говорит она, – но это я и так для тебя сделаю. А вот свои «вещички» ты бы мог и продать. Так что я всё же переведу тебе денег. И это не обсуждается!

Она задирает тонкий нос и сдвигает брови.

– Тогда, ваше высочество, я пожертвую их на благотворительность, – спокойно отвечаю я. – Ася, хватит спорить. Ты же предлагала дружить, а друзья просто помогают друг другу чем могут. Вот тот же князь Назаров. Ты ему что – платишь за дружбу?

– Дядя Витя прикольный, – хмыкает она. – Скользкий очень, но это и прикольно. Зато с ним можно поговорить о чём угодно. А ещё он… – Принцесса осекается.

Поставляет твоему высочеству ингредиенты, без сомнений. А ты в ответ ему артефакты делаешь. Всё исключительно по дружбе, ага.

Вообще, погано это – быть дочкой императора. Разве что родители и братья любят её бескорыстно. Братьев у Анастасии, кажется, двое…

Мы доедаем десерты, переговариваясь о незначащих вещах. Но в конце нашего «свидания», уже поднявшись из-за стола, принцесса несколько печально говорит:

– Ладно, Ник, я понимаю. Я возьму твой подарок. Но, может, когда-нибудь мы сможем дружить просто так…

– Уверен в этом, – говорю чистую правду. – Ты тоже… прикольная. Хотя вовсе не скользкая.

– Ага, и ты! – Принцесса подмигивает и вдруг…

…обнимает меня и чмокает в щёку.

Её телохранители немедленно расстреливают меня взглядами. Да и хрен с ними. Я отвечаю принцессе тем же, и мы оба смеёмся.

Глава 18

В подъезде Токсина вообще нет света. Судя по тому, что в доме горят окна, – электричество отрубилось именно в подъезде.

Или его отрубили. А вот лифт работает.

На всякий случай поднимаюсь на нём этажом выше нужного, прислоняюсь к стене и некоторое время слушаю тишину. Ровно в тот момент, когда делаю шаг вперёд, раздаётся негромкий голос:

– Как прошло свидание, князь?

Очень знакомый голос, и на секунду я теряюсь. Не то чтобы не ожидал новой встречи. Но, пожалуй, не так быстро и уж точно не здесь.

– Ты уже по мне соскучился? – интересуюсь так же тихо, пытаясь понять, где он находится.

Колдун. Собственной персоной. Бояться его мне не приходится – скорее, это он должен меня бояться. Но он здесь. И точно один. Вопрос – где? Голос шёл словно бы отовсюду, так же, как в камере его подземелья. Интересно, как он это делает. Скорее всего, с помощью какой-то техники.

– Очень! – говорит он с придыханием. – С тобой так интересно. Даже просто наблюдать.

Ну, не ему одному со мной интересно… Так что я не польщён.

И не чувствую ничьего присутствия. Скорее всего, Колдуна здесь нет. Установлены микрофоны, а говорит он со мной откуда-нибудь с крыши. Или из какой-то квартиры.

– Как тебе удалось соблазнить великую княжну? – продолжает Колдун. – Раньше она не была замечена в интимных связях. А тебя уже целует, хотя вы знакомы меньше месяца.

Понимаю, что на мне стоит маячок. Но не понимаю, как и когда его на меня поставили. Хотя… Ну конечно, мой смартфон. На нём опять стоит «шпион». Об этом я вообще не подумал. В прошлый раз мне его убрал сильно продвинутый в таких вопросах Ильин. И вот поставили снова – но кто и когда? В лагере? Видимо, да. Всё остальное время смартфон был со мной. Стоп, нет. Ещё он был у капитана Баканова – в Экспертном следственном отделе.

– Что же ты молчишь, щенок? – спрашивает Колдун. – Не оглядывайся, ты меня не увидишь.

То есть он-то меня видит. И в любой момент в меня может полететь портал. Или что-то ещё. Уверен: сам Колдун мне даже не покажется.

– Выходи, – советую ему. – Нельзя же быть таким трусливым.

– Зато ты очень смелый. Шляешься в разлом. И даже не издох там.

В разломе нет связи с Российской империей. Откуда он знает, что я там был?

Ответ прост: ему уже известно, что дочь князя Назарова вернулась домой. И кто её привёл.

Крысы Колдуна живут не только в императорском дворце.

– Ты мне мешаешь, – задумчиво говорит Колдун. – А драться с тобой нет смысла. Ты обладаешь портальным даром, как и я. Уйдёшь в любой момент, как и я.

Ну не то чтобы… Но отлично, что он так думает.

– Так давай договоримся не уходить? – предлагаю. – Решим нашу проблему здесь и сейчас.

– Этого я и хочу, – мгновенно соглашается он. – Но не так, как ты думаешь. Ты способен на многое, и ты мне мешаешь. Знаешь, я готов с тобой договориться.

Ухмыляюсь:

– О чём? Нет, дай угадать. Зовёшь на службу?

– Да-а-а… – шепчет его голос как будто прямо в ухо. – Будь хорошим мальчиком и соглашайся. Ты ведь уже думал об этом, правда? О том, что рядом со мной ты сможешь стать сильным, богатым и… даже занять место около трона.

– А чего не сам трон?

Пусть болтает. Мои пауки, в которых влита тьма, уже бегут по этажам. Но…

…как я и думал, пока никого не находят.

– На троне я вижу себя, мальчик. Ты ещё слишком молод для этого. Но, как патриот своей страны, должен понимать, что императорская династия себя исчерпала. Это уже многие понимают, Никита.

Что он несёт? Надо бы почитать о «Братстве свободных». Не лозунги типа «Долой аристократию», а что-то посерьёзнее. Они явно не против монархии – им не нравится династия Романовых. Но чем?

– Так как, ты согласен на меня работать?

– Ловить одарённых и забирать их источники? Или таскать тебе ингредиенты из разлома?

– Это слишком мелко для тебя, – отвечает Колдун. – Я пока не знаю, что ты такое, но я узнаю. Однако ты точно способен на большее.

– Ах да, – отзываюсь, продолжая наблюдать за своими пауками. – Помочь тебе влезть на трон.

– Ты уже встал на этот путь, – соглашается он. – Подружился с великой княжной. Хочешь, я отдам её тебе, когда достигну своей цели? Или объединю её источник с твоим? Она сильна и талантлива…

Меня аж передёргивает.

– Я уже говорил тебе, что ты законченная мразь?

– Ещё нет, – отвечает он со смешком. – Но я с этим и не спорю. А ты что же – действительно истинный патриот? Гуманист? С высокоморальными принципами? Тогда, конечно, тебе не место рядом с таким мерзавцем, как я. Придётся всё же от тебя избавиться.

Он демонстративно вздыхает.

И тут же происходят сразу два события: один из моих пауков, встрепенувшись, начинает вскрывать люк, ведущий на крышу, а в меня летит…

…не плетение.

Я не чувствую эфира, зато ощущаю укол в левое плечо. При том, что в подъезде нет абсолютно никого.

Это настолько неожиданно, что я пропускаю и вторую иглу, прилетевшую сразу за первой. Она втыкается чуть ниже.

Мгновенно накрываю себя иллюзией невидимости, отскакиваю в сторону – и третья игла пролетает мимо. Только теперь до меня доходит, откуда стреляют: на лестничной площадке настежь распахнуто окно. Седьмой этаж, сука!

А ведь этот долбаный скалолаз мог выстрелить из огнестрела, а не игломёта. Значит, я нужен Колдуну живым. Но пассивным – без сознания. Видимо, артефакт можно сделать только из источника живого одарённого. И самому тупому гоблину понятно, что иглы у меня в плече были заполнены не ядом. Это или транквилизатор, или миорелаксант, или убойное снотворное.

А швырять в меня порталом нет смысла – я перенесусь туда, куда надо Колдуну, но при этом буду в полной силе.

Но я двигаюсь и не сплю. Видимо, универсальное противоядие Токсина работает до сих пор – на всякий случай я постоянно пил его в разломе.

Всё это пролетает в голове, пока я бесшумно проношусь по лестнице к окну и хватаю удавкой тьмы висящего на наружной стене «скалолаза» с игломётом. Выхватываю из его рук оружие, похожее на небольшой пистолет. Без раздумий стряхиваю стрелка вниз и…

…получаю огненным шаром в спину. Вскользь – спасает реакция.

Тьма рвётся наружу, но выпустить её здесь я не могу.

Потому что это не подземелье «Братства свободных», набитое мутантами и моральными уродами. Это жилой дом. Здесь люди. А тьме всё равно, кого жрать, и стены ей не помеха.

Мой источник полон – только сегодня утром я вышел из разлома и с той поры не пользовался эфиром ни разу.

А потому иллюзия, которую я сплетаю, отпрыгивая от окна, выглядит так, что меня самого едва не кидает в дрожь.

Не то дракон, не то нетопырь – жуткое чудовище, аналог настоящей Зефирки.

Мой противник, метнувший в меня огнём, наконец спустился с крыши, и нетопырь движется вверх по лестнице – ему навстречу. Но вряд ли там сам Колдун.

Следом я запускаю удавку тьмы, которая безошибочно находит добычу, удирающую назад в разы быстрее моего нетопыря.

Подтаскиваю придушенного человека к себе. Точно не Колдун. А жаль.

Мой второй несостоявшийся убийца присоединяется к первому – где-то там внизу, под подъездными окнами.

А третий, сука, стреляет в меня очередной иглой всё оттуда же – с наружной стены дома, только с другой стороны окна. И попадает во второе плечо, потому что невидимость я успел с себя снять. После чего я обзавожусь вторым игломётом и отправляю ублюдка к двум первым.

– Эй! – окликаю Колдуна. – Я тебя жду!

– Да что ж ты такое?! Встретимся попозже, гадёныш! – с ненавистью отзывается он.

Мои пауки, успевшие вылезти на крышу, останавливаются. Там никого больше нет.

Колдун ушёл порталом.

Это отлично, потому что со мной что-то не так. На нетопыря я потратился изрядно, но это не та слабость…

Выдёргиваю из себя иглы – точнее, керамические полые шприцы. Но дрянь уже в крови, и она всё же работает, хоть и не так, как ожидал Колдун.

Ключ в замок Токсиновой двери я вставляю, уже с трудом удерживая сознание. И, едва успев войти, валюсь в коридоре.

⁂

Константин Шаховский

Тем же вечером

Выбежавший на звук падения Шах с матом затащил пацана в комнату.

Каменский дышал, что уже хорошо. Но других признаков жизни не подавал. И никаких травм на нём не было. Стоя на коленях, Шах ощупал его ещё раз, уже более детально. Ничего. Разве что пульс сильно замедлен.

Про домового он вспомнил, только когда тот материализовался рядом – в виде плотного туманного конуса со старческим лицом и всклокоченной бородищей.

– Помочь можешь?

– Я не доктор… Но жив он.

– Там же зелья у вас.

– Не секу в них, – отказался домовой. И сообщил: – А внизу три человечка валяются. Сверху упали. Это не наш их выкинул?

– Он мог, – мрачно ответил Шах, совершенно не представляя, что делать.

Скачущий вокруг пацана чёрный кот подвывал, но помочь уж точно ничем не мог.

Звонить в скорую?..

Но тут смартфон зазвонил сам. Смартфон пацана. И на экране светилось имя: Матвей Соболев.

Принимая вызов, Константин Шаховский осознал, что уже сделал свой выбор.

– Ну ты дела закончил уже? – весело спросил его Соболев.

Шах скривился. В исполнении Соболева эта фраза звучала…

…отвратительно.

«Закончил дела, вашу мать! – мелькнула мысль. – Одни закончил, другие ещё не начал, указаний жду. Пока вот обои горчаковскому бастарду поклею…»

В жизни Константина Шаховского было много всякого-разного. Скучать не приходилось. Но домработницей он не служил ещё ни разу. Да и спасать парня, на которого охотился всего месяц назад, тоже как-то не довелось.

– Свои закончил, твои решаю, – ответил он.

– Кто это? – напрягся Соболев.

– Конь в пальто! Приезжай быстро спасать своего Каменского.

Шах назвал адрес, имя хозяина квартиры и вырубил смартфон. Хрен знает, кто ещё может позвонить пацану. Соболева – за глаза хватит.

– Он, сука, на меня кинется, едва увидит! – сказал он вслух.

– Может, защищу… – пообещал домовой. – Нужный человек-то придёт? Доктор?

– А то. Лучший в Москве, – хмыкнул Шах.

⁂

Первое, что я вижу, очухавшись, – две знакомые морды. Они маячат сверху и друг с другом никак не сочетаются. Разве что в бреду.

– Никита, очнулся? – выдаёт Матвей Соболев.

Вот не уверен я, что очнулся. Раз уж вижу рядом со своим магом-защитником такого же озабоченного Костю Шаха.

И все мы в квартире Токсина. Уже хорошо.

– Скорую отмени, – говорит Шах, усаживаясь на пол около дивана, на котором я лежу.

– Да пошёл ты. И ты! – Матвей пытается согнать моего кошака, который уже влез на грудь и вылизывает моё лицо.

Отбиваюсь от Крайта и сажусь на диване.

– Отмени, придурок! – требует Шах. – Нас тут всех троих быть не должно. Оно тебе надо? Пацан в порядке, а в подъезде полиция торчит.

– Поговори мне, – цедит Матвей.

– Не надо скорую, – говорю ему. – Я в порядке. Мне вкололи что-то, но я уже в порядке.

– А-а-а… – хмыкает Шах. – Дохляки под окнами – не твоя работа, Каменский?

– Моя, – соглашаюсь. – Матвей, ты как здесь?..

– Шах меня позвал, – сдержанно отвечает мой маг-защитник. – Что тут происходит, Ник?

Это и мне интересно.

Оглядываю обоих мужиков. У Шаха глаз заплыл. А у Матвея кровит губа. Ну, то, что встреча Соболева и Шаховского ограничилась одним фингалом и рассечённой губой, – это явно заслуга домового. Не дал свою домработницу в обиду. Хотя я почти уверен, что Шах только защищался, а не в драку лез.

– Едва удержал твоего этого, Никита, – гудит сверху домовой. – Он как увидал Костеньку моего, так и кинулся. Ну, я его оттащил, а тут он тебя увидал… В общем, потом помирились, – неожиданно заключает он.

Костеньку?..

А Шах с Матвеем синхронно хмыкают.

Матвей отменяет вызов скорой и говорит мне:

– Не нуждаешься, значит, в опеке, а, ваше сиятельство?

– Как видишь, нет. Мог бы и не приезжать. Так. Для начала: Шаха ты не трогай, на Назарова он больше не работает.

– А на кого работает? – интересуется Матвей.

– А он готовится жизнь положить за идеалы «Братства свободных», – отвечаю спокойно. – Правда, Костик?

– Видишь, уже за тебя чуть не положил, – хмуро говорит Шах. – Кстати, спасибо вам, господин домовой, за своевременную защиту.

– Гы… – гудит сверху.

– То есть ты определился? – уточняю я.

– Угу, сказал же, – кивает он. – Ботинки вот надену и побегу на тебя работать. Осталась одна проблема: добегу я только до первого свободного братана.

– Да ладно тебе, – утешаю. – Сам же видел – трое братанов уже того… Тебя не встретят. И это только начало.

Шах смотрит на меня во все глаза. Продолжаю:

– Я намерен уничтожить эту организацию. Вместе с её главарём. Тогда и тебе дышать станет полегче.

– А с чего я тебе должен верить, Каменский?

– Так я же твоя совесть, Костик, – напоминаю. – И надежда. И даже опора. Если захочешь. Своих я не бросаю.

Матвей смотрит на меня задумчиво и замечает:

– А про Шаха ты мне ничего не сказал.

– Не успел просто, – кидаю я, поднимаясь.

Потягиваюсь, проверяюсь: да, противоядие сработало отлично. Кто б знал, когда пригодится… Бесценным товарищем я обзавёлся в лице Токсина. Все его зелья действуют безупречно. И если он самоучкой такого достиг – что ж будет, если получит соответствующее образование? Надо подумать об этом.

Меня тут, по ходу, вообще окружают сплошные таланты. Принцесса вот – талантливый артефактор. Токсин – гениальный зельевар. А в противовес – Колдун. Мразь, создавшая целую индустрию по созданию мутантов и торгующая чужими источниками.

Чтобы его уничтожить, я готов принять в команду любого полезного человека. Даже вот Шаха. Всё-таки боевой маг. И я держу его на поводке.

– Матвей, а ты как попал в тот бункер?

– В клубе «Золотой гранат» меня взяли, – неохотно отвечает мой маг-защитник. – Я там Шаха ловил.

Шах матерится.

– А Шах ловил тебя, потому что получил через моих людей нужную инфу, – продолжает Матвей.

– А свободные братаны – тебя, такого умного, – добавляет Шах.

– Гы-ы-ы… – ржёт домовой.

– Класс, – заключаю я. – Так, я правильно понял расклад? Ты, Матвей, передал мне карту «Золотого граната», чтобы я туда приехал и исполнил роль живца. Для чего постарался, чтобы инфа о моём приезде дошла до людей князя Назарова. И вот вы там все сидели и ждали меня.

– Примерно так, – кивает Матвей. – Шах попытался бы тебя скрутить, и мои ребята взяли бы его с поличным.

– Хрен бы они меня взяли!

– Заткнись. Но Шах не сумел просто тебя дождаться. Полез ко мне в номер ночью счёты свести.

Ну, Шаха понять, в общем-то, можно.

Когда Матвей вёз меня в военный лагерь, Шах с напарником остановили нас на дороге, потребовали, чтобы я ехал с ними…

…и позорно проиграли бой.

– Костик, – обращаюсь к Шаху. – Чё за детский сад? Может, я зря собираюсь тебя на службу брать?

Он кривится.

– Да я спарринг хотел ему предложить. Без плетений. Но ты ж, Соболев, нервный… Тебе только имя твоего князька назови – ты и кидаешься сразу.

– Ты просто руки почесать хотел, я понял, – киваю ему и поворачиваюсь к Матвею. – Продолжай.

– Тогда я ещё не знал, что ты нужен не только Назарову, «Братство свободных» выбрало именно этот момент, чтобы взять меня. Думаю, чтобы лишить тебя телохранителя. А тут Шах… И мы оба уже практически пустые.

– Паровозом меня зацепило, – поясняет Шах, ухмыляясь.

– Охренеть, – резюмирую я. – Ну и что с тобой-то дальше было, жертва паровоза?

– Повязали вместе с твоим защитничком и в клетку заперли, – хмыкает он.

– Нет, когда ты из бункера сбежал. Молодец, кстати.

Я уверен, что в первую очередь, помимо оборудования и зелий, «Братство» эвакуировало из своего бункера пленников. И надо иметь немало сил и, главное, мозгов, чтобы сбежать от них. Даже в случае спешной эвакуации.

– Я ж тебе сразу сказал, – говорит Шах. – В бункере том я сидел дней десять. А князь Назаров косяков не прощает, он только на вид такой любезный. Да и прав, если подумать, – кто знает, где я был всё это время? Может, продался кому. А тут я такой заявлюсь – без пацана, которого должен привезти, зато с рассказом, как меня заломали и хрен знает где держали. Нет уж…

– Короче, Шах, – требует Матвей.

– И что, – спрашиваю я, – у тебя во всей столице никого, кроме Натальи Бородиной, не нашлось, где отсидеться?

– Никто не знает, что я с ней знаком. А она меня не сдаст. Ну, я так думал.

– А с чего ты так думал? – хмыкаю я.

Обычный наёмник Константин Шаховский – и владелица знаменитого аукционного дома Наталья Бородина. Что же их связывает, мать вашу? Ну не любовники же они, в самом деле!

Зато теперь понятно, для чего ей понадобился я. Ну, кроме койки. Таш связана с «Братством свободных».

– Мы были любовниками, – отвечает Шах. – Давно. Ей тогда ещё и двадцати не стукнуло. А девка была та ещё оторва… В общем, разошлись-то мы лет семь назад, но должок у неё передо мной остался. Я ей тогда помог… ну, это тебе неважно. Вот решил востребовать. А она…

К дивану внезапно подъезжает журнальный столик, а на него плюхаются чайник, заварочник, три чашки…

…и даже тарелка с круассанами. Вот это сервис!

Шах замолкает и недоумённо пялится на столик, а домовой гудит из ниоткуда:

– Чаю попейте, гости дорогие! Ну и ты, Костик, а то в горле пересохнет, страсти такие рассказывать. Давай разливай, и себя не обидь, чего там.

Мой кошак со всем уважением получает миску с селёдкой.

Прячу улыбку и благодарю:

– Спасибо, господин домовой! Очень кстати!

– А господин домовой ни с кем такой интересной информацией не поделится? – спрашивает Матвей, глядя, как Шах хозяйничает.

Домовой отчётливо фыркает.

Не поделится. Разве что с Токсином, но тут уж никуда не деться. Если домовой дух присматривает за домом – за его стены он не выносит ничего. Кроме разве что мусора.

– Я про хозяина квартиры, – уточняет Матвей.

– Так Наташка, о которой Костик тут треплется, ему кузина, – отвечает домовой. – Не скажу я ему. Незачем о родне дрянь всякую знать.

Вот и отлично.

Но, возможно, инфой с Токсином поделюсь я. Потому что родня, состоящая в террористической организации, – это опасно.

Посмотрим.

– Продолжай, – киваю Шаху, когда мы разбираем чашки.

– Да что тут продолжать, – хмуро отвечает он. – Она из «Братства свободных», ты же сам понял. Короче, велела здесь сидеть, пока не понадоблюсь. А если свалю отсюда – то отловят и назад, в лабораторию. Ты хоть знаешь, пацан, что там творится?!

Знаю.

И Матвей Соболев тоже знает, причём не от меня. Сдаётся мне, он знает даже больше, чем я.

Некоторое время мы молча пьём чай и поедаем круассаны. Правда, из руки так и сидящего на полу Шаха круассан вырывается сам собой и падает обратно в тарелку.

– Ты не гость, – назидательно сообщает домовой.

В раскрытое окно слышны голоса полицейских. Они ходят и по подъезду, пытаясь установить, как, почему и откуда именно вывалились на асфальт сразу трое людей. Причём с хорошей высоты. И очень неудачно упали.

– Сюда не звонили ещё? – спрашиваю я, кивая на окно.

– Звонили, пока ты в отключке был, – говорит Матвей. – Я прямо перед ними приехал. Мы не открыли.

– И как мы теперь отсюда выйдем? – прикидываю я.

– Выйдете, – отвечает домовой. – Я им глаза отведу. Но ненадолго – минут пять…

– Нам хватит, – говорит Матвей. – И, кстати, пора ехать. Этого тут оставляем? – спрашивает, кивая на Шаха. – С ним бы подробнее пообщаться надо.

– Успеем ещё. Он отсюда никуда не денется.

А Константин Шаховской внезапно лезет под диван.

– На, – протягивает мне два игломёта.

А я ведь про них забыл…

– Твой трофей, как понимаю, – говорит Шах. – Слышь, князь… А кто ты всё-таки такой?

На секунду мне кажется, что тот же вопрос светится и в глазах Матвея Соболева.

Глава 19

На выезде из города я уже привычно борюсь с тошнотой – так действуют на мой организм артефактные маг-кристаллы. Москва обнесена ими по периметру, и внутри этой «ограды» разлом появиться не может.

Но если разрушить хоть один кристалл – будет беда. Что и случилось второго августа. Пользуясь паникой, Колдун открыл тогда на окраине столицы ещё один разлом, маленький. Из которого вышли псы-кинотры, чтобы спереть артефакт из сейфа графа Горчакова. Интересно, как именно они это сделали… Вряд ли сами. Выходит, крыса есть и в башне Императорского училища. У «Братства свободных» в натуре длинные руки.

Впрочем, артефакт уже снова лежит в том же сейфе.

А значит, обвинения с меня должны быть сняты – за отсутствием состава преступления. Но как раз это меня сейчас волнует меньше всего.

Выслушав историю Шаха и инфу о сегодняшней встрече с Колдуном, Матвей рассказывает мне о том, что делал в столице.

Честно сказать, я сильно удивлён.

Выйдя из того чёртова бункера и ненамеренно зашвырнув меня в разлом, маг-защитник рода Каменских не рыдал в жилетку графа Хатурова о моей безвременной смерти. Он собрал «своих людей» и плотно занялся сыскной работой. А узнав, что я таки жив, удвоил усилия.

Если вкратце, деятельность Матвея Соболева сводилась к выяснению имён тех, кто руководит «Братством свободных». Так что работал он уже не только на меня, но и на государство.

– А в Тайной канцелярии что, совсем мышей не ловят?

Матвей косится на меня, ухмыляется:

– Так я лучше ловлю, ваше сиятельство. А кроме шуток – мои люди не засвечены в такой деятельности. Как понимаешь, нам проще.

– Князь Львов точно в курсе? – уточняю.

– Конечно. Без него нам было бы сложнее. И я ему доверяю, Никита. Ему и Хатурову – безоговорочно.

А я – нет. Жаль, но не имею такой возможности.

– А кто они, твои люди, Матвей?

– Служили вместе, – коротко отвечает он.

Рассказывает он явно не всё, но становится понятно: хотя деятельность Матвея Соболева никаким местом не является официальной, она ведётся с полного одобрения Тайной канцелярии.

А значит, Тайная канцелярия всё же начала ловить мышей. И теперь у неё есть жирный шанс расправиться с «Братством свободных».

– Это твоя заслуга, Никита, – замечает Матвей. – В том бункере, откуда ты меня вытащил, кое-что интересное всё-таки обнаружили. Это дало возможность всерьёз ускорить расследование – и реально выйти на верхушку «Братства».

– Даже так?

– Как и думал Львов, это несколько весьма высокопоставленных аристократов.

– Кто?

Матвей косится на меня, но перечисляет фамилии.

Среди них нет ни моего опекуна Хатурова, ни князя Назарова, ни обгадившегося с британским артефактом графа Горчакова, ни родителей моих однокурсников. Уже приятно.

Да и вообще из названных фамилий мне знакома только одна: Меньшиков. Я слышал её от лешего – это род одарённых с тёмным эфиром.

– Причастность князя Меньшикова практически установлена, – продолжает Матвей. – Буквально на днях. Одна проблема: самого Меньшикова отыскать не можем.

Хм…

Я лезу в интернет и быстро добываю его фотографию. На всякий случай переспрашиваю:

– Евгений Андреевич Меньшиков?

– Да.

С фотки на меня весело смотрит темноволосый молодой мужик с очень знакомым лицом.

Это один из тех аристократов, которые пытались напасть на меня в подземелье Колдуна. Там я был вынужден выпустить тьму – о чём ничуть не жалею. Она убила их всех. Сволочей, которые собирались покупать чужие источники. А вот этого я выпил сам, потому что у него был тёмный эфир.

– Не найдёте, – говорю я, бросая смартфон на торпеду.

Сзади шевелится, проснувшись, кошак. Видно, поймал мои эмоции.

– Откуда знаешь? – спрашивает Матвей.

– Он точно из «Братства», но сдох в том подземелье. Мои извинения главе Тайной канцелярии – так уж вышло. Извинения не передавай.

– Значит, теперь главой рода будет его младший брат… – задумчиво говорит Матвей. – Кстати, он совершенно не в курсе дел старшего. Мы его хорошо допросили, хотя мальчишка сам менталист. Но он и не пытался ничего скрыть. Очень озабочен исчезновением брата. Родителей у них нет. Сестра ещё, тоже не при делах и в ужасе…

– Сочувствую, – отзываюсь я.

– Он тоже учится в Императорском училище. Первокурсник, кстати.

– А ещё тёмные в столице есть? Кроме Меньшиковых?

– А где им быть, – пожимает плечами Матвей. – Князь Назаров. Граф Дербенёв. Не замазаны, кстати, в этой дряни. А, есть ещё один род. Отшельники, Табаковы. Те на Урале живут. С давних пор на ножах с императорским родом. Но это древняя история, Табаковы вообще никуда не лезут и в высшем свете не появляются.

– Ну, это ещё не говорит о том, что они не работают на «Братство», – замечаю я.

– Мы почти закончили, Никита. Все имена известны.

– Будете их брать?

Матвей кивает.

– Но не прямо завтра. Ладно. Пожалуй, тебе стоит это знать… – задумчиво говорит он. – Как понимаю, ты ж у нас теперь чуть не главный объект личной охоты главаря «Братства». Надеюсь, инфа от тебя никуда не пойдёт?

– Считаешь меня идиотом? – хмыкаю я.

– Нет. Но это государственное дело.

– Говори уже.

– В общем, Никита, тебе осталось продержаться меньше месяца. В сентябре «Братство свободных» планирует государственный переворот.

Даже так.

– Дата уже назначена. И мы к этому готовы. На самом деле я говорю это тебе, чтоб ноги твоей не было на осеннем императорском балу. Запереть тебя уже невозможно… К сожалению. Просто прошу.

Некоторое время я обдумываю его слова.

Попытка государственного переворота состоится на том самом балу, куда мне пришлёт приглашение великая княжна.

– Матвей… А ведь там и кроме меня будет толпа народу, не?

– Ту толпу я защищать не обязан, – огрызается он. И добавляет: – Всё продумано до мелочей. Никто не пострадает. «Братство» не планирует устраивать бойню, они хотят показательного суда над императором и аристократами. Тоже всё продумали по поводу захвата власти именно во время бала. Там у них с весны новый стратег… Очень компетентный.

– А-а-а… – ухмыляюсь я. – Крыса Тайной канцелярии в рядах пламенных революционеров?

– Примерно так. Но его имени я тебе не назову.

– Как и имени самого Колдуна? Или его вы как раз не знаете?

– Извини, – кратко говорит Матвей.

Но вся эта инфа заставляет меня вспомнить кое-что интересное.

– Слушай, а что не так с императорским родом? Насколько я понял, «Братство свободных» пропагандирует, что династия Романовых «себя исчерпала». И на дорогу смотри!

Матвей хмыкает и отворачивается от меня. Вообще-то, машину он ведёт отлично, мягко, плавно, и это не мешает ему разговаривать.

– А ты не слышал? Так считает не только «Братство». Об этом вообще поговаривают… во всех кругах.

– А я не слышал, – соглашаюсь. – Так что там с нашим императором?

– С нашим императором как раз всё прекрасно. А вот наследник… как и младший царевич… Они не способны к обороту. Правда, на младшего ещё есть надежда – он несовершеннолетний, у оборотней бывает такая задержка. Но наследнику уже двадцать пять.

Я выпрямляюсь на сиденье и хватаю смартфон.

Династия Романовых – оборотни? Почему в памяти Никиты Каменского этого нет? Случайно попало в затёртый блок? Ведь это ни разу не тайна.

– Чёрт, Никита, ты что, герба Российской империи не видел? – усмехается Матвей.

Ну видел.

Грифон…

Там изображён грифон. Внушительный зверь. Или птица? Помесь льва с орлом. В моём мире такого животного не было. Честно сказать, я думал, на герб России поместили какой-то мифический символ.

Символ – да. Но вовсе не мифический.

Российские императоры обращаются грифонами. Ну офигеть…

Но если следующий император обратиться не сможет… Да, это вырождение, как ни крути.

– А зачем император это афиширует? Такую проблему с сыновьями?

Матвей вздыхает:

– Кого я защищаю… Ты где живёшь-то, ваше сиятельство?

– Уже здесь, – бурчу в ответ. – Я же сказал тебе, что меня два года пил химеринг. Отвали.

– А до этого тебя кто пил? – резонно интересуется Матвей. – Проблему династии Романовых скрыть невозможно. На ежегодном параде в честь Дня России, на параде в честь победы над Германией во Второй мировой войне, на параде в День государственного флага, на параде в честь российской армии и флота… – занудно перечисляет он. – Даты назвать?

– Не надо… Так что там происходит на парадах?

– Великий Грифон Российской империи реет над марширующими войсками.

– И чего, он должен реять вместе с грифонятами?

– С наследником, если таковой имеется.

Прекрасная традиция, на самом деле. Вероятно, очень зрелищная.

Остаётся надеяться, что младший императрёнок всё-таки обернётся.

– О! – осеняет меня вопросом. – А принцесса? В смысле великая княжна? Она тоже грифон?

– И тоже без способности оборота. Но с женщинами в роду Романовых это как раз случается. Никита, ты бы, что ли, учебник истории почитал…

– Почитаю, – обещаю я. – Ладно, про царевичей я понял. А остальные члены семьи? Дяди, тёти, кузены – их же полно.

– Кто-то оборачивается, кто-то нет. Но проблема в том, что не может наследник.

– Слушай, а вот ты как считаешь? Может, эти ублюдки из «Братства свободных», ну то есть их идеологи, в чём-то правы?

– Для меня это неважно, – отрубает Матвей. – Я присягу давал. Ныне действующему императору Александру Третьему Романову. Ещё вопросы?

– Угу. А что бы ты делал, если бы я или мой отец присоединились к «Братству»?

Белый седан резко тормозит.

Даже не съехав на обочину, Матвей бросает руль и разворачивается ко мне всем телом.

– Шутишь?

– Шучу, – примирительно говорю я. – Мне просто интересно, Матвей. На самом деле я и о кровном договоре мага-защитника знаю очень мало. Но ведь чисто теоретически ты и в таком случае должен меня защищать?

Некоторое время он молчит. Видимо, подбирает слова.

– Должен. Но не стал бы, – говорит наконец. – Уж прости. Умер бы, да.

Он касается своего плеча – места, где выжжена руна с гербом Каменских.

– Понимаешь… Я здесь родился. Это – моя страна. Моя жизнь, моя честь. И не из-за присяги. Я приносил присягу от души, а не потому что был обязан. Надеюсь, и ты принесёшь её так же.

Мы едем дальше молча. Крайт перелезает ко мне на колени, зевает и сворачивается клубком.

Машинально его поглаживая, я прикрываю глаза, но не сплю.

Как курсант Императорского магического высшего военного училища, в конце сентября я буду обязан принести присягу Отечеству и Государю.

Присягу этому миру, собственно. Чужому миру.

Или уже моему?

Но в любом случае – если я принесу присягу, моя жизнь будет принадлежать Российской империи. А честь обяжет служить ей. Этой стране – и роду, который ей повелевает.

⁂

Когда мы доезжаем до КПП лагеря, протягиваю Матвею смартфон. Всё равно заберут, так что Матвей справится быстрее, чем Ильин.

– Отдай доверенным людям, чтобы сняли «шпионов». И поставили защиту от геолокации. Полную, – акцентирую, глядя на мага-защитника. – Без дырок по типу «А как же я? Я же должен тебя видеть!».

Матвей морщится, но кивает, беря мой смартфон.

Достаю из багажника рюкзак и гляжу, как он садится в свой «седан» и отъезжает.

– Господин майор, князь Никита Каменский прибыл! – отдаю честь, увидев Зверевича у будки.

– Это снова вы, ваше сиятельство? – вздыхает он. – А ведь как спокойно-то было… Я даже начал привыкать.

– Бросьте. Спокойствие – это не ваше, – хмыкаю.

– И не ваше? – Он с интересом смотрит на мой рюкзак. – Такое впечатление, господин князь, что все вещи, которые вы тоннами привозите в мой лагерь, разбегаются по нему как тараканы и бесследно пропадают.

Э-э-э… Да ничего я такого и не привозил. Хотя, учитывая сидящего в рюкзаке Шанка, про «разбегаются» – это он в точку. Но зато химеринга нет. Кошак выпрыгнул из машины чуть ли не на ходу и тут же свалил в лес – питаться.

В казарму я возвращаюсь тихо, отметив, что на этот раз в каптёрке света нет. Надеюсь, майор всё же нашёл возможность выдворить из лагеря горчаковских и бакановских шпионов.

– Каменский, ты, что ли? – раздаётся шёпот Львова. – А почему вернулся? Мы тебя и не ждали.

– Не только вы, – хмыкаю, вспомнив Зверевича. – Но уж как получилось.

– Есть чё пожрать? – поднимается лохматая голова Токсина.

– Пирожки подойдут? – Достаю из рюкзака свёрток и кладу на тумбочку. – Налетай, кому хочется. Оленев, Данилов, Юсупов – вы тоже присоединяйтесь. Пожрать – дело святое.

Парни быстро опустошают свёрток.

– Опять графиня Хатурова дала, что ли? Дома был? – интересуется Токсин.

Ага, графиня. В трениках и со щетиной. Стырил на твоей кухне у Шаха. Под укоризненным взглядом твоего домового. И даже не уверен, что это вообще съедобно.

– Всё, парни, я спать. – Хлопаюсь спиной на кровать.

Вот чёрт! После сна урывками, то привалившись к боку Крайта, то просто на каменном полу тоннеля, даже простая сетчатая койка – верх наслаждения.

– Было что-нибудь интересное? – всё же шёпотом спрашиваю у Львова.

– Тухло. Разве что господин майор соревнования устроил.

– Даже не буду спрашивать, кто победил.

– И не спрашивай, – явно улыбается Лекс. – Потому что раскатали мы их вчистую. Хотя с ними в команде был сержант Беляев. Нас-то четверо, вот и их дополнили.

– Раскатывальщики, – шипит Колян Юсупов. – В училище отыграем обратно.

⁂

Утром на выходе из столовки мы с парнями ловим картину маслом: очередное прибытие капитана Антона Алексеевича Баканова.

Наблюдаем за тем, как он резко выскакивает из своего внедорожника и, хлопнув дверцей, быстрым шагом идёт через КПП в офицерку.

– Каменский, опять по твою душу, что ли? – удивляется Ильин. – Вроде уже дважды всё тут обыскали…

– Камень, скажи честно, – Токсин тычет меня локтем в бок, – ты трахнул его любимую дочь и свалил без обязательств? Или нагадил ему в ботинки?

– Да чёрт его знает, – пожимаю плечами. Хотя точно знаю, что именно капитан забыл в лагере. – Думаю, сейчас скажет.

– Тогда мы пока за складом потусуем, – кивает Лекс. – Завтрак переварим.

Остаюсь ждать Баканова на ступеньках столовой, и не зря: уже через пять минут ко мне с ехидной рожей подходит старшина Сучкин.

– Каменский, чего прохлаждаешься, давно на кухне картошку не чистил? Быстро в штаб. Тебя там ждут.

Глядя на его важную рожу, не удерживаюсь от смешка. Потому что вспоминаю, как под ментальным давлением Крайта он пускал слюни себе на пузо. Было это в июле, когда химеринг, тогда ещё в натуральном облике, явился в лагерь, чтобы меня пить.

– Вам что-то кажется смешным, курсант?! – тут же бычит Сучкин.

Выставляю ладонь:

– Не берите лишнего в голову, старшина. Как бы чего не вышло.

– Ах ты ушлёпок княжеский! – срывает его, и он натурально пытается дать мне в зубы.

Ну вот это я терпеть уже не намерен.

Перехватываю его руку и, без замаха ткнув в пухлое пузо, беру в захват. Наклоняюсь к красному уху и говорю:

– Повторяй за мной, старшина: «князь Никита Станиславович Каменский».

– Да я тебя… – сопит он, дёргая задом и пытаясь выкрутиться.

Щаз-з. Выкручиваю руку сильнее и практически тычу Сучкина мордой в землю.

– Не слышу.

– Господин князь, отставить! – К нам несётся сержант с КПП. – Немедленно отставить!

Ну вот. Не дали поучить дебила правильному обращению к наследнику княжеского рода. Жаль.

Сержант наконец добегает до нас, и я отталкиваю Сучкина. Он пыхтит и пытается глотнуть воздух. Бил я хоть и без замаха, но кулак в пузо вошёл хорошо. Правильно так вошёл.

– Курсант Каменский вызван в штаб! – сообщаю сержанту, который явно пытается придумать мне взыскание.

И отправляюсь прямо в офицерку. В лагере мне осталось всего ничего. Не думаю, что Зверевич посадит меня в карцер. А морда этого Сучкина выпрашивала хорошего леща чуть ли не с первого дня нашего знакомства.

Захожу в офицерку и встречаюсь взглядом с капитаном Бакановым. Зверевич стоит спиной к нам, заложив руки за спину, и делает вид, что видит в окно что-то интересное.

– Господин майор, курсант Каменский по вашему приказу прибыл! – Вытягиваюсь по стойке смирно.

– Надо же… Хоть к кому-то вы выказываете уважение, – хмыкает Баканов. – Держите.

Он протягивает мне какую-то бумажку.

Читаю: «Отменить Каменскому Н. С. меру пресечения в виде подписки о невыезде…»

Значит, артефакт, который я выдрал из ошейника драконицы в разломе, действительно тот самый. Артефакт британской короны, пропавший из сейфа графа Горчакова. А то были всё же у меня сомнения.

Дочитав, поднимаю глаза на Баканова.

– Могу я узнать, по какой причине вы отменяете подписку о невыезде? Наконец-то нашли настоящего преступника? Или, может быть, господин граф, не дождавшись результатов вашей работы, сам нашёл артефакт? – И честными глазами гляжу в багровеющее лицо капитана.

Ха-ха… Если бы за лицемерие давали деньги, я бы сейчас озолотился.

– Это не ваше дело, господин… князь, – выдавливает наконец Баканов.

Прямо чувствую, как капитана плющит оттого, что мой титул обязывает его обращаться ко мне уважительно.

– Как это – не моё? – давлю. – Вы посадили меня в следственный изолятор. Вы обвинили меня в краже. Не считаете, что должны мне хотя бы извинения?

– Отставить, курсант Каменский, – внезапно говорит Зверевич. – Вы свободны.

Жаль. Не дал поиздеваться. Иногда порядочность Зверевича прямо напрягает. Я всё ещё не рассчитался с Бакановым за моё задержание. И за трёх уродов в камере – тоже.

Выхожу из офицерки. А уже на полпути к плацу меня ловит малость запыхавшийся Баканов. Сначала я чувствую, как в плечо впиваются чьи-то сильные пальцы, потому быстро разворачиваюсь, готовясь взять нападающего в захват. Но Баканов – не Сучкин. Он быстро выкручивается, и какое-то время мы практически боремся. Дар он пока не использует, потому и я этого не делаю.

– Слуш-шай, Каменский, – шипит он мне в лицо. – Не знаю, по какой причине господин граф отозвал своё заявление, но я уверен, что здесь что-то нечисто. И буду копать дальше. Ты понял?

Он разрывает наш хват и отступает, вытирая со лба пот.

– Лопату подарить? – интересуюсь я. – Чтобы сподручнее копать было.

Какое-то время капитан зло смотрит на меня, но, к его чести, сдерживается. Он идёт к КПП, а я провожаю глазами его ровную спину.

Ну что ж… копайте, господин капитан. Артефакт и правда украл не я. Так что ко мне у вас ниточек нет.

Глава 20

Когда мы подъезжаем к высокой кованой ограде поместья Хатуровых, я испытываю что-то вроде ностальгии.

А если честно – осознаю, что могу провести несколько дней, вообще ничего не делая. Иногда это необходимо. Вот просто дать передышку и телу, и мозгу. Особенно если посвятить ночи влюблённой в меня горничной Танечке… Собственно, единственному человеку, которому от меня ничего не нужно, кроме меня самого, что необычно и приятно.

Ну, надеюсь, хотя бы ночи удастся проводить именно так, как хочется. А вот ежедневные занятия в тренажёрке отменять не стоит. Зал у Хатурова отличный, а моему телу ещё далеко до нужных параметров.

Правда, Танечка так не думает. Она встречает меня первой, сбегая с парадного входа в особняк, и ахает вместо приветствия:

– Как вы возмужали, князь!

Усмешку Матвея я чувствую даже спиной. А Танечку бесцеремонно приобнимаю и целую в щёчку.

Ничего больше она сказать не успевает, потому что в распахнутых дверях появляется граф Хатуров и спокойно кивает:

– С прибытием, курсант. Здравствуй, Соболев.

Спиной, кстати, я не только Матвея чувствую – ещё и взгляд откуда-то сверху. С дерева, вероятно. Кто-то из сыновей графа, про которых я, кстати, и думать забыл.

Хатуров пропускает нас в холл, и вот там меня ждёт настоящий сюрприз.

С лестницы на второй этаж несётся женщина, которую я узнаю не сразу. Точнее, настолько не ожидал здесь увидеть, что понимаю, кто это, лишь когда она долетает до меня. И резко тормозит, хотя явно собиралась кинуться на шею. Даже отступает.

Баронесса Полина Даниловна Каменская. То есть Суворова, конечно, по новому мужу. Это раньше она была Каменской, причём княгиней.

Мать Никиты. Собственно, уже моя.

– Здравствуй, мама, – сдержанно говорю я. А ведь я собирался завтра к ней ехать… Ну что ж, одним делом меньше. Здесь и поговорим.

– Никита! Здравствуй…

Пару секунд я пытаюсь разобраться в эмоциях, которые вызывает у меня эта женщина. Что сделал бы сам Никита?

Он скучал по матери, это да, и любил её. Но не мог простить, что она вышла замуж почти сразу после смерти его отца. Перестал с ней разговаривать и без сопротивления уехал к Хатурову.

Мальчишку можно понять. Но понять можно и Полину Каменскую – оставшуюся одну с несовершеннолетним сыном и кучей долгов, наделанных мужем.

Кстати, с долгами Станислава Каменского надо бы разобраться. Глава Тайной канцелярии сказал мне, что мой отец едва не разорился, добывая информацию о пропавших молодых аристократах. Большинство которых были из захудалых или обедневших родов.

Теперь понятно, что поиски привели князя Каменского к «Братству свободных». И узнал он нечто такое, за что его убили. Причём показательно и жестоко: сожгли родовое поместье вместе с хозяином. Только вот…

…поместье-то на самом деле цело, хотя знаю об этом только я.

Хотя, возможно, знает и жена князя. Моя мать.

Но прямо сейчас это не главное.

– Рад тебя видеть, мама! Я соскучился.

Решительно делаю шаг вперёд и обнимаю её. В памяти мигом начинают скакать обрывки детских воспоминаний Никиты. Слюняво-сентиментальных, но такие у всех одинаковы. Даже у самых сильных и чёрствых мужиков. Мать есть мать.

– Никита!..

Полина Даниловна сжимает меня в ответ, едва ли не тискает. Явно не ожидала от сына такого внезапного прощения, но принимает его сразу. Даже берёт в ладони моё лицо, разглядывает, говорит со слезами:

– Как же ты вырос! Сынок, я так по тебе скучала! Родной мой!

Меня опять душат в объятиях и заливают слезами.

Сплошные, в общем, розовые единороги. Не те, на которых ездит богиня любви из моего мира, а местные, несуществующие, символ всяческой милоты. Но оттолкнуть счастливо рыдающую мать я не могу. Глажу её по голове (Никита давно гораздо выше ростом), неловко бормочу подобающие слова.

И опять чувствую чей-то взгляд. Поднимаю глаза – на лестнице, посредине пролёта, стоит Мария Александровна Хатурова, жена моего опекуна. И она…

…широко улыбается.

Что ни разу не свойственно ледяной стерве графине Хатуровой.

Мария Александровна быстрым шагом спускается, подходит вплотную и буквально оттаскивает от меня мать.

– Полина, ну прекрати. Ну что ты, в самом деле! Дай ему хотя бы переодеться с дороги. Здравствуй, Никита. Ты очень вовремя, мы как раз собираемся завтракать. Полина, да идём же. Успеешь наобниматься, он тут шесть дней проведёт.

– Так вырос! – говорит ей моя мать, неохотно выпуская меня. – Ой, Матвей, здравствуй. Никита так вырос, Маша…

– Вырос, вырос, – кивает графиня, уводя её.

Любопытно. Они что, подруги?

Когда женщины скрываются на втором этаже, граф Хатуров невозмутимо сообщает:

– Пожалуй, Полина Даниловна права. Ты наконец-то дорос до понимания того, что мать у тебя одна.

И переглядывается с Матвеем.

Отвечаю:

– Я дорос до этого ещё тогда, когда попросил вас предупредить Полину Даниловну о том, что ей грозит опасность.

А сделал я это ещё в башне Императорского училища. Потому что не мог допустить, чтобы мать Никиты пострадала из-за Колдуна. При первой нашей встрече он угрожал взять её в заложницы – если я не соглашусь делиться с ним эфиром своего родового источника.

Ну, теперь ему нужен не только источник.

Однако после этого случилось очень много событий, и про баронессу Каменскую… то есть Суворову, я просто забыл.

А вот Хатуров явно не забыл. Молодец.

– Благодарю вас, Александр Васильевич.

– Это был мой долг, – отрезает он. – Жду тебя на завтраке через полчаса.

Поднявшись в свою комнату вместе с Матвеем, я начинаю переодеваться и в процессе спрашиваю:

– Матвей? А что, Хатурову мой отец тоже спас жизнь?

– Представь себе – да, – отвечает он, подавая мне свежую футболку.

А Станислав Каменский был крут!

– И князю Львову тоже, – с усмешкой добавляет Матвей.

Выныриваю из-за ворота футболки и смотрю на него в упор:

– Шутишь?

– Такими вещами не шутят, Никита. Потому я им и доверяю.

– Ну, руны мага-защитника Каменских у них обоих нет, – пожимаю я плечами.

Но информация…

…интересная.

– Вы что, все служили вместе?

– Почти двадцать лет назад, – отвечает Матвей.

Что ж. К тому, кто спас жизнь тебе или твоему отцу, действительно можно поворачиваться спиной, ничего не опасаясь. Казалось бы.

Но люди меняются. Иногда очень сильно.

⁂

Уже к обеду мне становится скучновато. Даже пара часов в тренажёрном зале от скуки не спасают, хотя сразу за мной в зал приходит самый младший Хатуров – Ярик. Показываю ему кое-какие упражнения.

После чего пацан буквально ходит за мной по пятам.

Отношения с сыновьями опекуна у Никиты не сложились. Он и сам был не сахар, а Толик, наследник, возненавидел приёмыша с первого дня. Ну, и братья за ним. Так и шло: хатуровские дети Никиту тихо лупили, он в ответку гадил им мелкими иллюзиями – типа дохлого воробья в тарелке супа или здоровенной паучьей лапы перед мордой. А Хатуров это дело пустил на самотёк.

Как теперь понимаю – ждал, пока Никита поставит его пацанов на место по-мужски, а не детскими пакостями.

Горничная Танечка, с которой я переспал на вторую ночь после своего явления этому миру, тоже постоянно попадается мне на глаза. Но с ней проще: договариваюсь, что придёт ко мне в комнату в полночь.

Наконец тень в виде Ярослава Хатурова мне надоедает.

Сворачиваю в поворот коридора и тут же шагаю назад. Пацан влетает носом мне в грудь.

– Ну? Чего тебе надо?

– Да я… Вдруг ты рассказывать про училище кому-нибудь начнёшь… Я бы послушал, – смущённо тянет он. И тут же: – Как там? Интересно, да? У вас тренировки? Там же виртуальные бои? А плетениям учат? Ну, крутым, чтоб монстров мочить! А…

– Вот сразу бы подошёл да спросил, – хмыкаю я. – Ладно, вечером расскажу.

– А можно и Петьке? – с надеждой спрашивает он. – А то он тебя боится…

Петька – это средний братец.

– Ладно.

– А ты…

– Вечером, – обрываю его. – Пошли обедать.

На обеде вижу в столовой своего отчима – барона Суворова.

Этого человека Никита по понятной причине ненавидел. А зря. Денис Сергеевич Суворов честно пытался расплатиться с долгами вдовы Каменской. Но практически всё имущество погибшего князя оказалось либо проданным, либо заложенным.

Причём там всё очень интересно сложилось, как я успел выяснить у Матвея. Перед смертью Станислав Каменский влез в самый крупный долг, и его кредитором оказался князь Назаров.

После пожара в поместье, где мой отец и погиб, Назаров, понятно, благородства не проявил, и к нему перешла большая часть собственности Каменских.

Но были и другие долги, покрыть которые у барона Суворова банально не хватило денег. Точнее, он сумел отложить выплату долгов – под залог собственного имущества.

Граф Хатуров, хоть и считался лучшим другом моего отца, о его долгах понятия не имел. Узнал, только когда новоиспечённая баронесса Суворова пришла к нему просить взаймы. А вот опекунство над Никитой он хотел оформить сразу после похорон, но тогда Полина Даниловна отказалась.

Денег Хатуров ей дал – за что получил разрешение на опекунство и забрал Никиту к себе. Тут-то опомнился и Назаров. Сначала принялся обхаживать баронессу, но она его послала. Потом кинулся дружить с Хатуровым – и был послан ещё дальше.

Хреновая история.

Но с отчимом я здороваюсь так вежливо, что на меня смотрит с недоумением даже Хатуров.

Барон Суворов – тот просто в шоке.

– Добрый день Никита, приятно снова вас видеть… – отвечает он, едва не заикаясь от таких внезапных перемен.

А вот мать цветёт. Как и графиня.

Улыбаюсь всем – даже Толику Хатурову, который смотрит на меня с большим опасением. После обеда я отлавливаю его и интересуюсь:

– Как делишки?

– Нормально всё… – бормочет Толик, пятясь от меня, пока не упирается в стену. На вид он всё тот же кабанчик.

– Горничных больше не обижаешь?

– Не… Нужны они мне…

– Умный мальчик. – Покровительственно хлопаю его по плечу и иду дальше.

Не повезло графу с наследником. Впрочем, шансы ещё есть. Наверное. По крайней мере у парня сильный источник. Может, и мозги прокачает…

Предварительно заглянув к себе, я нахожу мать в малой гостиной. Полина Даниловна на пару с Марией Александровной увлечённо рассматривает какой-то старинный альбом.

– Мама? Я хотел бы с тобой поговорить.

– Да, сыночек, конечно! – Она с готовностью поднимается, но графиня усаживает её обратно со словами:

– Полина, поговорите здесь. Я вас оставлю.

Дождавшись, пока она выйдет, я без лишних слов выкладываю перед матерью оформленные у нотариуса бумаги.

– Что это, Никуша?

Внутренне передёрнувшись от этого имечка, объясняю:

– Это документы на владение клубом «Золотой гранат». А также независимая оценка стоимости бизнеса и результаты аудита.

– Что?!

– Да, мама, тот самый клуб. Теперь он твой.

– Как…

Она потрясена. И наверняка опять собирается лить слёзы… Не выношу женских слёз.

Сажусь рядом, обнимаю, смотрю в глаза:

– Мамочка, тут всё законно. Так получилось, что я оказал услугу князю Назарову, и он подарил мне этот клуб. Ну вроде как вернул нашу собственность. Ты же рада?

Но никаких рыданий не следует. Да и радости я не наблюдаю. Скорей уж наоборот.

Полина Каменская – Суворова, никак не запомню – внезапно каменеет лицом.

– Никита. Это невозможно. Ты не должен был принимать. Назаров – гнусная тварь. Ты просто не знаешь…

– Мама, я всё знаю.

Она захлопывает папку и встаёт. Вздёргивает подбородок.

– Прости, я не могу это принять. И тебе не позволю. Ты сошёл с ума! Теперь этот ублюдок будет рассказывать всей Москве, что протянул руку помощи обедневшему роду Каменских.

Прям с моего языка сняла. Я тоже был в этом уверен.

Поднимаюсь.

– Не будет.

– Ты его совсем не знаешь! А вот я знаю. Никита, нет! Я верю, что когда-нибудь ты вернёшь всю нашу собственность, но не сейчас и не так.

– Мама. Князь Назаров не просто никому ничего не расскажет. Напротив – будет уверять всех, что вернул мне клуб, чтобы выплатить долг. Или что-то подобное – я не силён в светских интригах, а вот он – да.

– Но…

– А если он этого не сделает и бросит хоть тень пятна на мой род, то в Москве узнают о нём очень нехорошие вещи. Репутация князю Назарову дороже возможности поглумиться надо мной, ты же понимаешь.

– Шантаж? – спрашивает она, явно успокоившись.

– Нет. Просто я действительно оказал ему серьёзную услугу. Потому и согласился принять клуб. Но по праву он твой.

– Ты действительно вырос… – задумчиво говорит мать. – Но я всегда была уверена, что смогу тобой гордиться. Ты очень похож на отца…

Некоторое время я объясняю ей ситуацию с клубом. Понимаю, что она неплохо разбирается в таких делах. По крайней мере результаты аудита читает внимательно и мрачнеет.

– Предстоит много работы… – вздыхает.

– Я со всем разобрался. Нашёл нужных людей для управления клубом. Не беспокойся, тебе не придётся этим заниматься. Ты – владелица клуба, но я остаюсь генеральным директором. А ещё есть исполнительный директор, и это очень надёжный человек.

– Подожди, – останавливает меня мать. – То есть я буду получать доходы, а ты – зарплату?

Киваю.

– Примерно так.

– Не согласна, я…

– Так и никак иначе, мама. И я…

Ну, если я уже пообещал это себе, почему не могу пообещать ей? В конце концов, это моя мать.

– Я обещаю тебе вернуть всё наше имущество, – говорю твёрдо. – И восстановить поместье Каменских. Ну, мама…

Она всё же пускает слезу и опять принимается меня тискать.

Чёртовы сантименты!..

Вырвавшись наконец из родительских объятий, я посвящаю время до вечера медитации. Мой кошак сладко спит, вытянувшись на кровати, – оказывается, в поместье Хатуровых водятся змеи. Очень жирные!

Прерываюсь на ужин, потом часа полтора развлекаюсь: рассказываю Ярику и Петьке о страшных монстрах, напавших на военный лагерь училища. Вру нещадно, но пацаны слушают развесив уши. А за дверью подслушивает их старший брат.

В полночь ко мне приходит Танечка.

Что сказать – неплохой день. Хотя и скучный.

⁂

Тот же день

В поместье графа Хатурова

– Да ты рехнулся, что ли, Соболев… – с изумлением спросил Александр Васильевич Хатуров, прочитав шапку врученной ему бумаги.

Матвей Соболев, очень довольный, кивнул в ответ:

– Был близок.

– К чему?

– К дурдому, – оскалился Соболев.

– «Генетическая экспертиза на установление принадлежности к роду, – ещё раз прочитал Хатуров, теперь вслух. – Объект исследования: образец жидкой крови, образец сухой крови». Твою мать! Где ты сухую-то взял? Это же… кровь Стаса?

– Ну да.

– Где взял?

– Храню кое-что, – коротко ответил Соболев.

– «Заключение эксперта… В результате генетического идентификационного исследования установлены профили структурного полиморфизма…»

– Оно тебе надо, Саш? Тут всё равно имён нет. Я ж сказал: экспертиза установила, что тот пацан, которого я к тебе привёз сегодня из лагеря, является родным сыном Станислава Каменского. Значит, он действительно Никита Каменский. Это всё, что нам надо знать.

– Поздравляю, – едко сказал Хатуров. – С тем, что ты больше в этом не сомневаешься. Я вот и в уме не держал такую чушь.

– Я держал.

– Да что тебе не так в парне? В этом возрасте взрослеют рывками, сам знаешь. Я вот только рад.

– Угу.

– У меня он пока жил, так не мужик был, а слизь какая-то. Полностью инертный, сам знаешь. Ну так отца потерял, они ведь близки были. Трагедия…

– Угу.

– А теперь пришёл в себя. Сменил обстановку, взял себя в руки. Мстить решил за отца. Ну, я так думаю.

– Угу, – в третий раз хмыкнул Соболев. – Да ладно, Саш, ну ты прав. И это отлично! Но я решил проверить. Мало ли…

– Случилось что-то ещё? – спросил Хатуров.

Матвея Соболева он знал очень давно и хорошо. Если он побежал делать генетическую экспертизу, чтобы удостовериться, что изрядно повзрослевший пацан – действительно всё тот же Никита Каменский…

…значит, имел на то веские основания.

– Прости, не могу сказать.

– Даже так… – протянул Хатуров. – Ну, теперь ты спокоен, уже хорошо. Кстати, а какой второй дар у Никиты открылся?

– Спроси сам, – посоветовал Соболев. – Может, и скажет.

– Спрошу. Так что там со старшим Меньшиковым, Матвей? Вообще ни следа?

– Умер он.

– Откуда инфа?

– Пока не могу сказать, – хмыкнул Соболев. – Но она точная. Нашёл я одного осведомителя… ценного, но зашифрованного.

Предположить, что этим новым осведомителем является Никита Каменский, графу Хатурову даже в голову не пришло. Что Матвея Соболева очень порадовало. Врать друзьям он терпеть не мог.

Глава 21

Будит меня звонок князя Назарова. В восемь утра. Отключаю звук на смартфоне, но лежу ещё от силы минуты две.

Конечно, неплохо бы как следует отоспаться, но расслабляться не время. Да и Назаров вряд ли просто хотел пожелать мне доброго утра.

Умываюсь и, так и быть, перезваниваю.

– Никита, простите за беспокойство в столь ранний час, знаю, что у вас последние выходные перед учёбой, – любезничает Назаров. – Но у меня, право, к вам неотложная просьба.

– Слушаю, Виктор Алексеевич.

– Видите ли, моя дочь…

– Да? – спрашиваю, устав от длинной паузы. – С ней всё в порядке?

– Вот я рад, что вам это интересно! Да, более-менее. Но Ольга требует встречи с вами.

– И зачем я ей понадобился?

– Да если б я знал, – с досадой говорит Назаров. – Психиатр предположил, что это синдром эмоциональной зависимости. Ну, к спасителю жизни. Что-то такое. Вы не могли бы приехать, Никита? Очень вас прошу.

Синдром синдромом, но мало ли что на уме у княжны Назаровой, помимо психических отклонений… И помнит ли она о разломе. Не хотелось бы. Возможно, мне удастся это выяснить.

– Хорошо, я сегодня приеду. Пока не могу сказать когда.

– Спасибо, жду в любое время, – коротко говорит Назаров и называет адрес.

Полчаса спустя я выясняю, что мечта Матвея запереть меня в поместье сбылась. Сам Соболев уехал ещё вчера, и обеда не дождавшись. И на чём мне ехать в столицу?..

В холле сталкиваюсь с Хатуровым.

– Александр Васильевич, вы в Москву, случайно, не едете?

Он тяжело смотрит на меня.

– Никита, ты бы посидел дома. С матерью пообщался… Вечером могу позаниматься с тобой.

– Александр Васильевич, у меня дела.

– Какие? Вляпаться в очередное приключение?

Вежливо напоминаю:

– А это не вы разве подписали бумаги о том, что я полностью дееспособный гражданин империи?

Хатуров закатывает глаза к потолку и сдержанно замечает:

– Только из-за возвращения тебе твоей собственности. Не мне же этим заниматься. Но тем не менее совершеннолетним ты станешь только через три года. И должен понимать, что в сложившейся ситуации…

– Александр Васильевич, давайте не будем? – перебиваю я.

Он замолкает и машет рукой.

– Через час я поеду в училище. Подвезу тебя.

А если бы он уже уехал, что тогда?

Конечно, существует такси. Но мне нужна полная независимость и свобода передвижений.

А ведь Никита Каменский очень любил автомобили. И разбирался, и водить умел, и права у него есть. По счастью, в Российской империи их можно получить в шестнадцать лет.

Справлюсь, пожалуй. Лекс Львов как-то говорил, что машина ничем не отличается от велосипеда – в том плане, что если раз научился, то это навсегда.

В Москве я прошу высадить меня у первого же попавшегося на глаза автосалона.

Менеджер, видя стандартно, но дорого одетого юнца, любезничать не спешит, зато профессионально расспрашивает, какая именно машина мне нужна.

Мечтой Никиты был «Сокол УКБ-415». Два турбокомпрессора, 542 лошадиные силы… Шикарный спортивный родстер. Никите он казался похожим на сказочного дракона. У Лекса, кстати, именно такой.

Ладно. «Сокол» приобрету, когда открою собственный бизнес.

А пока…

К Назарову я еду на серо-стальной «Чайке» – не слишком дорогом, но мощном внедорожнике, тоже российского производства. Американский «Чероки», конечно, дешевле, но и значительно хуже. А «Чайку» я и сейчас могу себе позволить, всё же гендиректор элитного ночного клуба. Кстати, надо будет узнать у Ливанова, какова моя зарплата как гендиректора…

И подумать о том, как я могу зарабатывать больше. Даже если сумею вернуть роду Каменских всю собственность – личный бизнес меня больше устраивает.

Поместье князя Назарова находится в тридцати километрах от столицы. Не слишком далеко, но по дороге я убеждаюсь в том, что Лекс был прав: навыки вождения машины у меня есть. Причём вполне приличные. Разве что с места дёргаюсь слишком быстро, но это дело наживное.

Проезжая столичный периметр из маг-кристаллов, ругаюсь сквозь зубы. Когда тебя везёт кто-то другой, гораздо проще выдержать их давление и ощущения, что они вызывают. А вот ведя свою собственную машину – уже проблематично. Сложно удержать контроль и не отвлечься от дороги.

Хорошо, что длится воздействие кристаллов недолго и по мере удаления от них затухает. Так что уже через пару минут я снова в норме.

Назаров встречает меня у ворот.

– Князь, если вам удастся Ольгу разговорить… считайте, что я снова ваш должник, – говорит он сразу, уже не тратя время на любезности.

Выглядит отвратно. Как будто это он болен, а не дочь.

– Не совсем вас понял.

– Никита, она абсолютно здорова. Ну как… истощена, конечно, но не более. Нервное и физическое истощение. Но вот психически… Ольга утверждает, что ничего не помнит.

Отлично!

– Но мне кажется – это не так, – добавляет Назаров. – Есть надежда, что она что-то расскажет вам. А вы мне, договорились?

– Конечно.

На самом деле нет. Уж точно не про то, что телом Ольги Назаровой пользовалась драконица, лишившаяся собственного.

И лучше бы Ольге об этом не помнить.

⁂

Светлые волосы княжны заплетены в косу, но другая причёска мало что изменила: на кровати я вижу Зефирку… Пока она не открывает глаза. У Зефирки они были жёлтыми, звериными. У этой – голубые, что делает девушку ещё красивее.

Сажусь рядом на мягкий стул, здороваюсь.

– Вы хотели меня видеть, княжна.

– Да.

Она смотрит пристально – но не на меня, а на отца, который маячит в дверях…

…спальни, между прочим. Стены которой увешаны какими-то абстрактными картинами всех размеров.

– Папа… Ты не мог бы оставить нас?

– Ухожу, Оленька, – мгновенно соглашается Назаров.

Закрывает за собой дверь, а княжна говорит слабым голосом:

– Я хотела всего лишь поблагодарить вас, князь. За то, что вы меня спасли.

Говорит совершенно адекватно, не запинаясь. Взгляд осмысленный, ясный, зрачки в норме.

Отвечаю:

– Не стоит, Ольга Викторовна.

– Конечно же стоит. Я рада, что вижу вас и могу сказать вам спасибо.

Она вдруг на секунду поднимает взгляд вверх и вправо.

– Честно говоря, я боялась, что вы мне просто привиделись.

Опять стреляет глазами – в ту же сторону.

– Я запомнила ваше имя, но ведь и оно могло мне примерещиться. Как и вы.

– Я настоящий. Князь Никита Каменский, – уверяю, следя за её взглядом.

– Да, теперь я знаю. Я спросила отца, и он подтвердил. Спасибо вам.

Угол потолка, вот куда она смотрит. Точнее…

…показывает мне.

Кошусь туда же, не поворачивая головы. Княжна в ответ прикрывает глаза: «Да, да!»

Камера.

Там камера, которая передаёт всё, что происходит в этой спальне. Князь Назаров наблюдает за нами, и это простительно. Я бы тоже наблюдал.

– Ваш отец очень переживает, – говорю княжне.

– О, я понимаю. Мне так жаль. – Она бледно улыбается.

Ничуть ей не жаль. Она хочет что-то сказать именно мне, и так, чтобы отец не слышал.

Видимо, всё же что-то помнит. И, хвала Высшему, явно не собирается делиться с отцом своими воспоминаниями. Зато хочет что-то узнать у меня.

Ну извини, милая, заклеивать или выдирать камеру я не полезу. Тем более что вряд ли она тут одна. Да и смысл? И за дверью отлично можно подслушать.

– Как вы себя чувствуете, Ольга Викторовна?

– Просто Ольга. Я хорошо себя чувствую. Только немного устала. И лежать устала. Хочется на воздух.

И что ты мне предлагаешь? Отправиться с тобой погулять? Боюсь, папаша ещё долго тебя ни на шаг от себя не отпустит.

– А знаете… – продолжает она. – Может быть, у вас есть время? Я боюсь выходить отсюда. Но с вами я бы не боялась. Со всеми остальными боюсь, даже с папой. Доктор сказал, у меня какой-то синдром. Забыла слово.

Киваю:

– Я с удовольствием составлю вам компанию.

– Спасибо. Тогда скажите папе, что я готова выйти в сад. Но только с вами. Всех остальных я боюсь, – настойчиво повторяет она.

Ну и к чему столько хитростей?

Выхожу. Назаров, конечно, топчется у дверей.

– Виктор Алексеевич, мне кажется, она хочет что-то мне рассказать. Наедине, – развожу руками.

– Хорошо, – говорит он, кусая губы. – Я отойду.

– Давайте я посижу с княжной в саду. Так, чтобы она видела, что вокруг никого нет. Иначе она не будет говорить.

Делаю честные глаза и добавляю:

– Я вам расскажу потом всё, Виктор Алексеевич. Я понимаю, что это важно.

– Как она вам показалась? – внезапно спрашивает Назаров. – Вы всё же посторонний человек, Никита. Как думаете, она в рассудке?

– Заторможенная какая-то. Я бы сказал, что не совсем адекватная. Ну, это неудивительно. Дайте ей время и врачей, Виктор Алексеевич, что ж вы хотите.

Ольга Назарова в полном рассудке. И она неплохая актриса. Но сообщать это Назарову я не собираюсь. По крайней мере пока.

– Лучшие врачи вокруг! – с отчаяньем говорит он. – Нет, вы правы, конечно. Ну хорошо. Сейчас я вас устрою в саду.

⁂

Безутешный отец исполняет желание дочери в точности: Ольгу вывозят в сад на инвалидной коляске и со всеми предосторожностями устраивают на качелях, которые она указывает. Качели огромные, с навесом, по стоимости близки к моей новенькой «Чайке». Как и инвалидная коляска.

Однако я абсолютно уверен, что при всём своём истощении княжна дошла бы и сама.

Она слабым, но повелительным жестом отсылает…

…не горничную какую, а троих быков-телохранителей.

Просит меня сесть рядом. А потом трёт виски и медленно клонится мне на плечо. Твою ж мать… Приходится приобнять больную девушку, не сидеть же истуканом, если ей явно нехорошо. Надеюсь, жениться меня после этого не заставят? В конце концов, она меня старше лет на восемь…

– Синдром такой синдром, – громко жалуется она. – Простите, князь, я буквально две минуты так посижу.

И очень тихо, практически одними губами, продолжает совершенно другим тоном:

– Я, блин, понятия не имею, где тут ещё камеры. Уверена, что везде понатыканы. Но всё лучше, чем в доме. Вы действительно князь Каменский?

– Да.

– А что тогда вы делали в разломе?

– В каком разломе?

– Да бросьте! Я помню урывками… Но вас я точно там помню.

– Вот это вам действительно примерещилось, княжна.

Она внезапно подтягивает на качели ноги, сворачивается клубком и обнимает меня за шею, кладёт голову на грудь. Но не так, как это делают горящие страстью женщины. Она прижимается ко мне как к отцу. Словно ищет защиты.

Очень убедительная для окружающих поза. Телохранители стоят метрах в тридцати от нас. С вытянутыми шеями и раскрытыми ртами. Но не подходят.

Мне остаётся только подыграть. Делаю растерянное лицо и глажу княжну по голове. Как щенка.

– Примерещилось?! Не делайте из меня дуру, князь, – злобно шепчет она. – И синдрома у меня никакого нет, если что. Но как ещё я могу с вами поговорить? Понимаю, что вы что-то страшное скрываете. И боюсь я, вообще-то, вас!

– Совершенно напрасно.

– Может, и так. А что мне делать? Да, вы меня оттуда вытащили. Но я же не знаю – зачем!

– Я вытащил вас из поместья барона Васильева. Чтобы вернуть домой. Если бы вы были мне нужны для чего-то другого, я не отдал бы вас отцу, верно?

– Это я понимаю. Но какое поместье?! Мы же были, были в разломе! И я, и вы! Я ещё в лесу вас узнала. Значит, вы из этих… Если не признаетесь – я действительно всё отцу расскажу.

– Рассказывайте на здоровье, – соглашаюсь. – В бреду чего только не говорят.

– Пожалуйста, я вас умоляю! Мне нужно знать, что со мной было.

– Да я всё рассказал вашему отцу. Я вас нашёл в поместье барона Васильева, вы были без чувств… И всё это подтвердилось, можете у князя спросить. А уж как вы к барону попали – я без понятия.

– Врёте, – зло шепчет она. – Значит, так, князь. Я ничего никому не скажу. Но и вам не расскажу тоже. А мне есть что рассказать! Это я разлом урывками помню. А вот всё остальное – отлично. И раз вы меня отцу отдали, а не тем ублюдкам – то, значит, вы в разломе какое-то следствие вели против них. И я знаю, что в разлом ходить можно, можно!

– Ну что вы, какое следствие? Против кого следствие?

– Да если б я знала! Они отца шантажировали, да? Иначе бы ведь меня убили. Я боюсь, что он не отмоется, если узнают. Потому что там такая дрянь…

Ольга Назарова не сказала мне практически ничего. Но понятно, что она может быть очень ценным свидетелем. Ублюдки, о которых она говорит, – из «Братства свободных».

Матвей сказал, что заговор будет раскрыт на осеннем балу у императора. Значит, сейчас свидетели уже не особо нужны. А потом они будут нужны разве что для уточнений приговоров.

А вот мне свидетель моего пребывания в разломе не нужен совсем. Ни сейчас, ни потом. Но не убивать же её…

– Вы бредите, Ольга, – уверенно повторяю я.

– Сам ты дебил, – цедит она.

– Расскажите всё отцу. У меня вот нет секретов от князя Назарова.

– Я буду болеть ещё пару недель, – говорит она. – Меньше не выйдет. А потом я тебя найду, князь. Ты или герой, или чудовище. И я хочу знать, что грозит мне и моему отцу. А теперь зови телохранителей и говори, что мне плохо. Папа! – вдруг кричит она. – Папочка!

И вцепляется в меня ещё крепче.

Свободной рукой отчаянно машу мужикам, и они бегут к качелям.

А княжна Назарова продолжает представление: начинает рыдать и вопить уже в голос:

– Папочка, не бросай меня! Папа, папа!

Оторвать её от меня получается с трудом.

Коротко объясняю:

– Она решила, что я её отец.

К нам со всех ног летит Назаров.

Княжну кое-как успокаивают и уносят в дом. Она при этом вцепляется в одного из быков, называя папой уже его. А Назаров скомканно прощается со мной.

– Я понял, что всё плохо, – вздыхает он. – Простите за эту сцену, Никита.

– Она не виновата, как и вы. Зовите, если опять понадоблюсь.

– Да-да, спасибо. Но видите, у неё от вашего разговора припадок какой-то…

Он машет рукой и уходит.

А я еду в клуб «Золотой гранат», куда должны подойти мои парни, и пытаюсь выбросить Ольгу Назарову из головы.

Вряд ли отец выпустит её из особняка и через две недели.

Не узнать девчонке, герой я или чудовище. Оно и к лучшему.

⁂

Кабинет его величества Александра Третьего

Граф Владимир Горчаков уже час ждал императора. И это было плохим знаком. Обычно Александр Третий не заставлял подданных переминаться с ноги на ногу в пустом кабинете.

Граф обвёл кабинет взглядом. Он был тут много раз, и каждая деталь, включая подаренную им самим картину в тематике морских сражений, была давным-давно знакома.

Заложив руки за спину, он принялся мерить кабинет ногами.

Десять широких шагов от тяжёлого дивана тёмно-синей кожи до рабочего стола из наборного дерева с бронзовой отделкой. Ещё шесть – от стола до огромного панорамного окна, выходящего в Александровский сад.

Западную стену кабинета занимали многочисленные этажерки с книгами. И это – несмотря на современный ноутбук, открытый на императорском столе.

– Его величество император России Александр Третий! – раздался голос гвардейца за дверью.

Она распахнулась, и император вошёл в кабинет.

Граф было встал навытяжку, но император махнул рукой:

– Ну что ты, в самом деле, Володя. Садись. – Александр указал подбородком на гостевой диван и сам сел в кресло за своим столом.

– Ваше величество, зачем вы хотели меня видеть?

– А ты не догадываешься? – Император прищурился. – В самом деле?

– Не могу знать. – Граф всё же осторожно опустился на край дивана.

– Жаль, Владимир, жаль. Тогда давай сразу к делу. Эта история с британским артефактом… как я понимаю, уже завершилась, и артефакт снова у тебя. Я хочу, чтобы эта вещь осталась в России. И лучше всего – в дворцовом хранилище. В этом случае я забуду о том, что британская корона получила от тебя одну крайне занимательную технику. Будем считать это… братским обменом между государствами.

– Но, ваше величество… Мой сын… Этот артефакт ему жизненно необходим, – забормотал Горчаков. – После того как Максимилиан вылечится, я, конечно, принесу вам… Но как объяснить это британскому послу…

– Этот артефакт – совсем не то, что может вернуть ему силы. Если я скажу, что тебя обманули… ты поверишь своему императору?

– Благодаря ему Максимилиан пришёл в себя, – упрямо сказал граф.

– Твой сын лежит в Склифе. А это лучший в мире мединститут! – Александр Третий раздражённо хлопнул ладонью по столу. – Вот почему он пришёл в себя! А вовсе не из-за вещи, о настоящем воздействии которой ты и понятия не имеешь!

Граф промолчал.

– В общем, так… – Александр поднялся из-за стола. – Чтобы сегодня же артефакт был в дворцовом хранилище. Что касается твоего сына, обещаю: империя будет лечить его так же, как лечила бы наследника. О британском после не переживай – я уже договорился с его величеством Эдуардом Седьмым. Всё, свободен.

Император махнул рукой, давая понять, что аудиенция окончена.

Покинув территорию дворца, граф какое-то время бездумно гулял по близлежащему парку. А потом достал смартфон и набрал номер, который знал по памяти.

– Если ваше предложение ещё в силе, Пётр Георгиевич, то я согласен.

Глава 22

В Императорское училище я еду, как и положено, в последний день лета – заселяться.

В машине есть кондёр, но я предпочёл открыть окна. И теперь в одном из них торчит оскаленная морда химеринга. Кисточки на ушах раздувает ветер, и я замечаю на одном ухе пару чёрных чешуек.

Чёрт, предупреждал же леший Семён Феоктистович, что облик кота будет меняться с каждым его попаданием в разлом. Так мы и до хвоста с жалом доживём…

На самом деле всё далеко не так радужно. Если химеринг вернётся в свой прежний облик, он сразу погибнет. И ещё неизвестно, не слабеет ли он, постепенно возвращая свой настоящий облик.

Зато сейчас Крайт явно счастлив.

Как, впрочем, и я.

Шанк скрутился клубком на своей любимой сумке. Вообще, он не расставался с ней с самого нашего возвращения. И я ещё раз подумал о жестокости бога войны. Кстати… если Шанкар обретёт тело и разум, вряд ли он захочет оставаться моим оружием.

Но даже это не заставит меня отказаться от помощи золотому дракону.

Подъехав к центральному зданию Императорского училища, удивляюсь тому, сколько на стоянке рядом с ним машин. Причём ни одной иностранной дешёвки, только крутые российские. Элита элит, м-да. Впрочем, и само здание впечатляет. Оно находится рядом с тренировочной башней училища и уступает ей разве что в высоте. Всего четыре этажа.

С трудом найдя место для парковки, со скоростью в пять кэмэ в час подкрадываюсь к увиденному прогалу между машинами… как вдруг, визжа тормозами, меня обгоняет здоровенная чёрная тачка. На дверцах – какая-то хищная аэрография. Кажется, монстры разлома.

Ну как обгоняет… Пытается. Потому что я щёлкаю пальцами, и небольшой «плевок» тьмы расползается по её лобовому стеклу, мешая обзору водителя.

Он ожидаемо бьёт по тормозам, я же спокойно въезжаю на присмотренное место. И не забываю втянуть тьму обратно.

Выбравшись из салона, упаковываю на заднем сиденье Шанка с его сумкой в рюкзак. Совершенно ни к чему, чтобы эта сумка попалась на глаза графу Горчакову.

Ставлю машину на сигналку и иду к дверям училища. Крайт скачет следом.

Владельцы чёрной тачки уже тоже выползли из салона. Трое парней и симпатичная девушка в короткой юбке. Как бы невзначай парни пытаются перекрыть мне дорогу. Спокойно оттираю плечом самого наглого. Вряд ли они решат затеять драку на виду у всех. Кишка тонка.

Да и то, что это я закрыл их лобовуху, ещё доказать надо.

Захожу через вертящиеся двери и прохожу мимо ресепшена. Провожу карточкой-ключом над считывателем СКУД. Девушка за стойкой приветливо улыбается. А увидев моего кота, с удивлением хлопает глазами.

– Мне можно, у меня есть разрешение наставника, – предупреждаю готовые вырваться у неё слова на тему «С животными нельзя».

Уверен, Хатуров мне в этой малости не откажет.

Сегодня заселяюсь, понятно, не только я – в холле полно курсантов. Надеюсь, я не умру со скуки на здешних занятиях. Всё же многое из того, что этим ребятам предстоит узнать, я не только давно выучил, но и много раз применял на практике.

Однако что сейчас делать? Вряд ли мне оставили прежние апартаменты в тренировочной башне – в конце июля они были лишь моим призом за победу в экзаменационном испытании. Здесь рейтинговая система. Больше очков заработал – выше поднялся. Наверняка рейтинг уже обнулён и начинать мне придётся с какой-нибудь комнаты на двоих.

– Курсант Каменский! – слышу знакомый голос и оглядываюсь.

Майор Зверевич собственной персоной. Точно. Как-то вылетело из головы, что теперь он курирует первокурсников.

– Доброе утро, господин майор.

– Идите в аудиторию номер ноль пять, – говорит он, продолжая выискивать глазами других первокурсников.

Отправляюсь искать аудиторию. Она недалеко – на этом же этаже. Здесь только стол, несколько узких парт и преподавательская кафедра. Да куча какой-то макулатуры на стеллажах. А ещё тут есть парни, которых я не знаю. Потому что через лагерь прошли не все первокурсники. Он предназначен только для нетитулованных аристократов и тех графят-княжат, которые просто решили выдержать и этот экзамен. Ну или их родители решили, что это необходимо, – на самом деле из высокородных добровольно в лагерь отправился только Лекс Львов. А из нетитулованных и низкородных поступили, кстати, всего двое: Ильин и Оленев…

Вижу свою группу и подхожу ближе. Нет только Ильина. Остальные в сборе, включая бывшую команду Макса Горчакова.

– Камень! – хлопает меня по плечу Токсин. – Как добрался?

– Тачку купил.

– Чё, правда?! Круто! Покажешь?

– Обязательно, – киваю. – Но за баранку не пущу.

– Жадный ты. И неискренний.

– Это после всего, что я тебе притащил? – хмыкаю.

Львов молча жмёт мне руку. Палей вообще занят трёпом с тремя незнакомыми аристо. Хотя один из незнакомцев внезапно кивает мне, и из памяти Ника выплывает имя: Роман Давыдов. Второй сын генерала Анатолия Семёновича Давыдова. Из Санкт-Петербурга.

Киваю в ответ.

Потом дверь открывается. Входит Егор Ильин, а за ним ещё тройка курсантов. Те самые парни, которым я подрезал наглость при парковке. Судя по их косым взглядам, учиться мне будет нескучно.

– Эти с Дальнего Востока, – шёпотом говорит мне Львов, поймав наши переглядывания. – Все трое. У князя Николаева, отца вон того рыжего, там серьёзные верфи. Чтобы тамошние япошки не борзели. Остальные помельче титулом, но всё равно лучше с ними лбами не сталкиваться.

Поздно. Уже столкнулся.

Дверь снова открывается, и входит Зверевич. Мы привычно вытягиваемся по стойке смирно.

– Оставить, курсанты! – командует он. – Занятия начинаются завтра, так что сегодня можете расслабиться.

Следуя за его взглядом, считаю своих однокурсников. Нас, бывших в лагере, восемь: я, Серж Палей, Егор Ильин, Евгений Данилов, Михаил Оленев, Николай Юсупов, Токсин, то есть Дмитрий Бородин, и Лекс Львов. Плюс трое дальневосточников, петербуржец Роман Давыдов и ещё двое незнакомых мне парней. Хотя…

Вот этот темноволосый очень похож на князя Меньшикова, убитого моей тьмой в подземелье «Братства свободных».

– Ну что ж… Раз все собрались…

Зверевич достаёт из папки, которую держал под мышкой, распечатки и начинает раздавать нам.

Смотрю в свою бумажку. Это расписание занятий, режим работы интендантской службы, столовой и библиотеки и номер комнаты в здешнем общежитии. На обратке – список учебников, которые надо взять в библиотеке.

– Всем всё понятно? Если да, то…

Договорить майор не успевает. Потому что дверь открывается и входит… Максимилиан Горчаков.

Точнее, останавливается в дверях и осматривает нас. Потом встречается со мной глазами. Секунду мне кажется, что я вижу в глубине его глаз злость. Но потом он отводит взгляд, улыбается и говорит:

– Курсант Максимилиан Горчаков прибыл на обучение!

Все наши в полном охренении, как и майор. Остальные просто с любопытством смотрят на нового курсанта.

– Господин Горчаков? – первым отмирает Зверевич. – Рад видеть вас в полном здравии…

Хотя на лице майора явно не радость. Скорее – недоверие. Очень уж цепким становится его взгляд. И он явно не ожидал увидеть сегодня Макса.

Я тоже удивлён. Человек, которого я видел в начале августа на больничной койке в Склифе, и рядом не стоит с сегодняшним Максом Горчаковым. Макс выглядит так, будто последний месяц не при смерти валялся, а проходил тренировки молодого бойца. Жёсткий, крепкий…

…и с источником у него всё более чем в порядке.

Но этого не может быть.

– Привет!

– С выздоровухой!

Забыв о Зверевиче, парни несутся обниматься и хлопать Макса по спине. Серж Палей – первым. Он не может скрыть улыбку. И, судя по лицу, тоже не ожидал увидеть здесь своего приятеля.

– …Потом расскажу, – доносятся до меня слова Горчакова. Видимо, кто-то спросил его о чудесном выздоровлении.

Но я-то знаю, что чудес не бывает. Любое чудо надо сначала придумать, а потом самостоятельно воплотить в жизнь. И ещё неизвестно, чем придётся за него расплачиваться.

⁂

Как я и предполагал, мои бывшие двухкомнатные апартаменты в тренировочной башне Императорского училища мне не светят. Но это не самое проблематичное. Уж не знаю, чем там руководствовался майор Зверевич, когда расселял первокурсников, но я не просто не один в комнате. Со мной вместе заселяется Захар Меньшиков и… один парень из троицы, которая пыталась обойти меня на парковке. Тот самый рыжий сын князя Николаева, владельца двух дальневосточных верфей. На вопрос, можно ли поменяться местами в комнатах, майор жёстко шлёт желающих прогуляться в сад.

А ещё это самая обычная комната. Пусть и со своим санузлом. Все же высшее Императорское училище. Но, конечно, ни о каких вмонтированных в стол компьютерах и речи не идёт. Общага как общага.

Смотрю на рюкзак с Шанкаром и его сумкой и понимаю, что мне надо как можно быстрее снова подняться в рейтинге. Постоянно держать в рюкзаке золотого дракона – высшее неуважение. Пусть даже этот дракон сейчас немножко… не дракон. К тому же его клептоманию никто не отменял. Не услежу – будет мне мешок проблем.

Крайт прыгает на койку у окна и нагло растягивается на ней. А когда рыжий Николаев пытается его согнать, так скалит зубы, что тот сразу передумывает спать у окна. Под его неприязненным взглядом я спокойно занимаю кровать и стоящую рядом с ней тумбочку.

И похлопываю кошака по голове, отчего тот мурчит и ластится.

– Ну и зверюга, – не выдерживает Николаев. – На три шубы хватит.

– Смотри, как бы тебя на шубу не хватило, – беззлобно огрызаюсь я.

– Это мы на тренировках проверим, – щерится он. – Кого там и на что хватит. Машину это ты же нам нашаманил? Илья говорит, лобовуха перед глазами в момент стала чёрной.

Илья? Видимо, один из двух оставшихся парней.

– Без понятия, о чём ты. Все вопросы к вашему Илье, – пожимаю плечами, продолжая выгружать в тумбочку вещи.

⁂

На следующий день нас ждёт торжественное построение, после которого и правда начинаются занятия. Причём распорядок дня здесь почти такой же, как в лагере: подъём в шесть утра, зарядка, душ, завтрак в восемь. Правда, вместо баек Зверевича у нас теперь физика, математика, история…

Не могу про себя не поблагодарить Никиту Каменского, который хотя и находился на домашнем обучении, всё же учился прилежно. В моей памяти есть и нужные математические формулы, и физические схемы, и исторические даты.

К училищу, помимо башни, прилегает здоровенная территория с крытым бассейном, стадионом и несколькими тренировочными площадками – у каждого курса своя. Поэтому три часа в день мы проводим на тренировках.

Правда, змей тут нет, о чём горестно поведал Крайт после первой же ночи.

Из военных дисциплин – тактика закрытия разломов, огневая подготовка, защита, картография и многое другое.

Ещё – анатомия тварей, изучение их способностей, зелья и ингредиенты.

Ну и развитие дара. Медитации и отдельные занятия по аспектам одарённых. Причём занимаются парни в отдельных зданиях, и войти может лишь человек с конкретным аспектом. Об этом мне уже рассказывал Токсин.

Моего аспекта тут ни у кого нет, поэтому придётся хотя бы возобновить занятия с графом Хатуровым, который не только мой опекун, но и наставник в училище. Но пока он чем-то безумно занят. В качестве компенсации я потребовал у него возможности покидать училище на три часа в день и получил разрешение. Так что вожу Крайта в уже знакомый нам лесопарк. Благо на своей машине это гораздо удобнее.

Но главное – скоро я снова смогу заниматься в тренировочной башне. Не сейчас, только после присяги, и этого момента я жду с нетерпением. Мне понравились виртуальные тренировки.

– Добрый день, князь! – подсаживается ко мне в столовой смутно знакомый парень.

Напрягаю память. Аркадий Мезенцев. Здешний букмекер.

– Привет, – киваю.

– Вы помните, что предложили в сентябре провести спарринги с тремя курсантами? Желающие нашлись.

– На память не жалуюсь.

– Могу я услышать дату?

– Можете, – разрешаю. – После принятия присяги. Раз присяга двадцать шестого числа, бой можете ставить… ну хотя бы на двадцать девятое.

– А что с призовым фондом? Всё остаётся в силе? Те деньги, что вы тогда не взяли…

– Скажите, что я увеличиваю призовой фонд в два раза. Пусть делают ставки.

– Вы… уверены? Впрочем, это ваше дело. Я просто хотел бы немного вам помочь…

– Спасибо, обойдусь.

– И всё же прочитайте.

Он кладёт на стол папку с несколькими листами бумаги и уходит.

Открываю. Ясно. Это что-то вроде досье на моих противников. Бросая вызов, я не знал, кто его примет. Потом и вовсе стало не до того.

Фамилии мне смутно знакомы. Да и инфа интересная. Парни явно из родов, приближённых к Горчаковым. И, естественно, близкие приятели его племянника Даниила Котова. Двое с аспектом земли, причём у них уже есть воплощённое оружие. Третий – с сильным даром огня.

Решаю обговорить их со Львовым и звоню ему. Вот кто реально идёт по стопам своего отца: нет ничего, чего Лекс не знал бы о высших семьях империи.

– Заходи, – говорит он, открывая дверь.

– Не понял… – Осматриваю апартаменты. Лекс явно живёт тут один. – Все равны, но кто-то равнее?

Прохожу в огромную гостиную и разваливаюсь на диване.

– Просто эти апартаменты в общежитии училища закреплены за нашим родом. В обмен на меценатство.

– Я и говорю – равнее. Слушай… может, возьмёшь Шанка ненадолго? У меня в комнате этот… Николаев. И Меньшиков, я их вообще не знаю. Как бы чего не вышло.

– Золотко? А потом он что-нибудь упрёт из ректорского сейфа, а я отвечай? – Лекс смотрит на меня такими чистыми глазами, что я не въезжаю: он знает все подробности о краже британского артефакта или просто стебётся?

– Хотя… давай, – внезапно соглашается он. – Потренирую.

– Будешь должен.

– Ну ты и наглый! – хмыкает он. – Так чего хотел?

– Ничего. Передумал. Сам разберусь.

– Можешь жить у меня. Я договорюсь с…

– Не стоит, – прерываю. – Хотя и спасибо за предложение.

Того, кто в походе ночевал в одном шатре с целым отрядом гоблинов-бомбометателей, не напугать совместным проживанием с какими-то там Меньшиковыми и Николаевыми.

⁂

Смоленская набережная, британское посольство

Британский посол в Российской империи Джорис Бонсон с ненавистью смотрел на заходящее солнце, золотившее церковные купола. Всего половина седьмого вечера, а на улице уже почти темно.

Он ненавидел эту страну всеми фибрами своей британской души. И сейчас, после непростого разговора с князем Львовым, главой Тайной канцелярии, ненавидел ещё сильнее. Совсем недавно казалось, что слабая точка найдена, – и вот… очередной провал.

Как тут не вспомнить слова Уинстона Черчилля: «Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остаётся только молиться тем, кто встанет у них на пути».

Бонсон-то был счастлив, когда российский граф сам обратился к нему за помощью. И даже отдал в обмен на использование артефакта крайне интересную технику духовного зверя, которую сейчас изучал наследный британский принц.

Но на этом всё хорошее кончилось.

И ведь как хорошо начиналось! Да, сыну этого графа стало бы лучше. Не потому что излечились бы разрушенные каналы. А потому что артефакт подменил бы их своей энергией. Потом юношей можно было бы управлять. Несомненно, со временем Британия получила бы с этого дивиденды. К тому же техника духовного зверя была отдана навсегда, а артефакт всего лишь одолжен на время и тоже вернулся бы в страну. Никаких потерь, одни плюсы!

Но сначала артефакт вообще исчез, что вызвало у Бонсона панику. И гнев у британского премьер-министра, которому Бонсон вынужден был об этом рассказать. А потом артефакт странным образом нашёлся, но только для того, чтобы… опять исчезнуть. На этот раз – в дворцовых хранилищах великого императора Александра Третьего. Потому что идиот-граф, у которого украли артефакт, написал заявление о его пропаже! Естественно, российский император заинтересовался и решил прибрать артефакт к рукам. И сумел как-то договориться с британской короной в обход Бонсона.

Разумеется, Бонсон остался виноватым.

Чёртовы русские! Почему вечно кажется, что у них в стране бардак, а попробуешь в этот бардак влезть – так отхватишь, что и порядка не захочется?

Объявить бы войну, но где Британия – и где Российская империя?

Крупнейшая страна мира. Три космодрома – больше, чем у кого бы то ни было на этой планете. Огромная группировка спутников… Десять верфей, которые год за годом как ненормальные строгают корабли, подвергая сомнению господство Великой Британии на море…

В общем, британский посол был очень, очень зол. А ещё ему предстояло написать премьер-министру о провале миссии и потере артефакта «Путы души».

Глава 23

Активная подготовка к императорскому балу идёт не только в Тайной канцелярии и «Братстве свободных». К балу, понятное дело, готовится вся элита столицы. Так или иначе. Особенно суетятся дамы – те, которым необходимо блистать.

Ужас положения в том, что моя команда глубоко уверена: блистать на балу должны не только дамы, но и князь Каменский.

Не то чтобы я собирался идти туда в курсантской форме… Скорее всего, какой-то приличный костюм у меня есть в поместье Хатурова, и граф не переломится его привезти. Но эти мелкие снобы считают иначе. Ну, кроме Токсина, который на бал не идёт, по этому поводу ничуть не страдает и предлагает мне воспользоваться его шмотками.

– Во-первых, размер всё же у вас не совсем совпадает, – возражает на это предложение Палей. – Во-вторых, твой костюм даже если и подходит – в чём я сомневаюсь, Димон! – то он всё равно уже ношеный.

– Я тоже не вижу проблемы купить новый, – вступает Лекс. – И обувь, разумеется.

Спорить с ними я не стал. В конце концов, великая княжна обещала представить меня императору, надо выглядеть соответствующе. Но если б знал заранее, на что соглашаюсь…

…послал бы, мать их всех, гоблинов наряжать!

Меня в одежде для бала интересует единственный момент: удобство. Мало ли что. Не то чтобы я не поверил Матвею… Разумеется, всё схвачено, расписано, и случиться могут только единичные стычки. Но предпочитаю быть готовым к любой случайности. Хотя бы к той же стычке.

А вот Палея, Львова и Ильина интересуют совершенно другие параметры.

Час спустя после захода в салон «лучшего в столице модельера» я уже подумываю вырубить этих поганцев и смыться. Просто смыться не выйдет – глаз с меня не спускают.

Кстати, Егор Ильин на бал тоже не идёт, но при этом оказался самым придирчивым: то оттенок обуви не годится, то узел галстука должен быть на пару миллиметров у́же. И ведь всё это всерьёз!

Думаю, даже если бы парни знали, что произойдёт на этом конкретном балу, в их желании одеть меня безупречно ничего бы не изменилось. Аристо, клизму Шанкры им… гм… ну ладно, это точно лишнее.

Так что звонку Матвея я радуюсь, как кружке пива в жаркий день. И срочно еду по срочному вызову…

…главы Тайной канцелярии.

Оставив парней выбирать мне чёртов галстук и мерить его сколько угодно друг на друга.

В кабинете, кроме самого князя Львова, присутствует только мой маг-защитник.

– Никита, у меня к тебе важная просьба, – сразу после приветствия заявляет Львов. – Как думаешь, ты сможешь узнать главу заговорщиков, если окажешься с ним рядом? Я знаю, что ты видел его только в маске, но, возможно, какие-то детали, кроме телосложения? Шрам на руке, особая интонация, запах… что-то такое.

Маловероятно. Скорее, смогу сказать, кто из аристо не является Колдуном, – потому что эта мразь, кажется, почти на голову ниже меня ростом.

– Я могу только попытаться, Николай Михайлович.

Кошусь на Матвея. Тот мрачен, как мой кошак, когда я оставляю его следить за Шанком. Львов прослеживает мой взгляд и вдруг смеётся:

– Твой камердинер добивался от меня согласия тихо стукнуть тебя по голове, Никита, и до конца бала подержать в бронированной камере.

– Надеюсь, вместе с членами императорской семьи, – отвечаю с ухмылкой.

– На членах императорской семьи будет такая защита, какая тебе и не снилась, – режет Матвей. – К сожалению, этих артефактов ограниченное количество. Слишком малое.

– А эти артефакты точно не отследят?

– Точно, – кивает Львов. – Императорскую семью, увы, мы запереть не можем. Потому что отсутствие на балу даже великой княжны вызовет подозрения. А значит, защита… На крайний случай.

Ну это понятно. А вот просьба главы Тайной канцелярии выглядит странной.

– Николай Михайлович, но я так понял, что главный фигурант вам известен.

– Он слишком долго водил за нос и его величество, и всю мою службу, – отвечает Львов. – Потому даже твои наблюдения могут оказаться нелишними. Мало ли что.

– Николай Михайлович хочет исключить все возможные прецеденты, – язвительно говорит Матвей. И добавляет: – Николай Михайлович страдает паранойей.

– Кто бы говорил! – фыркает Львов.

Согласен с ними обоими. Да и сам я тот ещё параноик. Что ещё никогда не мешало. Однако спрашиваю:

– Ваше сиятельство. А вам не кажется, что было бы гораздо проще назвать мне его фамилию?

– В принципе, Никита, ты прав… – медленно говорит Львов. – Но я хочу исключить предвзятость.

– Чистота эксперимента – это важно, – поддакивает Матвей, глядя в потолок. – А я вот хочу, чтобы князь Каменский не приближался ни к кому ближе чем на два метра. Наш главный фигурант очень не любит князя Каменского.

– Соболев, прекрати уже! – гаркает Львов. – Из-за твоей паранойи я был вынужден позвать Никиту сюда, потому что ты точно не передал бы ему мою просьбу.

Матвей пожимает плечами, а я прячу улыбку.

– То есть других дел у вас ко мне нет? – спрашиваю Львова.

– Отчего же, – живо говорит он. – Приезжай ко мне на обед в воскресенье, Никита! Расскажешь, как съездил в своё поместье. Я уже буду не так занят, как сейчас, а мне очень интересно…

То есть сейчас мне пора отсюда валить.

Откланиваюсь. Не успеваю закрыть за собой дверь и сделать несколько шагов, как мой маг-защитник начинает орать. На главу Тайной канцелярии, ага.

Но это бывает, если служили вместе. В этом случае и солдат может орать на генерала. Понятно, что наедине.

⁂

Опыт пребывания на балах у меня огромен. Даже в этом мире уже успел на одном побывать – в честь дня рождения великой княжны. И да, бал – не просто увеселительное мероприятие. На балу решаются скрытые конфликты, в том числе межгосударственные, возникают многоходовые интриги…

…и происходят государственные перевороты.

На моей памяти это будет не первая попытка смены государственной власти. Даже не третья. Но сегодняшняя обещает быть интересной.

Я внимательно осматриваю зал – в нём всего три выхода, удобно для заговорщиков. Оцениваю внутренний балкон – он идёт на высоте метров пяти по всему периметру, и это ещё пять выходов и великолепное место для автоматчиков. Ну или снайперов – в зависимости от задач.

А потом веду интенсивную светскую жизнь. После того как великая княжна принародно представила меня его императорскому величеству – это нетрудно. Правда, усиленное внимание женщин всех возрастов уже напрягает. Юный князь Каменский – завидный жених, из древнего, пусть и разорившегося рода. И представлен императору не абы кем, а самой великой княжной. Так что танцую я много. Что не мешает мне вглядываться в людей и прислушиваться к разговорам.

В общем-то, присутствующие аристо веселы и явно ни о чём подозревают. По крайней мере на вид. Разумеется, императорская семья в курсе дела, но ни сам Александр Третий, ни его родня этого не показывают. Очень хорошо все держатся, разве что великая княжна чрезмерно оживлена.

Кстати, от неё практически не отходит Лекс Львов – возможно, по поручению отца.

Но я не знаю, кто из этих людей – Колдун.

Конкретные детали его внешности мне не известны – а мужчин похожего телосложения здесь полно. И чуть не треть из них, как и глава «Братства свободных», стрижётся «под ёжик». Местная мода. Тот же император, кстати, и его дядя – директор Императорского училища, и министр обороны… И квадратных подбородков через один. Кстати, вряд ли Колдун – кто-то из Романовых: все мужчины императорской семьи высокие.

Государственный переворот начинается с отключения электричества – буквально на полминуты. Тут же смолкает оркестр. На середине танца.

Когда огромные люстры загораются снова, я ожидаемо вижу на балконе мужиков с автоматами – человек сорок.

Внизу, по всему периметру зала, тоже замерли вооружённые люди в обычной одежде.

Аристократы, в том числе император, вскидывают руки, начиная плетения, и…

…обламываются.

Глушилка. Артефакт, подавляющий источник. Точнее, несколько артефактов – их действие создаёт в бальном зале антимагическое поле, не позволяющее использовать эфир. Я чувствую мгновенное опустошение источника и слышу вскрики и ругательства.

Но поле, покрывающее такой объём пространства – точнее, лишающее силы такую толпу людей, – не может действовать долго. Максимум минут пятнадцать.

А потому по залу рассыпается ещё один отряд вооружённых мужиков. С каждым императорским гостем они работают парами: один держит под прицелом пистолета, второй надевает индивидуальные глушилки эфира – антимагические наручники – на сведённые за спину руки.

Глядя в чёрную дырку, из которой в любой момент может вылететь пуля, сопротивляться бессмысленно. Разве что если хочешь умереть героем. Но кое-кто это всё же делает: слышатся звуки ударов, громкие ругательства, сдавленные вопли. Благо выстрелов нет.

Я знаю, что «Братство свободных» не собиралось устраивать бойню. Не сейчас. Планировали быть благородными и справедливыми, а расстреливать потом. После оглашения громких приговоров.

Зато в десятке метров от себя я наблюдаю великолепное зрелище: графиня Елизавета Горчакова чётко и точно расквашивает кулаком нос мужику в клетчатой рубашке. И вот теперь выстрел следует – но в потолок. А клетчатый вырубает графиню простым прикосновением к шее.

Да… менять власть в Российской империи сюда пришли не люди с улицы. Это профессионалы.

Я спокойно позволяю застегнуть на себе наручники и с любопытством жду продолжения шоу.

Сквозь толпу замерших людей пробираются несколько человек, в том числе две женщины. Аристократы. Руководители «Братства свободных». Пламенные революционеры, пожертвовавшие честью во имя сомнительных идеалов. Хотя это вряд ли.

Люди, идущие сейчас к императору, – не идеалисты. Это шакалы, возжелавшие большей власти и лучшего положения. И денег, понятно. Такие находятся везде и всегда. Причём весьма часто среди них встречаются те, кто и так близок к трону. Как, например…

…российский министр обороны. Маршал Виктор Палей. Князь и глава рода волков-оборотней. Рода, гордившегося тем, что отдаёт своих сыновей в личную охрану императора.

Твою ж мать! Жаль. А ведь Матвей не называл мне его фамилию среди других предателей короны…

А навстречу Палею с улыбкой до ушей шагает дядя его величества. Он же директор Императорского училища. Он же, оказывается, глава «Братства свободных» по прозвищу Колдун.

Пётр Георгиевич Романов. Ну, в семье почти всегда не без урода. Даже вот в императорской.

Они обмениваются рукопожатием, и Колдун ожидаемо поднимается на возвышение, с которого говорят торжественные речи. Один.

И я с трудом давлю в себе яркое желание немедленно придушить его своей удавкой. Это совсем несложно! Моя тьма всегда при мне, и срать ей на все подавители эфира. А стянуть наручники не вопрос – я заранее накинул на кисти утолщающую иллюзию.

Но нельзя. Эту сволочь будут судить.

Однако пока что судьёй выступает он.

– Дамы и господа! Думаю, вы все уже поняли, что происходит! С этой минуты Российская империя становится государством свободных людей! Власть аристократов закончилась!

– Ах ты гнида, – отчётливо и громко произносит у меня за спиной мужской голос. Слышится совсем неаристократичный плевок, а потом мужику затыкают рот.

– Гнид я вижу перед собой, – спокойно парирует Колдун. – Тех, кого волнуют не нужды обычных людей, а лишь собственное благополучие, роскошь и развлечения.

Он обводит взглядом зал, в котором висит напряжённая тишина, и повышает голос:

– И нет! Я говорю это не вам, собравшимся здесь, чтобы в очередной раз полебезить перед императором Александром. Я говорю это тем, кто сейчас направляет на вас оружие. И я обещаю им свободу! Свободу от власти высших аристо, которые обрекают наше Отечество на слабость и разруху. Плоды их власти уже видны: разломов становится всё больше, эфира всё меньше… Гибнут люди! Но граждане свободной России справятся с разломными монстрами и без высшей аристократии. Наша армия! Наши технологии! Которые наконец пойдут в гору под управлением тех, кто не станет тратить деньги и силы на золотые унитазы и украшения по цене танка!

Сколько раз за свою жизнь я слышал подобные пафосные речи… А кончается всегда одинаково: самые пламенные революционеры пригребают к рукам государственную казну, разбирают самые выгодные должности и да – принимаются ставить себе золотые унитазы.

Наконец самый пламенный революционер заканчивает с тупыми лозунгами и обращается к императору:

– Ты подпишешь отречение от престола, Александр.

Александр Третий, как и все – со скованными за спиной руками, молча и задумчиво рассматривает своего дядюшку.

– А после того, как ты это сделаешь, – продолжает Колдун, – отречение подпишут все Романовы. В России больше не будет монархии! Великий Грифон потерял свои крылья – и не нужен стране! Как и никакой другой зажравшийся ублюдок древнего рода. Даже я! Я отказываюсь от своего вырождающегося рода! Я стану обычным гражданином России!

Князь Палей негромко аплодирует и с чувством произносит:

– Какая прекрасная речь, ваше высочество! Ах, простите, не высочество! Гражданин России, ну конечно… Вероятно, мы все поступим так же, не правда ли, господа? – Он обводит рукой стоящих рядом с ним руководителей «Братства». Они важно кивают.

А через весь зал несётся отчаянный крик Сергея Палея:

– Ты мне больше не отец!

Князь Палей не реагирует. Продолжает общаться с главной крысой:

– Пётр Георгиевич, но скажите же нам, что ожидает остальных… Мы ждём, мы готовы действовать.

– Суд! – категорично заявляет Колдун. – И я обещаю: это будет справедливый суд! Суд над династией Романовых, которая правит страной, несмотря на своё вырождение. Суд над элитой аристократии, которая…

– Ну, тогда уже и начнём? – перебивает его князь Палей. И резко командует: – Взять!

Руководство «Братства свободных» скручивают в секунду. Кроме самого Палея. Всё те же вооружённые мужики. Все – неодарённые, кстати, что было необходимо для полной достоверности, как я понимаю. Чтобы присутствующий здесь глава «Братства свободных» верил, что всё идёт по плану.

А вот теперь спектакль закончен, и они от души отрываются на врагах императора.

Сразу трое бросаются к Колдуну, а я снимаю наручники.

Вовремя.

Колдун не пытается драться – просто мелко пятится назад. Я знаю, что к нему прицеплена глушилка эфира, и сейчас её активировали. Видимо, князь Палей активировал. Так что эта тварь не может ни колдовать, ни уйти порталом.

Об одном не подумал никто – Колдун выхватывает из кармана светящийся золотом шарик и швыряет себе под ноги.

Портальный артефакт.

Всё происходит буквально в секунду – и парни, рванувшие к нему, не успевают. Выхватывают стволы. Но не стреляют – потому что над ними с жутким рыком пролетает огромный волк.

Он тоже не успевает.

Зато успевает моя удавка тьмы.

Придушенный Колдун, уже почти провалившийся в портал, выскакивает оттуда мячиком и тут же попадает в лапы волка.

Князь Палей обращается человеком и пытается доделать то, что не закончила удавка: задушить мерзавца. Ну зря же! Мог бы глотку перекусить!

Но удавку я уже отозвал, а министра обороны оттаскивает от Колдуна сам император.

Потому что закон превыше всего.

Главаря «Братства свободных» ждёт справедливый суд.

⁂

Да, я параноик, как и глава Тайной канцелярии.

Я пробиваюсь к эпицентру событий, потому что хочу ещё раз посмотреть на Петра Романова. Ведь он едва ли не выше меня. А вот Колдун точно был ниже – я не стоял с ним рядом, но тащил его из бункера. Конечно, в той ситуации мог и ошибиться…

Но меня останавливает сам Александр Третий.

– Князь! – Он хватает меня за плечи и лихорадочно говорит: – Князь Каменский, я же верно запомнил?

– Да, ваше императорское величество.

– Вы достойны награды, и вы её получите! Орден. Орден за заслуги перед Отечеством и воинское звание. Вы же курсант Императорского училища?

Не понял…

– Да. Но за что, ваше величество?

Император смотрит на меня с интересом. Отступает на шаг, отпускает меня.

Стою. Кошусь вбок: связанного Петра Романова уже выводят из зала. Ч-чёрт… Надеюсь, мне позволят какую-нибудь очную ставку, у меня же есть личные обвинения против него… Против Колдуна. Твою ж мать…

– Князь Каменский, – говорит император. – Вас ожидает заслуженная награда. А пока позвольте просто выразить вам личную благодарность за поимку опасного преступника и предателя Родины. – И с глубоким интересом спрашивает: – Что это было, князь? Я заметил чёрную нить, которая вытащила эту сволочь из портала. И эта нить ушла к вам.

Клизма Шанкры!

– Вы что-то путаете, ваше величество…

– Нет-нет, – качает головой император. – Я ничего не путаю, и у меня очень острое зрение.

Ну да. Он же орёл. Наполовину как минимум. Грифон – это помесь орла со львом, а орлы видят добычу за три километра. Видимо, даже в человеческой ипостаси.

– Это… родовой секрет, ваше величество.

– Тогда мы с вами должны найти подходящее время и место и побеседовать о ваших родовых секретах. – Он улыбается.

– Конечно, ваше величество. – Вытянувшись в струнку, изображаю ответную улыбку.

Вот так сделай доброе дело – и получишь всероссийскую славу.

А она мне нужна?..

Глава 24

Всю следующую неделю Российская империя говорит только о событиях на императорском балу и разгроме террористической организации «Братство свободных». И бурно празднует, хотя никаких выходных не объявлено.

Оказывается, «Братство» изрядно достало не только аристократов. Несмотря на красивые лозунги, вербовка в члены этой организации велась далеко не всегда добровольно. И, как выяснилось, с размахом. Шантаж, угрозы, откровенное насилие – «Братство» не брезговало ничем. Разумеется, были и фанатики, но их единицы.

И это неудивительно: Россия процветает без всяких переворотов. Россия – одно из сильнейших государств мира, и его гражданам смена власти принесёт только разруху и хаос. Так что ликвидация террористов воспринята как победа справедливости и воцарение безопасности.

Не говоря уж о том, что все прекрасно знают: закрывать разломы способны только одарённые. А потому основная масса российского населения ничего не имеет против аристократов.

Конечно, тот факт, что во главе террористов стоял дядя императора, семью Романовых не красит. Но история любого мира знает далеко не один такой случай, что сглаживает ситуацию.

Зато теперь у народа есть герои.

Целых два.

Первый, бесспорно, князь Виктор Палей – маршал и министр обороны. Именно он, не побоявшись опасности, работал секретным агентом Тайной канцелярии в рядах террористов. Достиг там вершин власти и доверия. Убедил гадов, что нужна не бойня во дворце, а показательный суд над императором и аристократами.

И благодаря ему Тайная канцелярия была полностью осведомлена о планах «Братства». Соответственно, встретила и изолировала террористов на подходе ко дворцу, заменила их своими людьми и сумела взять главных заговорщиков.

Правда, самого главного взял второй герой.

Ага, юный князь Каменский.

Мне не удалось убедить императора, что мой героический поступок следует скрыть. Не удалось это и главе Тайной канцелярии.

Александр Третий просто не понимал, из каких соображений я должен оставаться в тени. Все зачинщики арестованы, и не только они. Огромная благодарность и куча орденов маршалу Палею и Тайной канцелярии – молодцы! Никакой опасности больше нет! А подвиг есть. И он должен быть оценён.

Так что уже через два дня после бала меня представляют к ордену «За заслуги перед Отечеством» и присваивают звание старшего сержанта.

Что приводит в недоумение не слишком образованного Токсина.

– Да это вообще же ни о чём! За такое дело! – возмущается он тем же вечером. Мы сидим всей командой в апартаментах Лекса Львова. – Майора должен получить – не меньше!

Серж Палей ржёт:

– Бери выше – сразу генерала! Чё там…

Наш всезнайка Ильин объясняет:

– Дим, это просто невозможно. Конечно, за особые заслуги могут присвоить внеочередное воинское звание. Но согласно регламенту – не выше того звания, которое предусмотрено штатом для занимаемой должности. Это закон. А Никита – курсант военного училища. Вот если бы он уже его окончил, тогда да. Но и то не майора.

– Поторопился ты, Каменский! – сокрушается Палей. – Надо было пять лет подождать с подвигом.

– Не смешно, – осаживает его Лекс Львов. – Если бы не Никита, Пётр Романов ушёл бы порталом.

– А если бы не твой отец, Серж, – добавляет Ильин, – то на балу устроили бы бойню. И неизвестно ещё, чем бы это закончилось. Плюс, разумеется, ювелирная работа Тайной канцелярии. Так что в натуре не смешно. Эх… – вздыхает он. – Может, надо было в юридический идти… Стал бы следаком…

– Ещё не поздно, – замечает Палей. – До присяги можешь свалить.

Палей высмеивает всё и всегда. Но сейчас и он ходит по училищу с задранным носом. Ещё бы, отец – герой!

Кстати, один из моментов героического поведения маршала Палея в прессе замалчивают. Был бы кто другой – орали бы по всем «жёлтым» каналам.

То, что маршал Палей, не пожалев дорогого костюма, обернулся волком в попытке захватить опасного преступника, – это круто! Только рукоплескать, базара нет. Об этом как раз говорят не умолкая.

Хотя, если честно, волчара в обрывках штанов и болтающейся на лапе жилетке выглядит не героически, а уморительно. Ну, если не обращать внимания на его размеры.

Но орать о том, как министр обороны в состоянии аффекта перекинулся назад в человека и начал преступника душить…

…будучи совершенно голым и в той же жилетке на одном плече…

Естественно, по этому поводу все рты заткнуты намертво.

– А всё-таки, как ты это сделал, Ник? – внезапно спрашивает Ильин. – Как ты сумел выдернуть этого гада из портала? Да ещё на таком расстоянии?

– Это везде написано, – отвечаю я. – Я сумел снять антимагические наручники и применил одно хитрое плетение.

– Да… – хмыкает Токсин. – Никто не сумел, а Каменский сумел…

А вот Львов просто молчит.

В уме этим парням не откажешь – как и в памяти. И Львов, и Токсин видели мою удавку тьмы в лабиринте военного лагеря, когда мы проходили испытание. Ни Ильина, ни Палея с нами на тот момент уже не было. А этих двоих я провёл через узкий мост над пропастью, напичканной смертельными ловушками. Провёл, страхуя своей удавкой, и они её видели.

Но ни разу не спросили о ней.

Одарённые Российской империи уважают родовые секреты. В том числе император. Правда, этот требует раскрыть их лично ему – но пока не нашёл времени встретиться со мной наедине… Да и князь Львов сильно занят, а потому с извинениями перенёс своё приглашение на обед на неопределённый срок.

– Покажешь плетение? – требует Палей.

– Я бы показал, но у тебя аспект дара не тот, – отвечаю Палею.

Он прищуривается:

– Так у тебя же дар иллюзий. Что, иллюзии бывают материальными?

Хороший вопрос.

И в нём удачно заключается ответ.

– Представь себе, бывают! Но это крайне сложно и требует уймы эфира. Причём именно тёмного.

Парни смотрят на меня с большим сомнением.

Но я ведь даже и не соврал. Почти. По крайней мере слово «тёмный» тут точно на месте.

– Тогда давайте заниматься учёбой, – заключает Львов.

⁂

В день приведения к военной присяге мы, понятно, не учимся.

В десять утра – построение всего училища на плацу. Первокурсники в первом ряду. На ветру развевается трёхцветный флаг Российской империи. Слева от плаца установлены ряды кресел, похожих на театральные, – для родственников.

Первокурсников всего две группы – около тридцати человек. Их родственников же раза в три больше. Родители, братья-сёстры, кузены и тётушки… Натуральный зрительный зал. Вижу среди них Елизавету Горчакову. Вижу главу Тайной канцелярии, видимо с женой. Нахожу взглядом свою мать с отчимом, Матвея Соболева и даже графиню Хатурову.

А ещё там сидит Таш, кузина Токсина.

Тайная канцелярия не стала арестовывать Наталью Бородину, владелицу аукционного дома «Лотос» и члена «Братства свободных». Я лично попросил об этом главу Тайной канцелярии. В террористических актах Таш не участвовала, преступлений за ней не числится… А вот что она будет делать теперь – стоит понаблюдать, и князь Львов принял этот аргумент. Как говорит он сам – мало ли что.

Разодеты все зрители как на бал. Кроме тех мужиков, которые в военной форме, а таких добрая половина.

Но присяга – не спектакль. Когда на плац выходит сам император, толпа родственников поднимается с кресел, и наступает тишина.

Среди преподавателей училища стоят Хатуров и Горчаков. А рядом с императором – князь Палей, министр обороны. Все в форме, конечно.

– Герой примет присягу у героя, – одними губами говорит Серж Палей, не поворачивая головы. Все мы стоим по стойке смирно.

Кошусь на него и пытаюсь сказать взглядом: «Заткнись уже!»

Начинаются речи.

Первым говорит император. Поздравляет, желает, надеется… Но кратко. За ним, ещё короче, к строю курсантов обращается министр обороны. Потом эстафету принимает новый директор Императорского военного училища – Алексей Романов, кузен императора. Вот этот говорит дольше: поминает задачи училища, называет имена тех, кто его прославил…

Наконец торжественные речи заканчиваются и начинается главное действие.

Первокурсники подходят к столу, покрытому красным бархатом, по одному. Берут в руки красную адресную папку с золотой надписью «Военная присяга». Зачитывают текст вслух.

– Я, Илья Петрович Арсеньев, гражданин Российской империи, клянусь своей честью и жизнью быть верным и неизменно преданным Российскому государству как своему Отечеству. Клянусь, что буду служить ему до последней капли крови, всемерно способствуя славе и процветанию…

– …Я, Максимилиан Владимирович Горчаков… повиноваться российскому императору…

– …Я, Евгений Петрович Данилов… буду выполнять с полным напряжением сил…

– …имея в помыслах исключительно пользу государства и не щадя жизни ради блага Отечества…

– …когда этого требует мой долг офицера…

– Я, Георгий Александрович… – Егор Ильин вдруг запинается, неуставно вскидывает голову, но продолжает уже чётко. А император благосклонно улыбается ему.

Впрочем, Александр Третий улыбается всем.

– Я, Никита Станиславович Каменский, гражданин Российской империи, клянусь…

Присягу я приношу без единого сомнения. И заключаю её положенной фразой:

– Слава Великому Грифону!

Подписываюсь и, чётко печатая шаг, возвращаюсь в строй. Где сразу, видимо на рефлексах своего тела и памяти, ищу глазами мать. Она потеряла мужа, но может гордиться сыном. Вон она, машет мне рукой со счастливой улыбкой. И я внезапно понимаю, что присягнул сейчас ещё и ей.

Собственно, не только ей. Я поклялся защищать всех этих людей. И не только этих.

Поклялся защищать этот мир. Теперь он точно стал моим.

На душе становится легко и спокойно.

Внимательно слушаю остальных сокурсников и не испытываю скуки.

– …Я, Алексей Николаевич Львов…

– …Я, Захар Андреевич Меньшиков…

– …Я, Павел Васильевич Николаев…

– …Я, Сергей Викторович Палей…

Кажется, князь Палей, не выдержав положенной торжественности, подмигивает сыну. Импульсивный у нас министр обороны… Кстати, вот как раз его сын свою присягу Отечеству, можно сказать, принёс ещё на императорском балу. Когда выкрикнул тому, кого счёл предателем Родины: «Ты мне больше не отец!» При других обстоятельствах за такую фразу Сержа Палея могли и пристрелить на месте, а уж зубы точно бы выбили…

Торжественная часть наконец заканчивается.

И отлично. Мне не было скучно, я даже проникся общим пафосом, но…

Кот некормленый, тренировки ждут. А в квартире Токсина всё ещё сидит бедолага Шах…

После команды «Вольно! Разойдись!» мы не уходим, в отличие от старших курсов. Те улетают мигом, это не их праздник. Нас же ждут родственники. Но к ним мы пока не идём, толпимся посреди плаца, обмениваемся впечатлениями.

Меня вдруг хлопает по плечу одногруппник Роман Давыдов. До этого дня мы только что приветливо здоровались, а теперь он вдруг говорит:

– Поздравляю, Никита! Хотел сказать тебе, что твой отец был бы рад. Я его хорошо помню…

– Спасибо, Роман.

– Всё собираюсь спросить, а ты помнишь, как мы с тобой в Питере зажгли? – улыбается он.

А ведь помню. В гостях у Давыдовых. Никите с Романом было тогда лет по восемь, и они именно что зажгли – шторы в спальне Романовой мачехи. Ромка поджигал, а Никита пытался прикрыть иллюзией. Не вышло, правда… Да и шторы горели плохо.

Из-за разговора с Давыдовым я не спешу к матери и Матвею. Весело треплюсь, рассеянно глядя, как с плаца неторопливо уходят преподаватели.

А вот император отправляется в другую сторону. Взмахом руки останавливает свою охрану, дёрнувшуюся следом, и идёт навстречу князю Львову, который движется к плацу со стороны зрительских кресел.

Собственно, и Хатуров идёт к жене. Только в отдалении от императора, справа. А слева туда же, к зрителям, шагают отец и сын Горчаковы.

Император один… В радиусе метров двадцати от него – никого. Разумеется, это случайность.

Это не может быть ничем иным, кроме случайности. Он мог подождать Львова на месте. Но террористов больше нет, и вряд ли глава Тайной канцелярии будет швыряться в императора плетениями или портальными артефактами. Да и охранники глаз с императора не спускают и, несмотря на его отмашку, осторожно идут следом.

Но что-то не так.

Я параноик?

Нет.

Секунду спустя Александр Третий…

…начинает проваливаться в портал.

И Львов, и охрана, и Горчаков с Хатуровым несутся к нему со всех ног. А за моей спиной орёт министр обороны.

У меня дежавю… Сейчас огромный волк в клочьях мундира перекроет мне обзор – прямо как на недавнем балу.

Но волка нет – или он слишком далеко, и моя удавка тьмы летит к императору без препятствий.

Но вместо того, чтобы дёрнуть его ко мне, удавка дёргает меня к нему. С такой силой, что я буквально лечу.

Успеваю подумать: лишь бы не порвалась! Чёрт, я ведь только что поклялся положить жизнь за этого человека!

И практически исполняю клятву, проваливаясь в портал вслед за императором Александром Третьим.

Конец третьего тома

Content

Дмитрий Ра
Имперский вор. Том 3

Пролог

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Глава 16

Глава 17

Глава 18

Глава 19

Глава 20

Глава 21

Глава 22

Глава 23

Глава 24